Хиторн Р Дж

Учитесь с помощью аппарата К Н И Г А

Р. Дж. ХИТОРН

УЧИТЕСЬ С ПОМОЩЬЮ АППАРАТА К. Н. И. Г. А.

Перевел с английского Л. ГРИНБЕРГ.

Появилось новое приспособление для быстрого, почти мгновенного обучения, и есть основания предполагать, что если оно привьется, все существующие электрические обучающие машины превратятся в ненужный хлам.

Новое приспособление известно под названием "Конденсированный Научно-Информационный Генерирующий Аппарат", или сокращенно, по первым буквам, - "К. Н. И. Г. А."

Аппарат обладает многими преимуществами над старомодными обучающими машинами, которые широко применяются ныне. Он работает без проводов, не имеет часто выходящих из строя электрических цепей, не требует включения в электросеть, в нем нет портящихся и требующих замены механических деталей.

Аппарат портативен и удобно помещается в руках, им может пользоваться любой человек, даже ребенок, сидя в кресле у камина.

Как же действует это необыкновенно простое изобретение, знаменующее переворот в науке?

В основном К. Н. И. Г. А. состоит лишь из большого числа бумажных листов, которых может быть несколько сотен, если аппарат содержит большую программу информации. Каждый лист снабжен последовательным номером, и, таким образом, листы не могут быть использованы в неправильном порядке.

Для того чтобы облегчить потребителю содержание листов в нужном порядке, они закрепляются специальным крепящим устройством, называемым "переплет".

Каждый лист бумаги выдает потребителю последовательность информации в форме символов, которые воспринимаются оптически и автоматически регистрируются мозгом. Усвоив данные одной стороны листа, потребитель легко, с помощью пальца, переворачивает лист и на другой его стороне находит дальнейшую информацию.

Использование обеих сторон листа обеспечивает большую экономию, снижая размеры и стоимость К. Н. И. Г. А. Чтобы перейти от одного листа к другому, раскрыть или закрыть К. Н. И. Г. А. или привести в действие, не надо нажимать никаких кнопок.

К. Н. И. Г. А. может быть взят, раскрыт и приведен в действие в любой момент. Аппарат постоянно готов к использованию. Потребителю не надо ничего подсоединять или включать. Он может раскрыть любой лист, переворачивать листы от начала до конца или в обратном порядке. Для нахождения требуемой последовательности информации прилагается специальный лист-указатель.

За незначительную дополнительную оплату может быть приобретен небольшой вспомогательный прибор-закладка, который дает возможность потребителю легко найти то место в программе, на котором он остановился на предыдущем учебном сеансе. Закладка универсальна и может применяться в любом К.Н.И.Г.А.

Стоимость аппарата различна и зависит от его размера и предмета информации. На рынке уже имеется достаточное количество К.Н.И.Г.А., содержащих сведения по всевозможным вопросам и приспособленных для различного уровня способностей. Один К.Н.И.Г.А., который по своим размерам легко помещается в руках, может содержать целиком всю учебную программу по определенному предмету.

Приобретенный К. Н. И. Г. А. не требует никаких дополнительных расходов на его содержание, никаких батарей или проводки, поскольку источником его энергии, который запатентован изобретателем, является мозг потребителя.

К. Н. И. Г. А. могут храниться на удобных полках и для справок обычно имеют обозначение содержания программы на корешке переплета.

В целом Конденсированный Научно-Информационный Генерирующий Аппарат имеет огромные преимущества и никаких недостатков. Ему можно предсказать блестящее будущее.

Content

Хиторн Р Дж
Учитесь с помощью аппарата К Н И Г А