Герштейн М

Прикладная статистика

Михаил Герштейн

Прикладная статистика

Синий свет, красный, потом ударило током.

- Совсем не подходить к кормушке мы не можем, - сказал серенький, - а отбегать при вспышке не вижу оснований. У нас нет данных о связи света с током.

Снова вспыхнул красный. Еще удар, сильнее.

- Конечно, - он поежился и поджал хвост, - я обязан учитывать факты, даже если они не укладываются в современную научную парадигму. Однако прежде надо выяснить, не бьет ли в других местах клетки. Кроме того...

Опять загорелась красная лампочка. На этот раз мы едва очухались.

- ...Кроме того, - хрипел, покачиваясь, серенький, - для выводов необходима сравнимость. Между тем в первый раз перед красным был синий, во второй - рядом прошел человек, а в третий...

Я прыгнул в угол мгновенно, едва только лампочка начала загораться. Он остался. Когда я подбежал, он был едва жив.

- Недостоверно, - шептал он, лежа на полу, - недостоверно...

Content

Герштейн М
Прикладная статистика