Александр Николаевич Джерелей, Борис Николаевич Джерелей

Вода для вашего здоровья

Предисловие

Именно воде дана волшебная власть быть Соком Жизни на Земле.

Леонардо да Винчи

Эта книга о том, как сохранить и восстановить здоровье простейшими и вполне доступными способами. В частности, мы расскажем о целительной силе воды и различных методах оздоровления с ее помощью. Это и различные водолечебные процедуры, обертывания, обливания, ингаляции, ванны, бани, прием минеральной воды и многое другое. При правильном применении вода оказывает поистине потрясающий лечебный эффект. Однако и здесь нужно быть очень осторожным. С ее помощью в одних случаях вы сможете справиться с болезнью сами, в других – вам несомненно потребуется помощь специалиста. К примеру, одним людям подходит для лечения минеральная вода «Ессентуки 17», а вот для других она может оказаться не только бесполезной, но и противопоказанной. Поэтому всегда необходимо выяснить у врача, какой именно способ водолечения нужен конкретному человеку.

Напомним, что рекомендации по применению водных оздоровительных методик в борьбе с болезнями и их профилактике, приведенные в этой книге, не всегда гарантируют желаемый результат в связи с тем, что они могут оказаться не вполне подходящими именно для вас. Это нередко встречается в медицинской практике. Универсальных рецептов и панацеи в такой многогранной науке, как медицина, не существует. Поэтому всегда будет лучше все ваши действия согласовать с грамотным специалистом. Если при консультации с ним вы получите рекомендации, не совпадающие с описанными в книге, строго придерживайтесь именно его указаний – он учтет ваши персональные особенности, специфику конкретной ситуации, индивидуальные особенности воздействия различных оздоровительных мероприятий на ваш организм.

Использовать эту книгу как руководство по лечению допустимо лишь в ситуации, когда почему-либо отсутствует возможность лечения у специалиста или во время его ожидания.

Помните, что есть ситуации, когда опасно заниматься самолечением и нужно обратиться за помощью только к врачу, и притом неотложно. Вот их примерный перечень:

• при сильных повреждениях (травмах);

• при отсутствии пульса или дыхания;

• если человек задыхается;

• при потере сознания;

• при заторможенности или сонливости;

• при расстройствах ориентации;

• при сочетании одышки, холодного пота и сильной боли;

• когда беспокоит боль (стеснение, сжимание, жжение, тяжесть и т. п.) в области сердца или в области диафрагмы – слева, в подреберье, особенно если она отдает под лопатку и в левую руку по внутренней стороне;

• при всех ушибах головы, после которых появились тошнота, головокружение, заторможенность сознания или психическое возбуждение;

• при ушибах позвоночника, особенно его шейного отдела;

• при повторных рвотах, при рвотах с желчью и, тем более, с кровью;

• при болях и спазмах в брюшной полости, особенно при опоясывающих болях выше пупка, сопровождающихся рвотой и без таковой; при болях в области пупка и ниже, справа от него, приступообразных, усиливающихся при движении;

• при остро возникшей резкой боли, как при ударе кинжалом в живот;

• при ущемлении грыжи;

• при нагноениях, которые продолжают распространяться, не ограничиваются, не принимают округлую форму, не имеют головки – намечаемого выхода гноя, особенно если при этом повышается температура тела;

• при любой опухоли, где бы она ни была обнаружена;

• при наличии увеличенных, болезненных, тем более – безболезненных, а еще серьезнее – неподвижных, спаянных с окружающими тканями лимфатических узлов;

• когда беспокоит головная боль, особенно в области затылка, сопровождающаяся ощущением ползания мурашек, онемения (а тем более нарушения движений) руки или ноги с одной стороны тела;

• при головной боли, сопровождающейся нарастающей заторможенностью сознания, двоением в глазах, мушками, вспышками, блестящими точками перед глазами, болью при наклоне головы вперед, подведении подбородка к груди;

• при боли в области лба над переносицей, усиливающейся при постукивании по кости в этом месте; боли в области гайморовых пазух;

• при любом нагноении в полости рта, даже без зубной боли;

• при нагноении в полости носа, в ухе и на ухе, на лице выше линии рта;

• при всех кровотечениях изо рта, если точно установлен источник его в полости рта;

• при кровотечениях из ануса, если точно не установлено, что они геморроидального происхождения;

• при всех гинекологических кровотечениях;

• при наличии крови в мокроте, выделениях из влагалища, в стуле или моче;

• при болях в пояснице, односторонних, резко отдающих в пах, не ослабевающих в покое;

• при всех ушибах в области почек;

• при болях в горле, особенно сопровождающихся затруднением глотания и резко усиливающихся при глотании;

• при всех затруднениях глотания.

Если вы болеете долго, то вам также необходимо обратиться к врачу. К его консультации нужно прибегнуть:

• при любой незаживающей язвочке на коже, губе, в полости рта, в носу, на половых органах;

• при необъяснимом и прогрессирующем исхудании;

• при изменении цвета лица: нарастающей бледности, желтизне, серости, землистости, синюшности;

• при необъяснимой, прогрессирующей потере аппетита;

• при нарастающей слабости мышц;

• при возникновении отеков ног, особенно односторонних и сопровождающихся возникновением варикоза – набухания и расширения вен;

• при быстро прогрессирующем ухудшении зрения, особенно в одном глазу;

• при преждевременном и бурном старении с потерей тонуса кожи и подкожной клетчатки;

• при быстром угасании половой функции, исчезновении месячных, которые нельзя объяснить усталостью и естественными возрастными изменениями, депрессии, апатии;

• при нарастании хрупкости костей и усилении туго-подвижности связок, суставов, которые нельзя объяснить возрастом.

Вода и ее роль в жизни человека

В истории нашей планеты вода имеет исключительно важное значение. Пожалуй, никакое другое вещество не может сравниться с водой по своему влиянию на ход тех величайших изменений, которые претерпела Земля за многие сотни миллионов лет своего существования.

Вода – одно из самых распространенных веществ в природе (гидросфера занимает 71 % поверхности Земли). Воде принадлежит важнейшая роль в геологии, истории планеты. Без воды невозможно существование живых организмов. Дело в том, что тело человека почти на 63–68 % состоит из воды. Практически все биохимические реакции в каждой живой клетке – это реакции в водных растворах.

Ученые утверждают: нет на Земле вещества, более важного для нас, чем обыкновенная вода, и в то же время не существует другого такого вещества, в свойствах которого было бы столько противоречий и аномалий.

Кровь Земли – это вода, а кровеносные сосуды – реки, речушки, ручьи и озера. И это не просто сравнение, художественная метафора. Вода на Земле играет ту же роль, что и кровь в организме человека; и как недавно заметили ученые, структура речной сети очень похожа на структуру кровеносной системы человека. «Возница природы» – так назвал воду великий Леонардо да Винчи. Именно она, переходя из почвы в растения, из растений в атмосферу, стекая по рекам с материков в океаны и возвращаясь обратно с воздушными потоками, соединяет друг с другом различные компоненты природы, превращая их в единую географическую систему. Как и кровь, она переносит с собой огромное количество химических веществ, экспортируя их из почвы в растения, с суши в озера и океаны, из атмосферы на землю.

Все растения могут потреблять питательные вещества, содержащиеся в почве, только с водой, где они находятся в растворенном состоянии. Если бы не приток воды из почвы в растения, все травы, даже растущие на самых богатых почвах, погибли бы «от голода».

Вода снабжает питательными веществами и обитателей рек, озер и морей. Ручьи, весело стекающие с полей и лугов во время весеннего таянья снега или после летних дождей, собирают по пути хранящиеся в почве химические вещества и доносят их до жителей водоемов и морей, связывая тем самым наземные и водные участки нашей планеты.

Все воды на земле, не входящие в состав горных пород, объединяются понятием «гидросфера». Ее вес столь велик, что обычно его измеряют не в килограммах или тоннах, а в кубических километрах. Один кубический километр – это куб с размером каждого ребра в 1 км, постоянно занятого водой. Вес 1 кг^3 воды равен 1 млрд. тонн. А если учесть, что на всей земле содержится 1,5 млрд. км^3 воды, то можно только представить, сколько много она весит! На каждого человека приходится в среднем по 1,4 км^3 воды, или по 250 млн. тонн.

Геофизики утверждают, что Земля давно бы остыла и превратилась в безжизненный кусок камня, если бы не вода. Нагреваясь, она поглощает тепло; остывая, отдает его. Земная вода и поглощает, и возвращает очень много тепла и тем самым «выравнивает» климат. А от космического холода предохраняют Землю те молекулы воды, которые рассеяны в атмосфере – в облаках и в виде паров… Без воды обойтись нельзя – это самое важное вещество на Земле.

«Земля – планета поразительной голубизны»! – восторженно докладывали возвращавшиеся из далекого Космоса после высадки на Луну американские астронавты. Да и могла ли наша планета выглядеть по-другому, если более 2⁄3 ее поверхности занимают моря и океаны, ледники и озера, реки, пруды и водохранилища.

Велика роль воды и в технике. Невозможно представить такую отрасль промышленности, где бы в том или ином виде не применялась вода. Вода является источником энергии. Вода переносит тепло. Вода используется как прекрасный растворитель для многих веществ. Вода является той средой, в которой протекает огромное количество различных химических процессов.

Кроме того, вода входит в состав почвы, горных пород и минералов (таких как глина, гипс и др.), она находится во всех растительных и животных организмах, достигая в некоторых случаях 90 % их веса.

В земных глубинах вода выполняет огромную работу, разрушая породы и минералы, растворяя соли, перекристаллизовывая осадки. Она принимает непосредственное участие в большинстве химических процессов, происходящих на поверхности планеты.

Не менее важна роль воды для жизни растительного и животного мира Земли. Вода может существовать без всякого участия жизни, но жизнь без воды невозможна. Уже один этот факт дал право нашим предкам утверждать, что вода появилась на Земле раньше, чем зародилась жизнь. Нельзя забывать и о том, что жизнь на планете Земля, как считают ученые, впервые появилась в воде, а лишь потом живые существа вышли на сушу. Свою зависимость от воды организмы сохранили в ходе эволюции в течение многих миллионов лет. Вода – главный «строительный материал», из которого состоит их тело. В человеке весом 70 кг содержится 50 кг воды! Но еще больше ее в человеческом зародыше: в трехдневном – 97 %, в трехмесячном – 91 %, в восьмимесячном – 81 %.

Проблема «водного голодания» состоит именно в необходимости неудержания определенного количества воды в организме, так как идет постоянная потеря влаги в ходе различных физиологических процессов. При потере живым организмом 10 % воды наступает самоотравление, а при потере более 20 % – смерть.

Наша кровь на 90 % – вода, мускулы содержат 75 % воды, а кости – 28 %. Без пищи человек может прожить 40 дней, а без воды погибает на восьмые сутки.

В организме взрослого человека содержится примерно 5–6 литров крови, большая часть которой беспрерывно циркулирует между различными частями его тела.

Благодаря повседневному контакту с водой мы настолько привыкли к ней и к ее разнообразным проявлениям в природе, что часто не замечаем целого ряда ее отличительных свойств. А ведь именно этим свойствам мы обязаны тем, что наши озера и реки не промерзают зимой до дна, что сильные весенние паводки сравнительно редки, что, замерзая, вода может производить большие разрушения и т. д. Многие привычные нам явления природы связаны именно с особенностями воды. А кто удаляет отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности различных географических систем? Опять же вода. Причем в должности «акселератора» она работает намного лучше кровеносной системы человека, которая лишь частично выполняет эту функцию.

Феномен воды состоит и в том, что, прежде всего, будучи первоосновой биологической жизни, она являет собой исключительно подвижную и высокочувствительную систему с выраженным набором аномальных свойств в зависимости от воздействия на нее окружающей среды. К воде слово «исключительно» можно применять бесчисленное число раз. Она является, например, исключительным растворителем. В ней растворяется практически все – любые вещества и соединения в любом агрегатном состоянии (жидком, твердом и газообразном). Поэтому воды в химически чистом виде в природе не бывает и ее свойства, в том числе биологические, зависят от многих факторов.

Эта величайшая из стихий природы с незапамятных времен вызывала у людей благоговение. Тексты на глиняных табличках, найденные археологами в долине Тигра и Евфрата, где процветала цивилизация шумеров, рассказывают, что «еще не было вверху неба, а внизу земли, но уже владычествовал бог океана Апсу». Об этом же говорится и в Библии: «Земля же была безводна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою» (Бытие; 1:2). На рисунке, украшающем вазу возрастом более 5000 лет, древний художник изобразил морские волны, из которых выходят люди, животные и растения. По древнегреческой мифологии, богиня любви и красоты Афродита тоже родилась из морской пены. Вода – это колыбель и источник жизни на Земле.

Выдающийся мыслитель древности Платон (ок. 427–347 г. до н. э.), его ученик Аристотель (384–322 г. до н. э.) и другие ученые в системе мироздания отводили воде фундаментальную роль.

Самый прославленный из семи мудрецов Древней Греции Фалес из Милета (ок. 625–547 г. до н. э.) первооснову всего сущего видел в воде. Он считал, что из воды все вещи зарождаются в самом начале и в нее превращаются при окончательном уничтожении, причем первооснова остается неизменной, а меняются только ее состояния.

Согласно Библии, все живые существа порождены водой. В четвертый и пятый периоды творения по велению Творца из воды родились пресмыкающиеся, птицы, скоты, звери и гады «по роду их». В книге Бытие (1: 20–21; 24) написано: «И сказал Бог: Да произведет вода пресмыкающихся, душу живую. И птицы да полетят над землей, по тверди небесной. И стало так. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных и пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее…».

Легенды, сказки, мифы, а также священные писания разных народов донесли до нас извечную мечту людей о «живой» воде, способной излечивать болезни, побеждать смерть, давать человеку неувядаемую молодость и даже бессмертие.

Библия также красноречиво свидетельствует о «живой» воде. Первое соприкосновение с живой водой после потопа произошло в жизни патриарха Исаака – сына Авраама! «И было дней жизни Исааку 180 лет» (Бытие; 35:28–29). В чем же был секрет долгой и счастливой жизни Исаака? Вот что говорит об этом Библия: «И копали рабы Исааковы в долине, и нашли там колодец «живой» воды» (Бытие; 26:19).

В Библии описаны все аспекты взаимодействия человека и воды. Вода используется как напиток, как вода для приготовления пищи, для растворения праха. Водой поят скот, в ней крестили Иисуса Христа и других людей. Вода выступает не только как бесценный дар Бога человеку, но и как средство Божьего наказания, как проявление чудес Бога (вода из скалы, по воде ходит Иисус Христос, море расступается, чтобы пропустить 600 тысяч евреев из египетского плена).

Персонажи Библии встречаются со всеми фазовыми превращениями воды: росой, дождем, градом, облаком, влагой в море, озере, реке, в небольшом источнике. Даже одно из названий иудейского бога Яхве, открытого Моисею на горе Хорив, означает «роняющий молнии и дождь». Имя Моисей также связано с водой. Дело в том, что дочь фараона дала его спасенному еврейскому мальчику, который приплыл в корзине по Нилу, и оно означает «спасенный из воды».

Крещение водой возникло в Месопотамии как языческий культ. Это было не христианское изобретение. Крещение водой родилось на берегах Евфрата еще в ІІІ тысячелетии до н. э. Впоследствии его использовали как духовное очищение при погружении в воду многие иудаистские секты, прежде всего секта ессеев, с которой был связан Иоанн Креститель. Обряд крещения водой был распространен в Египте и в других странах Ближнего Востока, где были христианские и иудейские общины.

Вода в библейские времена была свободна от земных загрязнений. Люди по указанию Бога доживали до 120 лет, а праотцы и библейские патриархи – в несколько раз больше. Одним из факторов долгой жизни патриархов была чистая природная вода.

Таким образом, вода – это уникальное вещество, обладающее ни с чем не сравнимыми физико-химическими и биологическими свойствами.

Основные источники воды

Земля – самая водная планета Солнечной системы. Общее содержание воды на Земле составляет примерно 1400 млн. км^3 (1,4×1018 м^3).

По современным данным, водные ресурсы Земного шара слагаются из воды:

• морей и океанов – 1350 млн. км^3 (1,35×1018 м^3) с минерализацией 35 г/л;

• полярных ледников – 30–40 млн. км^3 (3,5×1016 м^3) пресной, но малодоступной для использования;

• рек и озер – 0,4 млн. км^3 (4×1014 м^3) пресной и доступной для использования;

• подземной, пресной или минерализованной, залегающей до глубины 800 м – 4 млн. км^3 (4×1016 м^3) и до 1600 м – 4 млн. км^3 (4×1015 м^3)

В атмосфере также содержится вода, причем на высоте до 1 км над поверхностью Земли концентрация водяного пара в воздухе в среднем составляет около 2 %.

Пресной воды – всего 0,06 % от всех доступных нам водных ресурсов, что составляет 826000 кубических километров.

Большая часть воды находится не в открытых водоемах, а в земной коре: 110–190 млн. км^3. Эти воды подразделяются на два типа в соответствии с глубиной их залегания: подземные и поверхностные воды.

Подземные воды глубокого залегания расположены в десятках и даже сотнях метрах от поверхности земли, они пропитывают пористые горные породы, а также образуют гигантские подземные бассейны, окруженные водонепроницаемыми слоями. Вода в таких подземных резервуарах находится под давлением.

Другой тип подземных вод – поверхностные, расположенные в почве и верхних слоях земной поверхности на глубине нескольких метров. По сравнению с водами глубокого залегания у них есть один недостаток и одно преимущество. Недостаток: эти воды гораздо активнее контактируют с поверхностью земли и поэтому они слабее защищены от загрязнений, чем воды глубокого залегания. Преимущество этих вод заключается в том, что они более доступны и легко накапливаются в колодцах и поверхностных резервуарах.

Следующий по величине массив пресных вод (20–30 млн. км^3) сосредоточен в ледниках Антарктиды, Гренландии и островов Северного Ледовитого океана.

Пресную воду из атмосферы (около 13 тыс. км^3) мы получаем в виде осадков – дождя и снега.

Основной запас пресной воды, употребляемой человеком, сосредоточен в озерах и реках. Одно из крупнейших российских озерных хранилищ воды – озеро Байкал – содержит около 20 тыс. км^3 воды. На сегодняшний день байкальская вода считается самой чистой в мире.

Другой источник воды – живые организмы. В растениях и животных, состоящих на две трети из воды, содержится 6 тыс. км^3 воды. Так распределены водные ресурсы на нашей планете.

Как устроена вода

Каждая молекула воды состоит из трех атомов: одного атома кислорода и двух атомов водорода. Все три атома расположены в молекуле таким образом, что если мысленно соединить их линиями, то образуется равнобедренный треугольник, у которого две стороны равны.

Атомы соединены в ней друг с другом силами, которые называют силами химического сродства. Величина и направление действия этих сил таковы, что молекула воды является устойчивой именно тогда, когда атомы образуют треугольник. Всякая другая «постройка» из атомов оказывается менее устойчивой. И если по каким-либо причинам расположение «атомов» изменится, то после устранения этой причины атомы вновь образуют такой же треугольник.

Взаимодействием между молекулами воды и объясняются в первую очередь незакономерно высокие температуры ее плавления и кипения. Нужно подвести дополнительную энергию, чтобы расшатать, а затем разрушить водородные связи. И энергия эта очень значительна. Именно поэтому так велика теплоемкость воды.

В молекуле воды имеются две полярные ковалентные связи Н-О. Они образованы за счет перекрывания двух одноэлектронных р-облаков атома кислорода и одно-электронных S-облаков двух атомов водорода. В молекуле воды атом кислорода имеет четыре электронных пары. Две из них участвуют в образовании ковалентных связей, т. е. являются связывающими. Две другие электронные пары являются не связывающими. В молекуле имеются четыре полюса зарядов: два – положительные и два – отрицательные. Положительные заряды сосредоточены у атомов водорода, так как кислород электроотрицательнее водорода. Два отрицательных полюса приходятся на две не связывающие электронные пары кислорода: подобное представление о строении молекулы позволяет объяснить многие свойства воды – в частности структуру льда.

Поведение воды «нелогично». Получается, что переход воды из твердого состояния в жидкое и газообразное происходит при температурах, намного более высоких, чем следовало бы. Этим аномалиям найдено объяснение. Молекула воды H_2О построена в виде треугольника: угол между двумя связками кислород – водород – 104 градуса. Но поскольку оба водородных атома расположены по одну сторону от кислорода, электрические заряды в ней рассредоточиваются. Молекула воды полярная, что является причиной особого взаимодействия между разными ее молекулами. Атомы водорода в молекуле H_2О, имея частичный положительный заряд, взаимодействуют с электронами атомов кислорода соседних молекул. Такая химическая связь называется водородной. Она объединяет молекулы H_2О в своеобразные полимеры пространственного строения; плоскость, в которой расположены водородные связи, перпендикулярна плоскости атомов той же молекулы H_2О.

Любая вода, откуда бы она ни была взята – из Северного Ледовитого океана, из глубокой шахты Донбасса, была заключена в снежинке или сверкала ранним утром в капельке росы на цветке, – состоит из одинаково построенных молекул. Однако взаимное расположение отдельных молекул относительно друг друга в жидкой воде, снежинке или в паре из парового котла оказывается неодинаковым.

Пары воды, нагретые до 300 °C, при атмосферном давлении подобны обычным газам: в них расстояния между молекулами достаточно велики, так что каждая отдельная молекула может существовать более или менее самостоятельно, не испытывая существенного взаимодействия со стороны своих соседей, за исключением тех случаев, когда молекулы в результате беспорядочного теплового движения сталкиваются друг с другом.

В снежинке или кусочке льда молекулы сближены и закреплены в определенных местах кристаллической решетки; движения молекул в большинстве своем ограничиваются колебанием около некоторых средних положений.

Изучение строения воды с помощью инфракрасных и рентгеновых лучей дало возможность считать, что при температурах, близких к точке замерзания, молекулы жидкой воды собираются в небольшие группы и «упаковываются» в пространство приблизительно так, как в кристаллах, а при температурах, близких к точке кипения воды, при нормальном давлении, они располагаются более свободно, беспорядочно. Однако «каркас», составленный в жидкой воде из отдельных молекул, должен быть очень гибким. Иначе трудно было бы объяснить подвижность воды, способность ее быть «рабочим телом», приводящим в движение тяжелое колесо турбины, и переносчиком различных питательных веществ по тончайшим сосудам живых организмов.

По-видимому, и в водяном паре при невысоких температурах часть молекул воды объединена или, как говорят, ассоциирована.

Вода – это единственное вещество в природе, которое в земных условиях существует во всех трех агрегатных состояниях: жидком – вода; твердом – лед; газообразном – пар. Выдающийся ученый В. И. Вернадский писал: «Вода стоит особняком в истории нашей планеты. Нет природного тела, которое могло бы сравниться с ней по влиянию на ход основных, самых грандиозных геологических процессов. Нет земного вещества – минерала горной породы, живого тела, – которое ее бы не заключало. Все земное вещество ею проникнуто и охвачено».

Имеются сведения и о том, что вода может запоминать, хранить и передавать информацию о различных воздействиях, т. е. обладает памятью. Считается также, что негативное воздействие (например, плохие мысли), записавшись в воде, передается с водой человеку. Точно так же и положительные мысли записываются и передаются человеку с водой.

За память живых организмов отвечает в частности нервная система. За «память» воды отвечает ее структура. В зависимости от воздействия структура воды меняется и сохраняется некоторое время. Эта сохранившаяся структура и воздействует на человека.

Вода загадочная и волшебная

Вода – загадочное вещество. Удивительны и уникальны ее свойства. Воду, пожалуй, можно назвать «непослушным» веществом. Она не подчиняется многим физико-химическим закономерностям, справедливым для других соединений, потому что взаимодействие ее молекул необычайно велико, и требуется их особенно интенсивное тепловое движение, чтобы преодолеть дополнительное притяжение.

Почти все физико-химические свойства воды – исключения в природе. Некоторые из этих аномалий имеют определяющее значение для развития и возникновения жизни, формирования климата и рельефа нашей планеты. Аномальны, например, такие характеристики, как температура кипения и замерзания воды – 100 °C и 0 °C. Напомним, что составные части воды – водород и кислород – кипят и замерзают соответственно при температурах порядка 200 °C и 250 °C. Согласно аналогиям с веществами, схожими по молекулярным строениям, вода должна была бы кипеть при 70 °C, а замерзать при –90 °C. Но это значило бы, что вода смогла бы существовать на нашей планете лишь в виде пара. И планета была бы мертва. К счастью, молекулы воды обладают необычайно сильной способностью притягиваться друг к другу, а разрываются с большим трудом, поэтому температуры плавления и кипения воды гораздо выше «нормальных».

Издавна известны и другие аномальные свойства воды. Они-то и позволяют воде играть заметную роль как в природных, так и в технологических процессах. Например, замораживание воды сопровождается не сжатием (как у других жидкостей), а расширением. Затвердевая, вода становится менее плотной – лед плавает. У нее высокие теплоемкость и растворяющая способность. Если бы не эти аномальные свойства, мы не могли бы сохранять температуру своего тела, усваивать питательные вещества. Водоемы промерзали бы до дна. Иными словами, если бы не эти и другие аномалии воды, жизнь в современной ее форме была бы просто невозможна.

Одной из самых больших загадок воды является то, что она способна воспринимать и «записывать» информацию об окружающем мире. Разумеется, далеко не всякая вода обладает ярко выраженными информационными свойствами. Это как у людей: сильная личность проявляет себя во всем. Точно так же по-настоящему «сильная», гармоничная вода имеет не только хорошие физико-химические показатели, но и структурную упорядоченность, природную энергетику.

Оказывается, вода очень чувствительна к различным «внешним раздражителям». Например, звон церковного колокола действует на нее, как магнит на металлические опилки: молекулы выстраиваются в правильную структуру и приобретают необычайную стабильность. Если воде «дать послушать» классическую музыку, то после замораживания ее кристаллы приобретают правильную форму, а после роковых композиций – рассыпаются в хаотичном порядке. По-своему вода «отзывается» на добрые слова, молитвы, ругательства, контакты с различными предметами.

Давно уже известен способ защиты растений от весенних заморозков с помощью воды. Когда поздней весной внезапные ночные заморозки угрожают цветущим плодовым деревьям, опытные садоводы находят выход, кажущийся совершенно неожиданным: они проводят дождевание сада. Пелена мельчайших водных брызг окутывает замерзающие деревья, и капельки воды покрывают лепестки цветков. Превращаясь в лед, вода одевает цветы в ледяную шубу, отдавая при этом свое тепло (335 Дж от 1 г замерзающей воды). Этот способ защиты сада основан на аномальных свойствах воды – высокой теплоемкости.

Поглощая огромное количество теплоты, сама вода существенно не нагревается. Удельная теплоемкость ее в 5 раз выше, чем у песка, и почти в 10 раз выше, чем у железа. Вот эту теплоту и отдает вода, превращаясь в лед. А теплопроводность льда намного меньше, чем у воды, поэтому «ледовая» шуба защищает цветки.

Привычные понятия «норма», «логика» – не для таких уникальных научных объектов, как вода. «А именно вода, эта древнейшая из всех стихий, вечно ставила в тупик физиков и химиков», – считал известный английский мыслитель-естествоиспытатель Джон Бернал.

Мы привыкли к тому, что в природной воде постоянно растворены разнообразные примеси. Однако даже незначительное количество некоторых из них совершенно неожиданным образом изменяет привычные свойства воды. Аналогично проявляется и воздействие определенных физических факторов. Это позволяет намного увеличить эффективность обычных свойств воды или найти им новое применение.

«Вещество № 1», «самое необыкновенное вещество», «самое драгоценное ископаемое», «обыкновенное чудо» – так называют воду и ученые, и популяризаторы, и далекие от науки поэты и публицисты.

Роль воды в живом организме

Вода играет важнейшую роль в жизни человека, удовлетворяя его физиологические, гигиенические и хозяйственные потребности. Потребность организма человека в ней составляет в сутки 2000–2500 мл. Это количество воды поступает из следующих основных источников: вода, потребляемая в виде питья (900–1000 мл); вода, которая образуется в организме в результате химических превращений питательных веществ (300–350 мл); остальная вода – пищевая (супы, овощи, фрукты и т. д. – примерно 1,5 л).

Основными органами, которые удаляют воду из организма, являются почки, потовые железы, легкие и кишечник.

Почки за сутки удаляют из организма 1000–1500 мл воды в виде мочи. Потовые железы через кожу выделяют 500–1000 мл в обычных условиях, а при усиленной работе или в жарком помещении потоотделение резко увеличивается. С помощью легких в виде водяных паров выдыхается 350 мл воды. Это количество резко возрастает при углублении и учащении дыхания, и за сутки может выделиться до 800 мл воды. Через кишечник с калом выделяется 100–150 мл воды.

Площадь кожи взрослого человека – 1,5–2,0 м^2. Она пронизана миллионами пор, через которые в определенных условиях небольшое количество воды проникает в организм человека. Некоторое количество воды проникает в наш организм и с вдыхаемым воздухом.

За 60 лет человек выпивает 50 м^3 воды. Если пищу научились получать искусственным путем, то вода – единственное вещество, которое нечем заменить.

Тело ребенка до годовалого возраста на 80–85 % состоит из воды. По достижении 18 лет содержание воды уменьшается до 65–70 % (кости и жировая ткань на 25–30 % состоят из воды, мышцы и внутренние органы – 70–80 %, кровь – 90 %, слюна – 99,5 %). С возрастом организм как бы усыхает, содержание воды в клетках уменьшается, они изменяют свою форму и объем. Именно в обезвоживании чешский ученый Ружичка видел причину старения организма.

Наше тело на 80 % состоит из воды, а в трехдневном человеческом зародыше ее количество достигает 97 %. Причем эта вода не пресная, а минеральная – в ней растворены различные компоненты, необходимые для нормального функционирования организма. Вода – это минеральная основа всех клеток и тканей, не говоря уже о жидких средах – крови, лимфе, желудочном соке, слюне, желчи. В крови она выполняет роль транспортного средства: доставляет клеткам кислород, питательные вещества и уносит ненужные продукты обмена, т. е. «вымывает» из клеток шлаки.

Вода с пищей или с напитками направляется в кровяное русло и распределяется по тканям организма. Лишь с помощью воды происходят процессы пищеварения и усвоения пищи в желудочно-кишечном тракте, а также синтез и распад живого вещества в клетках организма. Из клеток и тканей вода вымывает отработанные продукты обмена веществ, выносит их через почки с мочой или через кожу с потом. Вода с содержащимися в ней липо-протеиновыми комплексами служит своеобразной смазкой для суставов, сухожилий и мышц.

Человек состоит из воды, которая в основном распределяется между клеточным содержимым, межклеточной жидкостью, кровью, лимфой, различными секретами желез и др.

Вода играет исключительно важную роль в организме человека:

• является средой, в которой протекают все физико-химические процессы;

• участвует в процессах окисления, гидролиза и др.;

• необходима для растворения различных веществ в организме;

• выполняет транспортную, выделительную функцию;

• участвует в терморегуляции.

Для нормального существования в условиях умеренного климата человеку необходимо получать с питьем и пищей около 3,5 л воды в сутки, в пустыне это норма возрастает как минимум до 7,5 л. Без пищи человек может существовать около сорока дней, а без воды гораздо меньше – 8 дней. По данным специальных медицинских экспериментов, при потере влаги в размере 6–8 % от веса тела человек впадает в полуобморочное состояние, при потере 10 % – начинаются галлюцинации, при потере 12 % воды человек уже не может восстанавливаться без специальной медицинской помощи, а при потере 20 % жидкости наступает неизбежная смерть.

Потери воды в организме компенсируются при таких условиях: человек в сутки выпивает примерно 1,5 л воды; получает с пищей – 600–900 мл; в результате окислительных процессов в организме в сутки образуется 300–400 мл воды.

Естественно, что суточный объем потребления и выделения воды может достаточно широко варьировать в зависимости от температуры окружающей среды, интенсивности физической работы, привычек конкретного человека и т. д.

При обычной температуре и влажности воздуха суточный водный баланс здорового взрослого человека составляет примерно 2,2–2,8 л. Но иногда мы пьем и больше двух литров жидкости: в жару, после бани, после тяжелой физической работы или спортивных занятий, во время болезни. Это считается нормальным.

В организме человека всю жидкость, окруженную биологическими мембранами, можно разделить на два типа: внутри– и внеклеточную. Внутриклеточная жидкость включает 2⁄3 массы воды. Она растворяет соли, создает ионную силу внутриклеточного раствора и тем самым обеспечивает тургор клетки. Выстраиваясь на поверхности ДНК, белков, мембран и других органоидных структурах клетки, вода создает матрицу из водородных связей, по которым движутся протоны и электроны. Тем самым она обеспечивает условия для тысяч биохимических реакций, протекающих в клетке.

Внеклеточная жидкость включает 1⁄3 всей воды, которая распределяется между клетками и в так называемом интерстициальном пространстве. Внеклеточная жидкость обеспечивает систему доставки питательных веществ из ЖКТ к тканям. С ее помощью к клеткам поступают питательные вещества, кислород, различные ионы и микроэлементы, а также многочисленные молекулы регуляторов (гормонов), координирующих работу пространственно разобщенных клеток. Внеклеточная жидкость удаляет углекислый газ, отходы обмена веществ, токсические или обезвреженные вещества из непосредственного окружения клетки.

Питательные вещества попадают в кровь через стенки пищеварительного канала. Через эти стенки могут проникать только вещества, растворенные в воде, только жидкости. Так, если бы кусок сахара не растворился в слюне и в желудочном соке, сахар не попал бы в кровь. Белок яйца, крахмал хлеба и картофеля не растворяются в воде, но желудочный и кишечный соки содержат особые вещества – ферменты, которые расщепляют белок и крахмал и переводят в вещества растворимые. Это расщепление идет только в воде. Кровь, состоящая на 4⁄5 из воды, разносит питательные вещества по всему организму. В каждой клетке организма происходят свои процессы, и они неизменно связаны с присутствием в клетке воды. Таким образом вода нужна для организма человека как растворитель питательных веществ и как среда, в которой протекают различные процессы, связанные с жизнедеятельностью.

Выделяясь потовыми железами и испаряясь с поверхности кожи, вода регулирует температуру нашего тела. Кроме того, вода необходима для выведения из организма различных вредных веществ, образующихся в результате обмена.

Таким образом, вода в живом организме, как и в природе, не находится в состоянии покоя. Все новые и новые ее количества поступают в организм с пищей и такие же количества выделяются.

Человеческий организм находится в состоянии непрерывного водного обмена с окружающей средой: он выделяет воду в виде пота и мочи и ежедневно восполняет водные потери пресной водой. Если нет возможности напиться, то вода теряется с потом и с выдыхаемым воздухом, и в результате наступает угроза обезвоживания (дегидратации) организма. На первой стадии учащается пульс, возникает слабость, затем появляются головокружение и одышка. При обезвоживании, составляющем 10 % от массы тела, происходят нарушение речи, зрения и слуха и потеря сознания. Гибель организма наступает от необратимых изменений в нервной и сердечно-сосудистой системах при водопотере 15–25 % от массы тела (в зависимости от температуры окружающей среды).

Самочувствие человека в значительной степени зависит от водного баланса в организме. Этот баланс бывает положительным (в организм поступает излишнее количество воды) и отрицательным (организму не хватает воды). С водным балансом тесно связан обмен солей, макро– и микроэлементов. Организм, теряя жидкость, как бы усыхает, дряблой становится кожа, слабеют мышцы. Иногда недостаток воды проявляется заторможенностью, снижением внимания, состоянием растерянности, запорами.

Специалисты установили, что недостаточное поступление воды в организм может вызвать головную боль, утомление, рассеянность, нарушение памяти, снижение интеллектуальной активности. Объясняется это тем, что мозг на 75 % состоит из жидкости.

Не следует забывать о том, что в жаркую погоду потребность в воде возрастает. Чувство жажды позволяет нам следить за потребностями организма в жидкости. Но только появляется оно уже после того, как возникает обезвоживание. И даже если вы немедленно утолите жажду, организму потребуется определенное время на ликвидацию дефицита жидкости.

Между тем обезвоживание – это действительно не самое лучшее состояние. Конечно, опасность для жизни оно представляет только в том случае, если человек не пил более суток. В нашей жизни такое, к счастью, бывает редко. Но и в «легкой форме» обезвоживание отрицательно воздействует на организм. Если дефицит воды не был ликвидирован, могут возникнуть тошнота и головокружение. Затем поднимается температура, возникает общая слабость, могут даже начаться судороги. Но, конечно, до таких крайностей можно дойти, только оказавшись в очень неблагоприятных условиях. Обычно же обезвоживание можно остановить на самой ранней стадии, просто выпив стакан воды.

Любителям кофе стоит запомнить, что на каждую порцию любимого напитка должен приходиться стакан воды, т. к. кофе способствует обезвоживанию организма. То же касается и алкоголя. Кстати, больше воды нужно употреблять практически всем, кто имеет вредные привычки. Доказано, что при курении организм сильнее подвержен обезвоживанию, поэтому курильщикам также рекомендуется употреблять больше жидкости.

Вода имеет отношение к долголетию человека. Древнегреческие мифы повествуют о том, что даже боги, чтобы сохранить юность и бессмертие, пользовались паровыми ваннами. Ученые утверждают, что человеческая жизнь, все функции нашего организма – это в некотором смысле «борьба за воду». В процессе старения организм как бы усыхает. И первейшая задача человека – активизировать приспособительные системы, применяя различные средства для повышения жизненного тонуса (например, закаливание и водолечение).

Йоги также считают, что значительное количество заболеваний связано с недостатком воды в организме. Если не хватает воды – все функциональные системы работают не в оптимальном режиме: не вырабатывается достаточного количества важнейших соков, без которых невозможно пищеварение, а это, в свою очередь, является причиной возникновения многих заболеваний органов пищеварения, обмена веществ; несвоевременно удаляются продукты обмена веществ и тот «биологический мусор», который непрерывно образуется при обновлении органов и тканей. Малая нагрузка на почки обусловливает болезни мочевыделительной системы (нефриты, нефрозы). Недостаток воды в организме влечет за собой концентрацию солей в тканях, их отложение в почках, желчном пузыре (что усугубляется несбалансированной диетой), в суставах.

Целебная сила воды

Виды воды и ее модификации

Целебную силу природной воды можно усилить, воздействуя на нее различными способами.

Активированная (активная вода, биологически активная вода)

Это вода, которую организму легче использовать, так как не нужно затрачивать энергию на активацию воды. Способов активации – огромное множество. Они заключаются в превращении обычной воды в биологически активную.

Алмазная вода

Для получения этой воды алмаз помещают на ночь в стакан воды. Выпитая на следующий день, она действует как сердечное тонизирующее средство. Считается также, что эта вода действует на организм омолаживающе.

Алычевская вода

Это вода, получаемая путем перегонки жмыха, оставшегося после отжима из ядер косточек алычи масла. Оказывает успокаивающее и обезболивающее действие.

Анисовая вода

Это вода, которая получается при смешивании с дистиллированной водой анисового масла (1 часть масла, 1000 частей воды). Употребляют внутрь по 1 ст. ложке 3–6 раз в день после еды или 1⁄2 стакана 3–4 раза в день за полчаса до еды при желудочно-кишечных недомоганиях. Действует как противомикробное, слабительное и отхаркивающее. Считается также средством, увеличивающим количество молока у кормящих матерей.

Анодная вода

Это вода, полученная на отрицательном электроде при ее электролизе. Она содержит положительно заряженные ионы. Она имеет рН меньше 7 и положительный окислительно-восстановительный потенциал.

Антарктическая вода

Ученые утверждают, что абсолютной чистотой обладает вода, полученная в процессе таяния реликтовых льдов Антарктиды – единственного в мире экологически чистого региона.

Неоспоримый аргумент в пользу употребления антарктической воды – ее способность (в отличие от обыкновенной) активно проникать через мембраны клеток, обновляя и очищая их. В определенной степени такую воду можно назвать «живой»: попадая в организм, она не требует энергии на свою перестройку и усвоение.

Талая вода из антарктических льдов способна предотвращать рак, противодействуя его развитию, кардинально улучшать состав крови и облегчать работу всех внутренних органов, повышать функциональную активность половых клеток и, самое главное, оказывать мощное стимулирующее воздействие на иммунную систему.

Ароматическая вода

Из растительного сырья, содержащего эфирные масла, получают своеобразные водные извлечения, которые называют ароматическими водами. Они прозрачны, слабо опалесцируют и обладают запахом входящих в них веществ. Ароматические воды используют для исправления вкуса и запаха лекарств, в состав которых включены вещества с неприятными органолептическими свойствами. Некоторые воды, благодаря антисептическим свойствам, обладают терапевтическим действием, повышают двигательную и всасывающую активность желудка. К ароматическим водам относятся, например, вода горького миндаля, укропная вода, вода перечной мяты, розы.

Артезианская вода

Это вода, находящаяся на глубине 25–200 м под гидравлическим давлением и заключенная между водоупорными слоями.

Вскрытие артезианских вод искусственным путем приводит к тому, что вода поднимается выше кровли водоносного пласта, при достаточном напоре она выливается на поверхность земли и иногда фонтанирует.

Воды глубокого залегания лучше защищены от различных промышленных и бактериальных загрязнений. Состав артезианских вод зависит от глубины их залегания. Такая вода может иметь повышенную жесткость и содержать бактерии и органические вещества. Кроме того, из-за плохого соединения труб в скважинах в артезианскую воду могут просачиваться загрязнения из более высоких водоносных слоев. Обычно эту воду необходимо фильтровать и очищать.

Аэрированная (праническая) вода

Это вода, заряженная согласно учению йогов. Воду переливают из стакана в стакан 35 или 42 раза (или другое количество, кратное числу 7). Переливать воду лучше на открытом воздухе или, в крайнем случае, возле окна. Тогда вода насыщается праной и кислородом. Такое обогащение воды подавляет болезнетворные микробы в желудке и кишечнике, обновляет слизистую оболочку и энергонасыщает организм. Воду для насыщения праной желательно брать талую, горячую или свежекипяченую. Пьют ее утром после пробуждения.

Аэрация воды кислородом может проводиться и при ее облучении низкочастотными гармоническими колебаниями. В этом случае аэрация происходит в несколько раз быстрее.

Белковая вода

Используется для лечения дизентерии в течение острого периода заболевания. Она приготовляется так: хорошо разболтать сырые яичные белки с водой – настолько, чтобы можно было легко глотать. Пить понемногу в теплом виде. Используют также как обволакивающее средство при различных желудочных отравлениях.

Березовая вода

На Руси была известна как «березовая водица». Собственно говоря, это не чистая вода, а березовый сок. Березовый сок разливают в емкости сразу же после его заготовки. В каждую 3-литровую банку кладут по 2 ч. ложки сахарного песка, цедру 1⁄2 лимона и несколько изюминок, тщательно закупоривают и ставят до наступления теплых дней в холодное место. Когда наступают теплые дни, березовую воду ставят в подвал или холодильник. Перед питьем добавляют 1 ч. ложку сахара на стакан этой воды. Она очень сильно пенится. В косметических целях используют березовую воду как смесь дистиллированной воды и натурального березового сока. Эта вода оказывает питательное действие на волосы, способствует их росту.

Борная вода

Это 2–4 %-ный водный раствор борной кислоты. Применяется наружно для полосканий рта, зева и для промывания глаз.

Брусничная вода

Вода, получаемая от вымачивания ягод брусники. Имеет слабительное свойство. Считают, что она гонит солитера.

Вишневая вода

Получают из цветков вишни при перегонке с водяным паром. Помогает при воспалительных заболеваниях глаз.

Вода с полезными минералами

Это вода, которая прошла через минералы и обогатилась их частицами. Полезные минералы – кальций, магний. Они не имеют ограничений по токсичности. Остальные минералы имеют такие ограничения. Поэтому минерализованная вода нуждается в постоянном контроле состава, чтобы не было превышений.

Водичка

Прохладительные напитки, которые издревле готовили на Руси из кипяченой воды с соками ягод (клюквы, морошки, малины, земляники, красной и черной смородины, крыжовника и т. п.) с незначительным добавлением сахара или меда.

Водопроводная вода

Вода, поступающая для потребления из крана, называется водопроводной водой. Подготовка водопроводной воды обычно включает пять стадий: механическую фильтрацию, отстаивание, фильтрацию через слой песка, аэрацию и стерилизацию.

После механической фильтрации через специальные фильтры-решетки воде дают отстояться в больших отстойниках, где из нее осаждаются частицы песка и другие мелкие частицы. Для удаления очень мелких частиц воду сначала делают слегка основной, добавляя в нее гидрооксид кальция, а затем добавляют сульфат аммония. В результате химической реакции образуется пористый желатинообразный осадок. Этот осадок медленно осаждается, захватывая с собой взвешенные в воде частицы, благодаря чему из нее удаляются практически все тонкоизмельченные вещества и большая часть бактерий. Затем воду профильтровывают через слой песка. После фильтрации воду иногда разбрызгивают в воздухе, чтобы ускорить окисление растворенных в ней органических веществ.

Иногда воду приходится подвергать дополнительной обработке, чтобы снизить в ней концентрацию ионов кальция и магния, которые вызывают жесткость воды. Вода не из всех источников требует умягчения.

На последней стадии подготовки воду обычно обрабатывают каким-либо химическим веществом для уничтожения бактерий. Наиболее эффективен в этом отношении озон, но его приходится вырабатывать в том месте, где он используется. По этой причине более удобен хлор. Его поставляют к месту потребления в сжиженном виде в цистернах, а затем распределяют через измерительное устройство непосредственно в водопроводную сеть. Хлор раздражающе действует на слизистую оболочку желудка и кишечника и является ядом, который подавляет не только патогенную микрофлору, но и полезную. Конечно, содержание его в водопроводной воде не столь велико, но не следует забывать, что человек ежедневно выпивает в среднем 2 л такой воды.

Для того чтобы избавиться от хлора, воду перед употреблением надо отстаивать в открытом сосуде не менее 1 часа. Газообразный хлор полностью улетучивается из открытого сосуда. Соли хлора хорошо выпадают в осадок при замораживании и последующем размораживании.

Доочищение водопроводной воды с целью максимального приближения ее к питьевой можно сделать с помощью очистительных установок для домашнего использования.

Геотермальная вода

Геотермальными называются выделяющиеся из недр Земли воды с температурой выше 20 °C. В большинстве случаев они имеют температуру от 40 до 100 °C. Наибольшая температура поступающей к земной поверхности геотермальной воды может достигать 300 °C, а температура пара доходит до 600 °C. Геотермальные воды температурой 20–40 °C используют для лечебных целей, а температурой 40–60 °C – для выращивания растений в парниках.

Геотермальные воды температурой 20–40 °C содержат ценнейшие для жизнедеятельности организма минеральные вещества: кальций, калий, медь, магний, цинк, железо, марганец, кремний. Каждый их этих микроэлементов оказывает на организм определенное воздействие. Так, ионы меди и магния блокируют активность энзимов, которые разрушают коллагеновые волокна и способствуют разглаживанию морщин. Магний играет существенную роль в восстановлении структуры кожи, а медь и железо обеспечивают клетки кожи жизненной энергией. Калий и кальций необходимы для нормальной работы мембран клеток.

Геотермальные воды обладают бактерицидным свойством, улучшают обмен веществ, тонизируют, охлаждают и освежают кожу лица, предотвращают ее преждевременное старение, оказывают на кожу глубокое очищающее действие, удаляют излишки кожного жира и загрязнения кожи.

Гидродинамически активированная вода («А»-вода).

Это вода, которую пропускают через специальное устройство – гидродинамический реактор (или дезинтегратор), где она подвергается интенсивному перемешиванию. В таком устройстве пальцы роторов, вращающиеся навстречу друг другу, разгоняют частички воды до огромных скоростей – 200, 300 и даже 450 м/с. Такое гидродинамическое перемешивание позволяет разорвать «слипшиеся» под действием электромагнитных сил длинные цепочки молекул воды на отдельные группы, состоящие из 1–2 молекул. Пройдя такую специальную обработку, вода меняет свою структуру, в ней повышается концентрация кислорода, она приобретает необычную способность растворять различные химические соединения. Одновременно жидкость становится биологически более активной, повышается ее бактерицидность.

Такая вода легче проникает через клеточные стенки и мембраны, и транспортный «конвейер» живых организмов начинает двигаться быстрее. При использовании внутрь активированную воду разбавляют на 50 % обычной водой, иначе избыток «а»-воды заставляет живой «конвейер» двигаться слишком быстро. Из-за этого питательные вещества не успевают перевариваться в пищеварительном тракте.

Лечебное действие такой воды мало изучено, но можно рекомендовать ее кратковременное применение в небольших дозах (1⁄2 стакана в день в течение 1 недели) для усиления обмена веществ и лечения болезней, связанных с его понижением.

Глиняная вода

В сосуд насыпают 1 ч. ложку очищенной глины и заливают 0,5 л кипятка. Смесь взбалтывают и дают настояться несколько часов. Употреблять внутрь следует хорошо отстоявшуюся жидкость – на дне в глине «собираются» вредные вещества. Эта вода рекомендуется при гастритах, язве желудка, коликах, метеоризме, для очищения организма от радионуклидов и токсинов. Она улучшает цвет лица, очищает желудок, кишечник, устраняет запах чеснока.

Гомеопатическая вода

В общем случае подразумевается вода, в которой имеются следы гомеопатического лекарства. Свои «слепки» в воде оставляют любые вещества (в том числе и лекарственные). Причем эти «слепки» способны копироваться – получается, что молекул лекарства уже нет, а «слепки» их остались (гомеопатический принцип).

Иногда применяется универсальная гомеопатическая вода – роль гомеопатического лекарства в ней играет собственная урина. В 99 частей дистиллированной воды добавляют одну часть собственной урины. Смесь взбалтывают вертикальными движениями (вертикально, сверху вниз) строго 20 или 30 раз (но не 21 или 31 раз – есть свои законы по «технологии» приготовления). Средство получается очень сильное и действенное. Дозировка – не более 10 капель на прием.

Можно приготовить еще более сильное средство: берут 1 часть уриновой смеси и разводят ее 99 частями дистиллированной воды, повторяя предыдущие взбалтывания. Делают шесть повторных разведений и только после этого употребляют для лечебных целей. Можно сделать и до 30 повторов, если есть время – эффект будет выше.

В такой гомеопатической воде, даже с помощью современных методов химического анализа, не удается обнаружить следы урины и тем более следы антител самой болезни. Вероятно, такие следы надо искать не на уровне вещества, а на уровне полей. Хотя механизм действия не ясен, но результаты целебного воздействия очевидны.

В отличие от обычных гомеопатических средств, где для всех пациентов при аналогичных симптомах применяются одинаковые препараты, в данном методе препарат строго индивидуализирован и «подстроен» под микроструктуру клеток и биополя человека, т. к. урина несет информацию о всем спектре индивидуальных особенностей организма и всех отклонениях от нормы на молекулярном и полевом уровнях. А потому гомеопатическая вода, приготовленная на собственной урине, является универсальным лекарством от всех болезней и отклонений именно для данного организма Она действует постепенно, незаметно, но основательно и устойчиво. Как и всякое гомеопатическое средство, эту воду надо принимать в малых количествах, в строгой дозировке и регулярно. Может быть рекомендован курс лечения (или профилактики зарождающихся болезней) в течение 1 месяца, перерыв 1 месяц, повторение курса, перерыв 2 месяца и снова месячный курс приема.

Гороховая вода

Вода, в которой в течение 7–14 часов вымачивался обычный горох или нут (макудо). Такая вода при питье дает хорошую и быструю поправку телу. Ее можно пить как в сыром виде (она полностью очищается от биопатогенных образований), так и прокипятив ее вместе с горохом и остудив. Вода из замоченного нута, кроме того, обладает ферментными свойствами и повышает половую потенцию, если пить ее натощак. Лучше всего принимать ее с другими средствами, дающими поправку телу, в течение 2 недель – от начала нового месяца до полнолуния.

«Грозовая» вода

Имеется в виду вода, находившаяся на открытом пространстве при грозовых атмосферных разрядах (желательно в глиняном или стеклянном сосуде). Вода насыщается электричеством, т. е. ионизируется, что и служит одной из форм ее активации. Энергонасыщенность такой воды очень велика, и прием ее следует ограничивать несколькими глотками.

Гудронова вода

Это вода, настоянная на древесной смоле. Для ее получения берут 400 г истертой в порошок древесной толченой смолы и настаивают его 8–10 дней в 2,5 л холодной воды, периодически взбалтывая, после этого процеживают для употребления. Эта вода применяется наружно для обработки ран, сыпей (при золотухе), лишаев и при других поражениях кожного покрова.

Гуляфная вода

Это арабское название розовой воды.

Декокт

Особый вид воды в виде отвара из овощей, фруктов и трав. Для приготовления декокта сырье сильно измельчают, заливают холодной водой и доводят до кипения. Кипятят 1–2 минуты, после чего немедленно процеживают в еще теплом состоянии. По методу декоктов приготавливают некоторые диетические блюда, чтобы максимально сохранить витамины и биоактивные вещества.

Дегазированная, «живая» вода

Положительным свойством кипячения является дегазация воды, «стирание» в ней «памяти» (в частности, патогенной), уничтожение микроорганизмов и патогенных полей как в воде, так и на предметах или продуктах, подвергаемых кипячению (или ошпариванию). Эти качества кипятка широко используются в быту, кулинарии и медицине. К получению дегазированной воды ученые пришли, изучая свойства талой воды. В результате исследований было установлено, что биологическая активность талой воды вызвана пониженным содержанием в ней растворенных газов воздуха по сравнению с обычной водой. На этой основе был разработан другой способ извлечения из природной воды растворенного в ней воздуха. Такую воду назвали дегазированной.

Чтобы получить ее, достаточно нагреть обычную воду до температуры 90–95 °C и тут же принудительно охладить до 20–25 °C. Закипевшая и быстро охлажденная вода в условиях, исключающих доступ атмосферного воздуха, обладает биологической активностью, превышающей в 5–6 раз активность обычной воды и в 2–3 раза – снеговой, или талой. Такая вода в 3–4 раза активнее поглощается клетками организма, увлажняя его и снабжая питательными веществами. Она улучшает общее самочувствие, повышает работоспособность. Пить ее надо в течение 2–3 часов после приготовления.

Однако после того, как такая вода постоит несколько часов, она снова впитывает в себя газы и снова становится обыкновенной водой. Этот парадокс ученые пока не могут объяснить. Они проводили эксперимент: выводили газы из воды, помещая ее в вакуум. Затем давали пить добровольцам 1 раз в день по 1⁄2 стакана натощак. Результат был тот же. Более того, при умывании дегазированной водой кожа становится мягче и эластичнее, быстрее заживают ушибы и ожоги, различные ранения.

Дегазированная вода хорошо зарекомендовала себя как профилактическое средство при частых ангинах – для этого надо регулярно полоскать ею горло. Она также хорошо очищает зубы, укрепляет десны. Известно действие этой воды в качестве обезболивающего средства – при болях в желудке, при острой зубной боли. Дегазированную воду с успехом можно использовать вместо крема после бритья. Экспериментальным путем, промывая руки дегазированной водой, избавлялись от экземы, возникшей от постоянного контакта с кислотами и щелочами.

Систематически употребляя дегазированную воду утром натощак, человек легче переносит летнюю жару. Кроме того, такая вода повышает работоспособность, успокаивающе действует на нервную систему. Дегазированную воду можно употреблять внутрь не более месяца, затем следует сделать месячный перерыв.

Приготовление дегазированной воды. В эмалированный чайник или кастрюльку с открытой крышкой налить обыкновенной воды из-под крана (колодца, родника), поставить на огонь, довести до 90–95 °C, т. е. до состояния «белого ключа», когда уже бурной цепочкой всплывают пузыри, но вода в целом еще не кипит. Если воспринимать на слух, то это момент, когда чайник начинает шуметь. Вскипевшую таким образом воду надо немедленно плотно закрыть крышкой так, чтобы между крышкой и водой практически не было воздуха. В таком виде емкость устанавливают в другой сосуд и охлаждают проточной водой до 20–25 °C. Можно использовать также снег, лед. Для эффективности охлаждения воду льют на крышку и по возможности создают условия пленочного обтекания воды на поверхности емкости. Через 3–5 минут дегазированная вода будет готова. Пить ее желательно сразу же.

При невозможности быстрого использования дегазированную воду хранят в плотно закрытом сосуде без доступа воздуха. При этом она сохраняет свою биологическую активность до двух суток (некоторые специалисты этот срок продляют до 5–7 суток). Срок хранения в открытом сосуде зависит от объема воды, но не превышает 1 часа. Если на поверхность воды положить лист пенопласта, то срок хранения значительно увеличивается.

Таким способом получают воду с единой кристаллической структурой. Применять ее можно так же, как и талую воду.

Дегтярная вода

Это вода, в которой растворен березовый деготь. Для ее получения наливают в 4 л холодной воды 0,5 л березового дегтя и тщательно перемешивают деревянной палочкой или ложкой в течение 5–6 минут. После этого плотно закрывают сосуд и оставляют стоять 2 суток, чтобы деготь отстоялся. Перед разливом для хранения осторожно снимают пену и сливают прозрачную жидкость, не взбалтывая. Дегтярную воду следует хранить в плотно закупоренной бутылке. Хорошая дегтярная вода имеет прозрачный вид, а внешне приближается к цвету хорошего сухого виноградного вина.

Дегтярную воду для наружного применения готовят в такой пропорции: 2 л кипящей воды на 1 л березового дегтя. Ее можно делать крепче или слабее. Используется для обмывания больных частей тела при мочекаменной болезни, чесотке, а также при язвах, золотухе и проказе. Кроме того, эта вода полезна при лечении оспы, кровотечений, изъязвления кишок, опухолей, гангрены, рожи, бронхиальной астмы, расстройства пищеварения, водянки, истерии. При втирании в кожу головы способствует росту и густоте волос.

Дистиллированная вода

Дистиллированная вода – это чистая вода с ничтожно малыми примесями инородных веществ. Используется в основном для медицинских или исследовательских целей. Ее производят в специальных дистилляторах путем выпаривания обычной пресной воды с последующей конденсацией пара – дистилляцией. При этом все присутствующие в воде примеси остаются в выпаренном остатке. Этот процесс основан на принципе, что вода представляет собой летучее вещество, а соли являются нелетучими веществами. Также поступают с морской водой, чтобы избавить ее от солей и минеральных включений. В тропических зонах солнечным теплом нагревают воду в мелких лотках (парниковый эффект), после чего происходит конденсация водяного пара.

Другой способ получения пресной воды, основанный на замораживании морской воды, заключается в том, что ее распыляют в вакуумных камерах. Техника вакуумного охлаждения, уже используемая в пищевой промышленности, позволяет охлаждать воду ниже температуры замерзания, в результате чего образуется смесь кристаллов льда в рассоле. После отделения льда его подвергают повторной перекристаллизации до тех пор, пока не будет достигнут необходимый уровень чистоты.

Поскольку дистиллированная вода бедна микро– и макроэлементами, ее пьют, компенсируя отсутствие в ней нужных веществ специальной диетой, сыроедением, овощами, фруктами, препаратами микроэлементов и т. д.

Вода без минералов – это и вода после обратного осмоса. На основе этой технологии устроены многочисленные фильтры для воды и системы очистки воды. Такая вода теоретически вымывает соли из костей, отчего они становятся хрупкими и ломкими. Часто в этой связи употребляется словосочетание «оптимальный состав минералов». Условное отнесение дистиллированной воды к «мертвой» правомерно не столько из-за отсутствия в ней солей, сколько из-за малого содержания в ней газов, активизирующих жизненные процессы самой воды. «Оживить» ее можно многократным переливанием или механическим перемешиванием.

Главным свойством дистиллированной воды, полученной путем дистилляции, следует считать стертую «память» на предшествующие контакты с вредными веществами и полями, которые несут негативную и патогенную информацию. Такую очищенную от негативной информации воду можно заряжать положительной энергией и информацией, что делает ее чисто целебной.

Дождевая вода

Это природная дистиллированная вода, идеальная для употребления внутрь. Содержит минимальное количество солей и органических примесей, не обременена негативной памятью, заряжена солнцем, атмосферным электричеством и другими природными энергетическими потоками. Она хорошо усваивается организмом, способствует перевариванию пищи и помогает ей дойти до всех органов и клеток. Сохраняет влагу тела и поддерживает ее в равновесии, способствует более качественному перевариванию и усвоению пищи. Сохраняет влагу кожи и поддерживает ее в равновесии.

К сожалению, современная экология существенно портит эту воду, и ее подчас, особенно в больших городах, нельзя использовать ни для внутреннего, ни для наружного употребления. В нынешних условиях обычная дождевая капля массой 50 мг, падая, промывает 16 л воздуха. А один литр ее поглощает примеси, содержащиеся в 3000 л воздуха. Таким образом, состав дождевой воды зависит и от того, над какой территорией образовалось облако, насколько сильно загрязнена там атмосфера. Соединения серы и азота, вступая в атмосфере в реакцию с водой, превращаются в кислоты и выпадают на землю в виде так называемых кислотных дождей. При нынешнем экологическом неблагополучии любой дождь можно назвать «кислотным». Поэтому сейчас дождевую воду нельзя не только пить, но даже мыть в ней голову и стирать белье.

Железистая вода

Вода, в которой гасили нагретое до красного каления железо, или вода, насыщенная тем или иным способом солями железа (например, марциальная и джермукская минеральные воды). Не следует путать эту воду с ржавой водой, текущей иногда из водопроводного крана. В ржавой воде частички окиси и закиси железа находятся во взвешенном состоянии и не активны.

Железистая вода укрепляет желудок, легкие, рассасывает уплотнения селезенки, усиливает половую потенцию, укрепляет половой член, печень, желудок, помогает при сердцебиении, малокровии, сильной потливости, укрепляет волосы при мытье. В то же время, длительное употребление воды с повышенным содержанием железа (больше чем 0,3 мг/л) увеличивает риск инфарктов и отрицательно влияет на репродуктивную функцию организма человека.

«Живая» и «мертвая» вода

Единого определения этих терминов нет. Обычно в существующей литературе к «живой» воде относят: структурированную воду, пи-воду, серебряную воду, катодную воду (католит), омагниченную воду, воду с хорошей информацией, святую воду, активированную (активную, биологически активную) воду, воду с минералами, талую воду, воду из фруктов и овощей, воду из артезианских скважин и источников, родников.

К «мертвой» воде относят: воду без минералов, дистиллированную воду, воду с плохой памятью, воду, прошедшую по трубам с прямыми углами, неструктурированную воду, серебряную воду, анодную воду, пассивную воду, воду из реки, болота.

«Живая» и «мертвая» вода электролизного изготовления

«Живую» и «мертвую» воду впервые получил изобретатель Кратов, исцелившийся с их помощью от аденомы и радикулита. Эти жидкости производят с помощью электролиза обычной воды, причем кислую воду, которая собирается у положительно заряженного анода, называют «мертвой», а щелочную (концентрирующуюся около отрицательного катода) – «живой». По описаниям в литературе, «живая» вода-католит – мягкая, светлая, с щелочным привкусом, иногда – с белым осадком; ее рН = 10–11 ед. «Мертвая» вода-анолит – коричневатая, кисловатая, с характерным запахом и рН 4–5 ед.

Антибактериальное действие живой воды дифференцированное: бактерицидный эффект проявляется относительно энтеробактерий, устойчивыми к нему являются энтерококки и стрептококки группы В, а в отношении грамотрицательных микроорганизмов – только бактериостатическое. По данным специалистов, «живая» вода вызывает ускорение процессов регенерации, корригирует иммунитет, усиливает детоксицирующую функцию печени, стабилизирует проницаемость мембран клеток, нормализует энергетический потенциал клеток, повышает энергообеспечение клеток.

«Мертвая» вода по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу относится к 4 классу малоопасных веществ по ГОСТ 12.1.007–76 и обладает в данном классе минимальной токсичностью. При ингаляционном введении «мертвая» вода с содержанием оксидантов 0,02 % и общей минерализацией 0,25–0,35 % не оказывает раздражающего действия на органы дыхания и слизистые оболочки глаз. При введении внутрь не подавляет иммунитет.

Можно привести следующие обобщенные данные о некоторых свойствах и лечебном действии «живой» и «мертвой» воды:

• «мертвая вода» обладает антибактериальным, противовирусным, антимикозным, антиаллергическим, противовоспалительным, противоотечным, противозудным и подсушивающим действием, может оказывать цитотоксическое и антиметаболическое действие, не причиняя вреда клеткам тканей человека;

• «живая вода» обладает антиоксидантными, иммуностимулирующими, детоксицирующими свойствами, нормализует обменные процессы, стимулирует регенерацию тканей и стимулирует рост и деление клеток, улучшает трофические процессы и кровообращение в тканях.

В медицине электроактивированные растворы (как анолиты, так и католиты) находят достаточно широкое применение. Наиболее широко известно применение анолитов с целью дезинфекции и стерилизации инструментов, помещений, аппаратуры, предметов ухода, кожи и слизистых и т. д., а также для лечения гнойных ран. Испытание анолитов показало, что они при экспозиции 5– 10 минут для полоскания полости рта снижают обсемененность микроорганизмами полости рта и глотки в 25–100 раз, что подтверждается успешным применением их для полосканий при заболеваниях зева. Использование смоченных в анолите салфеток позволяет полностью очистить раневые полости при огнестрельных ранах, флегмонах, абсцессах, трофических язвах, маститах, обширных гнойно-некротических поражениях подкожной клетчатки за 3–5 дней, а последующее применение католита в течение 5–7 дней существенно ускоряет процессы заживления.

Имеются также данные о высокой лечебной эффективности электроактивированных растворов при неспецифических и кандидозных кольпитах, эндоцервицитах, резидуальных уретритах, эрозии шейки матки, язвах роговицы, гнойных кератитах, инфицированных ранах кожи век, при коррекции дисбактериоза и иммунных нарушений, при лечении стоматитов, гингивитов, пародонтитов, при заболеваниях желудка, при лечении сальмонеллеза, дизентерии, а также при лечении сахарного диабета, тозиллитов, гнойных отитов, жирной и сухой себореи лица, выпадения волос, контактных аллергодерматитов, коррекции морщин. Хороший эффект выявлен при применении католита при гастритах, язвенной болезни желудка, геморрое, дерматомикозе, экземе, аденоме предстательной железы и хроническом простатите, тонзиллите, бронхите, хроническом пиелонефрите, хроническом гепатите, вирусном гепатите, деформирующих артрозах и т. д.

Установлен ряд других лечебных эффектов электроактивированных водных растворов.

«Живая» вода с пониженным содержанием дейтерия и трития (ЖТВ)

Не всякая, даже талая вода, может быть «живой», то есть приносить здоровье всему растительному и животному миру. Талая вода с повышенным содержанием дейтерия и трития, а также если в ней растворены вредные и ядовитые вещества, скорее приближается к «мертвой» воде. В то же время специалисты утверждают, что талая вода с пониженным содержанием дейтерия и трития лечит почти все болезни, омолаживает организм и продлевает жизнь.

Особенно полезна «живая» талая вода детям, беременным женщинам и пожилым людям. Надо, однако, помнить, что оздоровление наступает при систематическом и длительном ее использовании (не менее 6 месяцев).

При систематическом употреблении ЖТВ у пожилых людей, помимо общего улучшения самочувствия, в ряде случаев возвращаются ранее утраченные или ослабленные функции организма, в том числе здоровый сон, память, потенция, творческая работоспособность и др., что можно объяснить как эффект омоложения.

Получают ЖТВ следующим образом:

• исходную воду кипятят в стеклянной или эмалированной посуде в течение 1–2 минут;

• резко охлаждают ее при закрытой крышке в холодной проточной воде до 20 °C и ниже;

• разливают воду в стаканы, уширенные кверху;

• замораживают воду (например, в морозильной камере);

• после полного замораживания воды стаканы вынимают из морозильной камеры и ставят в емкость (кастрюлю) для медленного таяния льда. Затем ледяной стакан замороженной воды обмывают горячей водой из-под крана, так же как и внутреннюю поверхность стакана. При этом удаляется значительная часть тяжелой воды, замерзающей первой на стенках стакана. Обмытый ледяной цилиндр замороженной воды из стакана снова помещают в тот же стакан и последний оставляют при комнатной температуре для таяния.

Таяние льда в стаканах осуществляют до образования плавающей сосульки величиной с куриное яйцо. В этой сосульке содержатся ядовитые и вредные компоненты воды, в том числе повышенное содержание дейтерия и трития. Поэтому ее необходимо выловить ложечкой и выбросить. Многократное замораживание, оттаивание и выбрасывание сосульки с D и Т позволяет снижать содержание D и Т на 10, 12, 20, 25 %.

«Живую» талую воду желательно хранить в холодильнике. Полученную воду используют для питья, приготовления пищи, напитков (чаи, кафе), настоя трав и т. д. Ею растирают лицо и все тело. На ней готовят косметические средства.

«Живую» талую воду нагревают не выше 95 °C, т. к. она уже была кипяченая.

Железная вода

Железо играет важную роль в жизни практически всех организмов, за исключением некоторых бактерий. В организме животных железо (в очень малых количествах, в среднем около 0,02 %) входит в состав множества ферментов и белков, участвующих в окислительно-восстановительных реакциях, главным образом в процессе дыхания. В состав белков и ферментов железо входит в виде комплекса, называемого гемом. В частности, этот комплекс присутствует в гемоглобине – важнейшем белке, обеспечивающем транспорт кислорода с кровью ко всем органам человека и животных. Именно он окрашивает кровь в характерный красный цвет.

В организм животных и человека железо поступает с водой и пищей. Потребность человека в железе на 1 кг веса составляет 0,1 мг, а для детей – 0,05 мг. Недостаток железа в организме приводит к серьезным аномалиям и заболеванию крови – анемии.

Избыточная доза железа (200 мг и выше) может оказывать токсическое действие. Передозировка железа угнетает антиоксидантную систему организма, поэтому употреблять препараты железа здоровым людям не рекомендуется. В связи с этим очень важно контролировать содержание железа в питьевой воде.

Наличие железа в питьевой воде, не прошедшей фильтры воды для обезжелезивания, ухудшает ее вкус и запах, окрашивает воду в коричневатый цвет. При регулярном употреблении такой воды возрастает опасность различных заболеваний внутренних органов, в первую очередь печени и почек. Кроме того, избыточное количество железа неблагоприятно воздействует на кожу человека, влияет на морфологический состав крови, может быть причиной возникновения аллергических реакций.

Выбор оптимального метода обезжелезивания воды определяется конечными целями, для которых эта вода будет использоваться.

Перечислим методы очистки воды от железа:

• очистка воды от железа окислительным обезжеле-зиванием;

• очистка воды от железа при помощи аэрации;

• очистка воды окислением двухвалентного железа с добавлением сильных окислителей;

• очистка воды осаждением коллоидного железа традиционным промышленным способом;

• очистка воды от железа при помощи каталитического окисления с последующей фильтрацией;

• применение фильтра обезжелезивания воды;

• очистка воды от железа ионообменным методом;

• очистка воды от железа мембранными методами;

• очистка воды от железа биологическим обезжелезиванием;

• очистка воды от железа электромагнитным полем;

• применение в схеме обезжелезивания блока ультразвука, который устанавливается перед электромагнитным аппаратом, в 3–4 раза увеличивает эффективность сепарации окислов железа, что связано с коагулирующим действием ультразвука на окислы железа, находящиеся в коллоидном состоянии.

Жемчужная вода

Это вода, в которой несколько часов (обычно ночь) находился жемчуг (4–5 маленьких жемчужин на стакан воды). Такую воду пьют при острых воспалительных процессах, цистите, жжении глаз, кровотечении десен, кровавой рвоте, геморрое.

Женьшеневая вода

Содержит вытяжку корня женьшеня. Обладает регенерирующими свойствами. Обычно используется для ухода за нормальной и жирной кожей лица для предотвращения ее увядания. Противопоказана лицам с расширенными кровеносными сосудами. Используется как тонизирующий напиток, а в горячем виде как тонизирующий чай, заваренный на корнях женьшеня.

Жесткая вода

Жесткость воды определяется наличием в ней растворенных солей кальция и магния. Суммарное содержание солей этих металлов называют общей жесткостью, которая выражается в миллиграммах-эквивалентах на литр (мг-экв/л). Чем больше в воде растворенных соединений кальция и магния, тем она жестче. Жесткость воды бывает четырех типов: мягкая, средняя, жесткая и очень жесткая.

Мягкая – жесткость менее 4 мг-экв/л.

Средняя – жесткость от 4 до 8 мг-экв/л.

Жесткая – жесткость от 8 до 12 мг-экв/л.

Очень жесткая – жесткость выше 12 мг-экв/л.

Согласно ГОСТ 2874–82 жесткость питьевой воды не должна превышать 7 мг-экв/л. Можно и самостоятельно определить жесткость воды. Если при умывании водой кожа сохнет, грубеет и шелушится, а рассекатель душа зарастает известковыми отложениями – значит, вода жесткая. При кипячении жесткой воды на ее поверхности образуется пленка, а в чае или кофе, заваренных такой водой, может выпасть осадок бурого цвета.

Жесткая вода неблагоприятно действует и на организм человека. Она вредна не только для лица, но и для рук. При длительном применении такая вода закупоривает поры, пересушивает кожу, особенно сухую, тонкую и чувствительную, делает ее шероховатой, шелушащейся. Это обстоятельство вызывается тем, что после мытья в такой воде естественная жировая пленка разрушается, на коже и волосах остается микроскопическая корка. Характерный «скрип» чисто вымытой кожи или волос – тревожный признак разрушения нужной нам защитной жировой пленки.

Косметологи советуют умываться дождевой или талой водой. Или, умывшись водопроводной водой, протереть лицо тампоном, пропитанным кипяченой или дистиллированной водой. В первую очередь это относится к тем, у кого сухая и очень нежная кожа лица. Косметологи также не рекомендуют умываться с мылом каждый день. В крайнем случае, можно пользоваться жидким мылом или специальным гелем, потому что они не нарушают кислотно-щелочной баланс кожи.

Постоянное употребление жесткой воды внутрь способствует накапливанию солей в организме, что приводит к образованию камней в почках, желчном и мочевом пузыре, артритам и склерозу (отложения солей кальция в суставных сумках и сосудах головного мозга соответственно). С увеличением жесткости потребляемой питьевой воды увеличивается и разносторонность заболеваний. От жесткой воды печень страдает больше, чем от неумеренного пьянства.

Чтобы устранить отрицательное действие жесткой воды, ее необходимо смягчить. Для снижения жесткости воды существует несколько способов. Самый простой – прокипятить воду. В этом случае уберется временная жесткость. Этот способ применим только в том случае, когда жесткость воды небольшая, примерно 5 ммоль/л. Простая кипяченая вода – не самое лучшее питье, в ней нет энзимов, а минеральные микроэлементы видоизменены. Поэтому после кипячения воду нужно остудить и засыпать кислые ягоды: клюкву, бруснику, облепиху, кожуру или сердцевину яблок и т. д. После того как вода немного настоится, ее можно пить. Очень полезны также настои малины, шиповника, черной смородины. Можно добавить в воду немного молочной, винной либо лимонной кислоты.

В других случаях (если жесткость более 5 ммоль/л) поможет фильтрация воды через фильтры, снижающие жесткость.

Заряженная вода

Заряжание или подзаряжание воды энергией и целительной информацией может производиться от минералов, жидкостей, растений, органических или неорганических веществ, различных объектов искусственного или природного происхождения, а также от живых организмов. Остановимся на некоторых широко распространенных способах заряжания воды.

Заряжание воды от минералов и драгоценных камней производится следующим образом: минералы (камни) помещают на ночь в сосуд с водой или рядом с ним на строго определенном расстоянии (расстояние определяется биолокационной рамкой по сферам максимального энергоизлучения). Минералы (камни) излучают энергетические вибрации лечебного действия. Своими положительными и отрицательными вибрациями драгоценные камни излучают и в то же время отталкивают энергию. Полученную такой обработкой воду выпивают небольшими порциями. Минералы для заряжания воды лучше брать согласно индивидуальному гороскопу. При использовании заряженных экстрасенсом минералов необходимо твердо быть уверенным в том, что экстрасенс вам подходит, достаточно опытен и нравственно чист.

Заряжание воды от растений обычно проводится при расположении сосуда с водой вблизи дерева на расстоянии, определяемом биолокационной рамкой по кольцам максимального энергоизлучения, непосредственно на свежем пне или на плашке дерева. Следует отдавать предпочтение дереву, рекомендуемому вашим гороскопом, принимая во внимание энергетические

свойства деревьев и назначение заряжаемой воды (заряжать недостающей энергией или отсасывать патогенную энергию), и устанавливать сосуд у энергоподпитывающего или энергоотсасывающего дерева. Для большинства людей европейского континента энергоподпитывающими деревьями в средней полосе являются дуб, береза, сосна, каштан, а энергоотсасывающими – осина, тополь, ель.

Заряжание воды от пирамидальных структур производится фокусированием природных (космических) излучений, проходящих через грани или стороны пирамиды, в зону положительной или отрицательной зарядки. Верхняя треть пирамиды считается зоной положительной зарядки, а нижняя треть – отрицательной. Расположение пирамиды (проволочной или из сплошного органического материала) должно быть строго ориентировано по сторонам света. Древние египтяне в центре пирамид в специальном помещении устанавливали ванну с водой, в которой при посвящении омывались жрецы.

Заряжание воды в кабине Райха. Это разновидность зарядки воды космическими излучениями или, как считают некоторые авторы, наоборот – ограничение поступления различных излучений (в частности, радиационного, геомагнитного, Земли и Солнца), что позволяет воде освободиться от «засоренности» различными полями и «измельчить» свою структуру.

Заряжание воды, информацией и энергией от сенситивов может производиться различными способами: пассами рук, дистанционно, заговорами, молитвами и просто пассивным способом. Наиболее безопасным способом, с точки зрения внесения «нечистой» информации и «вживания» в структуру жидких сред пациента заряженной воды, следует считать индивидуальную зарядку воды, т. е. зарядку воды энергетикой и информационным полем самого пациента. Прием заряженной сенситивом воды следует ограничить только экстренными случаями при полном доверии и совместимости биополей пациента и сенситива.

Заряжание воды от жидкостей производится путем помещения на определенный срок (обычно от 7 часов до суток) стеклянного сосуда с заряжаемой водой в жидкость, с которой следует «считать» информацию энергонасыщающего или гомеопатического свойства (собственная или детская урина, заговоренная или святая вода и т. п.).

Заряжание воды целительными тонкими энергиями (эманациями) часто происходит вблизи святых мощей. Так, вода из Амвросиева колодца в Оптинской пустыни (у храма, где хранятся мощи преподобного Амвросия) обладает исцеляющей силой, проявляющей свое действие не только на верующих больных, но и на атеистах.

Заговоренная и освященная вода

По мнению специалистов, заговоренная вода – это вода, над которой читались молитва или специальный заговор с целью придания ей определенных свойств. В этом случае напрямую используется такое свойство воды, как «память». Записанная на молекулярной кристаллической решетке «установка» на то или иное действие, на то или иное изменение в организме человека или его связей с окружающими запускает внутренний механизм исполнения. В результате такого «запуска» организм вырабатывает химические, нервные и другие команды, которые и приводят к выполнению «установки», записанной в молекулярном коде заговоренной воды.

Освященная и крещенская вода имеет тот же «механизм» действия, что и заговоренная, но по сравнению с заговоренной водой обладает более тонкими структурами – она наполнена тонкими энергиями, божественными эманациями и позитивной информацией. Это и придает ей высоколечебные качества, если применять ее правильно и с полной верой. Такая вода освящается в храме священнослужителем с обязательным крестным очищением и освящающей молитвой.

Особенно благотворна и целебна вода, освященная в великие религиозные праздники. Вода, освященная в Крещение, кроме того, имеет специфическую, присущую только этому времени года, структуру молекул. Обладая сама по себе целебной силой, крещенская вода после освящения приобретает поистине чудодейственные свойства. Такая вода сохраняется годами без порчи. Используют ее как в религиозных (для освящения вещей, помещений, мест, при крещении), так и в лечебных целях (для изгнания порчи, лечения больных и пр.). В первом случае «святая вода» как бы нейтрализует негативную информацию, прилипшую к предметам, людям (с предметов снимается негативное лептонное поле), во втором – нейтрализует негативное поле энергий в организме человека и вокруг его тела. В период Крещенья (в январе) планеты так выстраиваются, что их сила тяготения активирует молекулу воды, делает воду целебной. Однако целебной становится только чистая вода, несущая след памяти молитвы священника.

Освящение воды крестным знамением позволяет снять с нее биопатогенную энергию. Такая вода активно усваивается организмом, при этом воспринимается только позитивная созидающая энергия и информация, заложенные в нее. Еще один важный момент: для того чтобы заряженная вода не теряла своей положительной биоэнергии, необходимо, принимая ее или подавая кому-нибудь, пользоваться правой рукой (если она у вас активная, т. е. излучающая энергию). Левая рука у большинства людей (если они не левши) является отбирающей энергию.

Расскажем о методах заговаривания и обращения с заговоренной водой:

• Заговаривают только активную воду положительного заряда, набранную по местному времени с 7.15 до 8.00; с 9.00 до 12.40; с 15.00 до 16.20; с 20.30 до 21.00; с 23.00 до 24.00 часов. Это время неизменно для любых регионов. При переводе часов наш жизненный пульс быстро перестраивается и поэтому указанное время остается неизменным (хотя некоторые астрологи и не разделяют этой точки зрения, приводя это время к истинному астрономическому времени региона). Наберите в указанное время воду в литровую банку и добавьте в нее немного святой воды. Поставьте банку на левую ладонь и опустите в нее кончики трех средних пальцев правой руки. Читайте заговоры от имеющихся болезней, чтобы дыхание едва касалось воды, тем самым представляя, что смысл заговора пропитывает воду. Одновременно представляйте, что в вашу голову вливается божественная энергия и через кончики пальцев правой руки выливается в воду, наполняя ее белым лучезарным светом.

Заговор – это просьба о помощи и разговор с болезнью, поэтому во время чтения целитель постоянно поддерживает связь с христианским эгрегором и одновременно его видение направлено на больной орган. После прочтения заговоров вы должны чувствовать, что вода наполнилась сиянием божественной энергии и впитала в себя информацию.

• Пить заговоренную воду следует 40 дней – по 150 мл утром натощак и 100 мл вечером (независимо от еды), но с тем расчетом, чтобы в эту же банку доверху доливать свежую (не кипяченую) воду в указанные выше вечерние часы.

• Если нет возможности добавлять святую воду, то перед прочтением заговоров трижды прочитайте молитву Господню «Отче наш», но в этом случае воду не доливают, а выпивают за четыре дня, а затем заряжают новую.

• Заговоры будут иметь силу только в том случае, если их читает человек верующий, сильный духом и серьезным тоном. Выбрасывать и заменять слова заговора нельзя.

• В конце каждого заговора обязательно надо трижды подуть на воду, представляя, что сдуваете болезнь, и трижды сплюнуть через левое плечо. Это необходимо делать всегда.

• Заговоры читают в любой день, кроме понедельника, повернувшись лицом к солнцу.

Звездная вода

Если открытый сосуд с водой поместить на ночь вне помещения, то вода в нем заряжается от космических излучений, характерных только для ночного неба. Такую воду нужно использовать для внутреннего или наружного употребления до первых утренних лучей, т. к. с рассветом радиационный фон неба изменяется, а с ним изменяется и характер заряжания воды. Звездная подзарядка воды происходит и в открытых водоемах. Поэтому, если хотите энергонасытить организм такой космической тонкой энергией, оздоровиться и очиститься, то купаться в водоеме лучше после звездной ночи до восхода солнца. Вероятно, можно использовать для лечебных целей звездную воду, заряженную при прохождении Земли через различные знаки Зодиака, согласно своей гороскопической карте, но это область специального исследования и экспериментирования.

Зелепухинская вода

Изготовление ее осуществляется следующим образом: берут относительно небольшое количество воды и быстро доводят до 94–96 °C, то есть до состояния «белого ключа», когда уже бурной цепочкой всплывают пузыри, но вода в целом еще не кипит. В этот момент сосуд снимают с огня и помещают для быстрейшего охлаждения в миску с проточной водой. В результате так же, как и при замораживании, получается вода единой кристаллической структуры. Некоторые специалисты утверждают, что это лечебная вода, и при каких-либо нарушениях в желудочно-кишечном тракте она является лекарством.

Золотая вода

Золото издревле являлось любимым и почитаемым людьми металлом. Этот солнечный металл (так иногда называют золото) обладает мощной энергией, которая заставляет организм человека хорошенько «встряхнуться». Самым простым способом получения такого эффекта является использование воды, обогащенной ионами золота – золотой воды.

Вода, обогащенная ионами солнечного металла, обладает тонизирующими и укрепляющими свойствами. Повышает иммунитет, благотворно влияет на нервную систему, выравнивает пульс, улучшает память и стимулирует умственную деятельность. Золотую воду пьют, делают из нее компрессы, применяют в виде растираний. Золотая вода применяется для профилактики и лечения многих заболеваний, таких как заболевания сердца, радикулит, остеохондроз, болезни органов дыхания, заболевания желудочно-кишечного тракта, железодефицитная анемия, судороги, боли в мышцах, истерия, эпилепсия, бесплодие, слабость печени, импотенция

Золотая вода с успехом применяется и в косметологии. Она стимулирует кровообращение и укрепляет капилляры, поддерживает мышцы в тонусе. Золотая вода подходит для любого типа кожи, благодаря умываниям и примочкам с такой водой жирная кожа становится матовой и выравнивается, а сухая кожа увлажняется и становится мягкой. На основе воды, обогащенной ионами золота, делают различные косметические маски, при этом золотая вода помогает питательным веществам из основных компонентов маски лучше проникнуть в кожу.

Золотой водой полезно ополаскивать волосы после мытья, это укрепляет волосяные луковицы и оздоравливает кожу головы, что в свою очередь помогает избавиться от перхоти.

Для приготовления золотой воды подойдет любое ювелирное изделие (кольцо, кулон, серьги). Однако при выборе украшения следует соблюдать следующие условия: во-первых, изделие должно быть без каких-либо драгоценных камней; во-вторых, оно не должно содержать большого количества металлических примесей, лучше всего, если изделие будет желтого цвета; в-третьих, желательно чтобы вес украшения составлял не менее 3 г.

Для приготовления золотой воды нужно промыть под струей проточной воды золотое украшение и положить его в эмалированную посуду. Затем залить в посуду два стакана воды (лучше отфильтрованной) и кипятить до тех пор, пока объем воды не уменьшится в два раза. Принимать золотую воду по 1 чайной ложке 3 раза в день.

Несмотря на все полезные свойства золотой воды, при ее применении следует соблюдать осторожность. Золотую воду употребляют в небольших количествах и непродолжительными курсами. Перед употреблением воды, обогащенной ионами золота, обязательно проверьте, нет ли у вас аллергии на солнечный металл.

Золотую воду не рекомендуется применять беременным и кормящим женщинам.

1 ч. ложку этой воды принимают 3 раза в день для придания энергии сердцу, нормализации пульса, улучшения памяти, интеллекта, стимулирования пробуждения сознания. Золотая вода обладает согревающим свойством.

Зольная вода

Это вода, настоянная на золе. Золу насыпают в полотняный мешок и слегка промывают холодной водой. При этом из нее вымывается избыточное количество калия, которого в растениях всегда больше, чем требуется человеческому организму. Потом на оставшейся золе настаивают воду, тщательно процеживают, разбавляют до приятного вкуса и употребляют для питья. Зольная вода используется для промывания ран, при потливости, болезнях нервов, параличе, в виде клизм – при язвах кишок, а в смеси с оливковым маслом выводит из желудка свернувшуюся кровь. Питье зольной воды применяют при звериных укусах. Хорошо использовать для питья в жаркую погоду минеральную воду из растительной золы. Особенно полезна зола березы, но чем больше растений включает смесь золы, тем лучше. Такая вода восстанавливает минеральный обмен в организме (при жаре люди сильно потеют и теряют много солей). Издревле зольную воду использовали для мытья волос (насыщенный раствор зольной воды наносят на мокрые волосы и втирают интенсивными движениями рук в виде массажа, затем ополаскивают волосы подкисленной водой или настоем ромашки).

Известковая вода

Это вода, в которой вымачивалась известь, – 1 ст. ложка негашеной извести на 1 л воды (дать отстояться 5–6 часов). По другой рецептуре 100 г негашеной извести помещают в литровую банку, обдают ее кипятком, чтобы лучше разварилась. Когда известь «закипит», заполнить банку до верха холодной водой, хорошо размешать и оставить отстаиваться на сутки. Затем осторожно снять верхнюю пленку и беловатый налет, а чистую воду процедить и употреблять (особо не процеживая). Хранить в закупоренном виде. Можно использовать и толченую известь: 400 г на 1,25 л воды, настаивать 3 дня, периодически взбалтывая, процедить для употребления.

Вода сильно напитывается кальцием, но этот кальций, как считают специалисты, плохо усваивается организмом, т. к. он неорганического происхождения. Употребление этой воды рекомендуется кратковременно для устранения различных острых рецидивов: кровотечений легких, влагалищных, желудочных; при поносах, преимущественно неинфекционного происхождения. Иногда эту воду, 2 ст. ложки в день, рекомендуют пить беременным для лучшего формирования костей ребенка и предотвращения обезвестковывания зубов матери. Наружно известковая вода применяется для промывания ран, сыпей, лишаев, а в виде компресса в составе с растительным маслом (1:1) способствует быстрому заживлению ран.

Получают известковую воду и из скорлупы яиц. Для этого используют воду после варки яиц или настаивают в воде не менее суток раздробленную скорлупу яиц. Во втором случае, особенно если использовать хорошо вымытую, не подвергнутую тепловой обработке скорлупу яиц, можно получить известковую воду с органическим кальцием, хорошо усваиваемым организмом. Такая известковая яичная вода хорошо восстанавливает кислотно-щелочной баланс в организме и тем самым устраняет различные щелочные или кислотные сбои в организме. Применяют такую воду при зубной боли, лихорадке, прикладывают ее к нарывам.

Индивидуально заряженная вода

Заряжание воды производит сам больной человек либо пассивным, либо активным способом.

При первом способе зарядки сосуд с водой помещают перед сном у изголовья пациента, и за время сна вода «напитывается» информацией о состоянии всех внутренних структур организма, в том числе и информацией о присутствующих или зарождающихся болезнях. Прием такой воды действует на больного подобно гомеопатическому или сывороточному средству (на полевом уровне), мягко и радикально гармонизируя и оздоравливая организм на клеточном или даже на молекулярном уровне. Для полного и радикального оздоровления необходимо принимать такую воду регулярно длительное время.

При втором способе зарядки на сосуд с водой воздействуют руками или мысленно, при соответствующем навыке и умении концентрироваться. Заряжание с помощью рук обычно проводится в течение 5 минут, при этом сосуд с водой помещают в ладонях рук так, чтобы пассивная (обычно левая) рука располагалась под сосудом, а активная (обычно правая) – над сосудом, и мысленно пропускают через воду лучи энергии от активной руки к пассивной. При зрительном заряжании вода заряжается максимально четкими визуальными образами потоков энергии, исходящими из глаз или солнечного сплетения оператора. Несомненно, такая зарядка может проводиться людьми достаточно опытными в визуализации различных образов или же сенситивами.

По совету Ю. Лонго можно зарядить воду своим индивидуальным биополем и биоинформацией следующим образом. Взять полстакана талой воды и поставить на ладонь левой экранирующей руки. Затем кончиками пальцев правой заряжающей руки, как источника биополя, водить по краю стакана по часовой стрелке 2–3 минуты. При этом можно кодировать воду любыми установками: «похудеть», «оздоровить какой-либо орган», «приобрести определенные черты характера». Вечером эту воду помещают на подоконник для подзарядки энергией от космоса, а утром пьют 2–3 глотка натощак. И если пить такую воду в течение месяца, «то болезни постепенно уходят, желания исполняются».

Йодированная вода

В организме взрослого человека содержится 20–50 мг йода, и около 1⁄3 его приходится на долю щитовидной железы. Йод находится и в других органах, в крови он циркулирует в форме йодида и в связанном с белками состоянии.

Йод, содержащийся в воде и пищевых продуктах в виде йодидов, поступая в организм, быстро всасывается в кишечнике. Около 2⁄3 поступившего в организм йода выводится почками. Остальная часть с кровью переносится в щитовидную железу. Биологическая роль йода связана с его участием в образовании гормонов щитовидной железы.

Йод – единственный из известных в настоящее время микроэлементов, участвующих в биосинтезе гормонов. До 90 % циркулирующего в крови органического йода приходится на долю тироксина. Физиологическая роль тиреоидных гормонов исключительно велика. Они контролируют энергообмен, влияя на интенсивность основного обмена и уровень теплопродукции. Активно воздействуют на физическое и психическое развитие, созревание тканей, участвует в регуляции функционального состояния центральной нервной системы, влияют на деятельность сердечно-сосудистой системы и печени. Тиреоидные гормоны взаимодействуют с другими железами внутренней секреции, оказывают выраженное влияние на водно-солевой обмен, обмен белков, липидов и углеводов; усиливая метаболические процессы в организме, повышают потребление кислорода.

Недостаток йода в организме человека приводит к развитию эндемического зоба, характеризующегося нарушением синтеза тиреоидных гормонов и угнетением функции щитовидной железы. Это заболевание возникает лишь в тех местностях, где содержание йода в почве, воде и пищевых продуктах заметно снижено. Одной из основных проблем, связанных с дефицитом йода, является предупреждение кретинизма и более легких форм задержки развития. Физиологическая потребность в йоде, согласно рекомендациям ВОЗ, составляет 150–300 мкг/сут. Для профилактики йодной недостаточности йодируют водопроводную воду, чай. Есть предложения йодировать почву, применяя йодсодержащие удобрения.

Йодировать воду можно путем растворения в ней спиртовой настойки йода: 5–7 капель 2 %-ной настойки йода на 1 стакан воды. Йодированную воду можно не только пить, но и использовать для ежедневного приготовления пищи, поскольку входящие в ее состав соединения йода устойчивы к высоким температурам. Водопроводная вода, обеззараженная хлором, извлекает из организма йод, поэтому предпочтительнее будет пить специально подготовленную воду и обязательно давать ее детям.

Кроме внутреннего применения, йодированную воду полезно использовать наружно – она хорошо дезинфицирует раны и способствует быстрому восстановлению эпителия.

Картофельная вода

Это вода, оставшаяся после варки картофеля. Она имеет четко выраженную щелочную реакцию. Хорошо использовать ее в качестве восстановительного питья при выходе из голодания, когда кровь сильно закислена. Она «выглаживает» кишечник.

Катодная вода

Вода, полученная на положительном электроде при ее электролизе, т. е. с отрицательно заряженными частицами. Ее рН >7. Окислительно-восстановительный потенциал – отрицательный.

Квасцовая вода

Квасцы – название различных двойных солей: алюминия, марганца, железа, хрома, калия и др. Они с успехом используются в медицине как вяжущее, прижигающее, высушивающее, противовоспалительное, обволакивающее, зудоуспокаивающее, антимикробное, кровоостанавливающее средство. Наибольшее применение в различных отраслях промышленности и медицине нашли алюмокалиевые квасцы.

Раньше обычные и жженые квасцы широко применялись в дерматологической, косметологической, стоматологической и офтальмологической практике. Квасцовая вода как вяжущее средство образует на месте контакта с кожей и слизистыми оболочками пленку, защищающую нервные окончания кожи и слизистых оболочек от воздействия различных раздражающих факторов. При этом стихают ощущения болезненности, жжения, зуда. Кроме того, она снижает секрецию потовых и сальных желез, являясь достаточно эффективным антиперспирантом, а также оказывает дезодорирующий эффект.

Противовоспалительный эффект квасцовой воды основан на их вяжущем и подсушивающем действии. В больших концентрациях квасцы обладают прижигающим и кровоостанавливающим действием. Дезинфицирующее (обеззараживающее) свойство квасцов связано, во-первых, с тем, что они обездвиживают микроорганизмы, а во-вторых, входящий в их состав алюминий обладает антимикробным действием. Благодаря своей гигроскопичности квасцы поглощают влагу, кожное сало, пот, действуют противовоспалительно, охлаждают кожу и успокаивают зуд. Перечисленные качества квасцов позволяют использовать их при различных заболеваниях кожи и слизистых оболочек.

Квасцовая вода применяется при острых воспалительных явлениях при дерматите, опрелости, токсикодермии, экзематизированном нейродермите, экземе, дисгидротическом микозе; для уменьшения болезненности, жжения и зуда; при стоматите, гингивите, вульвовагините, баланите, блефароконъюнктивите. С помощью квасцов можно разрушить (прижечь) остроконечные кондиломы и устранить кровотечение при мелких порезах во время бритья. Квасцы можно использовать для лечения жирной себореи, а также для ухода за жирной, пористой, «вялой», увядающей кожей.

Незаменимы квасцы при местной повышенной потливости – гипергидрозе, который способствует возникновению и развитию грибковых заболеваний стоп (микозов). При высокой эффективности они безопасны, хорошо переносятся, не вызывают аллергии. Обычно жженые квасцы при гипергидрозе применяют совместно с борной и салициловой кислотами, танином и порошком коры дуба. Эти дополнительные компоненты хорошо совмещаются с квасцами, усиливая их лечебное действие.

Квасцовая вода применяется для полоскания горла при ангине, простудных заболеваниях (практически сразу приостанавливая размножение вирусов и микробов во рту), останавливает понос, кровохарканье, закрывает скрытые дыхательные поры, но при приеме внутрь ослабляет тело, вызывает закупорку сосудов, неблагоприятно действует на голос и дыхание.

Кислотная вода

Вода с добавлением соляной кислоты – 0,01–0,08 %-ный раствор соляной кислоты. Имеет кислотные свойства (рН 3–6). Обычно используется для поддержания функции желудка, когда последний перестает вырабатывать соляную кислоту и пища плохо или вовсе не переваривается, а также для разжижения крови и «раскисления» кислых отложений на кровеносных сосудах. Эффективна для лечения геморроя.

Колодезная вода

Кроме озер и рек, мы получаем обычную пресную воду из колодцев. Колодцами реально пользуются лишь в сельской местности, так как шурф глубиною 5–10 м не способен обеспечить большого выхода воды – для этого необходимо бурить скважины глубиной 20–150 м, в зависимости от глубины залегания подземных вод. Колодцы питаются подпочвенными водами и могут обеспечить водопотребление до 100–150 л/ч (в редких случаях – до 500 л/ч). Они очень уязвимы с точки зрения загрязнений: все, что попадает в почву (нитраты, нитриты, ПАВ, пестициды и тяжелые металлы) может оказаться в колодезной воде.

Крапивная вода

Содержит натуральный крапивный сок. Способствует улучшению кровоснабжения кожи. Используется для укрепления волос. Как тонизирующий напиток рекомендуется при анемии и весеннем авитаминозе.

Купоросная вода

Вода, в которой растворен в очень малых количествах (1–2 крупинки величиной с рисовое зерно на стакан воды) медный купорос. По мнению специалистов, она вызывает задержку мочи (если пить несколько дней подряд) и плохой запах изо рта. Вредна здоровым людям, но способствует излечению злокачественных язв в легких. Полезна при болезнях рта, ушей, глаз, при геморрое.

Кипяченая вода

Это вода, подвергнутая кипению, которая употребляется повсеместно для приготовления пищи, напитков и для гигиенических целей (умывание, полоскание рта и др.). При кипячении вода освобождается от плохорастворимых солей, частично «смягчаясь» от этого, обеззараживается и лишается «памяти». Но, с другой стороны, такая вода, лишившись живых органических включений, сама становится «мертвой». Активизация молекул кипяченой воды, наступившая в результате процесса кипячения, через некоторое время резко падает и переходит в свою противоположность.

Следует употреблять кипяченую воду лишь в свежем, очень горячем состоянии. В «Чжуд-ши» сказано, что «охлажденный кипяток, не возбуждая слизи, удаляет желчь, но через день он становится как яд, и возбуждает все пороки». В любом случае при употреблении кипяченой воды или пищи, приготовленной с ее помощью, надо стараться использовать их в течение 1,5–2 часов с момента кипячения.

Следует отличать различные степени кипения воды, что также отражается на ее свойствах и качестве пищи и напитков (особенно чаев), приготовленных из нее. Лу Юй в своей «Книге о чае» пишет, что существуют три степени кипения воды. «При ее кипении, если вода похожа на рыбьи глаза и потихоньку подает голос, это – первое кипение. Если, как из пучины, бьет водный ключ и как бы выносит с собой жемчуг, – это второе кипение. Шторм, похожий на возмущение подымающихся вверх волн, – третье кипение. В последнем случае вода постарела, и ее нельзя пить». Второе кипение обычно называют «белым», и как раз на нем и надо приостанавливать кипячение воды и использовать такой «белый кипяток» для заварки чаев или же после остывания (лучше принудительного интенсивного) употреблять как целебный напиток.

Есть еще один существенный недостаток воды, долго кипевшей или повторно вскипяченной. Это накопление в ней в больших, чем обычно, концентрациях «тяжелой» воды вследствие того, что «легкая» вода интенсивней испаряется при кипении.

Положительным свойством кипячения является «стирание» у воды «памяти» (в частности, патогенной), уничтожение микроорганизмов и патогенных полей – как в воде, так и на предметах или продуктах, подвергаемых кипячению (или ошпариванию). Эти качества кипятка широко используются в быту, кулинарии и медицине.

Кварцевая вода

Кварцевой водой называют воду, настоянную на кварце. Вода, очищенная при помощи кварца, обретает структуру, приближенную к структуре воды из горных источников. И, конечно же, такая вода становится целебной для человека. Вода, настоянная на кварце, очищается от соединений растворенного железа, алюминия, хлора, марганца. Кварц способствует удалению тяжелых металлов, таких как кадмий, свинец, медь и цезий. Очищает воду от паразитов, грибков и водорослей. В кварцевой воде снижается содержание радионуклидов, нейтрализуется действие пестицидов, диоксинов, нитратов.

Кварцевая вода обладает сильным антибактериальным действием и защищает от вирусных загрязнений, помогает регулировать все биохимические процессы в клетках, облегчает транспортировку в них питательных веществ. Способствует выведению токсинов. Улучшает микроциркуляцию сосудов, повышает их эластичность и укрепляет сосудистую стенку. Благоприятно влияет на нервную систему, снимает боль, напряжение, раздражительность, помогает бороться с синдромом хронической усталости. Активизирует процессы регенерации, способствует сохранению эластичности мышц. Улучшает работу суставов, восстанавливает эластичность хрящей. Компрессы из кварцевой воды помогают при порезах, ушибах, ожогах.

Кварцевая вода также с успехом применяется в косметологии. Благодаря улучшению обмена веществ, вода, настоянная на кварце, способствует похудению. Также она оказывает омолаживающее действие на кожу, разглаживает морщины, улучшает цвет лица. Кварцевая вода очищает кожу от прыщей и угрей, придает ей свежесть и эластичность, повышает тонус.

Настоянная на кварце вода улучшает обмен веществ, предотвращает хрупкость капилляров, улучшает кровообращение, поддерживает эластичность сосудов, хрящей, мышц и суставов, стимулирует регенерацию клеток, снимает боли в суставах, способствует нормализации веса, снимает синдром хронической усталости, обладает мягким успокаивающим действием.

Для приготовления кварцевой воды нужно хорошо промыть кристаллы кварца проточной водой. Затем залить их водой из расчета: 200 г кварца на 3 л воды. Настаивать 2–3 дня. Подливать воду по мере расходования. Периодически (1 раз в неделю) промывать кристаллы от осевшего налета. Применять для оздоравливания в качестве питья. Желательно употреблять воду небольшими глотками в течение дня, но не менее двух стаканов в день. Также применяют ее для умывания, в косметических целях для добавления в кремы, лосьоны, маски и для приготовления пищи.

Усилить активность кварца помогает кремний. Поэтому допустимо смешивать кристаллы кварца и кремния. Это придает воде более полный спектр целебных свойств.

Хотя употребление воды, настоянной на кварце, практически не имеет противопоказаний и показано для профилактики многих заболеваний, прежде чем начать ее пить людям, имеющим многочисленные проблемы со здоровьем, желательно посоветоваться с врачом, который знаком с действием этого минерала.

Хранить кварцевую воду рекомендуется в стеклянной посуде, при комнатной температуре или в прохладном месте. Ставить в холодильник такую воду не следует.

Кремниевая вода («кремневка»)

Кремниевая вода – это вода, настоянная на кремние. Такая вода обладает целебными свойствами и может использоваться для профилактики и лечения многих заболеваний.

Кремний – это минерал, относящийся к семейству кварцев и халцедонов. В организме человека кремний содержится в щитовидной железе, надпочечниках, гипофизе. Самая высокая концентрация его обнаружена в волосах и ногтях.

Кремний также входит в состав коллагена – основного белка соединительной ткани. Основная его роль – участие в химической реакции, скрепляющей отдельные волокна коллагена и эластина, придавая соединительной ткани прочность и упругость. Кремний также входит в состав коллагена волос и ногтей, играет важную роль в срастании костей при переломах.

Особую роль играет это вещество в жизни и здоровье людей, а также растительного и животного мира. Кремний поглощается растениями в виде растворенных кремниевых кислот, силикатов и коллоидного кремнезема. Отсутствие его неблагоприятно влияет на всхожесть, рост и урожайность зерновых, в основном риса, а также сахарного тростника, подсолнечника, таких культур, как картофель, свекла, морковь, огурцы и томаты. С овощами, фруктами, молоком, мясом и другими продуктами человек ежедневно должен потреблять 10–20 мг кремния. Это количество необходимо для нормальной жизнедеятельности, роста и развития организма.

Установлено, что кремний участвует в обмене фтора, магния, алюминия и других минеральных соединений, но особенно тесно взаимодействует со стронцием и кальцием. Один из механизмов воздействия кремния состоит в том, что благодаря своим химическим свойствам он создает электрические заряженные коллоидные системы, которые обладают свойством адсорбировать вирусы и болезнетворные микроорганизмы, несвойственные человеку.

Также кремний отвечает за обеспечение защитных функций, процессов обмена веществ и дезинтоксикации. Он работает как биологический «сшивающий» агент, участвующий в образовании молекулярной «архитектуры» полисахаридов и их комплексов с белками, придает эластичность соединительным тканям, входит в состав эластина кровеносных сосудов, придает прочность, эластичность и непроницаемость их стенкам и препятствует проникновению липидов в плазму крови.

Исследования показали, что в воде кремний подавляет бактерии, вызывающие брожение и гниение, осаждает тяжелые металлы, нейтрализует хлор, сорбирует радионуклиды. В живом организме биологически активные вещества кремния вместе с белковыми структурами способствуют образованию ферментов, аминокислот, гормонов. Кремний особенно необходим в соединительной ткани, он содержится в щитовидной железе, надпочечниках, гипофизе. Самая высокая концентрация его обнаружена в волосах и ногтях.

Дефицит кремния приводит к серьезным нарушениям в организме, таким как остеомаляция (размягчение костей), ускорение изношенности суставных хрящей, заболевания глаз, зубов, волос, кожи и ногтей, камни и песок в почках, рожистые воспаления, атеросклероз, дисбактериоз.

Кроме того, понижением или нарушением обмена кремния в организме сопровождаются такие заболевания как диабет, туберкулез, гепатит, гипертония, артрит, катаракта, проказа, рак. Также была установлена зависимость между концентрацией в воде кремния и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Целебные свойства кремниевой воды

Взаимодействуя с водой, кремний меняет ее свойства. Такая вода становится чистой и приятной на вкус.

Она способствует образованию в организме аминокислот, ферментов и гормонов. Вода, настоянная на кремние более пяти дней, обладает способностью повышать свертываемость крови.

Кроме того, при внутреннем употреблении кремниевая вода:

• повышает иммунитет;

• укрепляет, восстанавливает чистоту и функции сосудистой стенки;

• восстанавливает нормальную микрофлору кишечника;

• растворяет и выводит камни и песок из почек, печени, желчного и мочевого пузырей;

• заживляет порезы, ожоги, ушибы, трофические язвы;

• снижает уровень сахара в крови, а также массу тела предрасположенных к полноте больных сахарным диабетом;

• снижает уровень холестерина в крови;

• является профилактикой атеросклероза;

• улучшает работу почек;

• нормализует состояние при гипертонии;

• улучшает состояние людей с заболеваниями печени, благодаря оттоку желчи;

• снимает воспалительные процессы в ЖКТ, а также при гастрите;

• нормализует обмен веществ;

• снимает усталость.

При наружном использовании кремниевой воды наблюдается следующий лечебный эффект:

• в виде полосканий рта и горла способствует укреплению ткани десен, лечению ангины и насморка;

• улучшает состояние при стоматитах и гингивитах;

• в виде примочек и умываний помогает при лечении аллергии, диатеза, фурункулов, дерматита, а также раздражений на коже;

• снимает зуд и воспаление при конъюнктивите;

• при умывании такая вода способствует улучшению состояния кожи, уменьшению морщин, устранению угрей, прыщей, неровностей;

• ополаскивание волос и втирание кремниевой воды в кожу головы способствует улучшению состояния волос, укрепляет их и улучшает рост.

Как приготовить кремниевую воду.

Поместить камни в стеклянную или эмалированную посуду и залить водой (лучше отфильтрованной), после чего накрыть марлей и поставить в светлое место, но вдали от прямых солнечных лучей. Настаивать воду в течение 2–3 суток, после чего она будет пригодна для питья и приготовления пищи. Однако лучше выдержать камни в воде в течение 5–7 суток, тогда кремниевая вода станет не просто чистой, но и будет обладать выраженными лечебно-профилактическими свойствами. После настаивания аккуратно, не взбалтывая воду, перелить ее в другую емкость, при этом оставив в посуде с камнями нижний слой воды (3–4 см). Эту воду следует вылить, так как она содержит выпавшие в осадок тяжелые металлы. Емкость, в которую была перелита вода, следует плотно закрыть. Кремниевая вода сохраняет свои лечебные свойства в течение нескольких месяцев. Пить такую воду можно без ограничений.

Время от времени камни нужно промывать прохладной водой и проветривать на свежем воздухе в течение 2 часов. Кипятить кремний в воде не рекомендуется. При каждом заборе воды из сосуда желательно оставлять в нем не менее трети настоянной воды.

Из «кремневки» можно готовить чай, супы, борщи, но нельзя пить воду, если она прокипячена вместе с кремнием. Привыкнув к «кремневке», можно вообще заменить ею питьевую воду.

Вода, активированная кремнием, меняет структуру, т. е. повышается ее текучесть, и она просачивается через толстые стенки глиняных кувшинов. Можно предположить, что и в организме человека кремниевая вода проникает во все структуры тела быстрее обычной и тем самым улучшает гидробаланс обменных процессов.

Учитывая способность кремния уничтожать гнилостные бактерии, его используют при консервировании огурцов и помидоров. Вместо уксуса или лимонной кислоты в трехлитровую банку с огурцами или помидорами кладут 5–10 г кремния. Рассол не прокисает – значит, банки не «взрываются», а огурцы остаются крепкими и хрустящими.

И еще несколько советов

• Важно правильно подобрать камень, используя кремний опало-холцедонового типа от серого до темного цвета.

• Размеры кремния могут быть любые, но их общий вес должен быть не менее 10 г на 3 л воды. Чем меньше размер камешков, тем большая площадь открытой, контактирующей с водой поверхности, и действие их лучше. Рекомендуется измельчать кремний до 5–10 мм.

• Перед применением кремний следует тщательно промыть в холодной или теплой (но не горячей!) воде.

• Когда вода «созреет», ее надо осторожно слить в чистую посуду, осадок вылить, промыть емкость и камешки и вновь залить водой на следующие шесть дней. Имея одновременно 4–5 трехлитровых банок кремниевой воды, можно избавиться от многих заболеваний.

• Пить воду рекомендуется 6–8 раз в день, в том числе по стакану за полчаса до еды, затем по 2–3 глотка после еды (при этом тщательно прополаскивать зубы и полость рта). Не забывайте, что любое лечение должно проводиться только под наблюдением врача.

• Учитывайте советы специалистов по питанию: всякую жидкость (вода, компот, кофе, чай) лучше пить за полчаса до еды, так как жидкость, выпитая сразу после еды, нарушает процесс пищеварения.

• Иногда вода в банках слегка зеленеет. Объясняется это действием осадка на дне и стенках банки. Необходимо тщательно промыть банки и камешки, и вода вновь будет чистой и прозрачной.

Поскольку кремниевая вода имеет противопоказания, с ней нужно обращаться очень осторожно. Перед ее применением обязательно проконсультируйтесь с грамотным специалистом. Людям, имеющим предрасположенность к онкологическим заболеваниям, рекомендуется отказаться от употребления кремниевой воды.

Коралловая вода

Коралловая вода отличается высоким содержанием кальция в легкодоступной, биологически усвояемой форме. Это особенно полезно для организма, так как кальций выполняет в организме человека много важных функций: ощелачивает организм, обеспечивает нормальную свертываемость крови, влияет на регуляцию процессов роста и деятельности клеток всех видов тканей, обеспечивает прохождение электрических импульсов по нервным волокнам, участвует в обмене веществ, оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие, является строительным материалом. Дефицит кальция ведет к возникновению более 100 болезней.

Коралловый кальций – уникальный природный продукт, который содержит около 70 жизненно важных элементов (в том числе кальций – 34,6 %, магний – 2,16 %, кремний – 1,37 %, а также натрий, серу, железо, калий, фосфор, йод, фтор, бром, марганец, хром, бор, цинк, селен, медь и др.).

Порошок кораллового кальция нерастворим в воде, но приготовленная из порошка коралла вода обладает чудесными свойствами.

Измельченный коралл улучшает качество воды и ее биологические свойства, насыщая ее кальцием и полезными макро– и микроэлементами. Микроэлементы из кораллового песка переходят в раствор в ионной форме, способствуя лучшему усвоению питательных веществ и улучшению состояния при многих заболеваниях, в том числе хронических.

Сам по себе измельченный порошок коралла является достаточно мощным природным сорбентом. При смешивании с водой он активно поглощает соединения хлора.

Коралловый кальций обеспечивает поступление многих жизненно важных минералов воду в количествах, адекватных составу тканей организма человека. Микроэлементы находятся в легкодоступной для усвоения форме.

Коралловая вода: очищает воду от хлора, органических соединений, солей тяжелых металлов и др.; придает воде слабощелочную реакцию; окислительно-восстановительный потенциал воды (ОВП) смещается в сторону отрицательных показателей; снижает поверхностное натяжение воды, повышая тем самым биоусвояемость воды клетками; насыщает воду 50 микро– и макроэлементами в легкоусвояемой ионной форме.

Ежедневное употребление 1,5 л коралловой воды позволяет:

• достичь оптимального значения pH жидких сред организма;

• насытить кровь макро– и микроэлементами;

• нормализовать уровень сахара в крови;

• снизить риск заболеваний сердца, органов пищеварения и выделения;

• своевременно растворять и выводить шлаки из организма;

• предотвратить артриты;

• восстановить нормальную структуру костной и хрящевой ткани;

• повысить эластичность мышц, суставов и др.

Рекомендуется пить коралловую воду в течение дня вместо обычной воды. Можно помещать пакетики с кальцием в компоты, чай, любые негазированные напитки. Кипятить коралловую воду не рекомендуется.

Противопоказания для приема коралловой воды отсутствуют. Она безопасна, эффективна, мягко действует на организм, относительно дешевая, проста в употреблении. Однако перед ее использованием следует проконсультироваться с врачом, т. к. избыточные дозы кальция могут вызвать гиперкальцемию (увеличение кальция в крови).

Комплексно заряженная вода

Этот метод заряжания воды включает в себя самые разнообразные методы воздействия на воду в различной последовательности и различном сочетании. Можно, например, рекомендовать следующие суперкомплексы по зарядке воды: зелепухинская талая вода; зелепухинская талая «озвученная» вода; талая зелепухинская «озвученная» вода; Лабзы «озвученная» вода; вода Лабзы, обработанная по-зелепухински и «озвученная», и т. п. При таком методе поэтапного заряжания получают суперлечебную воду, действующую при приеме внутрь на все уровни организма комплексно, мягко и радикально.

Крещенская вода

Крещение отмечается православными христианами 19 января и считается одним из великих церковных праздников. Особенностью праздника являются два великих водоосвящения. Одно совершается в сочельник (вечер накануне Крещения) в храме. Другое проводится в день праздника под открытым небом, по возможности – у источника воды (река, озеро, родник, ключ). При этом, если вода замерзла, в ней заранее выдалбливают прорубь. По церковному уставу этот обряд сопровождается чтением молитв и троекратным погружением креста в освящаемую воду, после чего она наделяется особой целительной силой.

Крещенскую воду хранят в течение года до следующего водоосвящения. Она не портится и не мутнеет, поэтому обычно ее запасают впрок, черпая целыми ведрами. Крещенскую воду пьют во время болезни, а также окропляют ею жилища и храмы.

В старину собирали также в полночь крещенский снег. Считалось, что вытаянная из него вода может лечить судороги, головокружение, онемение в ногах и другие недуги, а вылитая в колодец – делает его неиссякаемым в течение целого лета, даже если не выпадет ни единой капли дождя.

Лабзы вода

Инженер-гидротехник А. Лабза советует искусственно прерывать процесс замораживания воды для того, чтобы удалить вредную для человека тяжелую воду (дейтерий), которой содержится в 1 л примерно 150 мл. Поскольку тяжелая вода замерзает при 3,8 °C, то при искусственном замораживании в морозильной камере она замерзает первой. Ее лед отлагается на стенках и на дне сосуда и, кроме того, образует тонкие ажурные пластины дейтериевого льда во всем объеме охлаждаемой воды.

Лабза указывает: если замораживание происходит медленно, то можно без затруднений отследить фазу образования кристаллов льда и перелить еще не домерзшую воду в промежуточную емкость. Оставшийся на стенках лед тяжелой воды растопить любым способом и отправить в канализацию. В освободившуюся от дейтериевого льда посуду следует вернуть незамерзшую воду и повторно установить ее в морозильную камеру, на этот раз доведя процесс замораживания до конца.

Такая технология очистки обычной воды позволяет избавиться от вредных примесей, а также от значительного количества вредной для человека тяжелой воды.

Вода из ладана

Воду, настоянную на ароматической смоле ладана, применяют при болезнях почек и желудка. Такая вода способствует также устранению воздействия стрессов и укрепляет память.

Ледяная вода

Положительные свойства: укрепляет желудок и вызывает аппетит, полезна людям с горячей натурой. Отрицательные свойства: вредна для слабых легких и желудка, при туберкулезе легких, вызывает образование опухолей в кишечнике (при нечистом организме) и болезни нервов, порождает катары, головные боли, водянку, расслабление, дрожание, дряблость тканей, запор, слабость половой потенции; вредна для людей, страдающих закупорками, при метеоризме, особенно если употреблять ее чрезмерно.

Медистая вода

Медь снимает воспалительные процессы, успокаивает боли, ускоряет созревание нарывов, позволяет избежать инфекционных заболеваний, стимулирует защитные силы организма, при соприкосновении с кожей оказывает местное бактерицидное действие. Соли меди, образующиеся в организме, очень токсичны для грибков, бактерий кори, холеры, некоторых респираторных вирусов. Бактериологический эффект меди широко применяется для стерилизации воды, лечения воспалительных процессов слизистой оболочки полости рта и глаз. Лечат медью переломы костей, ушибы, нарывы.

• Народная медицина рекомендует использовать медный купорос в составе мази, приготовленной следующим образом: 20 г еловой живицы, одна растертая луковица, 15 г медного купороса, 50 г растительного масла (лучше оливкового). Все смешать, тщательно растереть и нагреть до кипения. Полученная мазь обладает жгучим действием и хорошо лечит.

• Медистую воду можно получить следующим способом: положить в эмалированную кастрюлю емкостью 1,5 л 10 г чистой меди, поставить на огонь. Надо, чтобы выкипела половина воды. Остальная жидкость – это целебная медистая вода. Медистая вода полезна для лечения полости рта, при истекании из ушей.

• От артрита помогает компресс: повязку, смоченную в медистой воде прикладывать к больным местам на 3–4 часа. Курс лечения зависит от самочувствия.

• При болезнях печени и ожирении пить по 1 ч. ложке медистую воду 3 раза в день за 30 минут до еды в течение 1 месяца.

• Тем, кто страдает сахарным диабетом, надо пить по 2–3 ст. ложки медистой воды ежедневно за 30 минут до еды в течение 1 месяца. В течение года провести несколько курсов лечения.

• Эта вода используется для лечения ожирения, болезней печени и селезенки, для дезинфекции желудка. При лечении этих болезней выпивают по 2 ч. ложки медистой воды 3 раза в день в течение месяца. Не следует увлекаться питьем медистой воды – может развиться слоновая болезнь. Нельзя также пить воду, прошедшую через нагревательную медную рубашку газовой колонки.

Медовая вода

Это вода, в которой варили мед. 1 часть меда кипятят в 2 частях воды на медленном огне, постоянно снимая пену, пока она не перестанет образовываться, процеживают. Некоторые на 1 часть меда берут 6 весовых частей воды. Эта вода хороша для внутреннего употребления при холодной природе желудка, вызывает аппетит и делает обильной мочу. Помогает при всех недугах холодной природы, при телесной слабости, горячих опухолях. Распространенное средство для лечения различных заболеваний дыхательных органов (в частности, кашля, астмы), для разжижения загустевшей (сгущенной) крови и ее очищения. Растворяет дурные соки и способствует сохранению хороших, закрепляет естество. В смеси с оливковым маслом при приеме внутрь нейтрализует принятые внутрь яды.

Миндальная вода

Готовят путем настаивания отрубей горькоминдальных семян в воде. Принимают внутрь по 10–15 капель в качестве болеутоляющего, успокаивающего средства при нервных расстройствах, рези в животе, болезненном кашле. Для приготовления этой воды вместо семян миндаля можно использовать семена абрикоса.

Минеральная вода

К минеральным водам, которые можно использовать в лечебных целях, относят природные воды с общей минерализацией от 2,0 до 500 г/л. Формирование минеральных вод связано с инфильтрацией поверхностных вод, захоронениями морских и озерных вод во время осадконакопления, вулканическими процессами и др. Газовый состав минеральных вод может иметь атмосферное, биогенное, вулканическое и метаморфическое происхождение. Химический состав минеральных вод складывается в результате взаимодействия подземных вод с вмещающими их горными породами. При этом растворенные в воде газы усиливают агрессивность фильтрующихся вод.

Минеральные воды образуют на поверхности Земли источники или выводятся скважинами. Среди минеральных источников в нашей стране преобладают низкодебитные (скорость вытекания 0,001–1,0 л/с) и среднедебитные (1– 10 л/с). Лечебные минеральные воды применяют для питья (общая минерализация – 20 г/л), ванн, душей, ингаляций, полосканий, орошений на курортах. Кроме того, пользуются привозными водами, разлитыми в бутылки. Некоторые минеральные воды применяют в качестве освежающего напитка; общая минерализация таких вод хлоридно-натриевого типа не должна превышать 4–4,5 г/л, гидрокарбонатного типа – 6 г/л.

Минеральные воды – это сложные многокомпонентные растворы. Разные воды как раз и отличаются друг от друга различным набором компонентов и их количеством. В зависимости от соотношения анионов и катионов минеральная вода может быть кислой, щелочной или нейтральной. Кислая и щелочная воды действуют на желудочно-кишечный тракт различно, что и определяет режим их употребления при различных заболеваниях.

Наличие в минеральной воде растворенных газов – еще одна существенная особенность ее лечебного действия. Если в ней много углекислого газа, она считается углекислой; если сероводорода – сероводородной; если азота – азотной. И чем больше газа, тем больше специфическое лечебное действие. Так, содержащийся во многих минеральных водах углекислый газ стимулирует двигательную и секреторную активность желудка и кишечника, что полезно при заболеваниях, для которых характерны сниженная желудочная секреция и вялая перистальтика кишечника.

Однако есть некоторые общие свойства и особенности действия минеральных вод. Минеральная вода – сильнейший раздражитель слизистых оболочек и систем желудочно-кишечного тракта. Вот почему ее чаще всего используют для лечения заболеваний органов пищеварения и выводящих систем. Уже при попадании такой воды в ротовую полость усиливается отделение слюны, ферментов, рефлекторно изменяется двигательная и секреторная деятельность желудка, кишок.

Минеральные воды применяют также в виде полосканий, промываний, ингаляций, орошений, клизм, при этом через кожный покров и слизистые оболочки происходит частичное усвоение самой воды и веществ, в ней растворенных. Влияние минеральных вод на организм очень сложное, и рекомендовать их к применению может только опытный специалист-курортолог после тщательного микроанализа всех жидких сред пациента.

Необходимо отметить, что простое воспроизведение состава минеральной воды в лабораторных условиях не дает целебного эффекта.

Минеральные воды искусственные

Искусственными обозначаются пресные воды, изготовленные с помощью технологических методов с целью имитации химического состава природных минеральных или других вод. Искусственные минеральные воды получают добавлением в обычную или дистиллированную воду химических компонентов (солей магния, калия, натрия, йода и др.), присутствующих в натуральных минеральных водах в таких же процентных концентрациях. Примером таких вод являются искусственно минерализованные воды известных производителей «Боржоми», «Нарзан» и «Ессентуки» с тем отличием, что на бутылках стоит надпись «Искусственно минерализованная вода».

Искусственные минеральные воды, близкие по составу к естественным, готовят из химически чистых солей. Их широко применяют в больницах, поликлиниках и местных санаториях, главным образом для приготовления углекислых, сероводородных, азотных, радоновых, йодобромных, хлоридных, натриевых и других ванн.

Минерализованная вода

Это дистиллированная вода, в которой настаивались листья (ботва) овощей: моркови, петрушки, репы, свеклы, сельдерея и т. п. Такая вода изготавливается следующим образом: маленькими кусочками нарезают «вершки» овощей и замачивают их в дистиллированной воде на ночь, утром воду процеживают и пьют. За ночь вода впитывает «определенные магнетические силы», ранее поглощенные растениями из солнечных лучей, и различные минеральные соли и частицы. Вкус такой воды – освежающий.

Молочная вода (сырная вода)

Это вода (молочная сыворотка), отделившаяся от молока в процессе скисания. Содержит много полезных ферментов. Сама вода сыворотки структурирована, поэтому на ее основе рекомендуется делать ферментные настойки растений (по методу Болотова) или диетическую сырную воду (по Бородину).

Молочная вода по Болотову приготовляется путем настаивания (сбраживания) в сыворотке лекарственных растений – чистотела, тысячелистника, зверобоя, т. е. получается квас на основе сыворотки. Она готовится следующим образом. В эмалированную посуду налейте кефир, простоквашу или ряженку. Поставьте эту посуду в более широкую емкость с кипящей водой (на водяную баню). Продолжайте тепловую обработку. Когда творог всплывет, разрежьте его и в этот разрез засыпьте мелко нарезанные нейтральные овощи (любые, какие есть под рукой), лук, чеснок и прогрейте на водяной бане еще 5– 25 минут. Потом засыпьте капусту, крапиву, редис, петрушку, сельдерей, листья липы, березы, репы, свеклы, пастушьей сумки и др. и нагревайте еще 1–6 минут. Отделите жидкость от всего твердого.

Существует упрощенная эрзац-технология, приемлемая для стесненных (например, больницей) условий. В банку объемом 1 л заливают 0,5 л кисломолочных продуктов. Затем засыпают любые нейтральные овощи, свежие или сушеные (например, капусту, укроп, редис, петрушку и др., последним кладут измельченный лук). Эту смесь заливают 0,4 л кипятка. Через 5–10 минут можно выпить верхнюю часть жидкости. По составу она соответствует диетической сыворотке строгого варианта технологии. Можно повторно залить кипятком смесь овощей и кефира, но на этот раз перемешайте верхнюю часть смеси, чтобы произошла необходимая реакция в новом слое овощей и кефира. Смесь настаивают 30–40 минут и принимают, как и при первичном снятии сыворотки.

Эта вода используется при язвах мочевого пузыря, отеках век, мигрени, водянке, застарелой лихорадке, злокачественных язвах.

Морская вода

Огромный слой соленой воды, покрывающий большую часть Земли, представляет собой единое целое и имеет примерно постоянный состав. Мировой океан огромен. Его объем достигает 1,35 миллиардов кубических километров. Он покрывает около 72 % земной поверхности. Почти вся вода на Земле (97 %) находится в мировом океане. Приблизительно 2,1 % воды сосредоточено в полярных льдах и ледниках. Вся пресная вода в озерах, реках и в составе грунтовых вод составляет лишь 0,6 %. Остальные 0,1 % воды входят в состав соленой воды из скважин и солончаковых вод.

Ионные вещества, содержащиеся в морской воде в концентрации выше 0,001 г/кг (1 млн. д.) по весу:

Хлорид-ион – 19,35 г/кг.

Ион натрия – 10,76 г/кг.

Сульфат-ион – 2,71 г/кг.

Ион магния – 1,29 г/кг.

Ион кальция – 0,412 г/кг.

Ион калия – 0,40 г/кг.

Диоксид углерода – 0,106 г/кг.

Бромид-ион – 0,067 г/кг.

Борная кислота – 0,027 г/кг.

Ион стронция – 0,0079 г/кг.

Фторид-ион – 0,001 г/кг.

Морскую воду часто называют соленой. Под соленостью морской воды понимают массу (в граммах) сухих солей в 1 кг морской воды. В пределах мирового океана соленость колеблется от 33 до 37, в среднем ее можно считать равной 35. Это означает, что в морской воде содержится приблизительно 3,5 % растворенных солей. Перечень элементов, содержащихся в морской воде, очень велик, однако концентрация большинства из них очень низка. Среди веществ, содержащихся в морской воде в несколько меньших концентрациях (от 1 млн. д. до 0,01 млн. д.), имеются азот, литий, рубидий, фосфор, йод, железо, цинк и молибден. В морской воде обнаружено не менее 50 других элементов в еще более низких концентрациях.

С тех пор как люди стали следить за составом океанической воды, он остается неизменным. Постоянство состава воды в мировом океане свидетельствует о равновесии между процессами поступления и удаления воды. В океаны постоянно втекает речная вода, которая имеет совершенно другой минеральный состав, чем океаническая вода. Например, выветривание горных пород приводит к появлению в речной воде алюминия, кремния, железа или кальция. В морской воде эти элементы постепенно включаются в биологический цикл или удаляются из нее в результате осаждения. Поэтому среднее содержание многих элементов в океанической воде устанавливается в результате равновесия между скоростью процессов поступления этих элементов в морскую воду и удаления их из нее. Этим и объясняется более или менее постоянный состав океанической воды.

Океан является огромной кладовой воды и многих химических веществ. В каждой кубической миле морской воды содержится 1,5–1011 кг растворенных твердых веществ. Океан столь огромен, что если концентрация какого-либо вещества в морской воде составляет всего одну миллиардную долю по весу, то его содержание в мировом океане исчисляется в 5–109 кг. Тем не менее, океан еще мало используется как источник сырьевых ресурсов, поскольку стоимость извлечения необходимых веществ из воды слишком высока. Лишь три вещества получают из морской воды в промышленно широких масштабах: хлорид натрия, бром и магний.

Высокая концентрация солей делает морскую воду непригодной для питья и для большинства других целей.

То, что мы называем морской водой, представляет собой сложную систему, содержащую различные вещества в растворенном и взвешенном состоянии. Структура и поведение этой системы предопределены свойствами самой воды и всех природных объектов, с которыми она взаимодействует. Морскую воду внутрь, за исключением специальных процедур, не употребляют. Она вредна для желудка и вызывает послабление, но хорошо растворяет и выводит слизь. В древнетаджикских трактатах отмечено, что питье морской воды дает худобу, но полезно при водянке и параличе. При внутреннем применении морской воды в больших дозах она вредна для желудка, является причиной появления язв в кишечнике, вызывает жжение при мочеиспускании, чесотку и понос.

Лечебное действие наружного потребления морской воды широко известно и применяется повсеместно.

Мыльная вода

Вода, в которой растворен мыльный порошок. Используют в основном для промывания ран.

Мягкая вода

Самая мягкая вода вообще не содержит растворенных солей кальция и магния. В природных водоемах такая вода не встречается. Получить воду, практически не содержащую солей, можно различными способами, например, путем перегонки, или дистилляции. Этот метод основан на следующем: вода при кипячении испаряется, пары улавливаются, конденсируются (т. е. вновь превращаются в жидкость) и таким образом образуется вода с пониженным содержанием растворенных веществ.

При умывании мягкой водой создается впечатление «несмываемости» мыла, кожа остается скользкой, как бы намыленной. Это явление связано с тем, что после удаления из воды солей жесткости уже не образуются «мыльные шлаки», которые уничтожают тончайшую жировую пленку, покрывающую поверхность здоровой кожи и защищающую ее от вредных внешних воздействий. Именно эта пленка и дает ощущение скользкости. Это очень полезно, и поэтому косметологи рекомендуют умываться и мыть волосы дождевой или талой (а значит, очень мягкой) водой.

Однако не следует думать, что такая вода полезна во всех случаях ее применения. Мягкой водой действительно хорошо мыть волосы, в ней полезно купаться, принимать различные водные процедуры, но регулярно применять ее внутрь нежелательно – она содержит недостаточное количество минеральных солей, что грозит ломкостью костей, кариесом, понижением общей сопротивляемости организма, а у детей употребление мягкой воды может привести к развитию рахита. Недостаток кальция в организме опасен заболеваниями опорно-двигательной системы, а недостаток магния провоцирует инфаркт миокарда.

Вместе с тем известно, что в некоторых районах с малой жесткостью питьевой воды не наблюдается увеличения количества больных остеопорозом, рахитом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Причина этого явления заключается в том, что недостаток кальция в организме восполняется молоком и молочными продуктами. Людям, страдающим малокровием, для пополнения организма железом лучше есть виноград, яблоки, гранаты, пить соки.

Специалисты провели ряд экспериментов по воздействию воды на качество и скорость приготовления пищи.

Они оценивали вкус, цвет и запах напитков, приготовленных на мягкой и жесткой воде. Большинство участников исследования отдали предпочтение по показателям «вкус», «цвет», «аромат напитка» мягкой воде. Во второй части эксперимента, посвященной продуктам, используемым для варки, брался картофель. Картофель на мягкой воде был готов на 17 % процентов быстрее, чем сваренный в жесткой воде. Дегустация показала, что картофель, приготовленный на мягкой воде, вкуснее. Из этого можно сделать предположение, что уменьшение времени на варку овощей обеспечивает более высокий процент сохранности в них полезных свойств. Кроме того, диетологи установили, что мясо хуже разваривается в жесткой воде, в результате и белки усваиваются хуже.

«Мясная вода»

Это мясной сок или вода, в которой вымачивали (иногда недолго варили) мясо ягненка или козленка. Используется при сердечной слабости и для укрепления тела.

Мятная вода

Прозрачная бесцветная жидкость с запахом мяты. Мятные капли часто готовят самостоятельно. Для этого 1 часть (по весу) мелко нарезанных сушеных листьев перечной мяты заливают 20 частями 90-градусного спирта; настаивают сутки, периодически встряхивая, отжимают и процеживают через несколько слоев марли. К процеженной настойке добавляют 1 часть (по весу) мятного масла. Применяют для полоскания рта, добавляют к микстурам. Внутрь мятные капли принимают по 10 капель (иногда и до 4 г) в день при поносах, спазмах и резях в кишечнике, плохом пищеварении, тошноте и пр.

Моча

По данным ряда исследователей, моча рассматривается как структурированная биологически активная, питающая, исцеляющая, энергонасыщающая и обладающая многими другими качествами «живая» вода с солевыми и органическими добавками. Чем чище организм, тем меньше урина насыщена солями и органическими включениями, тем больше она приближается к собственно «живой» воде. Необходимо также отметить следующее:

• Чем больше голодает человек и пьет талой или другой активированной воды, тем чище становится урина, активнее вовлекаются в круговорот жидкие среды организма и тем большее количество такой урины можно принимать внутрь.

• Если вместо ужина на ночь принимать настои лечебных трав (особенно показанных для вашего слабого органа), то утренняя урина становится подобной этому настою и даже превосходит его по лечебным свойствам в несколько раз.

• Урина так же, как любой водный солевой раствор, может подвергаться различному воздействию (кипячению, охлаждению, омагничиванию, озвучиванию, заряжанию биополями и т. д.) с целью придания ей новых дополнительных свойств.

Овощная вода

Это вода, в которой варились различные овощи или набор овощей (овощной отвар по Йотову). Используется как высокоминерализированное и витаминизированное питательное средство как для больных, так и для здоровых людей при различных очистительных процедурах, голодании и для других лечебных целей.

1 кг картофеля промыть, мелко порезать (не чистить). Промыть и мелко порезать 6 средних морковок и 50 г петрушки (зелень и корень, или то и другое) или сельдерея. Почистить и нарезать 1 большую луковицу. Все промыть и залить 2–3 л воды. После закипания держать 1 час на малом огне, процедить.

Обычно этим составом пользуются при очищающих процедурах, выпивая его в течение суток, при этом не едят и не пьют ничего другого. Разновидностью овощной воды является «утренний овощной напиток», который готовят следующим образом. 100 г картофеля, 50 г моркови, 50 г петрушки тщательно почистить, промыть, мелко нарезать или нашинковать, варить 10–15 минут под крышкой в 0,5 л несоленой воды. Все процедить, потерянное во время кипения количество воды долить до уровня 0,5 л. К этому напитку добавить 2 ст. ложки пшеничных отрубей и 2 ст. ложки льняного семени (лучше молотых). Оставить накрытым в прохладном месте до следующего утра. Перед приемом «утреннего напитка» следует нагреть его до температуры тела.

Овсяная вода

В 0,5 л воды положить 2–3 ст. ложки смеси очищенного овса и овса с шелухой. Проварить смесь на медленном огне 2–3 минуты. По другому рецепту в той же пропорции очищенный овес (лучше предварительно измельчить его в ступе или мельнице) кипятить на медленном огне 15–20 минут, настаивать 30 минут, процедить, легко отжимая, через марлю.

Такая вода укрепляет и обновляет кровь, возбуждает обмен веществ, в особенности деятельность почек, помогает при ревматических воспалениях суставов, при заражении суставов, при нервных расстройствах, отлично действует на весь организм, оживляет, веселит, укрепляет сон, не имеет никаких отрицательных свойств.

Хороша как косметическое средство для умывания лица. Если вода используется для умывания, то овес можно использовать повторно, прокипятив более длительное время.

Огуречная вода

Вода, выжатая из свежих огурцов (они на 95–98 % состоят из структурированной воды). К огуречной воде также относят спиртоводную жидкость – она на 80 % состоит из воды, поэтому ее условно называют водой. Нарезать ломтиками огурцы, сложить их в бутылку, залить водкой или спиртом. Выставить на 2 недели на солнце. Употребляется неразбавленной для смягчения кожи лица.

«Озвученная» вода

Это вода, на которую воздействовали звуковыми вибрациями. Наиболее целительная информация «закладывается» в структуру воды при воздействии на нее классической, религиозной и индийской музыки, музыки певчих птиц и звона колоколов. Поскольку вода обладает «памятью», то при воздействии эстрадной и рок-музыки она «запоминает» бурные неуравновешенные вибрации, и впоследствии, при приеме такой воды, эта неуравновешенность передается пациенту. «Озвученная» вода, оказавшись в клетках организма, способна настраивать их вибрации на оздоравливающий тон.

Омагниченная вода

Омагниченной называют воду, подвергнутую воздействию магнитных полей. Структура воды после контакта с магнитным полем становится более упорядоченной, в ней увеличивается скорость реакций, она становится биологически активной, в ней повышается сгущение примесей и их выпадение в осадок. Эффект активации воды омагничиванием, что подтвердили и исследования, проведенные учеными, зависит от многих факторов, наиболее важными среди которых являются напряженность магнитного поля, скорость движения воды в нем и наличие примесей. Определенное влияние оказывают и метеорологические условия (ясно, облачно, пасмурно, дождь), фазы луны, магнитные бури и т. д. Эти факторы могут дать и отрицательный эффект, условно названный «антиомагничивающим».

Активированная таким образом вода оказывает следующее влияние:

• начинает интенсивнее растворять вещества – в одном и том же объеме веществ в активированной воде растворяется больше;

• начинает «выдавливать» лишние вещества из воды – быстрее выпадает осадок, в том числе и солей временной жесткости, что используется для борьбы с накипью;

• изменяется поверхностное натяжение воды – она становится более отталкивающей от гидрофобной поверхности;

• ускоряется поглощение газов из атмосферы. Обязательное условие омагничивания: вода должна

двигаться в магнитном поле со скоростью 0,5–3,0 м/сек. Практически из обычного водопроводного крана ведро должно наполняться за 1–3 минуты. По этой причине применять омагниченную воду для капельного орошения невозможно.

Хотя эффект магнитной обработки воды сохраняется несколько десятков часов после снятия магнитного поля, все же лучше использовать ее сразу после приготовления.

Вода, обработанная магнитным полем, имеет выраженное противовоспалительное действие. Ею успешно лечат некоторые кожные заболевания. Она помогает удалять почечные камни и оказывает бактерицидное действие. В некоторых санаториях омагниченными морскими ваннами лечат гипертонию.

Магнитная вода улучшает кровообращение и снижает уровень холестерина в крови. Обладает способностью растворять зубные, почечные и желчные камни. Способствует улучшению пищеварения при гастритах, колитах, запорах и других заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Помогает при аритмиях, ишемической болезни сердца, при повышенном и пониженном давлении. Оказывает положительное воздействие при бессоннице, неврозе, сахарном диабете, заболеваниях мочеполовой системы. Помогает в борьбе с дерматологическими заболеваниями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Оказывает воздействие при инфекционных заболеваниях, ускоряет заживление порезов, ран, царапин. Помогает при различных воспалительных процессах. Повышает обмен веществ, стимулирует регенерацию клеток, обладает тонизирующим воздействием.

При кипячении ее свойства полностью исчезают. Некоторые целители не советуют употреблять такую воду внутрь в течение длительного срока, а использовать только как временный тоник.

Употребление омагниченной воды внутрь с оздоровительной целью целесообразно ограничить разовыми стимулирующими приемами (не более 0,5 л в сутки); причем для пожилых людей эта вода более предпочтительна, чем для молодых.

Что же касается наружного применения омагниченной воды, то хотя она и всасывается частично через кожный покров (при приеме ванн, обливаниях, компрессах), но не нарушает микромагнитный баланс жидкости в организме. Поэтому наружное применение омагниченной воды не имеет противопоказаний, хорошо магнитостимулирует и балансирует микротоки в энергетических каналах организма через биологически активные точки на коже.

Для приготовления магнитной воды рекомендуется использовать сырую холодную воду, так как именно она обладает наиболее сильным лечебным действием. При нагревании воды ее целебные свойства теряются. Рекомендуемая скорость воды – 1–3 м/с. Если воду поставить на магнит и проводить измерения, воздействие магнита не обнаруживается. Так что из всех магнитных структуризаторов остаются только те, которые связаны с движением воды, в частности, стуктуризаторы пи-воды.

Перекисная вода

Это вода, содержащая малые количества перекиси водорода. Перекись водорода, постепенно разлагаясь, поставляет в воду свободные радикалы, которые и придают жидкости необычную биологическую активность. Анализы воды, подвергнутой «омагничиванию» или «озвучиванию», воды дождевой, грозовой, свежеталой обнаруживают сходство именно в присутствии некоторой концентрации перекиси водорода.

Пи-вода

Это энергетическая микросгруппированная структурированная вода. То есть это разновидность структурированной воды. Первооткрыватели – японские ученые.

Питьевая вода

Питьевая вода – это вода, пригодная к употреблению внутрь, отвечающая установленным нормам качества. В случае несоответствия воды стандартам производятся ее очистка и обеззараживание. Очистка воды подразумевает освобождение воды от взвешенных частиц, мутности, от несвойственных ей цвета, запаха и привкуса, от избыточного содержания солей и газов. Очистка и обеззараживание воды производится различными средствами: применяются фильтры из пористого вещества (уголь, обожженная глина), хлор и т. п.

Наиболее пригодными для хозяйственно-питьевого водоснабжения, как правило, являются глубокие подземные воды (артезианские, межпластовые). Их отличие – прозрачность, отсутствие организмов, постоянная температура. Практически вся природная вода требует очистки и обеззараживания.

Польза питьевой воды в том, что в человеческом организме она выполняет следующие важнейшие функции:

• сохраняет структуру и функции ДНК;

• осуществляет доставку кислорода в клетки;

• важна для производства протеинов, участвующих в росте и восстановлении тканей;

• позволяет протеинам перестраивать структуру клеток;

• играет роль посредника при доставке питательных веществ;

• защищает кости и суставы;

• увлажняет суставы;

• снабжает средством для удаления шлаков из организма;

• позволяет поддерживать электрическую проводимость клеток в норме;

• регулирует температуру тела;

• снабжает клетки водой;

• поддерживает иммунную систему;

• позволяет поддерживать в норме основной уровень метаболизма;

• играет роль проводника при выведении свободных радикалов из организма;

• важный компонент пищеварительных соков.

Для того чтобы хорошо себя чувствовать, человек должен употреблять только чистую, качественную питьевую воду. Ученые давно установили прямую связь между качеством питьевой воды и продолжительностью жизни. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 80 % болезней человека вызывается употреблением для питьевых нужд некачественной воды.

Качественная питьевая вода не должна иметь вредных для человека веществ и должна содержать полезные минералы, необходимые для нормальной жизнедеятельности организма.

Вода – источник жизни, определяющий фактор вашего здоровья и долголетия. Вода сопровождает человека в течение всего дня, и поэтому ее присутствие является естественным, привычным, а потому незаметным.

Подводная вода

Источники подземных вод есть не только на суше, но и на дне морей и океанов. На протяжении многих веков люди используют подводные источники для получения пресной питьевой воды и пополнения ее запасов на кораблях. Вблизи юго-восточного побережья Греции построена специальная плотина, которая ограждает донные источники и создает пресноводное озеро внутри моря. Эти воды идут на орошение полей.

Источник около города Канны на Лазурном берегу Средиземного моря бьет на глубине 162 м под водой. На итальянском побережье, около города Сан-Ремо, пресные воды выходят на дне моря на глубине 190 м. Подземные реки в том же районе близ Ниццы впадают в море на глубине до 2000 м. При выходе на глубинах до 15 м пресная вода поднимается вверх, и рыбаки набирают ее в бочонки.

Но, как и надземные, подводные источники бывают не только пресные. Например, в глубоководных впадинах Красного моря соленость воды в 7 раз выше, а температура ее более 60 °C. Там бьют горячие соленые источники.

Подземная вода

Вода, которая находится в толще горных пород верхней части земной коры (до глубины 12–16 км) в парообразном, твердом и жидком состояниях, называется подземной. Такая вода является частью водных ресурсов Земли, изучением подземных вод занимается гидрогеология. Подземные воды являются полезным ископаемым; в процессе эксплуатации они способны возобновляться в естественных условиях, количество таких вод оценивается их запасами. Подземные воды являются одним из источников питания рек и находятся на всей территории России, статические запасы подземных вод составляют 28000 км^3, а объем их естественных ресурсов приблизительно равен 787,5 км^3 в год.

Исходя из характера пустот водовмещающих пород подземные воды имеют различные названия: в обломочных породах (например, песок) – поровые; в растворимых породах (гипс, доломит, известняк) – карстовые или трещинно-карстовые; и в скальных породах (гранит) – трещинные или жильные. А по условиям залегания подземные воды делят на межпластовые, почвенные, грунтовые и верховодку. По степени минерализации выделяют пресные подземные воды, соленые, солоноватые и рассолы; по температуре они делятся на переохлажденные, холодные и термальные; а в зависимости от качества подземной воды ее подразделяют на техническую и питьевую.

Иногда подземные воды способны вызвать оползни, заболачивание территорий, осадку грунта, они затрудняют ведение горных работ в шахтах. Для уменьшения притока подземных вод проводят осушение месторождений, водоотлив.

На территории России известно 3367 месторождений подземных вод, из них эксплуатируется менее 50 %, на хозяйственные и питьевые нужды используется около половины воды.

«Положительная» и «отрицательная» вода

Вода в различное время суток подвергается различному воздействию со стороны космоса и окружающей природы в виде излучений (гравитационных, хрональных, лучевых и прочих известных и пока не известных современной науке излучений). Это подтверждено энергограммами, составленными учеными-биологами. В результате этих ритмически повторяющихся воздействий водная масса Земли, в том числе и в организме человека, приобретает определенные свойства, которые условно назвали «положительными» – активизирующими обменные процессы в организме, или «отрицательными» – замедляющими и угнетающими обменные процессы в живых организмах. Время положительной активизации воды по местному астрономическому времени приходится на следующие часы: с 7.15 до 8 часов, с 9 до 12.40, с 15 до 16.20, с 20.30 до 21 и с 23 до 24 часов; в остальное время вода активирована отрицательно или нейтральна. Наибольший «положительный» заряд вода получает в Крещение – 19 января, а также ежедневно в 3 часа ночи.

Некоторые авторы считают, что местное астрономическое время остается неизменным для каждого часового пояса вне зависимости от расположения в нем населенного пункта, перевода часов на зимнее или летнее время. То есть фактор положительного или отрицательного действия воды остается внутренним, и в организме происходит «подстройка» жизненного пульса к условному фактору времени, а сама вода не изменяется в зависимости от природных факторов.

«Положительная» вода подпитывает человека с положительным зарядом биополя и, наоборот, вытягивает энергию (вампирирует) человека с отрицательным зарядом биополя. «Отрицательная» вода действует противоположно: положительное биополе человека истощает, а отрицательное – подпитывает.

Следует учитывать этот факт при назначении водных процедур, особенно ванн, принимая во внимание не только их химический состав, но и время приема. Может, в этом заключается причина того, что некоторым людям после курортного водного лечения становится гораздо хуже, чем до лечения.

Пресная вода

Все имеющиеся на Земле запасы пресной воды составляют лишь небольшую часть общего количества воды. Они возникают в результате испарения воды из океанов и с поверхности суши, а также с листьев растений. Накапливающиеся в атмосфере пары воды переносятся вследствие глобальных циркуляций атмосферы в другие географические широты, где выпадают в виде осадков – дождя или снега. Выпадающая в виде осадков вода сбегает в реки или собирается в озера и подземные резервуары. В конце концов она испаряется или уносится реками обратно в океаны.

Пресные воды рек и озер различны по химическому составу. Эти различия возникли изначально и связаны с климатической зоной и особенностями местности, в которой находится водоем. Вода – универсальный растворитель, а это значит, что ее насыщенность минералами зависит от почвы и залегающих под нею горных пород. Кроме того, вода подвижна, и поэтому на ее состав влияют выпадающие осадки, таяние снегов, половодье и притоки, впадающие в более крупную реку или озеро.

Пресная вода не является идеально чистой. В ней содержатся растворенные газы, множество катионов, а также анионов. Обычно в ней присутствуют взвешенные частицы твердых веществ (например, глины).

Количество растворенного в воде кислорода является важным показателем ее качества. Кислород необходим для жизни рыб и большинства других водных форм жизни. Рыба, обитающая в холодных водах, может существовать при наличии в воде приблизительно 5 млн. долей растворенного кислорода. Аэробные бактерии поглощают растворенный в воде кислород для окисления органических веществ, которые служат им пищей и удовлетворяют их энергетические потребности. Органические вещества, способные окисляться бактериями, называются биоразложимыми.

Свойства воды изучаются методами качественного и количественного химического анализа. На каждую примесь имеется свой ПДК – предельно допустимая концентрация, то есть такая, которая не наносит вреда организму человека. Но есть вещества, вирусы и бактерии, для которых ПДК равен нулю, то есть их вообще не должно быть в воде. Вредные вещества и микрофлора могут присутствовать в воде, но в столь ничтожной концентрации, что их не определить самыми тонкими и точными методами анализа.

Приблизительно 10 % пресной воды расходуется на домашние нужды, остальное идет на нужды сельского хозяйства и промышленности.

Пресная вода сильно отличается по составу в связи с геологическими и географическими особенностями. Существуют искусственные пресные воды, создаваемые человеком целенаправленно или в качестве отходов хозяйственной деятельности. К ним относятся искусственные минеральные воды, опресненная вода (из морской) и дистиллированная вода, а также особые воды, насыщенные тем или иным компонентом (например, серебряная вода). Что же касается жидких отходов, то они представлены сливами и сточными водами.

Радиоактивная вода

Это вода, содержащая радиоактивные ионы различного происхождения. Обычно для лечебных целей не употребляется. Хотя в последнее время получают распространение слаборадиоактивные радоновые минеральные воды в качестве питьевых, т. к. было установлено, что в небольших количествах они полезны при пиелонефрите и нарушении функций желудочно-кишечного тракта. Радиоактивная вода с мечеными атомами используется для различных биохимических исследований в организме.

Уран, торий, а особенно радий и его газообразная «эманация» (радон) широко применялись медиками.

Радон и продукты его распада, вызывая излучение, стимулируют соединительнотканные, эпителиальные и паренхиматозные клетки организма, влияют на функцию различных систем организма, повышают скорость кровообращения, стимулируют образование крови и обмен биологически активных веществ (серотонин, гистамин, катехоламины и др.).

Оказывая влияние на иммунную систему организма, радонотерапия способствует активизации тканевых процессов и вызывает рассасывание воспалительных инфильтратов, влияя тем самым на течение воспалительного процесса (в частности, задерживает развитие процесса склерозирования). Радон оказывает общеукрепляющее действие на организм (остеопороз, регенерация в пожилом возрасте). Радоновая минеральная вода помогает бороться с аутоиммунными системными болезнями (дерматомиозит, системная красная волчанка и т. д.) и заболеваниями периферической нервной системы (невроз, неврит, невралгия, полиневропатия, радикулит, артрит, плексит, парезы на стадии восстановления), а также при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата различного происхождения и сложности (артриты, артрозы, болезнь Бехтерева, эндопротезы суставов, артропатия, вертеброгенный альгический синдром и др.). Рекомендуются радоновые ванны при нарушениях функций щитовидной железы, заболеваниях женской половой сферы, иммунодефицитах.

Для лечения больных хроническим простатитом применяют радоновые ванны, микроклизмы и орошение через прямую кишку. Радоновые ванны применяют концентрацией 60–120 нКи/л, температурой 36–37 °C; процедуры проводят через день, по 10–15 минут, на курс лечения – 12–14 ванн.

Орошение радоновой водой проводят по следующей методике: концентрация воды – 40–80 нКи/л; температура – 38–39 °C; вода вводится в прямую кишку порциями по 0,5–0,7 л и затем выпускается. На одну процедуру применяют до 10 л воды. Продолжительность процедуры – 15 минут, курс лечения – 5–6 орошений.

Больным, которые плохо переносят орошения, показаны микроклизмы с радоновой водой концентрацией 80–120 нКи/ л, температурой 39–40 °C. В прямую кишку вводят 150–200 мл радоновой воды, которая удерживается там 30 минут и более. Микроклизмы назначают ежедневно или через день, на курс лечения – 10–12 процедур. Наибольший терапевтический эффект оказывают орошения радоновой воды (75–77 %). Менее эффективны микроклизмы и радоновые ванны (65–70 %).

Лечение радоном и радоновыми ваннами дает прекрасный эффект без вредного побочного действия на организм. Вместе с тем, радоновое лечение противопоказано в следующих случаях: опухоли, острые инфекционные заболевания, активная форма туберкулеза, острая сердечная недостаточность, острые психогенные заболевания. Кроме того, от радиоактивного лечения следует воздержаться беременным женщинам, пациентам с увеличенной функцией щитовидной железы, пациентам после операции или лечения опухолевого заболевания в течение первых 2 лет. Также радоновое лечение ограничено для детей и подростков.

Реликтовая вода

Так называемая реликтовая вода – это вода с пониженным содержанием дейтерия и примесей. Исследования биологической активности реликтовой воды с различным содержанием дейтерия показали, что вода с пониженным содержанием дейтерия обладает многими чудесными свойствами: повышает иммунитет, ускоряет рост и резистентность организма и даже способна остановить раковые опухоли. Однако пока нет достоверных независимых данных ученых, подтверждающих эти исследования.

Родниковая и ключевая вода

Родником, или ключом, называется небольшой водный поток, бьющий непосредственно из земных недр. Некоторые родники представляют собой уникальные природные объекты, имеющие значительную научную ценность как памятники природы. Родники являются стратегическими объектами природы. При возникновении чрезвычайной ситуации они могут выступать как единственные источники питьевой воды для населения.

С родниками связаны многие легенды и обычаи местного населения. Воду некоторых родников местное население считает святой, целебной, используемой при лечении различных заболеваний.

Вода из источника может быть пресной или минерализованной. В первом случае речь идет о родниках и ключах, а во втором – об источнике минеральных вод.

Термин «природная родниковая вода» означает, что состав минералов в этой воде не подвергался никаким физико-химическим изменениям. При этом она может быть профильтрованной или обработанной каким-либо иным способом.

Родниковая вода доходит до нас в своем первозданном, природном по своему гидрохимическому составу виде. Кроме того, она живая, подвижная. Родниковая вода из экологически чистого, проверенного источника практически не нуждается в очистке: добираясь из недр до поверхности Земли и проходя через песок и гравий, она подвергается естественной и практически идеальной очистке.

Природа у родниковой воды такая же, как у колодезной или артезианской, так как она поступает с подземного водоносного горизонта или бассейна. Чтобы соответствовать термину «родниковой», вода должна поступать на поверхность под влиянием естественных сил.

Считается, что родниковая вода обладает целебными свойствами, и поэтому в народе предпочтение отдается именно родниковой воде.

Родниковая и ключевая вода обычно обладает хорошим вкусом и запахом, если течет по хорошей земле, каменистой почве или земле, смешанной с галькой. Хороша та ключевая вода, что вытекает из горячей земли. Очень хорошо, если эта вода (ручей) ничем не закрыта (например, скалами или деревьями), и ветер свободно обдувает ее поверхность, а лучи солнца и звезд оказывают свое воздействие на нее. Вследствие этого различные вредные газообразные примеси, находящиеся в воде, растворяются и улетучиваются. А в результате действия ветра и образования волн вода очищается и становится более чистой и прозрачной. Вода, которая течет с гор или горного склона в условиях, упомянутых выше, обладает еще лучшими качествами.

Употребление родниковой воды – наилучший выход в современных условиях. От природы чистая, сбалансированная по физико-химическому составу, природная родниковая вода дарит энергию тем, кто ее пьет.

Пить родниковую воду полезно, потому что:

• благодаря естественной фильтрации она полностью сохраняет свои природные качества, структуру и свойства;

• ее не обеззараживают хлором, не озонируют, не подвергают иному физико-химическому воздействию, не добавляют микроэлементы и всевозможные добавки;

• в ней много кислорода;

• она является «живой» водой и ее не надо кипятить. Минусы родниковой воды:

• пить можно воду только из проверенных, т. е. безопасных родников; нужно постоянно быть в курсе последних данных о проверках, которые регулярно проводит Центр гигиены и эпидемиологии. Поскольку эта информация слабо освещается в СМИ, люди продолжают пользоваться водой из родников, признанными опасными;

• многие родники расположены далеко от населенного пункта и в неудобном месте – в оврагах, низинах и т. д. Это значит, что на машине к ним не подъедешь;

• некоторые родники бьют из земли слабой струйкой, и емкости набираются слишком долго;

• родниковую воду нельзя хранить дольше недели, так как она теряет свои органолептические качества.

Родниковые воды обладают лечебными свойствами, они свежи и приятны на вкус. Но родники так же, как артезианские скважины и колодцы, подвержены загрязнению. В наше время невозможно гарантировать неизменное качество родниковой воды, так как оно зависит не только от сезонных обстоятельств (ливни, паводки, грунтовые воды), но и от выбросов близлежащих промышленных предприятий.

Некачественная родниковая вода негативно влияет на здоровье человека. Тяжелые металлы, находящиеся в воде в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации, поражают различные органы и системы, прежде всего центральную, периферическую, сердечнососудистую. Влияет это и на потенцию, печень, желудочно-кишечный тракт. Ртуть отравляет головной мозг. Присутствие в воде никеля и хрома может вызвать различные формы уродства у потомства; кадмий, мышьяк, хром, радионуклиды ведут к появлению злокачественных опухолей.

В зависимости от происхождения и близости различных промышленно-бытовых объектов, свалок и сточных вод, родниковая вода может быть загрязнена различными примесями, среди которых могут быть весьма ядовитые для организма химические вещества. Одни химические примеси, такие как бром, фтор, мышьяк, медь, цинк, марганец, свинец и другие тяжелые металлы, имеют естественное происхождение. Другие – удобрения, цианиды, гербициды, пестициды – имеют индустриальное происхождение и попадают в воду через почву. Некоторые химические примеси могут вызывать рак и другие болезни. Также в родниковой воде могут содержаться и различные микроорганизмы – бактерии, кишечные паразиты.

В родниковой воде может содержаться свыше тысячи загрязняющих компонентов. Кроме того, существует опасность наличия в ней фекалий, радиоактивных веществ, соединений свинца и опасных кишечных паразитов.

Качество воды в родниках зависит также от погодных условий. И если вода в роднике сегодня хорошая, никто не даст гарантии, что такой она будет и дальше. В любой момент могут примешаться выброс из канализации, грязь от машин, несанкционированные сбросы промышленных предприятий и т. д.

Розовая вода (гуляфная вода)

Розовую воду (голоб) получают путем водной дистилляции свежесобранных лепестков роз. Она содержит 0,05–0,1 % розового эфирного масла.

В домашних условиях розовую воду получают, настаивая в воде растертые лепестки различных видов роз. Она помогает от сердцебиения, при дурноте от слабости сердца или других внутренних органов, укрепляет сердце, желудок и мозг, успокаивает горячие формы головной боли, останавливает кровохарканье. Укрепляет десны при полоскании, органы чувств, если смазывать ею тело, выпить или понюхать. Розовая вода употребляется также в виде примочек при заболеваниях глаз; закрепляет желудок при поносах.

Росная вода (роса)

Роса – это влага, собирающаяся на растениях в утренний, вечерний и ночной периоды.

Утренняя роса способствует лечению глазных болезней, мозолей, шпор. Ее лучше всего собирать с клевера.

Вечерняя роса обладает успокоительным действием. Ее лучше всего собирать с ромашек.

Ночная роса действует тонизирующе. Ее можно собирать с разных трав, но делать это подальше от дорог, свалок, полей, на которых порой используют вредные химикаты. Внутрь ночную росу можно употреблять только при онкологических заболеваниях.

Для сбора росы надо расстелить на поляне (лугу, лесной опушке) полотенце, простыню или скатерть, подождать, когда она пропитается росой, а потом отжать материю в деревянную или стеклянную банку (но только не железную), эмалированную кастрюлю или таз. Собранную лечебную жидкость перелить в стеклянную бутылку или банку.

Самое большое количество целебных веществ растения выделяют утром, вода растворяет их и остается в виде небольших капелек – росы на листьях и цветах растений. Роса как бы собирает пыльцу и ферменты с растений. Поэтому наиболее целебна утренняя роса.

Очень полезна роса, собранная с лекарственных трав. Так, например, роса, собранная с тысячелистника, обладает кровоостанавливающими свойствами и благотворно действует на внутренние органы пищеварения. Роса с пустырника помогает при сердечных заболеваниях, с череды – при кожных. Васильки издревле считаются прекрасным средством при заболеваниях глаз, поэтому полезно по утрам умываться росой, собранной с васильков.

Самыми лучшими считаются купальские росы, выпадающие в ночь на Ивана Купала (с 6 на 7 июля). Купальский праздник приходится на самый разгар лета, когда большинство трав уже цветут и их наземные части содержат наибольшее количество полезных веществ. А если до праздника стояла теплая сухая погода с ежедневными росами, то целебная сила купальской росы многократно увеличивается. Если роса выпадала в течение недели каждое утро, то она постепенно обогащается веществами, которые удалось извлечь из растений в прошедшие дни. Когда солнце высушивает росу, на цветках и листьях остаются вещества, которые она извлекла вечером и утром. На следующий день новая роса будет настаиваться на тех же травах, но в ней растворится также экстракт, оставшийся от предыдущих рос. В купальской росе не только купались, катаясь по траве, но и собирали ее впрок.

Народная медицина рекомендует ряд рецептов, в которых используются целебные свойства росы.

• Бессонница, истерия, нервное расстройство. Обвязать голову полотенцем, смоченным вечерней росой. Утром обтереть все тело полотенцем, смоченным в вечерней росе. Лечиться до исчезновения болезни, но не более 3 недель.

• Варикозное расширение вен. Больной должен пройти по лугу в чистых хлопчатобумажных носках. Когда носки хорошо пропитаются росой и взойдет солнце, их не следует снимать – они должны высохнуть на ногах. Такую процедуру делать через день, пока есть возможность.

• При глазных болезнях росой смачивают глаза. При снижении остроты зрения, катаракте, бельме промывать глаза и делать холодные компрессы утром и перед сном росой, собранной утром. Компрессы накладывать ежедневно на 10 минут в течение 2 недель.

• Тромбофлебит. Поставить во дворе на землю неглазированный кувшин с водой, утром собрать мокрую от влаги землю под кувшином и положить ее на больное место. Крепко привязать бинтом или салфеткой. Процедуру выполнить 3 раза.

• Желчнокаменная болезнь. Выпивать по 2 ст. ложки ночной росы за 30 минут до еды. Курс лечения – 7–10 сеансов через день. Одновременно делать компрессы с росой на область печени.

• Редкие волосы, облысение. Смочить голову росой и водой и массировать кончиками пальцев до разогрева. Повторно смочить, обвязать голову полотенцем и оставить на 30 минут. Потом ополоснуть настоем ромашки и дать высохнуть. Курс лечения – 5–7 процедур через день.

• Суставные болезни. По старинным русским традициям больному следовало 6 раз сходить в утренние зори на луг и покататься там по росе на спине, приговаривая: «Зорька, зорька росистая! Возьми, унеси от меня ломоту и корчу, унеси в поднебесье от века и до века». При ревматизме надо ходить рано утром босиком по росе.

• Кожные болезни. При появлении аллергической сыпи на теле народная медицина рекомендует по утрам обтираться росой.

• Чтобы избавиться от бородавок, их смачивают росой с огорода.

• При грибковых заболеваниях, мозолях и пяточных шпорах нужно ходить утром по росе. Если такой возможности нет, можно накладывать на больные места холодные компрессы с росой. Компресс накладывать на ночь и держать 8 часов.

• Фиброма матки. Спринцеваться и делать холодные компрессы ночной росой. Можно одновременно принимать ее внутрь. Процедуры проводить в течение 5–7 дней ежедневно.

• Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, геморрой. Пить натощак и перед сном по 1⁄4– 1⁄2 стакана росной воды. Соблюдать водную диету.

• При геморрое делать вечерние клизмы росой. Курс – 3 недели.

Рублевская вода

В стеклянный сосуд влить около 1 л деструктурированной дистиллированной воды. В нее добавить 2–5 мг лимонной кислоты. Затем следует опустить в воду два электрода: один – из чистого серебра, другой – из чистой электролитической меди. Площадь электродов должна составлять примерно 150000 см^2. На электроды подается постоянное напряжение 9–12 В. Через две минуты полюсы меняют. Полученный раствор пригоден для лечения инфекционных заболеваний, таких как ОРВИ, грипп, насморк, тонзиллит, гайморит и др.

Если к этому раствору добавить 2–3 мл 3%-ного раствора едкого кали (до рН 6–7), то полученный препарат можно использовать для лечения дерматитов, порезов, незаживающих ран, пролежней, цистита, ожогов, псориаза, язвы желудка, конъюнктивита и др.

Эти растворы не вызывают аллергических реакций и не токсичны, поскольку содержание компонентов в них не превышает их содержания в обычной питьевой воде.

Рябиновая вода

Это вода, в которой настаивались не менее 2 часов листья рябины. Листья рябины настолько бактерицидны, что в течение 2 часов полностью убивают все патогенные бактерии. Такая вода приятна на вкус и не имеет запаха.

Сахарная вода

Вода с растворенным в ней сахаром. Применяют при приеме гомеопатических лекарств, как смягчающее средство. Используют в некоторых видах клизм. Воду с жженым сахаром используют при сильном кашле. В качестве пищи (в чае, компоте и т. п.) современные системы натурального питания ее полностью отвергают и даже считают вредной. Но тем не менее сладкий напиток повсеместно используется в кухнях многих народов.

Свекольная вода

Вода, содержащая свежий или квашеный свекольный сок.

Первый вид свекольной воды обычно используется для проведения очистительных клизм, восстановления перистальтической деятельности кишечника, профилактики запоров, а также как средство для снижения высокой температуры при простуде. Готовят напиток или путем разведения свежего свекольного сока в кипяченой воде в соотношении 1:10–15, или настаиванием мелко натертой свеклы в кипятке в течение 40 минут.

Второй вид свекольной воды употребляют для выведения перхоти. Готовится она следующим образом: в трехлитровую банку наливают 1,5 л кипяченой воды, кладут в нее мелко нарезанную свеклу так, чтобы вода поднялась до горлышка банки. Затем банку ставят на подоконник на 5–7 дней до образования зеленой плесени. Воду процеживают и ополаскивают ею волосы после мытья головы, разводя горячей водой. При этом волосы следует мыть только ржаным хлебом: 100–150 г хлеба раскрошить, залить крутым кипятком и этой кашицей «намыливать» волосы, потом ополоснуть чистой водой, затем – свекольной.

Свинцовая вода

Это вода, которая состоит из 2 частей раствора основного углекислого свинца и 98 частей воды. Используется в основном для примочек и компрессов при ушибах, кровоподтеках, воспалительных заболеваниях кожи и слизистых оболочек, исключая слизистую глаз (свинец может вызвать помутнение хрусталика). Эта вода вызывает колики, запор, задержку мочи. Длительное употребление не рекомендуется.

Серная вода

Лечебные свойства серы были известны и применялись с давних времен. Обогащенная серой вода проникает в организм через кожу и слизистую оболочку, вмешивается в обмен веществ организма, проявляя свои лечебные свойства.

На протяжении тысячелетий лечение серной водой успешно применялось при всевозможных ревматических заболеваниях, явлениях «изнашивания» позвоночника и заболеваниях, поражающих суставы. Серные воды используются также в восстановительной терапии пациентов, получивших спортивные травмы или повреждения при несчастных случаях, а также для восстановления организма после ортопедических операций и для профилактических целей. Через кожу и слизистые оболочки серные термальные воды проникают в организм человека. Они влияют на различные процессы обмена веществ и таким образом оказывают положительное влияние на состояние всего организма.

Серная вода в виде ингаляций показана при хронических заболеваниях уха, горла, носа (отиты, риниты, синуситы, фарингиты, ларингиты, хронические ангины, гаймориты), хронических заболеваниях бронхов и легких (трахеиты, бронхиты, расширение бронхов, эмфиземы легких, астма). Рассасывает твердые опухоли и висячие бородавки, полезна при опухолях печени и селезенки и при болях в них, а также при болях в матке. Серная вода укрепляет нервы, очищает от прыщей и наружных язв, от веснушек. Дает прекрасный эффект при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также ревматических, воспалительных, хронических гинекологических заболеваний. Она растворяет яды и шлаки, проникающие к суставам, к селезенке и к печени. Серные минеральные воды показаны также при некоторых стоматологических заболеваниях.

Купание в серной воде – одно из лучших средств лечения опоясывающего лишая. Из сернистой воды температурой 37,5 °C добывается биологическая основа для изготовления целебной косметики. Серные ванны полезны от стрессов, против увеличения массы тела, при хронической усталости. Однако эта вода не рекомендуется при повышенном артериальном давлении, заболеваниях сердца, опухолях, астме, тромбозе, беременности. Не рекомендуется также купание в воде маленьких детей.

Лечебный курс состоит из ванн, питья серной минеральной воды, орошения носовой полости и полости рта серной водой, душа для верхних дыхательных путей, ингаляции, аэрозоли, продувания евстахиевых труб, промывания синусоидальных пазух. Сернистые термальные ванны применяют для лечения воспалительных и дегенеративных заболеваний суставов и позвоночника, мышечного ревматизма, некоторых кожных заболеваний, нарушения местного кровообращения, для последующего лечения после травм или операций, а также при состоянии вегетативного истощения.

Ингаляции серной водой рекомендуются при бронхитах, бронхоэктазиях, некоторых формах бронхиальной астмы, хронических заболеваниях придаточных пазух носа.

Питьевое лечение серной водой рекомендуется при воспалительных и дегенеративных заболеваниях суставов и позвоночника, отравлении тяжелыми металлами, подагре, запорах, хронических заболеваниях пищеварительного тракта, повышенной кислотности, а также при болезнях мочеполовых органов. Необходимость и возможность применение лечения серной водой обязательно следует обговорить с лечащим врачом.

Серебряная вода

Серебряной называют воду, обогащенную ионами серебра.

Но серебро – тяжелый металл, и его насыщенные растворы не полезны человеку: предельно допустимая концентрация серебра – 0,05 мг/л. При приеме 2 г солей серебра возникают токсические явления, а при дозе в 10 г вероятен летальный исход. Кроме того, если превышать предельную дозу в течение нескольких месяцев, возможно постепенное накапливание металла в организме.

Серебро – важный для организма человека микроэлемент, необходимый для нормального функционирования желез внутренней секреции, мозга и печени. Приготовить серебряную воду в домашних условиях непросто. Если настаивать воду в серебряном сосуде, эффект будет незначительным. Серебряную воду производят в специальных электрических приборах – ионаторах.

Исследования показали, что антимикробный эффект серебра очень высок. Бактерицидный эффект серебра проявляется уже при концентрации 0,1–0,2 мг/л и времени контакта от 10 до 60 минут. Наиболее чувствительными оказались возбудители холеры, затем возбудители тифопаратифозных инфекций (брюшной тиф, возвратный тиф, паратифы и сыпной тиф) и дизентерийные бактерии.

В связи с широким применением в медицинской практике антибиотиков появилось большое количество резистентных (устойчивых) к ним микроорганизмов. Однако, как показали исследования, бактерии, устойчивые к пенициллину и биомицину, не обладают устойчивостью к серебру и его препаратам.

Вода, содержащая серебро в количестве 1 мг/л, хорошо инактивирует вирусы гриппа различных штаммов. Даже при значительно меньших концентрациях (0,1–0,4 мг/л) она способна убивать многие патогенные организмы, вызывающие опасные водные эпидемии.

Серебро – это единственный препарат, который позволяет сохранять высокие качества (санитарно-гигиенические показатели) питьевой воды в течение многих месяцев и даже лет. Его применение для обеззараживания не только увеличивает арсенал существующих реагентов, но и является одним из наиболее эффективных методов дезинфекции и консервирования питьевой воды.

Результаты лечения серебряной водой и растворами серебра указывают на эффективность их применения при желудочно-кишечных заболеваниях, язвенной болезни, холециститах, воспалительных процессах носа и глаз, поверхностных язвах, ранах. Еще успешнее используют серебро в дерматологии и венерологии. Многочисленными исследованиями установлены не только высокие дезинфицирующие свойства серебряной воды, но и ее биологическая, оздоровительная ценность. Серебряную воду успешно применяют в клиниках, особенно при лечении хронических тонзиллитов, катаральных ангин, воспалений глаз, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, в гинекологии и стоматологии. Ее используют при полетах космонавты.

Как влияет серебро на организм человека? Имеются данные, что в малых дозах оно оказывает «омолаживающее» действие на кровь и нормализует протекание всех физиологических процессов в организме.

Серебро способствует обновлению крови, задерживает процессы старения, обеспечивает нормальную работу мозга, стимулирует иммунитет, успокаивает и повышает настроение.

Наиболее эффективный метод приготовления серебряной воды – электролитический (обогащение воды серебром при помощи электролиза).

Серебряную воду применяют:

• в хирургии при инфекционных поражениях мышц, костей, суставов, лимфатических узлов и других органов (в виде компрессов, примочек, промываний, орошений);

• офтальмологии: при конъюнктивите, кератите, блефарите, воспалении слезного мешка и прочих воспалительных процессах (в виде примочек и промываний);

• оториноларингологии: при рините, тонзиллите, синусите, фарингите, ларингите, трахеите, гайморите, воспалении среднего уха, ОРВИ (в виде полосканий, промываний, примочек);

• стоматологии: при стоматите, гингивите, пародонтите, пародонтозе, пульпите (в виде полосканий);

• дерматологии: при дерматитах, фурункулезе, угрях, прыщах, дерматозах, грибковых поражениях кожи, при ожогах всех степеней, рожистых воспалениях, гнойных незаживающих ранах (в виде компрессов, примочек, ванночек);

• гинекологии: при различных воспалительных процессах слизистой оболочки гинекологической сферы и трещинах сосков (в виде промываний, орошений);

• гастроэнтерологии: при хроническом гастрите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, колите, бескаменном холецистите, энтерите (при употреблении внутрь);

• пульмонологии: при острых и хронических бронхитах, пневмонии, бронхоэктатической болезни (в виде ингаляций).

Также серебряную воду применяют в быту для питья и приготовления пищи, для консервирования компотов, соков, напитков, для дезинфекции посуды, фруктов и овощей, для замачивания семян перед посадкой (на 2–3 часа, это улучшает их всхожесть), для полива комнатных растений (рекомендуется поливать в течение 1 недели с 2– 3-недельным перерывом), для длительного сохранения срезанных цветов, для дезинфекции нательного и постельного белья (путем замачивания на 2–3 часа).

Несмотря на все полезные свойства серебряной воды не стоит забывать о том, что серебро является тяжелым металлом и при длительном употреблении может накапливаться в организме человека, что вызывает неблагоприятные последствия.

Сероводородная вода

Сероводород может содержаться в воде, как добываемой из глубоких скважин, так и в поверхностных водах, особенно проходящих через месторождения сульфидных руд, содержащих сульфидные соединения металлов, в зонах вулканизма и др. Иногда присутствие сероводорода может вызываться наличием сульфитных бактерий, которые вырабатывают сероводород. Это также весьма распространенное явление для подземных вод.

Сероводород – бесцветный ядовитый газ с характерным запахом. Длительное вдыхание воздуха, содержащего этот газ даже в небольших количествах, вызывает тяжелые отравления.

Вода с сероводородом при стоянии на воздухе, особенно на свету, скоро становится мутной от выделяющейся серы. Раствор сероводорода в воде обладает свойствами кислоты.

В высоких концентрациях сероводород ядовит. Поэтому пить воду, содержащую сероводород, нельзя. В низких концентрациях в виде природных сульфидных вод оказывает благоприятное воздействие на организм и находит широкое распространение в бальнеологии.

Сероводородные источники распространены на земном шаре повсеместно, но используются для лечения в основном в России и в меньшей степени – в Европе и Америке.

Самый известный источник находится в окрестностях Сочи – Мацесте. Помимо Сочи-Мацесты (до 400 мг/л общего сероводорода) к курортам с крепкими сульфидными водами относятся Талги (334–440 мг/л и выше), Усть-Качка (360 мг/л и выше), Горячий Ключ (130 мг/л). Слабее концентрация сероводорода в водах курортов Пятигорска, Серноводска и др.

Крепкие сульфидные воды применяются при заболеваниях сердечно-сосудистой системы только в разведенном до сравнительно низкой концентрации виде – 5– 100–150 мг/л.

При приеме сероводородных ванн на организм действуют химические вещества (минеральные соли, газы), температура воды и гидростатическое давление. Проникая через кожу, растворенный сероводород раздражает нервные окончания в сосудистой стенке и благодаря образованию гистаминоподобных веществ вызывает реакцию покраснения кожи. Реакция покраснения начинается на второй-третьей минуте вследствие расширения сосудов кожи, способных вместить до 1⁄3 всей массы крови. Нагретая масса крови из внутренних органов распределяется по поверхности тела.

Действие сероводорода, проникающего через кожу, не ограничивается местными реакциями. Сероводород поступает в кровяное русло, некоторое время циркулирует в крови, затем быстро окисляется и выводится из организма. Но даже кратковременное нахождение сероводорода в кровотоке проявляется весьма разнообразными реакциями со стороны систем и органов. Определенную роль при этом играет также свободный сероводород, проникающий в легкие с дыханием.

Еще на раннем этапе изучения действия сероводородных ванн зарегистрировано понижение артериального давления у большинства больных гипертонической болезнью.

Снеговая вода

В чистой снеговой воде содержится меньше тяжелой воды, чем в обычной, взятой из реки или колодца.

Путем экспериментов ученые установили, что снеговая вода – в полном смысле слова вода «живая». В качестве подопытных образцов они брали две группы кур одинакового веса и возраста. Одних поили снеговой водой, других – обычной водопроводной. Опыт продолжался три с половиной месяца. Куры из первой группы снесли 538 яиц, из второй – только 272 яйца. К тому же яйца кур, пивших снеговую воду, весили больше.

Продолжая эксперимент, ученые ставили цыплятам блюдце с обычной водой – они пили ее спокойно. Но когда им налили талой воды, с плавающими льдинками, цыплята начинали пить с жадностью, дрались и забирались в блюдце лапками.

Снеговой водой поили и супоросную свинью. Через два месяца она принесла десять поросят, каждый из них при рождении весил 1,5 кг; в контрольной же группе новорожденные весили около 1 кг. В месячном возрасте поросята, получавшие «живую» воду, достигли веса 9 кг, в то время как обычная масса поросят в этом возрасте около 5 кг.

Не менее интересные результаты дали опыты с растениями. В Томском ботаническом саду снеговой водой поливали огурцы, и они давали вдвое больший урожай. А те, у которых и семена замачивали этой водой, – почти втрое. Урожай редиса «живая» вода увеличивала на 230 %.

Однако необходимо помнить, что снеговой водой следует пользоваться с осторожностью из-за высокого уровня загрязнения снега. Вода льда и снега плотнее всякой другой воды и вредна для людей с заболеваниями нервной системы. Но если ее вскипятить, она снова становится пригодной для таких больных.

Соленая вода

Соленая вода сначала истощает, сушит и вызывает понос благодаря своему очищающему действию, но потом «связывает» желудок вследствие высушивающего действия. Соленая вода портит кровь, вызывает зуд и чесотку. Ее можно пить, разбавив уксусом. Однако употребление уксуса в большом количестве может вызвать анемию.

Сточная вода

Эти воды не относятся ни к пресным, ни к соленым. Их можно разделить на два вида: первые поступают из городских квартир, из городской канализации; вторые – с промышленных предприятий. В водах первого типа присутствуют фекалии, моча, бумага, мыло, остатки пищи. Все это оседает в водоотстойниках, перегнивает на специальных площадках и не наносит экологического вреда природе. Кроме этого, в сточных водах имеются элементы, с которыми естественным процессам очистки не совладать. Это поверхностно-активные вещества, микробы и вирусы, органика.

В настоящее время человечеству известны десятки тысяч химических соединений. Попадая в воду, эти вещества претерпевают различные изменения: разлагаются, вступают в реакции друг с другом, с хлором или озоном, которыми обеззараживают воду, и в результате могут получиться новые модификации, ранее не известные науке.

Сточные воды очищают на особых станциях аэрации, где они фильтруются, отстаиваются, насыщаются кислородом и лишь затем поступают в природные водоемы, а отстой (сухое вещество) утилизируется. Существуют различные способы утилизации: зарыть в землю, сбросить в океан, переправить на территорию другого государства или переработать на специальной фабрике. Очищенные от сухого остатка сточные воды во многих городах не хлорируют из-за опасности загрязнения хлором водоемов.

Очистка сточных вод обычно включает три последовательные стадии, называемые первичной, вторичной и третичной обработкой.

Первичная очистка по существу представляет собой отфильтровывание твердых примесей, песка и ила и хлорирование воды для обезвреживания находящихся в ней инфекционных бактерий.

Вторичная очистка включает медленную фильтрацию либо аэрацию. На стадии медленного фильтрования сточные воды просачиваются через слой гравия, в котором находятся бактерии, разлагающие 75 % содержащихся в воде органических веществ. При аэробной биологической очистке сточные воды обезвреживают, пропуская их сквозь слой бактерий, окисляющих и минерализующих органические вещества, а затем обогащают воздухом и дают отстояться, чтобы удалить осаждающиеся примеси.

Третичная очистка воды связана с удалением из нее растворимых ионных веществ и остатков органических веществ, не извлеченных при вторичной очистке.

Очищенные сточные воды содержат вредные вещества, но после попадания в обширные природные водоемы концентрация этих веществ разбавляется до ничтожных величин, которые нельзя обнаружить точнейшими методами анализа.

Стоячая вода

Стоячая вода преимущественно находится в прудах и других стоячих водоемах. Этой водой пользоваться нежелательно, так как она содержит избыточное количество минеральных солей, органических примесей, патогенной микрофлоры, «тяжелой» воды. Она перенасыщена микроорганизмами и несет отрицательную энергетику. При использовании стоячей воды могут возникнуть опухоли, язвы кишечника, различные кожные заболевания, геморрой и др. Прежде чем использовать природную воду для питья, необходимо определить ее состав. Такая вода может быть жесткая и мягкая.

Структурированная вода

Это вода, у которой тем или иным образом упорядочены водородные связи. Этот раздел живой воды имеет огромное множество подразделов, которые касаются того, каким именно образом упорядочиваются молекулы воды относительно друг друга, и способов упорядочивания. Но общее в них то, что молекулы воды все-таки упорядочены.

Вода из соков и фруктов – это тоже структурированная вода, но несколько иначе.

Для структурирования воды применяются в основном структурирующие магниты, специальные насадки-структуризаторы, кедровые подставки под стакан с магнитами, бесконтактные воздействия, специальные минерализаторы.

Структурированная вода по Шаталовой

Народный целитель Г. С. Шаталова в своей книге «Целебное питание» рассказывает о способе получения структурированной дистиллированной воды в домашних условиях:

«Наливаете в герметически закрывающийся сосуд, скажем, в кастрюлю-скороварку, обычной подслащенной воды (1 десертная ложка сахара на литр), выпариваете 2 л и собираете конденсированный дистиллят в стеклянную банку, попутно пропустив его через активированный уголь.

На выводной трубке, откуда дистиллят капает в банку, закрепляете кольцевой постоянный магнит на 250 эрстед, под банку подкладываете плоский магнит на 1000 эрстед. Северные полюсы того и другого магнита должны быть обращены к воде. Иначе говоря, верхний повернут северным полюсом вниз, а нижний – вверх.

Наполнившуюся дистиллятом двухлитровую банку охлаждаете в течение 8 часов при температуре, близкой к нулю. В результате верхняя треть воды в банке будет структурирована. Аккуратно отбираете ее катетером. Время на приготовление следующих порций структурированной воды можно сократить, если первую порцию вы зальете в формочки для приготовления кубиков льда и поставите ее в морозильную камеру. В дальнейшем достаточно будет бросить один кубик льда в трехлитровую банку дистиллята, и воду можно употреблять для питья».

Можно структурировать воду и более простым способом. Налить ее в закрытый сосуд и бросить туда какую-либо разновидность кремнезема: кусочек яшмы, горного хрусталя. Такую структурированную воду Г. С. Шаталова использует при лечении онкологических больных. Она помогает быстро восстановить утраченное здоровье с минимальными затратами внутренней энергии.

Сухарная вода

Вода, настоянная на поджаренных ржаных сухарях, используется при слабости желудка (обычно при поносах).

«Вода соленой рыбы»

Это рассол, получаемый при солении рыбы. Его используют для клизм. Помогает он при болях в бедре, болезни седалищного нерва и язвах кишечника.

Солнечная вода

Это вода, облученная солнцем в водном источнике или прозрачном сосуде. Она прекрасно энергонасыщает организм непрямой солнечной радиацией и может служить целям оздоровления и поддержания организма в повседневной жизни, а также при больших эмоциональных и физических нагрузках.

Вода из глубоких колодцев, закрытых сосудов и искусственно дистиллированная вода – это вода, лишенная энергии солнца. Она мертва и не несет в себе жизнь. Вода должна быть пропитана энергией солнца, прежде чем она будет использована для питья или наружного применения.

Получить такую воду можно, поставив высокий прозрачный сосуд с водой на солнце. Спустя 2–3 часа верхнюю половину воды сливают в другой сосуд и ее можно использовать для питья. Оставшуюся воду не используют, т. к. в ней накапливаются тяжелые фракции. Некоторые йоги рекомендуют использовать только среднюю часть воды в сосуде, для чего переливают ее в другой сосуд катетером.

Считается также, что вода, облученная ультрафиолетовыми лучами, в немалой степени обладает свойствами солнечной воды.

Следует отметить, что качественная структура как солнечной, так и звездной воды зависит от того, изолирован ли сосуд с заряжаемой водой от земли или нет. Другими словами, если при зарядке устанавливать сосуд с водой на землю, а не на подставку, то можно получить разные виды воды. В воде, не изолированной от земли, присутствует еще и геомагнитная зарядка от земли.

Талая вода

Талая вода – это вода, которая образовалась после таяния льда. Поэтому она сохраняет структуру, подобную льду. Это подвид структурированной воды.

Существуют правила подготовки талой воды. При замерзании нужно выбросить первую порцию льда и слить последнюю порцию воды.

В древних хрониках упоминается благотворное влияние на живой организм талых вод из-под ледников. Люди давно подметили, что талая вода обладает целебными свойствами. Позже ученые нашли объяснение этому феномену – в ней, по сравнению с обычной водой, гораздо меньше примесей, включая изотопные молекулы, где атом водорода заменен его тяжелым изотопом – дейтерием.

Талая вода считается хорошим народным средством для повышения физической активности организма. Отмечается положительное влияние ингаляций талой водой при заболеваниях верхних дыхательных путей. Талая вода снижает уровень холестерина в крови.

Употребление талой воды в течение четырех месяцев благотворно влияет на организм человека: он «молодеет», становится бодрее.

Талую воду получают в морозильной камере, варьируя объем воды и время замерзания (обычно 10–12 часов). В результате получается двухкомпонентная система, состоящая изо льда (фактически чистая замерзшая вода без примесей) и водного незамерзающего раствора подо льдом, содержащего соли и примеси, которые удаляются. При этом водный раствор сливают в раковину, а лед размораживают. Принимать талую воду рекомендуется сразу после размораживания (ее температура не должна превышать 10 °C). Пить воду рекомендуется на протяжении всего дня небольшими глотками, задерживая во рту.

Следует отметить, что если талая вода готовится по всем правилам (выбрасываются первая порция льда и последняя порция воды), то она является обессоленной и деминерализованной.

Теплая вода

Холодная и горячая вода по-разному действуют на моторику желудочно-кишечного тракта. Холодная вода усиливает двигательную активность желудка и кишечника, стимулирует секреторную функцию. Горячая вода снижает повышенный тонус гладкой мускулатуры, угнетает секрецию.

Для очистки организма необходимо в течение 20 дней каждый вечер перед сном выпивать медленными глотками по 1 стакану горячей воды. Еще лучше вместо воды пить горячие отвары лекарственных растений: корня лопуха, березовых почек, овсяной соломы, мяты, душицы, крапивы, чабреца. Выпив воду или отвар, следует растереть тело мокрым полотенцем и лечь спать. Такую процедуру рекомендуется проводить 4 раза в год.

Теплую воду также полезно пить для регулирования работы почек, нормализации артериального давления, выведения из организма шлаков – в течение дня по 1–2 глотка через каждые 15–20 минут.

Теплая вода (20–22 °C) при употреблении ее в больших количествах ослабляет желудок, а если пить ее малыми порциями и часто – промывает желудок и слабит. Она не утоляет жажду сразу и нередко приводит к водянке и худосочию, иссушает тело.

Теплая вода полезна больным эпилепсией. Кипяток согревает, способствует пищеварению, подавляет икоту, удаляет слизь, вздутие живота, одышку. Горячая вода успокаивает боль, увеличивает отделение крови при менструациях, выделение мочи. Для того чтобы печень правильно функционировала и дольше оставалась здоровой, необходимо пить достаточное количество жидкости при правильном и здоровом питании – это помогает удалять шлаки и яды из организма.

При бронхите также полезно пить много жидкости. Это помогает слизи стать более водянистой, и ее легче откашлять, – 4–6 стаканов жидкости в день помогут достаточно хорошо ее растворить. Лучше всего в этих случаях пить теплую воду. Во время лечения необходимо избегать употребления кофеина или алкогольных напитков, поскольку они приводят к выделению большого количества мочи, что приводит организм к потере жидкости.

Пить надо только чистую обычную кипяченую теплую воду – не менее 2 литров в день (чай, кофе, суп не в счет) и только до 18 часов. Утро надо начинать с питья теплой воды, не менее 500 мл. Только не нужно пить воду во время еды и сразу же после еды.

Аюрведа советует в весенний период пить теплую воду и полоскать горло теплой водой или травяными настоями и выполнять регулярные физические упражнения. Однако при потере голоса, отделении мокроты, кашле и прочих болезнях органов, расположенных выше ключицы, пить горячую воду вредно. Также вредно пить охлажденную кипяченую воду на следующий день после кипячения – не возбуждая слизи, она удаляет желчь.

Тминная вода

Вода, состоящая из 1 г эфирного тминного масла и 1 л воды. В педиатрии используется в качестве заменителя укропной воды, а также по 1–2 ч. ложки 2–3 раза в день как «ветрогонное» средство; наружно – для втираний при миозитах и в зубных каплях.

«Тяжелая» вода

Тяжелая вода (оксид дейтерия) – имеет ту же химическую формулу, что и обычная вода, но вместо атомов водорода содержит два тяжелых изотопа водорода – атомы дейтерия. Внешне «тяжелая» вода выглядит, как и обычная, – бесцветная жидкость без вкуса и запаха.

По своим свойствам «тяжелая» вода заметно отличается от обычной воды. Реакции с тяжелой водой протекают медленнее, чем с обычной; константы диссоциации молекулы «тяжелой» воды меньше таковых для обычной воды. В природных водах соотношение между «тяжелой» и обычной водой составляет 1:5500.

«Тяжелая» вода играет важную роль в различных биологических процессах. Она тормозит рост бактерий, водорослей, грибов, высших растений и культуры тканей животных. А вот вода со сниженной до 50 % концентрацией дейтерия (так называемая «бездейтериевая» вода) обладает антимутагенными свойствами, способствует увеличению биомассы и количества семян, ускоряет развитие половых органов и стимулирует сперматогенез у птиц.

«Тяжелая» вода токсична лишь в слабой степени. Химические реакции в ее среде проходят несколько медленнее, по сравнению с обычной водой, водородные связи с участием дейтерия несколько сильнее обычных. Эксперименты над млекопитающими показали, что замещение 25 % водорода в тканях дейтерием приводит к стерильности, более высокие концентрации приводят к быстрой гибели животного. Однако некоторые микроорганизмы способны жить в 70 %-ной «тяжелой» воде (простейшие) и даже в чистой «тяжелой» воде (бактерии). Человек может без видимого вреда для здоровья выпить стакан тяжелой воды, весь дейтерий будет выведен из организма через несколько дней. В этом отношении «тяжелая» вода менее токсична, чем, например, поваренная соль.

Укропная вода

Это вода, получаемая при добавлении в дистиллированную воду укропного масла (1 часть масла и 1000 частей воды). На вид бесцветная, прозрачная или слегка мутноватая жидкость сладковатого вкуса, с ароматным запахом. Применяется в качестве отхаркивающего, нормализующего пищеварение, противомикробного, иногда слабительного средства (внутрь от 1 ч. ложки до 1 ст. ложки 3–6 раз в день после еды). Часто укропную воду назначают при скоплении газов в кишечнике и болезненных желудочно-кишечных спазмах. Особенно она показана грудным детям (по 1 ч. ложке перед кормлением).

Уксусная вода

Вода с добавлением уксуса (от 1 до 3 ч. ложек на стакан воды). Имеет кислотные свойства (рН 4–6). Уксусная вода обычно используется при наружных водных процедурах – для ополаскивания волос, для компрессов и наружных обтираний при высокой температуре и т. д. Вода с яблочным уксусом (1–2 ст. ложки на 2 л воды) используется для кишечных промываний.

Ферментная вода

Это вытяжка из проросших зерен пшеницы. Содержит много активных ферментов и рекомендуется для употребления в качестве иммуноповышающего и оздоравливающего средства, особенно для больных с различного рода опухолями.

Способ приготовления этой воды следующий: промыть пшеницу проточной водой; залить 1 объем пшеницы 3 объемами воды и настаивать 48 часов. Собрать жидкость – это первая порция вытяжки. Те же зерна еще раз залить 3 объемами воды и настоять в течение 24 часов. Собрать и эту жидкость – это вторая порция вытяжки. После этого снова повторить всю процедуру. Оставшееся зерно к употреблению непригодно. Все полученные порции следует хранить в холодильнике в отдельной посуде. Вытяжку можно использовать в течение нескольких дней для питья вместо воды или для приготовления пищи.

Ферментную воду можно также получать, замачивая по указанной технологии бобы нута (макудо). Такая вода полностью очищается от биопатогенной микрофлоры и может использоваться как для питья, так и для приготовления супов и каш.

Фруктовая вода

Безалкогольный газированный (насыщенный углекислым газом) напиток, обладающий вкусом и ароматом плодов и ягод. Приготавливается из спиртованных или сброженных натуральных соков плодов и ягод, экстрактов. Иногда для приготовления фруктовой воды используют синтетические пищевые эссенции. В состав фруктовой воды входят также сахар, лимонная кислота, углекислота и пищевой краситель (амарант, колер).

Так называют и напиток, получаемый из воды, в которой настаивались или варились свежие или сушеные фрукты. К такой воде можно отнести разбавленные водой фруктовые соки (лимонный, апельсиновый, яблочный и т. д.).

Используется в натуропатической кухне, как высоко-витаминизированное средство для больных и детей, иногда – при голодании.

Фруктово-овощная вода

Получают смешиванием различных фруктовых и овощных соков и чистой воды.

Фторированная вода

При систематическом использовании питьевой воды, содержащей избыточные количества фтора, у населения развивается эндемический флюороз. Отмечается характерное поражение зубов (крапчатость эмали), нарушение процессов окостенения скелета, истощение организма.

Флюороз зубов проявляется в виде непрозрачных опалесцирующих меловидных полосок или пятнышек. При развитии заболевания флюорозные пятна увеличиваются, появляется пигмент эмали темно-желтого или коричневого цвета, наступают необратимые ее изменения.

В тяжелых случаях отмечаются генерализованный остеосклероз или диффузный остеопороз костного аппарата, костные отложения на ребрах, трубчатых костях, костях таза, оссификация связок и окостенение суставов. Избыточные количества фтора снижают обмен фосфора и кальция в костной ткани, нарушают углеводный, фосфорно-кальциевый, белковый и другие обменные процессы, угнетают тканевое дыхание и пр.

Фтор является нейротропным ядом. Функциональные изменения в ЦНС проявляются в развитии тормозных процессов, снижении подвижных нервных процессов и др.

Если избыточные количества фтора в питьевой воде вызывают эндемический флюороз, то дефицит этого микроэлемента (меньше 0,5 мг/л) в сочетании с другими факторами (нерациональное питание, неблагоприятные условия труд и быта) вызывает кариес зубов. Кариес зубов способствует развитию других заболеваний полости рта (тонзиллита, ревматоидного состояния), нарушению процесса пищеварения и др. Клиническими и экспериментальными исследованиями установлено, что если аномальные количества фтора вызывают патологические нарушения в организме (эндемический флюороз, кариес зубов), то оптимальные концентрации этого микроэлемента обладают противокариозным свойством.

Эта биологическая особенность фтора послужила научной основой для разработки эффективного метода профилактики кариеса зубов – фторирования питьевой воды.

Хвойная вода

На 100 г дистиллированной воды добавляют 5–6 капель пихтового или соснового масла, взбалтывают миксером. Используется при лечении колита, энтероколита и других желудочных болезней. Принимают по 1⁄2 стакана 3 раза в день за 20 минут до еды.

При язве желудка хвойная вода противопоказана!

Холодная вода (10–20 °C)

Положительные свойства: способствует быстрому перевариванию пищи, хороша при несварении желудка, потливости, сильном поносе, сильном носовом кровотечении, изжоге. Она укрепляет десны, полезна при энурезе, кровотечении из язвы, экземе, зуде, изжоге, отрыжке и запахе изо рта. Здоровым людям и людям с горячей натурой полезно пить холодную воду в небольшом количестве – она возбуждает аппетит и укрепляет мышечные волокна желудка, усиливает переваривающую, привлекающую, удерживающую силы, хорошо действует на разгоряченную печень и при горячих лихорадках. Действует как термическое (согревающее) нервное раздражение, рефлекторным образом влияющее на деятельность сердца и дыхательных органов (пульс замедляется, дыхание становится полнее и глубже). Выпитая маленькими глотками, возбуждает движения желудка и кишок и благоприятствует отделению желудочного сока. Медленное питье холодной воды (в небольшом количестве) возбуждает аппетит, улучшает пищеварение и содействует правильной дефекации.

Отрицательные свойства: медленно всасывается. Ее не следует пить натощак при слабости желудка, кишечника и бронхов, телесной немощи, истощении, опухоли селезенки, опухолях в кишечнике, желтухе, водянке, геморрое. Подавляет половую потенцию, способствует растворению семени, гасит естественное тепло организма, ослабляет нервы. Вредит людям, у которых есть закупорки, и страдающим головными болями от холода и холодных материй. Питье большого количества холодной воды в один прием может произвести слишком быстрое и сильное охлаждение стенок желудка, что может временно задержать отправления и движения желудка, вызвать параличное состояние, катаральные явления и т. п.

Вредно пить холодную воду после приема топленого масла и сразу после еды. Но если не будет иного выхода, то пить ее следует маленькими глотками, задерживая подольше во рту, как бы жуя.

Чуть теплая вода (температура чуть выше комнатной) полезна груди и слабому желудку, кишечнику, успокаивает зуд в теле. Отрицательные свойства: вызывает тошноту, портит пищу в желудке, порождает водянку и заболевания селезенки, вызывает поднятие паров в мозг; ее чрезмерное и частое питье ослабляет и портит желудок и кишечник.

Основываясь на свойстве теплой воды ослаблять желудок и кишечник, а холодной, напротив, усиливать, можно температурой воды регулировать деятельность желудочно-кишечного тракта. Так, например:

• для стимуляции следует пить холодную воду незадолго до еды – медленно, смакуя, небольшими глотками;

• для ослабления активности следует пить теплую воду – задолго до еды большими глотками;

• если вы находитесь в вялом, расслабленном состоянии и ваши ткани потеряли тонус – надо пить холодную воду;

• если вы находитесь в сильном напряжении, а ваша мускулатура в спазме – тогда вы должны пить теплую воду.

Цветная вода

Цвет – это электромагнитные колебания определенной длины и частоты, это информация. В процессе наполнения цветом вода вбирает в себя информацию о конкретном цвете и, попадая внутрь, передает ее всем жидким средам организма: крови, лимфе, межтканевой жидкости.

Источником цвета также является каждый орган, и по отсутствию или недостаточности того или иного цвета можно говорить о состоянии того или иного органа. А поскольку каждый орган излучает только свой цвет, этим цветом и следует его подпитывать. Свои лечебные свойства цвет проявляет, воздействуя на зрение, кожу и через употребление внутрь облученной цветом воды.

Вода может быть облучена (заряжена) определенным цветом с помощью цветной лампы или под воздействием солнечных лучей на кусочек цветного стекла или цветной пленки, прикрепленных на оконном стекле перед стеклянным сосудом с водой. Солнечные лучи, проходя через цветное стекло, заряжают воду определенным цветом. Можно также зарядить воду в бутылке, изготовленной из стекла необходимого цвета. Зеленые винные бутылки, например, можно использовать для заряжения «зеленой» воды. Вода, насыщенная вибрациями цвета, проникает в ткани организма.

Получить цветную воду можно, обернув стеклянную посуду с водой желатиновой бумагой, окрашенной в любой из семи основных цветов радуги и поставив ее на 3 часа на солнце, – вода вберет в себя цветовые вибрации и цветовую информацию.

Для приготовления цветной воды можно применять еще один способ: взять цветную бумагу нужного цвета (цвета должны быть чистыми и яркими) и наклеить ее кусочек на подготовленный картонный или деревянный круг, эллипс или любую другую фигуру. Поверх цветной бумаги желательно приклеить прозрачную пленку, которая будет оберегать подставку от загрязнений и влаги. На подставке должен свободно помещаться стакан с водой. Вода воспримет и сохранит информацию, для этого достаточно оставить на 10–30 минут на подставке нужного цвета стакан с чистой прозрачной водой (лучше родниковой). За это время вода «впитает» информацию цвета.

Воду для лечебных целей надо брать заранее очищенную, а лучше дегазированную или талую (вода из-под крана содержит много вредных для организма примесей).

Для заряжания воды определенным цветом необходимо от 1 до 3 часов (чем дольше, тем больше заряд). Пурпурная и голубая вода хранят заряд вне зависимости от времени. Желтая, оранжевая или красная вода должны храниться в холодильнике или в прохладном месте, так как в тепле они потеряют свой энергетический потенциал в течение 3–4 дней. Даже если такая вода хранится в прохладном месте, следует повторно заряжать ее каждые две недели.

Прозрачный сосуд с водой должен облучаться только одним цветом, поэтому необходимо исключить воздействие других цветов. Посуду с цветной водой желательно предварительно нумеровать и хранить в темном месте или в темном пакете, изолированно друг от друга

Цветная вода используется при функциональных и психосоматических нарушениях (более 100 заболеваний), при расстройствах работы пищеварительной системы, для выведения токсинов из организма, для лечения внутренних болезней (например, запоров, язв).

Цветную воду следует пить за 20–30 минут до еды, не спеша, маленькими глотками (по 2–3 глотка с интервалом 4–5 минут). Дозы различны, но чаще всего составляют несколько глотков. Глоток может измеряться 1 столовой ложкой для взрослых и 1 чайной ложкой для детей. Курс лечения цветной водой – примерно 10 сеансов, 3–6 раз в неделю. Во время коррекции органа, который беспокоит больше других, рекомендуется облучать и употреблять воду регулярно.

Потребность в цвете можно определить следующим образом: сесть около лампы и переключать ее на разные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий и т. д. Смотреть на лампу примерно 30 секунд, после чего взять заранее приготовленный лист белой бумаги и пытаться увидеть на нем кружок какого-либо цвета. Вы должны будете увидеть основной и компенсирующий цвета. Если основные и компенсирующие цвета совпадают, то со здоровьем все в порядке.

Применять лечение цветной водой следует осторожно, предварительно проконсультировавшись со специалистами.

«Чайная вода»

Так условно называют воду, полученную разбавлением жидкой чайной заварки или кипячением использованной заварки (чаинок) в большом объеме воды. Она употребляется для умывания лица и ополаскивания волос после мытья. Это придает коже бархатистость, а волосам блеск.

Своими полезными свойствами чай обязан алкалоидам – органическим соединениям, являющимся лекарством. Среди этих алкалоидов самым известным является кофеин. Следует отметить, что кофеин в чае намного полезнее, чем кофеин в кофе, так как он в чае связан с дубильным веществом танином. В результате кофеин всасывается в кровь медленнее, а выводится из организма быстрее. Только лишь благодаря наличию кофеина чай обладает тонизирующим эффектом, улучшает кровообращение, открывает доступ кислорода к головному мозгу, стимулирует центральную нервную систему, снимает усталость, регулирует процессы возбуждения в коре головного мозга, снимает головную боль, повышает умственную работоспособность. Кофеин стимулирует сердечную деятельность и давление.

Гипертоникам на заметку: налейте немного молока в чай, и концентрация кофеина снизится, действие его будет слабее.

Интересный факт: кофе, в котором 10 % кофеина, возбуждает организм только на 1–2 часа. А чай бодрит почти на 6 часов, после чего тонизирующее действие постепенно сходит на нет, хотя кофеина в нем содержится значительно меньше – 2–4 % и его сила смягчена важным компонентом чая – полифенолом. В природе такое полезное сочетание больше нигде не встречается. Оттого чай никогда не приводит к излишнему возбуждению нервной системы и редко вызывает бессонницу. А уменьшение концентрации напитка превращает его в снотворное средство.

Чай богат дубильными веществами (так называемыми катехинами), которые укрепляют стенки кровеносных сосудов – они становятся эластичнее и нормализуют артериальное давление. Тонизирующее действие кофеина смягчают теофилин и теобромин, не позволяющие нервной системе сильно перевозбудиться.

Чай обладает прекрасным потогонным и мочегонным действием. Он способствует выведению из организма шлаков и предупреждает образование почечных камней.

Обыкновенный чай способен излечить от простуды, отравления и частых обмороков. Чаем с медом знахари лечат насморк и кашель.

Если сравнивать черный чай и зеленый, то второй окажется на порядок выше – благодаря мощной концентрации витаминов.

Более 20 видов дубильных веществ, «заключенных» в чайном листе, словно «придерживают», замедляют тонизирующее действие кофеина, тем самым продлевая его. Прилив бодрости после чаепития вы испытаете чуть позже, чем после чашки кофе, но будете ощущать его намного дольше.

В разных сочетаниях и пропорциях (по своему вкусу) для заварки чая используют и другие растения: медуницу, донник, первоцвет, бузину черную, крапиву двудомную, цветки и ягоды шиповника, листья брусники, вишни, дикой яблони-кислицы, черемухи, шелковицы, малины, ежевики, смородины черной (верхние листья), цветы липы и бессмертника, корни цикория и одуванчика.

Чесночная вода

В кипящую воду (из расчета 2 дольки чеснока на стакан воды) бросить мелко нарезанный чеснок и тут же снять с огня, дать настояться 10 минут. Рекомендуется выпивать стакан этой воды один раз в неделю для очищения крови, изгнания из организма ядовитых соков и придания тем самым свежести лицу.

Шунгитовая вода

Единственное в мире месторождение шунгитовых пород – Зажогинское – находится в Карелии. Шунгит – необычная углеродсодержащая порода. Ее необычность – в структуре и свойствах шунгитового углерода и его взаимоотношениях с силикатными компонентами. Шунгитовый углерод – элементарный углерод со специфичной шунгитовой структурой. Основу ее представляет многослойная глобула размером около 10 нм. Такая структура очень активна в окислительно-восстановительных реакциях, обладает сорбционными и каталитическими свойствами. Основные минералы, входящие в состав шунгита, – углерод, кварц, сложные силикаты (слюды, хлориды), сульфиты.

Частицы шунгита, независимо от их размера, обладают биполярными свойствами. Следствием этого является высокая адгезия и способность шунгита смешиваться без исключения со всеми веществами.

Известно, что воды, выходящие из шунгитовых толщ, обладают целебными свойствами. Адсорбционно активны по отношению к бактерицидным клеткам, фагам, патогенным сапрофитам. Порода обладает сорбционными, каталитическими, бактерицидными свойствами, биологической активностью, способностью поглощать и нейтрализовать электромагнитные излучения высоких частот.

Этими водами лечат многие заболевания, в том числе дерматологические, аллергические. Подобными свойствами обладают водные настои на шунгите. Поэтому шунгитовые настои полезно иметь в каждом доме, используя их для ускорения заживления ран, снятия зуда от укусов насекомых и для улучшения состояния кожи.

Сравнительно недавно стали изготавливать фильтры для очистки воды на основе шунгита. Вода, пропущенная через шунгитовый фильтр, имеет общее оздоравливающее воздействие на организм, удаляет раздражения, зуд, сыпи, восстанавливает блеск волос, эффективна при вегетососудистой дистонии, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, камнях в почках.

Щелочная вода

Так называется вода, имеющая явно выраженную щелочную реакцию (рН 9–11). Это либо катодная («живая») вода, либо минеральная вода со щелочными катионами, либо вода, полученная из золы.

Специальную щелочную воду на основе золы получают следующим образом. Сжигают дрова на камнях или земле (но не на металле), собирают образовавшуюся воду вместе с мелкими угольками и закладывают в эмалированную посуду (но не металлическую), заливают водой из расчета на 1⁄5 части золы по весу. Доводят до кипения и кипятят на слабом огне 2–4 минуты. Потом дают отстояться 45 минут, процеживают через марлю, разливают в бутыли из темного стекла, плотно закрывают и ставят на 10 дней в прохладное место. Такую щелочную воду некоторые принимают по 50 мл непосредственно перед едой для облегчения состояния при некоторых запущенных злокачественных образованиях.

Электрохимически активированная вода

Электролиз обычной (содержащей соли) воды позволяет получить два ее типа: кислую («мертвую») у анода и щелочную («живую») – у катода. Такой электролиз воды проводится в специальных установках, снабженных электродами и диэлектрической перегородкой (в простейшем случае – брезентом).

Прием «живой» (католита) и «мертвой» (анолита) воды регулируется в зависимости от назначения: «мертвая» вода убивает бактерии и подавляет процесс деления клеток, а «живая» активизирует регенеративные процессы в организме на клеточном уровне. Исходя из этих положений, следует назначать схему внутреннего и наружного потребления этих видов воды. Очень осторожно следует относиться к приему «мертвой» воды внутрь – только в соответствии с рекомендациями опытного специалиста. Потребление «живой» воды не столь строго регламентировано, но также требует наблюдения врача.

Под воздействием «живой» воды в организме происходят определенные биохимические сдвиги, усиливаются восстановительные функции тканей.

Концентрация «живой» и «мертвой» воды при хранении со временем практически не меняется. Воду можно хранить до 1 месяца. Тем не менее, желательно готовить ее не более, чем на 5–7 дней.

Следует помнить, что «живая» вода, обладая высокой проникающей способностью, легко проходит внутрь живых клеток и, накапливаясь в них, приводит к повышению внутриклеточного давления. Это может привести к разрыву оболочек и гибели клеток. Чрезмерное увлечение «живой» водой может вызвать кровоизлияние в желудке и кишечнике.

Ряд производителей указывают, что частое использование как щелочной, так и кислотной воды вредно для здоровья. В любом случае «передозировка» электроактивированной воды опасна для здоровья.

Энергетическая вода

Для повышения уровня собственной внутренней энергии можно пользоваться следующими приемами.

• Удобно сесть, расслабив мышцы тела и закрыв глаза.

• Представить себя стоящим под холодным душем. Продолжительность – 3–4 минуты.

• Наполнить стакан холодной водой на три четверти.

• Представить себя стоящим обнаженным в этой воде (в уменьшенном виде).

• Левой рукой принимать космическую энергию – прану.

• Посылать прану в стакан с водой щепотью правой руки. При этом мысленно наполнять воду требуемыми качествами энергии. Продолжительность – 5–7 минут.

Заряженную таким образом воду надо пить не спеша, маленькими глотками, задерживая некоторое время во рту. Эффект такой энергетической воды (при достаточной силе биоэнергетика) проявляется немедленно.

Ягодная вода

Рекомендуется для восстановления сил после тяжелых заболеваний, при острых инфекциях, для диетического питания, утоления жажды при выполнении тяжелой работы, а также в целях оздоровления организма, достижения активного долголетия. Лечебное действие таких напитков усиливается при приготовлении их на основе смеси нескольких соков.

Яичная вода

Это вода, в которой варились два яйца. Она в чем-то сродни гомеопатической воде, включающей микродозы веществ скорлупы и баша – «следовые структуры». В старину такую воду русские знахарки и повитухи советовали давать женщине перед родами. Это средство, как считалось, очень облегчает роды.

Ячменная вода

Вода, приготовленная настаиванием ячменя в течение 9–12 часов или кипячением 1 части ячменя в 4 частях воды. Иногда вместе с ячменем отваривают небольшое количество сладких плодов.

Такая вода охлаждает и питает организм, полезна при заболеваниях груди, смягчает грудь, помогает при кашле, различных опухолях, выводит излишки влаги из органов, устраняет заложенность горла, действует как мочегонное средство.

Для укрепления слабого организма вместе с ячменем отваривают и мясо. Если сварить в ячменной воде корень солодки, то полученный отвар можно использовать при лечении кашля, кровохарканья, туберкулеза легких и болезней желудка. Если пить ее с семенами фенхеля, то она увеличивает отделение молока.

Ячменная вода действует как охлаждающее и увлажняющее средство при лихорадках. При горячих лихорадках ее употребляют в чистом виде, а при холодных – с петрушкой и фенхелем.

Если требуется закрепить желудок больного, то ячменные зерна перед отвариванием слегка прожаривают. Припарки из ячменной воды используют при болях в бедрах.

Ячменную воду ни в коем случае нельзя употреблять с уксусомедом! Уксусомед считается эффективным средством для растворения и удаления вредных излишков из организма. По рецептуре восточной медицины для его изготовления берут 3 части меда и кипятят в 1 части воды, снимая с поверхности пену, пока она не перестанет образовываться; после чего в него заливают 1 часть винного уксуса и доводят до кипения.

Методы оздоровления с помощью воды

Водолечение – это наружное применение воды с профилактической и лечебной целями. К водным процедурам относятся ванны, души, общие и частичные обливания, обтирания, влажные укутывания и др. Их действие обусловлено температурным, механическим и химическим влиянием воды и зависит от методики проведения.

Водолечение было популярно во все времена. Издавна известно, что кожа – самый обширный орган выделения шлаков. Потому и было распространено водолечение, стимулирующее выделительную функцию кожи.

Первые сведения о водолечении дошли до нас из индийского эпоса Ригведы (1500 лет до н. э.). Вода применялась не только как средство омовения тела с гигиеническими целями, но и служила лечебным средством у индийцев и египтян. Из разных литературных источников известно, что с лечебной целью ее применяли ассирийцы, вавилоняне и евреи. Из Египта метод лечения водой был перенесен в Грецию Пифагором (528–507 гг. до н. э.), где и был усовершенствован Гиппократом (460–377 гг. до н. э.). Из Греции учение Гиппократа о водолечении перенесено в Рим врачом Асклепиадом (114–59 гг. до н. э.).

Многочисленные остатки древнеримских терм свидетельствуют о том, что водолечение получило в Риме широкое распространение. Рим славился общественными купальнями, состоявшими из множества помещений: для умывания теплой водой, для мытья горячей водой, для купания в холодной воде, для отдыха и развлечений. Эти купания назывались «бальниум». От этого слова и произошел в дальнейшем термин «бальнеотерапия». Особенно ценились купальни с минеральной водой.

В «Медицинском каноне», созданном в XI веке Абу-Али-ибн-Синой (Авиценной), среди других лечебных средств упоминается и вода. В Индии бальнеологические процедуры прописывали людям, страдающим как наружными, так и внутренними заболеваниями. Широко было распространено потогонное лечение при отеках лица, конечностей, при общей водянке и во всех случаях, когда организм больного, по мнению врача, переполнялся сыростью, влагой и мокротой. Популярны были грязелечения, втирания, ванны, окуривания дымом и парами, согревающие компрессы, горячие влажные и сухие припарки. При кожных болезнях, особенно если они сопровождались зудом, больных купали в искусственных серных ваннах или природных минеральных источниках.

В период Средневековья водолечение было забыто. Его возрождение относится ко второй половине XVII века и первой половине XIX века, когда оно стало развиваться в некоторых странах Европы.

Долгое время применение водолечебных процедур строилось на чисто эмпирических, не подкрепленных теорией представлениях. Эмпирики, упоенные успехом своих терапевтических мероприятий, нередко доходили в своих методиках до курьеза. Они предписывали больным потеть в парной бане или в горячей печи по 10 дней подряд, держали больных в воде не только днем, но и ночью, заставляли их выпивать в день до 80 стаканов минеральной воды. А для того чтобы разнообразить длительное пребывание больных в воде, в бассейн для водолечения помещали плавучие столики с закусками. Такой фанатизм, конечно, не мог способствовать развитию водолечения как науки.

Научное развитие водолечение получило в XIX веке. В это время оно приобрело большую популярность на Западе. Большой вклад в его развитие внес простой крестьянин Викентий Присниц. Его ученик, австрийский врач, профессор Винтерниц, изучив практический опыт и труды своего учителя, поставил водолечение на прочную научную основу. Винтерниц тщательно разработал физиологию водолечебных приемов и дал научное объяснение наблюдений и знаний, добытых Присницем эмпирически.

Обогатил водолечение новыми методами священник Кнейпп, который также способствовал распространению гидропатических методов во всем мире. В 1892 году появляются работы по водолечению В. Каминского, выдающегося русского ученого, посвятившего свою жизнь вопросам водолечения. Обобщив опыт своих предшественников, он внес много нового в этот метод лечения. Каминский вел большую практику, к нему приходили огромные толпы больных, жаждущих исцеления. Итогом 40-летнего опыта врачевания и научной деятельности Каминского стала книга «Друг здравия. Энциклопедия гигиены и физико-диететического пользования».

Водолечение является естественным физическим фактором воздействия на организм человека. Оно отличается от многих других средств своей доступностью, безопасностью и эффективностью: при грамотном применении воды можно в полной мере исправлять многие функциональные расстройства, успешно бороться с болезнями и сохранять работоспособность до глубокой старости. Одним из главнейших законов водолечения является закон реакции, гласящий: чем сильнее раздражение, тем сильнее прилив крови к месту раздражения. Или, как писал Авиценна, «купание в холодной воде сразу же осаживает прирожденную теплоту вовнутрь тела, затем она заново приливает к поверхности тела, усиленная в несколько раз».

Современные врачи рекомендуют различные процедуры укрепления здоровья с помощью воды. Способы их применения многообразны. Перечислим основные из них:

• бальнеотерапия – ванны, души, бани, сауны и другие водные процедуры;

• гидротерапия – наружное лечебное применение пресной воды (обтирание, обливание, закаливание, моржевание и т. д.);

• лечение минеральной водой;

• акваэндоэкология – очищение желудочно-кишечного тракта, печени, лимфы и других органов и систем организма;

• талассотерапия – морелечение;

• аквафитотерапия – лечение травяными ваннами;

• акватерапия – лечение биологически активной водой;

• аквагериатрия – борьба со старением и лечение болезней старости путем замены грязной воды в организме человека на легкую чистую воду;

• театоника – лечение различных заболеваний травяными чаями;

• акваонкология – лечение рака целебной талой водой.

Наружная гидротерапия

В гидротерапии широко используются компрессы, укутывания, обливания, различные души и орошения, ванны, купание в бассейнах, реках, озерах, сауны и бани. Особая наука – лечение морскими купаниями и другими лечебными факторами моря (талассотерапия); широко используется наружное применение минеральных вод (хлоридно-натриевых, йодобромных, сероводородных, углекислых и др.).

Конечной целью применения любой гидро– и термотерапевтической процедуры является получение определенных реакций со стороны организма. Следовательно, на это и должно быть обращено главное внимание при назначении и проведении лечения водой и теплом. Но для того чтобы вызываемые этими мероприятиями реакции пошли в желаемом направлении, проявились в надлежащей мере и привели к наилучшим результатам, необходимо создать наиболее благоприятные условия для их развития и течения.

В этом отношении ценным подспорьем является введение подготовительной процедуры, проделываемой непосредственно перед основной, как и использование заключительной процедуры, непосредственно следующей за основной. Как подготовительная, так и заключительная процедура обычно играет только подсобную роль, помогая развитию требуемых реакций, следующих за основной процедурой; но иногда они являются уже мероприятиями более важного дополнительного характера.

Подготовительные процедуры

Холодные процедуры переносятся гораздо легче и вызывают лучшую реакцию, если они будут применены на предварительно разогретое тело. Поэтому перед их применением желательно (а у анемичных, зябких больных – даже необходимо) провести согревание тела, но не до появления пота. Для этого можно, например, на 15–20 минут завернуть больного в шерстяные одеяла или приурочить прием холодных процедур к вставанию его с кровати из-под теплого одеяла; посадить его на 5 минут в световую, паровую или суховоздушную ванну, а более крепкого больного заставить проделать непосредственно перед холодными процедурами несколько мышечных движений.

Для того чтобы предупредить развитие явлений застойной гиперемии или застойного реактивного прилива крови к голове, которые могут наступить при быстрых переменах в кровенаполнении на периферии, рекомендуется непосредственно перед приемом той или другой общей процедуры, особенно горячей или холодной, обильно смачивать холодной водой лицо, лоб и затылок, а иногда шею и грудь (волосы, особенно длинные, не мочить).

Заключительные процедуры

При приеме горячих процедур, особенно продолжительных, происходит расширение сосудов с понижением или даже потерей их тонуса. Следовательно, может произойти некоторое нарушение теплорегуляторной функции, в которой играют значительную роль сосудистый тонус и кровообращение. Нарушение сосудистого тонуса у людей, не привыкших к влиянию контрастных температур, при выходе их после горячей процедуры на холодный воздух может вызвать развитие так называемых простудных явлений.

Для нормализации сосудистого тонуса и предупреждения неблагоприятных явлений полезно проделать по окончании основной горячей процедуры какую-нибудь короткую холодную (холодный душ, прохладная ванна, такая же полуванна, даже просто обливание или обмывание холодной водой). В случаях, где нужно вызвать последовательное более или менее значительное потение, необходимо, наоборот, тотчас же по окончании горячей процедуры уложить больного в теплую постель, закутать его в шерстяные одеяла и дать горячее питье. По окончании потения можно либо, раскрывая постепенно одеяла, предоставить больному постепенно остыть самому, либо же поместить его в тепловатую ванну, такой же дождевой душ и только тогда отпустить его из водолечебницы.

Если после прохладных основных процедур не возникает достаточной сосудистой реакции, если больной испытывает зябкость, несмотря на энергичное растирание, – нужно добиться реакции какими-нибудь другими путями. Для этого можно, например, завернуть больного в согретую простыню, уложить его в теплую постель и закрыть одеялами, иногда даже обложить грелками. Более крепким пациентам можно предложить проделать несколько движений или побыстрее одеться и идти на прогулку (последнее особенно полезно при применении душей для борьбы с ожирением, если, конечно, нет противопоказаний).

После индифферентных ванн, общих влажных обертываний, назначаемых в качестве успокаивающих, нужно по возможности не растирать больного, а только слегка обсушить его, затем обернуть в мягкую подогретую простыню и, закутав в одеяла, тотчас же уложить на кушетку, т. е. дать ему по возможности полный отдых приблизительно на полчаса. Сердечникам, особенно после углекислых ванн, рекомендуется более продолжительный отдых – 1–1,5 часа.

При подборе как подготовительных, так и заключительных мероприятий не следует ограничиваться указанными выше. Необходим индивидуальный подход к каждому больному. Комбинации здесь могут быть самыми разнообразными.

Противопоказания к назначению водолечебных процедур (чем интенсивнее воздействие процедуры на организм, тем абсолютнее становятся противопоказания; чем процедура слабее, тем противопоказания становятся относительнее):

• наличие кровотечения или склонность к ним;

• резкий упадок питания и сил;

• тяжелые расстройства сердечной деятельности, нарушение кровообращения III степени;

• резко выраженная анемия;

• аневризмы;

• новообразования в далеко зашедших случаях;

• некоторые поражения кожи.

При выборе гидропроцедур нужно учитывать:

• особенности данного организма: возраст и пол; функциональная способность отдельных органов и тканей; общее психическое и физическое состояние больного в данный момент; его привычка к воде, холоду и теплу;

• особенности данного заболевания: общий характер течения заболевания; период его развития; степень поражения отдельных органов и всего организма в целом; существующие осложнения; наиболее выдающиеся симптомы.

• внешние условия: свойства окружающего воздуха; характер помещения, где производится лечение, и всей обстановки; общий режим и поведение больного; условия труда и быта; диета и сопутствующие моменты лечения;

• особенности самой процедуры: интенсивность; повторяемость и свободные промежутки; техника выполнения; подготовительные и заключительные процедуры.

Популярные водолечебные процедуры

Обмывания

Обмывания – простая по технике и мягко действующая гидротерапевтическая процедура, которая заключается в том, что тело все сразу или по частям быстро и слегка обмывают холодной водой, а затем растирают сухим полотенцем или простыней.

Частичные обмывания, которые применяются гораздо чаще, чем общие, производятся таким образом: принимающий процедуру полностью обнажается, смачивает лицо, шею и грудь холодной водой, ложится на кушетку и накрывается простыней или одеялом. Отпускающий процедуру, обильно намочив в заранее приготовленной воде полотенце или губку, обнажает ту или другую часть его тела, быстро обмывает ее и тотчас же тщательно растирает какой-либо сухой тканью до получения ясной кожной реакции – появления покраснения и чувства согревания. Затем, укрыв обработанную таким образом часть тела, он переходит к следующей (порядок не имеет особого значения) и так обходит все тело, каждый раз кладя полотенце или губку обратно в воду, чтобы дать им время хорошо промокнуть и охладиться. После обмывания и растирания принимающего процедуру хорошо укутывают для поддержания полученной реакции и оставляют на некоторое время полежать.

Температуру воды берут сначала около 25–20 °C, для зябких и слабых пациентов – немного выше, а для привыкших к холоду и более крепких – немного ниже. Эту температуру по мере привыкания и в соответствии с реакцией больных постепенно понижают, иногда для крепких пациентов, до температуры водопроводной воды (вначале на 1 °C через 2–3 дня, а затем через меньшие промежутки времени). Такая температура берется для того, чтобы холодовым раздражением вызвать достаточную кожную реакцию, но если все же реакция получается слабая, то для ее усиления предварительно согревают тело больного. Так, например, делают обмывания по утрам непосредственно вслед за вставанием с постели, а у более слабых больных – в постели; применяют предварительное укутывание в согретые одеяла и др.

В отдельных случаях прибавляют к воде раздражающие вещества – например, столовый уксус (1 часть на 3 или 2 части воды) или соль (1 столовую ложку на 1 л).

В случаях, когда добиваться последовательного расширения сосудов нет нужды (например, у сильно лихорадящих больных, где обмывания назначаются с целью повышения сосудистого тонуса и временного понижения температуры тела, или у людей, принимающих горячие процедуры: паровые души, суховоздушные ванны и т. д., когда обмывания назначаются с целью прекращения потоотделения, освежения, повышения тонуса расслабленных теплом сосудов), обходятся без растираний и ограничиваются только легким обсушиванием.

Общие обмывания, которые назначаются более крепким пациентоам или уже привыкшим к холоду, проделывают следующим образом. Принимающий процедуру, раздевшись донага и подготовившись, как было указано выше, становится на деревянную решетку, политую горячей водой, или в сосуд с теплой водой (большой таз, ванну), а отпускающий процедуру смачивает губку или полотенце в воде назначенной температуры, заранее и в определенном количестве приготовленной (обычно берется на одно общее обмывание около 5 л воды) и выжимает ее сначала 2–3 раза на верхней части груди, чтобы вода, стекая вниз, омывала всю переднюю поверхность тела, а затем на затылке, чтобы омыть и заднюю поверхность, причем все это должно делаться по возможности быстрее, чтобы больной не озяб. После этого его начинают энергично растирать более грубым холщевым полотенцем или простыней с такой силой, чтобы вызвать явную кожно-сосудистую реакцию, не причиняя больному неприятных ощущений.

Для усиления этой реакции, если она получена только в слабой степени, рекомендуется после растирания завернуть больного в подогретую махровую простыню или теплое одеяло. В других случаях, в зависимости от сил и общего состояния больного, ему предлагают проделать несколько движений или совершить прогулку.

Иногда общие обмывания, особенно если их делают в домашней обстановке, производятся не в один, а в два приема: сначала обмывают верхнюю часть туловища и руки, затем, закрыв их, нижнюю часть и ноги или, наоборот, сначала нижнюю часть, а затем верхнюю. Обмывания делают ежедневно, а в некоторых случаях два раза в день в течение 4–6 недель. Иногда, не дожидаясь этого срока, переходят на более сильнодействующие процедуры.

Обмывания, особенно частичные, обычно легко переносятся даже слабыми, малокровными и зябкими больными. При известной осторожности их можно применять даже у более тяжелых, лежачих и у сердечных больных с расстройством компенсации, производя обмывания быстро в лежачем положении больного, более теплой водой, причем смачивать его тело следует не обильно, а растирать осторожно.

Обмывания просты по своей технике, не требуют никакого оборудования, легко дозируются и переносятся больными и благодаря этому удобны для применения в домашних условиях. В водолечебницах они применяются реже, так как здесь возможны процедуры, производящие подобный эффект, столь же простые и легко переносимые, но более сильно действующие.

Как общие, так и частичные обмывания оказывают на организм освежающее и слегка тонизирующее действие и назначаются в качестве общеукрепляющего средства. Также они применяются как легкое жаропонижающее средство, как заключительная процедура после местных тепловых процедур (например, после паровых душей, местных световых ванн), и как профилактическое средство в виде начальной процедуры при проведении курса закаливающего лечения.

Обливания

Обливание оказывает температурное и механическое воздействие на кожу и сильное тонизирующее действие на все функции организма, особенно на нервную систему, кровообращение и дыхание. Обливание бывает частичным (обливают один из участков тела – руки, ноги, шею, плечи и т. д.) и общим.

При общих обливаниях 2–3 ведра воды выливают медленно, в течение 12 минут, так чтобы вода равномерно стекала по телу. Струя воды должна попадать на шею, плечи, грудь и равномерно стекать по всему телу. Затем энергично растирают больного согретой простыней и насухо вытирают. Процедуру проводят ежедневно в течение 4–6 недель, постепенно понижая температуру воды с 34–33 до 22–20 °C.

Общее обливание повышает тонус, оказывает возбуждающее действие на центральную нервную систему, усиливает обмен веществ.

Обливание – довольно часто применяющаяся гидротерапевтическая процедура, весьма эффективная и по существу очень близкая к обмыванию. Она отличается от обмывания только тем, что здесь берется гораздо больше воды, благодаря чему и возникает более сильное температурное раздражение.

Общее обливание. Больной, обнаженный и подготовленный, как и при обмываниях, обливается 2–3 ведрами воды заранее приготовленной температуры (от 30 до 22 °C), и притом так, чтобы вода стекала по телу Для этого ведро приходится держать ближе к больному и воду выливать медленно. Реже обливания делаются и с большей силой, когда лицо, проделывающее процедуру, отходит от больного на 5–6 шагов и выплескивает на него воду из ведра с размаха то на переднюю, то на заднюю сторону. Вслед за обливанием больной энергично растирается, как и при обмываниях, до кожной реакции, после чего более слабым рекомендуется непродолжительный отдых, а более крепким разрешается прогулка или отправление на работу.

Обливание вызывает более значительную реакцию, чем обмывания, и поэтому требует от больного больше сил. В домашней практике оно чаще применяется как самостоятельная процедура, в больничных же учреждениях – в основном как заключительная (после влажных укутываний, общих тепловых процедур) или дополнительная в комбинации, например, с общими обтираниями, или же как одна из начальных форм закаливающего водолечения.

Частичные обливания. Кроме общих обливаний применяются частичные, при которых обливается не все тело, а лишь какая-нибудь одна часть его. Эти обливания производят так, чтобы вода падала на тело почти без всякого давления и как можно полнее и больше охватывала обливаемую часть. Процедура продолжается до получения выраженной реакции (покраснения кожи, которое наступает обычно через 1–2 минуты) и заканчивается энергичным растиранием. Эта процедура крайне проста по своей технике, но весьма эффективна.

Общее обливание

Обливание затылка производят в лежачем положении, причем у более тяжелых больных голову отводят от подушки в сторону, поворачивают вниз лицом, уши закрывают ватой, после чего небольшой струей воду льют на затылок с высоты 20 см. Постельное белье защищают при этом водонепроницаемой подкладкой.

Обливание затылка

Более крепкие больные для обливания затылка ложатся на плоскую кушетку лицом вниз, так чтобы голова несколько свешивалась вниз за ее край; в остальном все делается, как указано выше.

Обливания затылка применяются с хорошим результатом при инфекционных болезнях, особенно у больных с высокой температурой и затемненным сознанием. Обливание спины совершают в сидячем положении больного, причем он усаживается либо на табурете, задние ножки которой могут помещаться в таз, либо на краю ванны спиной к ней.

Обливание спины

Если имеется в виду воздействие на весь позвоночник, то струя распределяется в равной мере по всему позвоночнику; при направлении воздействия на тазовые и половые органы больше поливается нижняя его часть, а на органы грудной клетки – верхняя.

Обливание конечностей, особенно нижних, совершается в стоячем положении, причем оно начинается снизу и идет кверху до назначенного места (колена, бедра и др.).

При частичных холодных обливаниях (16–20 °C) обливают лишь затылок с целью улучшения дыхания и кровообращения; руки и ноги – при повышенной потливости, варикозном расширении вен и др.

Обтирания

Обтирание – одна из наиболее часто применяемых гидротерапевтических процедур как во внебольничной обстановке, так и в лечебных учреждениях. Она по существу сводится к незначительному смачиванию кожи водой и одновременному и последующему энергичному ее растиранию, т. е. здесь меньше используется термическое раздражение и больше – механическое.

Обтирания бывают как общие, так и частичные, притом в различных модификациях.

Общие обтирания в наиболее простой форме производятся так: обнаженный больной со смоченным лицом, шеей и грудью становится спиной к проводящему процедуру, который накидывает на него сзади простыню, лучше из более грубой материи, предварительно смоченную в воде определенной температуры. Это делается с таким расчетом, чтобы верхние края простыни покрывали плечи, боковые заходили на переднюю часть туловища, а сама она, спускаясь вниз, охватывала все туловище с верхними и нижними конечностями. Вслед за этим проводящий процедуру начинает усиленно растирать больного через накинутую мокрую простыню.

Общее обтирание с набрасыванием простыни

Растирания производятся ладонями рук, плотно приложенными к простыне. При этом делают энергичные и обширные движения вверх и вниз сначала по спине, затем по бокам и наконец простыню обертывают вокруг больного, стоящего с приподнятыми кверху руками, лицом к проводящему процедуры. Последний прикладывает край простыни к правому боку больного, начиная сверху, с подмышечной впадины, ведет ее по передней стороне груди до левой подмышки, после чего больной опускает руки, придерживая таким образом простыню. Далее простыню ведут верхним краем по спине к правому плечу, перебрасывают через плечо снова на переднюю поверхность тела больного, покрывают оба его плеча и закрепляют где-нибудь у шеи больного. При этом простыня, спускаясь вниз, должна плотно охватывать все туловище, руки и ноги; между ногами просовывается ее складка. После этого приступают к растиранию, которое необходимо делать очень энергично, чтобы не допустить переохлаждения.

Иногда после окончания растирания и снятия мокрой простыни добавляют обливание двумя ведрами воды (обычно более низкой температуры). Ноги растирать лучше в сидячем положении пациента.

Иногда для усиления раздражения к растираниям присоединяют похлопывания ладонью по телу больного. Растирания продолжают до полного согревания, что свидетельствует о наступлении хорошей кожной реакции. После этого мокрую простыню удаляют, набрасывают на больного сухую, лучше всего грубую, и снова растирают больного.

Общее обтирание с завертыванием в простыню

Несколько иная форма общих обтираний, более трудная по технике, но более эффективная, осуществляется обычно двумя лицами, отпускающими процедуру. При этом берется более широкая простыня, смоченная водой повышенной температуры. Реже добавочное обливание делают тотчас после растирания, но еще до снятия мокрой простыни, после чего больного вновь растирают через ту же простыню до нового согревания (так называемая простынная ванна).

Частичное обтирание спины

У более слабых больных (или очень зябких), особенно в начале лечения, вместо общих делают частичные обтирания, при которых смачивают и растирают не все тело сразу, а по частям. При этом обнаженный больной со смоченными лицом, шеей и грудью ложится на кушетку, накинув на себя простыню или одеяло, а проводящий процедуру, открыв какую-нибудь часть тела, слегка смачивает ее влажным полотенцем, перчаткой или смоченной рукой и затем усиленно растирает сухой мягкой тканью до появления выраженной кожной реакции. Такой последовательной обработкой всех частей тела процедура заканчивается. После этого больной лежа отдыхает, иногда закутанный во что-нибудь теплое, или же делает несколько упражнений и отправляется на прогулку. Частичные растирания можно делать в домашних условиях.

Если необходимо получить более сильное воздействие и речь идет о более крепком больном, то частичные обтирания делают несколько иначе: больной ложится на кушетку и закрывается простыней, а проводящий процедуру, смочив сразу все полотенце и слегка выжав, набрасывает его вдоль вытянутой из-под простыни руки. Больной захватывает в кулак этой руки конец накинутого полотенца, а свободной рукой придерживает у плеча другой конец и таким образом фиксирует его. Проводящий процедуру, плотно обхватив своими ладонями вытянутую руку больного, тщательно растирает ее через это полотенце.

Достигнув достаточного согревания пациента, он сбрасывает еще влажное, но уже теплое полотенце в сосуд, где смачивал его перед обтиранием, и растирает руку больного чем-нибудь сухим до получения хорошей реакции, а затем укрывает простыней. Точно так же проводят обтирания других частей тела.

Температура воды для обтираний берется вначале около 25 °C, а затем ее постепенно понижают. Если холодовое раздражение плохо переносится, то для смягчения реакции добавляют 1–5 столовых ложек водки на стакан воды или 1–3 столовые ложки спирта, одеколона, 1 чайную ложку соли на стакан воды. Изменяя температуру воды, добавляя к ней различные раздражители, меняя степень отжатия полотенца, силу растирания, варьируя, следовательно, степень термического, механического и химического раздражения, почти всегда можно подобрать такую комбинацию их, которая вызовет у больного желательную реакцию.

Обтирание применяется также как тонизирующее, закаливающее средство.

Ванны

Ванны относятся к числу наиболее распространенных водолечебных процедур, при которых тело человека погружается до уровня шеи или частично в воду на определенное время. По объему воздействия различают:

• общие (полные) ванны, когда в воду погружается все тело до уровня шеи;

• поясные или полуванны, в которые погружают только нижнюю половину тела;

• местные (частичные) ванны для конечностей. Ванны могут быть подразделены:

• по объему: общие ванны, когда в воду погружается все тело до шеи, и местные, когда погружается какая-нибудь часть его (тазовые, ножные, ручные, затылочные и т. д.);

• по температуре: холодные (ниже 20 °C), прохладные (20–33 °C), тепловатые индифферентной температуры (34–35 °C), теплые (36–40 °C) и горячие (от 40 °C и выше);

• по продолжительности: кратковременные (1–5 минут), средней продолжительности (15–30 минут), длительные (по нескольку часов) и постоянные (целыми днями);

Постоянная ванна упрощенного типа

Растирание спины в полуванне

Ручная ванна для одной руки

• по составу: простые (из одной пресной воды) и составные (с прибавлением газов, различных солей, лекарств и т. д.);

• так называемые комбинированные, когда к обычным водяным ваннам присоединяется какой-нибудь другой физиотерапевтический фактор – например, электричество (это будут ванны гидроэлектрические).

Действие водяных ванн на организм обусловливается теми же факторами, что и действие других гидротерапевтических процедур: термическим, химическим и механическим раздражениями. Но в отличие от этих процедур вода в ваннах приходит в соприкосновение с покровами тела в значительно большем количестве и гораздо дольше. Поэтому температурное раздражение в ваннах, особенно при более продолжительном их применении, проявляется значительно выше.

Физиологическое и терапевтическое действие различных ванн может быть неодинаковым, в зависимости от способа их применения (область приложения, интенсивность, продолжительность и т. д.). Так, например, продолжительная общая горячая ванна окажет на организм совсем другое действие, чем кратковременная холодная ножная. Присоединение того или иного механического или химического раздражения в различном количестве и в разных комбинациях может еще больше видоизменить их воздействие на организм.

Общие ванны

Общие водяные ванны чаще всего делают тепловатыми с температурой воды 34–35 °C. Обычно их называют индифферентными, или ваннами индифферентной температуры. Однако от такого названия, очевидно, пора отказаться, потому что эти ванны фактически являются для организма определенным раздражителем, хотя бы уже потому, что не все точки на поверхности тела имеют одинаковую температуру; а кроме того, здесь сказывается действие гидростатического давления. Во всяком случае эти ванны нашли широкое применение не только с гигиенической, но и с лечебной целью.

• Общие ванны продолжительностью 15–30 минут и более при ежедневном приеме оказывают успокаивающее и снотворное действие при возбуждении и повышенной раздражительности. Еще более отчетливо лечебное действие проявляется, если температура ванны на 1–2 °C выше индифферентной; если больной находится в ванне в спокойном состоянии; если после ванны его только слегка обсушить, а не растирать (чтобы избежать раздражения от механического воздействия) и затем на 30–60 минут уложить в теплую постель.

• Общие ванны назначают для успокоения при кожном зуде, парестезиях и различных болевых ощущениях, а также при различных спазмах (в последнем случае, если позволяет состояние больного, лучше назначать ванны с более высокой температурой).

• Общие ванны издавна применяют при заболеваниях почек (нефриты, нефрозы и т. д.) как средство, не только возбуждающее викарную функцию кожи, но и благотворно влияющее на деятельность самой почечной паренхимы. Для этого лучше делать их теплыми (36–37 °C) и продолжительными (1–1,5 часа).

• Такие ванны, только очень большой продолжительности (целыми днями и даже неделями), т. е. так называемые «постоянные ванны» или «водяная постель», можно назначать при поражениях кожи, занимающих обширную площадь. Это будет способствовать отмыванию и удалению с поверхности продуктов распада тканей, микроорганизмов с продуктами их жизнедеятельности или позволит ослабить давление тяжести тела (обширные ожоги, пролежни и т. д.).

Иногда такие ванны назначают при очень резких и распространенных болевых ощущениях (тяжелый распространенный полиневрит). При этом необходимо позаботиться о поддержании температуры воды на одном уровне в течение всей процедуры (постепенное подливание горячей воды, иногда с помощью особых приспособлений), о достаточном обмене воды, чтобы гарантировать ее чистоту, о предохранении ее от загрязнения (приспособления для удобного извлечения больного для отправления естественных потребностей), а также обеспечить больному возможность удобного и спокойного приема процедуры.

• Общие ванны в сочетании с активными и пассивными движениями рекомендуются при ряде нервных, суставных и других заболеваний, где имеются расстройства движений, т. к. в тепловатой воде, благодаря ослаблению болевых ощущений, с одной стороны, и потере веса – с другой, все движения значительно облегчаются.

Общие холодные ванны (с температурой воды ниже 20 °C) делаются обычно трех-пятиминутными. Иногда они ограничиваются одно– или двукратным погружением больного в воду и всегда сопровождаются энергичными движениями или растираниями как во время самой ванны, так и после нее. Такие ванны являются энергично возбуждающим средством и применяются для повышения обмена веществ, особенно у очень полных, но еще достаточно крепких больных.

Менее холодные ванны, скорее – прохладные (около 25–30 °C), рекомендуются как заключительная процедура после утомляющих курсов лечения, а также непосредственно после горячих процедур для охлаждения кожи, прекращения потоотделения, возвращения тонуса расслабленным кожным сосудам. Также они применяются как часть общего курса закаливания при условии постепенного понижения температуры каждой последующей ванны.

Общие горячие ванны с температурой выше 40 °C вызывают усиленную гиперемию кожных покровов, сильно возбуждают сердечно-сосудистую и нервную систему, способствуют задержке тепла в организме, усиливают обмен веществ и ведут к более или менее сильному потоотделению. Они должны иметь продолжительность 5–10 минут (редко – больше), так как в противном случае могут наступить обратные явления: угнетение нервной системы, ослабление сердечной деятельности, общий упадок сил.

Горячие ванны применяются в следующих случаях: как возбуждающее средство – непродолжительные ванны (около 1–1,5 минуты), иногда даже только одно– или двукратное опускание в воду на простыне; при ряде кожных заболеваний (чешуйчатый лишай, разнообразный зуд) – ванны большой продолжительности (в среднем 5–10 минут); как болеутоляющее и ослабляющее спазмы, особенно при заболеваниях брюшной полости; как потогонное при ряде обычных показаний к нему – чаще всего по 5– 10 минут, т. е. только до наступления потоотделения; после этого больного кладут в постель, укутывают одеялом и дают горячее питье.

Общие тепловатые ванны можно назначать даже очень слабым больным. Холодные и горячие ванны переносятся значительно труднее, вызывают у больного сильные реакции и требуют достаточно удовлетворительного состояния сердечно-сосудистой системы. В противном случае они могут повлечь за собой ряд неприятных последствий, особенно при большой продолжительности: холодные – неприятное чувство озноба, так называемый вторичный озноб, резкое последующее возбуждение, а у слабых, кроме того, более значительное расстройство кровообращения, иногда даже шок; горячие ванны вызывают общую слабость, учащение пульса, головокружение, чувство недостатка воздуха и упадок сердечной деятельности. Эти симптомы при продолжении процедуры быстро нарастают, так как являются следствием утомления и истощения регуляторных аппаратов. Поэтому при назначении холодных и горячих ванн необходима большая осмотрительность, при их применении – особенная осторожность, а при появлении первых признаков непереносимости – немедленное их прекращение.

Местные ванны

Из местных ванн заслуживают внимания так называемые сидячие ванны. Точнее, их следовало бы обозначать «тазовые» или «поясничные», так как в воду погружается весь таз, а также поясница, нижняя часть живота и верхняя часть бедер, на что требуется лишь 20–30 л воды. Благодаря своеобразной форме этих ванн больной имеет возможность свободно сидеть, при этом на его голову кладут холодный компресс, ноги опускают в таз с теплой водой или на них надевают туфли; остальные части тела, кроме головы, оставшиеся не погруженными в воду, покрывают одеялом, простыней, чтобы усилить температурное раздражение. В этих ваннах обычно имеются приспособления для усиленного притока и оттока воды, что дает возможность быстро понижать и повышать температуру (или же пропускать с большей или меньшей силой воду желаемой температуры – так называемые проточные ванны).

Сидячие ванны назначают главным образом для местного действия на органы таза и живота. При применении холодных ванн в первый момент в полости таза возникает в большей или меньшей степени уменьшение кровенаполнения, а затем, в силу последовательного расширения сосудов, наблюдается его усиление. При продолжительных теплых ваннах наблюдается только более или менее выраженная гиперемия, при горячих ваннах она бывает более резко выражена.

Сидячие ванны могут с большим успехом применяться при различных заболеваниях в области таза и живота, но пока еще не получили должного распространения. Кратковременные холодные сидячие ванны (15–10 °C), продолжительностью 3–5 минут, назначают при некоторых формах половой слабости, атонии пузыря и кишечника, при геморрое. Тепловатые ванны (34–36 °C) продолжительностью 20–30 минут применяются как улучшающие сон, но чаще как болеуспокаивающее и рассасывающее средство при заболеваниях органов нижней части живота и таза.

Противопоказаниями к сидячим ваннам являются прилив крови к органам малого таза, острые воспалительные процессы (особенно матки и ее придатков), беременность.

Сидячая ванна

К местным ваннам относятся ванны для конечностей – ручные и ножные.

Их делают либо в специально приспособленных ванночках, либо в простых ведрах (всего на процедуру требуется лишь 10–20 л воды). Действие местных ванн основывается главным образом на температурном раздражении, но к нему очень часто присоединяется еще и механическое (чаще в виде усиленного растирания в самой ванне и после нее или в виде более или менее быстрого тока воды), а нередко – и химическое (добавление в воду горчицы, соли). Применяются эти ванны обычно либо холодными (20 °C и ниже) по 3–5 минут, либо горячими (40 °C и выше) по 10–15 минут, либо переменными. Например, ноги опускаются сначала в горячую воду (40–42 °C) на 30–60 секунд, а затем в холодную (15–10 °C) на 5–10 секунд; так повторяют 3–4 раза и заканчивают процедуру холодной ванной. После ванны следует или только тщательное обсушивание, или энергичное растирание конечностей грубой простыней или полотенцем (особенно после холодных ванн).

Холодные и переменные ванны, особенно ножные, с одновременным усиленным растиранием как во время самой процедуры, так и после нее, применяются чаще при приливах крови к голове, бессоннице, застоях в тазу; реже – как местно действующее средство при потливости конечностей, их зябкости, вазомоторных расстройствах, а также (но уже без растирания) при варикозных расширениях вен и язвах голени.

Горячие местные ванны назначают при остаточных явлениях различных воспалительных процессов и для общего воздействия при различных расстройствах кровообращения: ручные – при заболевании дыхательных органов (например, бронхиальная астма), а ножные – при приливах к голове.

Широко используются местные горячие ванны с постепенно повышающейся температурой – ванны по Гауффе.

Техника их следующая: руки или ноги (или все конечности) опускают в ванночки, температура которых с 37 °C повышается до 42 °C (редко выше) путем постепенного прибавления горячей воды и медленного помешивания (приблизительно в течение 10–15 минут). При появлении выраженного потоотделения температуру воды не повышают, а стараются только поддержать на том же уровне еще около 10–15 минут при условии, что больной это хорошо переносит. При этом он должен находиться по возможности в удобном положении и быть полностью закрыт одеялом (кроме головы). По окончании процедуры, для равномерного и медленного охлаждения разогретого тела, больного укладывают в постель, слегка закутав в одеяло, а затем постепенно раскрывают, на что уходит 20–30 минут. Такие ванны с постепенно повышающейся температурой производят действие, свойственное как местным, так и общим горячим ваннам, но в то же время не ослабляют сердца, а скорее даже стимулируют его. При медленном повышении температуры одновременно с периферическими сосудами расширяются и более глубоко лежащие.

Благодаря согреванию сравнительно небольшого участка кожи и одновременно большому охлаждению (путем испарения пота) перегревания тела не происходит. Эти ванны можно делать в домашних условиях, они легко переносятся и при многих заболеваниях очень эффективны. Их с успехом применяют при гипертонии, в начальной стадии артериосклероза, бессоннице, расстройствах мозгового кровообращения.

Газовые ванны

Газовыми ваннами называются такие, вода которых насыщена газом. Наиболее распространенными во внекурортной обстановке являются углекислые, сероводородные ванны, менее распространены кислородные.

Как известно, вода обладает способностью поглощать газы, особенно при повышении давления, и чем последнее выше, тем больше насыщаемость воды газами. При уменьшении давления поглощенная газообразная составная часть выделяется из воды.

Растворимость газа в воде находится также в прямой зависимости от температуры последней; при этом количество газа, растворенного в воде, тем больше, чем температура ее ниже. Коэффициент растворимости газа в воде (т. е. насыщенность ее газом) и температура воды имеют значение при учете раздражающего действия на организм. Лечебный эффект газовой ванны составляют не только свойства, относящиеся ко всякой ванне данной температуры, но и своеобразное влияние того или иного газа, которым насыщена вода.

Химическое влияние газовой ванны может проявиться двумя путями: или путем всасывания газа через кожу при непосредственном соприкосновении тела с насыщенной газом водой, или через вдыхание выделяющегося газа из ванны. В настоящее время доказана возможность проникновения в тело человека через кожу газообразных веществ, растворенных в воде.

Углекислые ванны могут быть приготовлены различными способами.

• Углекислоту образуют в самой ванне из химических соединений. Для этого сначала в ванну необходимой температуры насыпают на дно равномерным слоем двууглекислую соду и затем добавляют разведенную соляную кислоту (на обычную ванну емкостью 200 л необходимо 625 г двууглекислого натрия и 800 см^3 технической соляной кислоты удельного веса 1,14; последнюю предварительно разводят в 2–3 раза водой, наливают в большой стеклянный сосуд, который ставят на 1 м выше ванны, и оттуда пропускают через мелкие отверстия резиновой трубки, одним концом положенной на дно ванны. После этого больной погружается в воду.

• Для приготовления углекислой ванны можно воспользоваться и другим рецептом (Чекин): на 200 л воды берут 1 кг углекислого натрия (соды) и 2,5 кг кислого сернокислого натрия (NaHS0_4).

Рассыпанный по дну ванны кислый сернокислый натрий обливают горячей водой до растворения комков и доливают в ванну холодную воду. После этого равномерно высыпают на поверхность воды соду и через 5 минут усаживают больного в ванну.

• Часто, особенно при применении углекислой ванны на дому, поступают так: на дно ванны с растворенной содой кладут имеющиеся в продаже плитки определенного химического состава, которые постепенно растворяются; переходящие при этом в водную массу химические вещества вступают во взаимодействие с содой, растворенной в ванне, и таким образом постепенно образуется углекислота, которая насыщает воду.

• Предварительно в течение 20 минут насыщают углекислотой холодную водопроводную воду в особых аппаратах под давлением приблизительно 1,5–2 атм и затем добавляют эту насыщенную воду к обычной воде температуры 65–70 °C, заранее налитой в ванну. Этот способ, особенно при применении так называемых колонок, является наилучшим для приготовления углекислых ванн, так как дает лучшее насыщение воды углекислотой, для лечебных целей вполне достаточное, и тем самым приближает эти ванны к естественным.

Поверхность кожи больного, помещенного в хорошо приготовленную углекислую ванну, быстро покрывается массой очень мелких пузырьков газа, которые постепенно увеличиваются в размере; достигнув определенной величины, они отрываются от кожи, и на их месте тотчас же образуются новые. Вследствие того, что с кожей соприкасается то пузырек газа, то частица воды, возникает действие термического контраста, потому что при этом проявляется различное температурное раздражение в силу различной теплоемкости газового пузырька и частицы воды. Кроме того, углекислота и сама по себе, приходя в непосредственное соприкосновение с кожей, оказывает химическое действие на ее нервные окончания.

Больной вскоре после погружения в углекислую ванну ощущает легкое пощипывание и согревание кожи. Кожная чувствительность при этом видоизменяется: тактильное чувство повышается, а восприятие к холоду понижается. Вместе с тем появляется более или менее резкая гиперемия кожи в силу активного расширения капилляров и мелких сосудов (более крупные сосуды остаются при этом суженными). Наконец, из выделяющихся в ванне пузырьков углекислоты вокруг тела образуется особый изолирующий слой вроде пены, благодаря чему в значительной степени нарушается обычный для ванны теплообмен между водой и телом больного.

Некоторое значение при применении углекислых ванн может иметь увеличенное накопление в организме углекислоты, которая, с одной стороны, всасывается через кожу, с другой – задерживается в ней в связи с повышенным насыщением окружающей среды и, наконец, отчасти поступает в организм через органы дыхания. Однако слишком большое накопление углекислоты в организме может оказывать вредное действие. Поэтому необходимо позаботиться об усиленном проветривании помещений, где принимаются углекислые ванны, а также предохранять больного от вдыхания углекислоты, которая скапливается непосредственно над поверхностью воды (держать голову больного выше краев ванны; покрывать ванну простыней).

Некоторую роль играет и содержание в воде минеральных солей (особенно солей кальция).

Углекислые ванны по своему действию в значительной степени отличаются от действия водяных ванн такой же температуры. Так, при углекислой ванне уже при температуре 35 °C отмечается расширение кожных капилляров и незначительное понижение кровяного давления (впрочем, в некоторых случаях наблюдается его повышение; эффект влияния на кровяное давление может зависеть от его исходного состояния), урежение числа ударов сердца, а вместе с тем нередко и увеличение количества крови, выбрасываемой в аорту с каждым сокращением сердца, а также усиленное продвижение крови благодаря более глубокому дыханию. Таким образом, в целом кровообращение улучшается, тогда как работа самого сердца не только не затрудняется, а скорее даже облегчается.

При более низкой температуре (это становится заметным уже при 30 °C) кровяное давление немного повышается, а сердце выполняет даже несколько большую работу, но она производится при более благоприятных условиях, так как, благодаря удлиненной диастоле, сердце будет больше отдыхать и лучше питаться. Затем, благодаря расширению сосудов и сохранению их тонуса, периферическое сердце будет облегчать работу центрального. Кроме того, ванны оказывают благоприятное воздействие на нервную систему.

Способ применения углекислых ванн при сердечных заболеваниях состоит в следующем. Перед началом курса лечения больной подвергается некоторой подготовке: дается несколько пресных, а затем соляно-щелочных ванн; после того как убедятся в их хорошей переносимости, переходят к углекислым ваннам. Первые ванны делают неполного насыщения (в 1^1⁄2–2 раза слабее обычного максимального), т. е. такого, при котором тело быстро и сплошь покрывается очень мелкими пузырьками. Затем довольно быстро (через 2–3 ванны) доводят насыщение до полного. Начинают процедуры с температуры 34–35 °C и постепенно понижают ее (приблизительно через каждые три ванны на 1 °C и так до 30 °C). Продолжительность процедуры в начале курса – 10 минут, постепенно доводят ее до 15 минут.

Применяется такая схема: 2 ванны неполного насыщения (35 °C) продолжительностью 8–10 и 12 минут, затем полного насыщения: 35 °C – 10, 12 и 15 минут, 34 °C – 10, 12 и 15 минут; 33 °C – 10, 12 и 15 минут и т. д.

Углекислые ванны делают через день. При хорошей переносимости у более крепких больных иногда ванны назначают по два дня подряд с суточным перерывом. Полный курс лечения – 12–20 ванн (редко – больше). Непосредственно перед принятием углекислой ванны больной должен хорошо отдохнуть. В самой ванне он должен лежать спокойно, избегая движений и мышечного напряжения. Тотчас после ванны рекомендуется полчаса отдохнуть, а затем, не спеша одевшись, отправиться домой, при этом нужно избегать физических напряжений и длительных прогулок. Нельзя принимать ванны как натощак, так и при переполненном желудке; не нужно также есть сразу же после приема ванн. Как температуру, так и продолжительность углекислых ванн нужно устанавливать в зависимости от их переносимости и при малейшем недомогании больного делать перерыв. Во время всего курса необходимо строго соблюдать назначенную диету, рекомендованный режим для сердечного больного, избегать утомления.

В связи с тем, что углекислые ванны (35 °C) улучшают кровообращение при одновременном облегчении сердечной деятельности, они получили широкое применение у больных с наличием незначительной сердечной недостаточности, в нерезко выраженных случаях гипертонии и при недалеко зашедшем артериосклерозе. Более прохладные и насыщенные углекислые ванны производят возбуждающее действие, поэтому применяются (кратковременные) при неврозах с депрессивными явлениями. Освежающее, ободряющее действие более слабых углекислых ванн и тонизирующее влияние на сердечнососудистую и нервную системы делает их применимыми для выздоравливающих больных.

Углекислые ванны не должны быть применены при явлениях расстройства компенсации даже в тех случаях, когда эти расстройства хотя слабо выражены, но заметно нарастают. Такие ванны противопоказаны также при эндокардитах, аневризмах, приступах грудной жабы, значительном повышении кровяного давления, наклонностях к кровотечениям, при состояниях значительного возбуждения, беременности свыше 6 месяцев, а также при туберкулезе, особенно легочном.

Кислородные ванны. Способ их приготовления такой же, как и углекислых, но насыщение воды кислородом гораздо слабее, чем углекислотой, и потому выделение таких обильных пузырьков газа на коже уже не отмечается. Не наблюдается также и покраснения кожи, так как кислород сам по себе почти не раздражает ее.

Эти ванны оказывают благотворное влияние на кровообращение, сравнимое с углекислыми ваннами, но гораздо более слабое, всегда сопровождающееся понижением кровяного давления. Кроме того, в отличие от углекислых, они не возбуждают, а успокаивают нервную систему.

Методика их применения очень проста: температура – 35–34 °C (редко – 30 °C), продолжительность – 15–20 и даже 25 минут, повторяемость – через день или по 2–3 дня подряд; всего 20–25 ванн на курс лечения.

Кислородные ванны чаще всего применяются при заболеваниях сосудов (при незначительном ослаблении сердечной деятельности, артериосклерозе, гипертонии и сердечных неврозах), при климактерических явлениях, базедовой болезни, а также при некоторых инфекционных заболеваниях в периоде реконвалесценции как легкое тонизирующее. Противопоказаний к ним нет, как и при тепловатых ваннах.

Сероводородные ванны. В природных сульфидных водах содержатся в растворенном состоянии сероводород, углекислота и нередко – метан; кроме того, там растворены сульфиды щелочных и щелочноземельных металлов. Главной действующей лечебной составной частью этих вод является сероводород (свободный). Применение искусственных сероводородных вод во внекурортной обстановке все шире вводится во врачебную практику и оправдывается получаемым лечебным эффектом.

Для приготовления искусственной сульфидной воды и ее лечебного использования необходимо провести подготовительную работу. Для того чтобы гарантировать получение искусственной сульфидной воды соответствующего химического состава, необходимо сделать химический анализ входящих в нее химикалий, а также воды источника, из которой ее добывают. Известно, что количество свободного сероводорода в воде находится в зависимости от количества содержащейся в ней углекислоты (так называемое сульфидно-карбонатное равновесие) и от общей щелочности. Таким образом, хотя и существуют выработанные рецепты для приготовления искусственных сероводородных ванн, тем не менее химический состав их воды, даже строго соответствующий рецепту, может оказаться всякий раз различным вследствие того, что используемые химические технические продукты не всегда являются одинаковыми. К тому же состав воды того источника, из которой приготовляется ванна, в различных местностях неодинаков (например, по щелочности) и может значительно измениться в зависимости от метеорологических условий.

Для получения аналога сульфидной воды в лечебной практике принято пользоваться способом вытеснения свободного сероводорода и углекислоты из содержащих их солей с помощью воздействия более сильными кислотами. В выработке рецептов для приготовления искусственных сульфидных вод первая заслуга принадлежит химику Палею. Одним из самых простых рецептов для приготовления искусственных сероводородных ванн типа естественных мацестинских является следующий: на 200 л нагретой до необходимой температуры воды наливают 825 см^3 10 %-ного раствора технического сернистого натрия и 200 см^3 технической 27,5 %-ной соляной кислоты (соответствует ее удельному весу 1,14); 1 л воды приготовленной по такому рецепту ванны будет содержать около 100 мг свободного сероводорода и около 150 мг общего. Искусственная сульфидная вода применяется и в концентрации, достигающей 200 мг/л свободного сероводорода (типа натуральной воды Талги). Результаты лечебного воздействия таких ванн близки по эффекту к естественным мацестинским.

Для более сложного рецепта, значительно приближающего воду к натуральной сероводородной, необходимы следующие растворы: раствор сернистого натрия, раствор соляной кислоты, раствор бикарбоната натрия. На ванну емкостью 200 л надо брать 1 л раствора сернистого натрия, 0,5 л раствора соляной кислоты и 1 л раствора бикарбоната натрия.

Раствор сернистого натрия, вследствие легкого окисления, готовят только на 2–3 дня и хранят в закрытом шкафу. Он является сильной щелочью и может при неосторожном обращении причинить ожоги.

Для того чтобы объем воды в ванне каждый раз был одинаковым, на ней делают на определенном уровне отметку, до которой наливают воду; затем последовательно наливают, тщательно помешивая деревянной мешалкой-веслом, раствор соды, соляной кислоты и сернистого натрия. Приготовленная таким способом вода имеет запах сероводорода, светло-зеленый цвет и абсолютную прозрачность; в таком виде она может применяться для лечебных целей.

По концентрации сероводорода ванны разделяют на слабые с содержанием общего (свободного и связанного) сероводорода до 70 мг на 1 л, средней концентрации – от 80 до 100 мг и крепкие – выше 100 мг.

Продолжительность, температура ванн и степень насыщения воды сероводородом могут комбинироваться различно, в зависимости от формы заболевания, переносимости ванн и задач, стоящих перед врачом. Метод применения сероводородных ванн может быть интенсивным, когда применяется вода средней или крепкой степени насыщения при температуре 33 °C, с постепенным переходом к 37 °C, продолжительностью от 8 до 15 минут, с чередованием сначала через день, затем 2–3 дня подряд и один день перерыв; общее число ванн от 14 до 18–20.

Облегченный метод характеризуется либо уменьшением продолжительности ванн той же концентрации и общего количества ванн, чередующихся через день, либо уменьшением насыщения воды сероводородом (до 45–50 мг на 1 л) и укорочением продолжительности ванны от 5 до 10 минут, а также уменьшением общего количества ванн до 12–14. Для сердечных больных температуру воды постепенно понижают до 32–30 °C и проводят процедуру облегченным методом. У больных с поражением суставов нередко повышают температуру воды до 38 °C и при отсутствии противопоказаний со стороны органов кровообращения применяют интенсивный метод.

Чтобы приготовить искусственную сероводородную ванну более слабой концентрации из воды концентрации 100 мг на 1 л воды, ее можно разбавлять.

Если при приготовлении или разбавлении сульфидной воды она становится мутной, это может объясняться недостаточной щелочностью воды источника и может быть устранено добавлением раствора бикарбоната натрия. Надо следить за аккуратным отмериванием персоналом объемов химических растворов, необходимых для приготовления назначенной концентрации воды, а также за тщательным размешиванием ее и строгой последовательностью при добавлении.

Вода в ванне не должна закрывать верхней части груди лежащего в ней человека. Он садится в ванну сразу же после ее размешивания. После каждой ванны больному необходим отдых в лежачем положении не менее получаса.

Исследования показали, что действие искусственных сероводородных ванн при правильной технике их приготовления и применения, а также при правильном составе, мало чем отличается от натуральных.

Действие этих ванн обусловливается главным образом наличием свободного и полусвязанного сероводорода – этого сильного раздражителя, который не только оказывает сильное воздействие на кожу, но, проникая в организм через кожу и вместе с вдыхаемым воздухом, в свою очередь вызывает в нем ряд сложных явлений. Проникающий в кожу сероводород вызывает в ней образование гистаминоподобных веществ, присоединяющих свое влияние к местному воздействию сероводорода, также обусловливающих вторичное общее влияние через кровь и нервную систему на реактивность тканей и целых систем организма. Под влиянием воды, содержащей уже 40–50 мг/л сероводорода, появляется своеобразная реакция покровов – покраснение кожи, резко ограниченное уровнем воды. Чем выше концентрация сероводорода и температура воды, тем быстрее наступает покраснение; оно исчезает через 1–2 минуты после выхода больного из ванны. Вместе с покраснением кожи даже в прохладной ванне у больного появляется ощущение тепла. Сероводород, поступающий в кровь через кожу и дыхание, претерпевает в организме сложный цикл химических изменений и выделяется из него в виде продуктов окисления серы.

Такой эффект обусловливается расширением венозной сети и самих капилляров кожи, ток крови в которых ускоряется. Обнаружено, что параллельно с расширением капилляров в коже и изменением в них кровообращения наступают такие же изменения и в капиллярной сети внутренних органов и мускулатуры тела. Расширение капилляров кожи на большой поверхности тела, несомненно, вызывает изменения динамики всего кровообращения: так, отмечено замедление ритма сокращений сердца (особенно при ваннах температуры 30–32 °C), повышенное кровяное давление снижается на 10–15 мм рт. ст. после единичной ванны; при пониженном давлении может наблюдаться его повышение.

Влиянием проникшего в организм сероводорода ученые частично объясняют удлинение диастолы и увеличение диастолического наполнения сердца, которое наблюдается при применении сероводородных ванн. При этом сердце изменяет весь режим своей работы, и в условиях пониженного артериального давления и увеличенного диастолического наполнения его полостей работа его проходит с большим полезным эффектом.

Благоприятное воздействие на гемодинамику, стимуляция обмена веществ лежат в основе действия сероводородных ванн при сердечно-сосудистых заболеваниях. Дозировка концентрации сероводорода, продолжительности ванны и ее температуры для сердечных больных имеет особенно важное значение. Со стороны крови под действием курса ванн наблюдается повышение количества гемоглобина и возвращение к норме белой крови параллельно с улучшением болезненного процесса.

Сероводород естественных и искусственных ванн, проникая в организм, принимает участие в серном обмене. Сера, являясь составной частью клеточной субстанции белковых веществ, играет значительную роль в окислительных процессах. Воздействуя на обмен веществ, сероводород способствует также повышению выделения мочевой кислоты и мочевины в моче, увеличению выделения аммиака, а усиливая окислительные процессы, повышает газообмен. Таким образом, при нарушении обмена веществ, когда необходимо стимулировать окислительные процессы в организме и усилить выделение мочекислых солей, сероводородные ванны оказывают хороший лечебный эффект.

Искусственные и естественные сероводородные ванны действуют стимулирующим образом на регенеративные процессы, влияя на процессы обмена, вызывая улучшение кровообращения, активируя функцию ретикуло-эндотелиальной системы и оказывая регулирующее влияние на функции вегетативной нервной системы. Под влиянием этих ванн ускоряется заживление ран, срастание переломов, рассасывание гематом и воспалительных инфильтратов и стимулируется регенерация нервной ткани.

В результате действия сероводородных ванн наблюдается следующее: функциональное изменение сосудов; изменение крови; изменение в самой протоплазме тканевых клеток; перестройка нейрогуморальных соотношений.

Клинически это выражается явлениями со стороны сердечно-сосудистой системы, близкими к наступающим после углекислых ванн (расширение кожных и более глубоких капилляров и мелких артерий, замедление пульса, количества выбрасываемой на периферию крови, понижение кровяного давления), и кроме того, заметным усилением окислительных процессов в организме, повышением обмена веществ и стимулированием формативной и регенеративной деятельности клеток как в самой коже (излечение различных кожных заболеваний, заживление язв различного происхождения), так и в других тканях (например, для восстановления перерезанных нервов).

Терапевтическое применение:

• нарушение кровообращения в виде поражения как самого сердца, так и сосудов;

• ревматические и другие поражения органов движения, особенно суставов;

• хронические воспалительные процессы, особенно при различных гинекологических заболеваниях;

• язвы и другие заболевания кожи (псориаз, экзема);

• некоторые заболевания периферической нервной системы (невриты).

Особенно применимы сероводородные ванны там, где расстройство сердечно-сосудистой системы комбинируется с поражением суставов или нарушением обмена.

Режим больного во время курса сероводородных ванн схож с режимом при углекислых ваннах.

Противопоказаниями к применению сероводородных ванн являются острые воспалительные процессы, туберкулез висцеральный и костный, болезни почек, печени и желчных путей, гипертоническая болезнь с явлениями нарушения мозгового и коронарного кровообращения, стенокардия, значительные расстройства кровообращения с явлениями недостаточности первой (относительное противопоказание) и второй степени, острые и подострые эндокардиты и миокардиты, бронхиальная астма, геморрой и повышенная нервная возбудимость.

Для проведения сероводородных ванн необходимы соответствующее помещение и оборудование как для приготовления растворов – реактивов, так и для отпуска ванн. В связи с легкой диффузией сероводорода в воздухе и неприятным запахом, помещение для сероводородных ванн должно быть изолировано и иметь самостоятельную вентиляцию, обеспечивающую предохранение соседних частей лечебного заведения от загрязнения воздуха, а также скопления сероводорода в высоких концентрациях. Необходимо предохранять металлические предметы оборудования от разрушающего действия сероводорода, помещения и предметы оборудования должны быть покрашены такими красками или облицованы материалами, которые не портятся от действия сероводорода. Канализационная система для сероводородной воды должна иметь специальный отстойник.

Воздушно-газовые ванны. Натуральная вода целебных терм курорта Цхалтубо характеризуется содержанием ничтожного количества минеральных составных частей и весьма незначительной радиоактивностью, наряду с содержанием большого количества азота, который при приеме ванн выделяется на коже больного в виде мельчайших пузырьков, оказывающих очень легкое раздражение. В результате воздействия вод Цхалтубо, в противоположность влиянию углекислой воды, кожа бледнеет, на ней проявляется сосудосуживающее действие. Терапевтическое действие этих вод объясняется главным образом наличием в них большого количества азота.

Ученые предложили для лечебного применения в качестве аналога вод Цхалтубо так называемые воздушно-азотные ванны. Из баллона со сжатым воздухом под давлением 2–2,5 атм вода насыщается воздухом через такую же колонку, которая применяется для насыщения воды углекислотой. В насыщенной воздухом воде содержится до 83 % азота, 15,7 % кислорода, а также некоторая примесь углекислоты (1–2,6 %). То есть воздушно-газовая ванна является преимущественно азотно-газовой.

Как и при цхалтубских ваннах, кожа больного в воздушно-газовой ванне (35 °C) продолжительностью 20 минут становится бледной, а красный дермографизм проявляется менее ярко. Такая кожная реакция возникает, по данным капилляроскопии, за счет резкого сокращения капилляров кожи. Спазм капилляров продолжается после ванны в течение 20–60 минут, после чего наступают нерезко выраженная гиперемия и ускорение кровотока.

Характер кожно-сосудистой реакции, а также (в большинстве случаев) повышение сахара в крови, урежение пульса и дыхания, незначительное понижение кровяного давления, наблюдаемые после единичных воздушно-газовых ванн, дают основание предполагать влияние и на вегетативную нервную систему. Большинство больных отмечает в ванне температуры 35–36 °C ощущение легкого и приятного тепла, бодрости и легкости. Тело больного при хорошем насыщении воды воздухом покрывается слоем газовых пузырьков в виде инея, которые труднее отрываются от тела, чем пузырьки углекислоты и сероводорода.

Процедуры проводятся ежедневно или через день при температуре 35–36 °C, продолжительность их 20 минут; общее число ванн – 20–30. Воздушно-газовые ванны показаны при нерезко выраженной форме гипертонической болезни, нарушениях обмена, ревматических и инфекционных артритах.

Азотные ванны. В некоторых лечебницах для бальнеологических целей используют естественные и искусственные азотные воды. Азот – бесцветный газ с атомной массой 14, не имеющий запаха, плохо растворяется в воде. В воздухе его содержится 75,6 % по массе и 76,09 % по объему. Очень малые его количества содержатся в речной, морской и океанической водах. В водах, выходящих из глубоких скважин, количество азота может быть повышено, так как он находится под большим давлением. Азотная вода, выходящая на поверхность земли, быстро выделяет пузырьки газа, что можно, например, наблюдать в водах Цхалтубо (являющихся азотно-радоновыми).

Естественные азотные воды маломинерализованы (около 2 г/л солей), обладают слабощелочной реакцией, содержат в повышенных количествах кремниевую кислоту и ее соединения, иногда они слаборадиоактивные. Их применяют в основном в виде ванн. Концентрация азота в различных водах колеблется от 20 до 30 мг/л.

Азотные ванны обладают слабым вторичным сосудорасширяющим действием, несколько улучшают периферический кровоток, оказывают благоприятное воздействие на сердечную деятельность, урежая ее и увеличивая ударный объем сердца. При их применении несколько снижается артериальное давление. Они обладают седативным эффектом и слабым обезболивающим действием. Отмечено их нормализующее воздействие на обменные процессы и систему свертывания крови, овариально-менструальную функцию у женщин.

Почти все больные хорошо переносят эту процедуру. Ее продолжительность – 10–12 минут (в бассейнах Цхал-тубо – до 40 минут), температура воды – 35–36 °C. Чаще процедуры назначают ежедневно, на курс – до 20 ванн.

Показания к применению азотных ванн:

• заболевания сердечно-сосудистой системы (гипертоническая болезнь І и ІІА стадий, вегетативно-сосудистая дистония, облитерирующие заболевания периферических сосудов);

• заболевания опорно-двигательного аппарата (полиартриты инфекционного и дисметаболического генеза, артрит посттравматический, миозит);

• заболевания нервной системы (неврозы и неврозо-подобные состояния – в частности, неврастения в ги-перстенической фазе; радикулит, преимущественно легкая форма; акро– ангиотрофоневроз; состояния после преходящих нарушений мозгового кровообращения – через 2–2,5 месяца после острого периода);

• гинекологические заболевания (хронические воспалительные процессы, функциональные заболевания женских половых органов, сопровождающиеся аменореей, олигодисменореей, ранний климакс).

Противопоказания – общие для бальнеотерапии.

Курорты с естественными азотно-термальными водами (азотно-кремнистыми): Арасан-Капал, Горячинск, Джалал-Абад, Кармадон, Кульдур, Нальчик, Талая, Циаши, Шаам-бары и др. Искусственные азотные ванны готовят с помощью специальных устройств – киферов. Принимают также азотно-радоновые ванны, которые готовят, как и кислородно-радоновые.

Минеральные ванны

Из искусственных минеральных ванн (которые, уподобляясь по своему составу естественным, очевидно, могут

быть очень разнообразными) в обычной практике применяются только соляные, щелочные и щелочно-соляные.

Соляные ванны. Получаются при прибавлении к обычной пресной воде обыкновенной морской или простой неочищенной соли до 3–6 и даже 9 кг на ванну объемом 300 л. Делают эти ванны обычной температуры – 36–34 °C. Однако при заболеваниях суставов или необходимости получить успокаивающее действие назначают более теплые ванны (37–38 °C); продолжительность их 15–20 минут, повторять можно через день и даже чаще, на курс – 30–40 ванн.

Некоторые особенности действия этих ванн в сравнении с водяными основываются:

• на изменении процесса теплообмена между телом и ванной (здесь отмечается замедление теплоотдачи телом);

• на раздражении кожных покровов солями, содержащимися в ванне.

Кроме того, вследствие проникновения растворов солей в эпидермис и их выкристаллизовывания как на поверхности, так и в складках, морщинах кожи и устьях желез, это раздражение держится долгое время и после прекращения ванны, нередко даже в том случае, если больной после минеральной ванны обливался простой водой.

Это обусловливает некоторое ограничение испарения воды и отдачи тепла кожей, а также, что особенно важно, более обильное и продолжительное ее кровенаполнение. В конечном итоге действие соляных ванн отличается от действия простых водяных той же температуры и той же продолжительности главным образом более сильным влиянием на обмен веществ и на сосудистую систему. Иногда для воздействия при функциональных расстройствах нервной системы у больных, пользующихся соляными ваннами, к ним добавляют хвойный экстракт или порошок (соляно-хвойные ванны).

Щелочные ванны готовят, добавляя на ванну 300–600 г неочищенной соды или половину этого количества сырого поташа. Они размягчают роговой слой кожного эпителия, омыляют жиры кожи, увеличивают диурез и действуют несколько возбуждающе на нервную систему. Часто употребляются в виде соляно-щелочных ванн, методика и показания к которым подобны простым соляным.

Радоновые ванны. Многие природные минеральные воды обладают радиоактивностью. Наличие ее в сочетании с другими ингредиентами играет роль в механизме лечебного действия этих вод. Приготовление радоновых ванн и дозировка в них радона являются предметом специальной техники. Радон – это благородный газ, образующийся из радия; будучи растворенным в воде, радон беспрерывно распадается с образованием малоустойчивого радия А, который в свою очередь дает продукты распада. Лечебное действие радона проявляется благодаря излучениям, которые возникают в ванне вследствие появления в ней радиоэлементов – продукта распада радона.

Доказано, что радон может диффундировать через кожу в кровь больного, а также проникать в организм с вдыхаемым воздухом, в который он распространяется из ванны. Радон и образующиеся продукты его распада излучают альфа– и бета-лучи, действию которых подвергаются тканевые элементы. Лучи бета способны проникать через ткани, где они, теряя свою энергию, могут вызвать коагуляцию положительных коллоидов или перемещение и изменение концентрации различных ионов.

Радон и продукты его распада абсорбируются также поверхностью кожи больного, находящегося в ванне, образуя на ней плотно удерживающийся в течение 2 часов и более так называемый активный налет, который также излучает упомянутые лучи. Воздействию этих излучений на коже и в тканях организма приписывают лечебное действие радоновых ванн. Количество радиоактивных веществ, количество радона и продуктов его распада, составляющие активный налет, и тем самым интенсивность излучений, которым подвергается кожа в самой ванне и продолжительное время после нее, зависят не только от количества радона в ванне, но и от ряда условий техники отпуска ванны, обширности поверхности кожи, соприкасающейся с водой, движения в ванне больного и др.

Под влиянием радоновой ванны у лежащего в ванне больного возникает побледнение кожи, при этом установлено понижение плетизмографической кривой; это понижение держится и спустя 45 минут после выхода его

из ванны. Степень понижения находится в связи с концентрацией в воде радона. Бальнеологическое обострение при применении радоновых ванн характеризуется резким симпатическим эффектом. У больных полиартритом, сопровождающимся миокардиодистрофией, радоновые ванны ведут к побледнению фона капилляро-скопической картины на коже, уменьшению длины и ширины капилляров, ускорению кровотока и уменьшению стаза.

Сужение периферической сосудистой системы влечет перераспределение крови в организме и изменение сердечно-сосудистой деятельности. Имеются сведения о седативном действии радоновых ванн.

Лекарственные ванны

Из лекарственных ванн (т. е. с прибавлением того или другого лекарственного вещества) чаще всего применяются так называемые сосновые или хвойные ванны, или ароматичные. Для приготовления их берут заранее приготовленный жидкий экстракт из игл, шишек и ветвей сосновых или хвойных деревьев или же хвойный порошок с флюоресцином, придающим воде приятное окрашивание с зеленоватой флюоресценцией; можно пользоваться также простым отваром из свежесобранных сосновых ветвей.

Рецепт хвойного порошка: 10 кг размельченной поваренной или морской соли, 5 кг кальцинированной соды (предварительно тщательно перемешивают), по 150 г денатурированного и нашатырного спирта (хорошо смешать с солью; они являются закрепителями ароматических веществ), 50 г хвойного масла (еловое, пихтовое, можжевеловое), 50 г эвкалиптового масла, 50 г очищенного скипидара, 15 г флюоресцина.

Во многих случаях можно обходиться более упрощенной смесью, состоящей из соли, какого-либо хвойного масла и флюоресцина.

Ароматические ванны. В этих ваннах, кроме освежающего запаха, имеет значение раздражение кожи ароматическими веществами. Во всяком случае они приятны для больных, хорошо ими переносятся и на многих из них оказывают обычно более успокаивающее действие, чем простые водяные ванны. Методика их применения такая же, как и общих водяных тепловатых ванн.

Горчичные ванны. Для приготовления горчичных ванн на общую ванну берут 250–500 г обычной горчицы в порошке, тщательно размешивают в теплой воде до появления выраженного запаха горчичного масла и затем либо опускают в мешочках из пропускающей воду материи в ванну, либо просто размешивают в ней. Вместо этого можно к ванне прибавить 200–300 мл горчичного спирта (для местной горчичной ванны берется соответственно меньшее количество). После такой ванны (обычно в 35–38 °C, местные – теплее; продолжительность – 5–10 минут) больной обливается теплой водой и закутывается в одеяло. Эти ванны вызывают сильное раздражение кожных покровов, что сказывается в быстром наступлении ясно выраженной гиперемии. Ванны вызывают повышение обмена и оказывают сильное отвлекающее действие.

Общие горчичные ванны применяются редко и почти исключительно в детской практике (при некоторых инфекционных заболеваниях, при капиллярном бронхите). Местные (как ручные, так и ножные) – гораздо чаще (например, при приступах стенокардии).

Хвойные ванны. Их готовят путем добавления порошкообразного (50–70 г) или жидкого хвойного экстракта (100 мл). Промышленность выпускает также хвойные таблетки, которые добавляют в ванну (по 1⁄2 таблетки). Аромат хвои оказывает успокаивающее действие, что делает эти ванны полезными при неврозах. Температура воды – 35–37 °C, длительность процедуры – 10–15 минут. На курс – 10–15 процедур.

Шалфейные ванны. Приготавливают, растворяя в воде сгущенный конденсат мускатного шалфея в количестве 250–300 мл. Эти ванны оказывают обезболивающее и успокаивающее действие. Их продолжительность – 8– 15 минут, температура воды – 35–37 °C, периодичность – 2–3 раза в неделю. На курс – 12–15 процедур. Применяют при заболеваниях и травмах костно-мышечной и нервной системы.

Жемчужные ванны. Воздействующей средой является вода с множеством пузырьков воздуха, образуемых тонкими металлическими трубками с отверстиями, куда воздух поступает под давлением. Такое бурление воды оказывает на кожу больного механическое действие. Ванны показаны при функциональных расстройствах нервной системы, общем утомлении, при гипертонической болезни 1 стадии. Продолжительность процедуры – 10–15 минут, ежедневно или через день. На курс – 12–15 процедур.

Ванны с настоем сена. Это успокаивающие ванны, которые обладают свойством снимать нервное напряжение у больных гипертиреозом, нервными сердцебиениями, бессонницей, хореей, склерозом, отеком Квинке.

Ванны с настоем листьев грецкого ореха. Их рекомендуют при мокнущих кожных болезнях: пемфигусе, мокнущей экземе, пруритусе, крапивной лихорадке и т. п. Залить кипящей водой 500 г листьев грецкого ореха, дать настояться 15 минут. Процедить и вылить настой в ванну при температуре 38,5 °C. Принимать ванну в течение 15 минут.

Ванны типа Рош-Позе. Назначают при сухости кожи, сухих дерматитах, ихтиозе, псориазе. Карбонат соды – 35 г, карбонат магнезии – 20 г, перборат магния – 15 г; все смешать и вылить в ванну при температуре 38–39 °C. Принимать ванну в течение 15 минут.

Шунгитовые ванны. С их помощью излечиваются многие кожные заболевания: дерматиты, экземы, псориаз и др. Особенно эффективны теплые шунгитовые ванны. Для их приготовления готовится шунгитовая пыль. Применяются для общего оздоровления организма человека, повышения жизненного тонуса, энергетической подпитки организма. Шунгитовые ванны способствуют лечению заболеваний кожи, ее обширных аллергических поражений, болезней суставов и позвоночника. Температура шунгитовых ванн должна быть высокой, максимально переносимой пациентом.

Количественные параметры шунгитовых ванн следующие: используемая вода – после коллективного фильтра (например, «Роса» или «Вега»); емкость ванны – 180–

200 л; температура воды – 40–50 °C; количество шунгитовой пыли на 100 л воды – 300 г; время процедуры – 20–30 минут; смыв ванны проводится мылом и пищевой содой. Используется ванна из нержавеющей стали либо эмалированная, без сколов эмали.

По заключению многих исследователей, шунгитовая вода, полученная на различных установках, оказывает лечебное действие при таких кожных заболеваниях, как атипический дерматоз, экзема, рецидивирующая крапивница, нейродерматит, псориаз.

Имеются наблюдения о высокой эффективности наружного употребления шунгитовой воды и шунгитовой грязи. С использованием шунгитовой воды и грязи разработаны многочисленные методы шунгитового грязе-и глинолечения.

Шунгитовые грязи и глины – не природные лечебные субстанции, а искусственные. Они готовятся путем измельчения минерала шунгита на специальных камнедробильных мельницах и последующего смешивания образующегося порошка или пыли с водой.

Если порошок размером с речной песок, то из него при добавлении небольшого количества шунгитовой воды (1 часть воды на 5 частей шунгитового песка) образуется шунгитовая глина. Она используется для аппликаций в подогретом до 52 °C виде при лечении полиартритов, миозитов, неврологических заболеваний, болезней позвоночника и других.

Если на 1 часть шунгитового песка берется 10 частей воды, то образуется вязкая шунгитовая взвесь, которую в холодном, теплом или даже горячем виде можно использовать для наружного употребления в виде примочек, марлевых аппликаций, лечебных ванн, а также местных аппликаций («трусы», «чулки», «штаны» и т. д.).

Если при изготовлении шунгита образуется пыль, то при ее разведении в воде можно получить шунгитовые грязи различной насыщенности. Разновидностью шунгитовой глины являются пасты, мази.

Существует еще целый ряд лекарственных местных ванн: сулемовые, марганцовые, ихтиоловые и др. Эти ванны применяются при особых узкоспециальных показаниях, главным образом при заболеваниях кожи.

Ванны по Залманову

Основные идеи оздоровительной методики Залманова заключаются в следующем: если кровеносные капилляры вокруг тканей блокированы, то нет притока питательных веществ; скопление продуктов обмена препятствует жизнедеятельности клеток. Ключом к так называемому старческому клеточному склерозу, как, впрочем, и ко всем клеточным перерождениям в общей патологии, является недостаточность капиллярного орошения в организме. Даже частично восстанавливая капиллярное кровообращение, тем самым автоматически восстанавливают кровоснабжение во всех тканях в целом. Наполовину отмершие клетки возобновляют нормальный обмен. Они освобождаются от ядовитых продуктов обмена, загромождающих и подавляющих жизнедеятельность клеток. Они становятся неспособными принимать питательные вещества.

Для восстановления деятельности капилляров А. С. Залманов предлагает несколько методов. Первый их них – скипидарные ванны. Эти ванны дают хорошие результаты при лечении таких болезней: общие или местные артерииты, стенокардия и артерииты нижних конечностей; ишиасы, невриты и полиневриты; деформирующие артрозы и ревматизм; последствия полиомиелита и одностороннего паралича, болезнь Бехтерева, последствия инфаркта миокарда; повышенное артериальное давление; последствия различных травм (несчастные случаи, последствия военных ранений); послеоперационные рубцы и спайки.

Автор предлагает делать ванны с двумя видами жидкости: эмульсией и раствором, которые имеют свою специальную дозировку. Для эмульсии имеется 18 градаций, для дозировки раствора – 10 градаций. Кроме того, можно готовить смешанные ванны из комбинации эмульсии и раствора. Для смешанных ванн имеется 12 градаций, следовательно, всего 40 градаций. Концентрация для эмульсии начинается с 20 мл, разведенной в 170–200 л воды в ванне, и достигает 100–120 мл эмульсии на ванну. Общие ванны с белой эмульсией, учитывая число открытых капилляров и число (но не быстроту) капиллярных и пред-капиллярных систол, вызывают умеренное повышение артериального давления. Белая эмульсия и желтый раствор имеют свои показатели.

Белые скипидарные ванны. Осуществляют гимнастику капилляров, стимулирующую кожные капилляры и все органы, следовательно, действуют на общее состояние. Они повышают артериальное давление.

Начинать ванны надо с 36 °C, через 5–10 минут дойти до 39 °C, медленно прибавляя горячую воду. После трех ванн температуру воды постепенно повышают до 40 °C начиная с двенадцатой минуты; после пятой ванны температуру воды последние 4 минуты держат на уровне 41 °C и с двенадцатой ванны температуру воды доводят до 42 °C, всегда следя, чтобы пребывание больного в воде при температуре 41 или 42 °C не превышало 4 минут.

Состав белой эмульсии: 550 мл воды, 0,75 г салициловой кислоты, 1 кусок детского мыла, 500 г скипидара (живичного, высший сорт).

Способ приготовления: в эмалированную кастрюлю налить воду и всыпать в нее салициловую кислоту, поставить на огонь; когда раствор закипит, добавить мелко наструганное детское мыло и как следует размешать. Как только мыло растворится, горячий состав влить в бутыль со скипидаром и все взболтать. Хранить в темном месте при комнатной температуре.

Желтые скипидарные ванны. Желтый раствор рассасывает экзостозы, встречающиеся при гипертрофическом деформирующем ревматизме, отложении кальция в связках и в сухожилиях. При последствиях кровоизлияния в мозг он создает благоприятные условия для его оживления. При хронических миопатиях с атрофией мышц и повышением артериального давления нужно начинать с серии желтых ванн, при диете, бедной солью и белками. Когда максимальное давление доходит до 160 мм рт. ст., к желтому раствору начинают прибавлять белую эмульсию (15–20–25–30 мл, вплоть до 60 мл белой эмульсии к 60 мл желтого раствора).

Смешанные ванны. Их можно назначать даже при максимальном артериальном давлении 180 мм рт. ст.

Желтый раствор: 300 мл касторового масла, 40 г едкой щелочи (NaOH), 200 мл воды, 225 г олеиновой кислоты, 750 г живичного скипидара.

Способ приготовления: в эмалированную кастрюлю налить касторовое масло и поставить ее на водяную баню. После того как вода закипит, влить предварительно растворенную в 200 мл воды едкую щелочь. Получившуюся кашицеобразную массу перемешать стеклянной палочкой. После этого влить олеиновую кислоту и опять размешать (до образования жидкой прозрачной массы желтого цвета). Затем погасить огонь и влить скипидар. Настаивать под крышкой в течение 30 минут. Готовый раствор перелить в банки с хорошо притертыми крышками. Хранить в темном прохладном месте.

Подводные кишечные промывания

В целях борьбы с кишечной аутоинтоксикацией в настоящее время используют так называемые субаквальные кишечные промывания.

Перед курсом лечения прямая и сигмовидная кишка больного должны быть тщательно обследованы на предмет исключения воспалительных явлений, изъязвлений, стриктур, новообразований и больших геморроидальных шишек. После 3–5-минутного лежания больного в ванне в прямую кишку вводится наконечник на глубину 8–10 см. Для субаквальных кишечных промываний существуют сложные устройства, надежнее обеспечивающие изоляцию водяной ванны от попадания в нее воды из кишечника с помощью специального герметически приспосабливаемого сидения.

Кишечник опорожняется сначала собственными потугами больного, а позже отсасывающим действием вакуума, создаваемого водоструйным насосом. После осмотра промывных вод их спускают через трубу в канализацию.

Действие теплой водяной ванны, уменьшающей спазм кишечника, в комбинации с нагнетающим действием приспособления облегчает глубокое проникновение воды в кишечник и тем самым обмывание его стенок, а отсасывающее действие приспособления, гидростатическое влияние ванны и потуги больного обеспечивают более полное очищение кишечника.

Субаквальные промывания нельзя производить при общих лихорадочных состояниях, значительных изменениях сердечно-сосудистой системы и нарушениях кровообращения, при значительно выраженной форме гипертонической болезни, острых инфекционных формах колитов, а также при язвенных процессах.

Полуванны

Полуванна – общая гидротерапевтическая процедура, во время которой больного не только сажают в ванну, наполненную до половины, но и подвергают повторному обливанию и энергичному растиранию, после чего температура воды понижается. Эта процедура очень распространена и важна по своему терапевтическому значению, но вместе с тем довольно трудна по своей технике.

Для ее проведения можно пользоваться любой ванной, но лучше несколько большего размера, меньшей глубины и более высоко стоящей над полом. Ванну наполняют водой температуры 36–35 °C так, чтобы при сидении уровень воды достигал приблизительно пупка больного. Больной, предварительно смочив голову, входит в ванну, погружается 1–2 раза по шею в воду, затем садится и несколько придвигается к ее ножному концу, благодаря чему сзади него (от спины до головного конца ванны) остается свободным некоторое пространство. Сразу же после этого больной сидя начинает растирать переднюю часть туловища.

В то же время проводящий процедуру, встав сбоку ванны у головного ее конца, начинает поливать ему спину из кружки, ковша или какой-нибудь другой подходящей посуды емкостью около 1–2 л. Делается это так: воду зачерпывают из ванны сзади больного и с силой выплескивают на верхнюю часть его спины, при этом время от времени поливают и голову. Такие обливания нужно делать быстро и равномерно, одно за другим, – всего 30–40 раз в течение одной минуты. Непосредственно после обливания, а чаще – во время него, проводящий процедуру начинает растирать больному спину, пока не наступит выраженная кожная реакция.

Таким образом, полуванна – это своеобразная комбинация термического и механического раздражения, причем степень, продолжительность и другие детали применения обоих раздражений можно видоизменять в очень широких пределах. Поэтому воздействие полуванн на организм, в зависимости от этих видоизменений, может быть различным. Чем ниже первоначальная температура полуванны, чем быстрее и значительнее она понижается, чем короче ее продолжительность, чем сильнее растирания и энергичнее обливания, тем больше будет ее возбуждающее действие. И, наоборот, чем слабее термическое и механическое раздражение (т. е. чем ближе температура ванны к индифферентной), чем меньше ее последовательное понижение, чем слабее растирания и обливания, тем менее будет выражено возбуждающее действие. В этом отношении полуванны превосходят обмывания, обливания и обтирания и уступают только душам.

Чаще всего полуванны применяются при неврозах (особенно при неврастении), благодаря их освежающему и стимулирующему действию. Нередко назначаются как заключительная процедура вслед за применением общих тепловых, особенно горячих, процедур. При этом основная цель – уменьшить в организме излишнее тепло, прекратить потоотделение, возвратить тонус расслабленным периферическим сосудам и освежить больного.

Полуваннами можно пользоваться для воздействия на местные процессы. Так, например, обливания живота в конце процедуры показаны при атониях желудочно-кишечного канала (особенно сопровождающихся запорами), геморрое и некоторых других заболеваниях таза. Полуванны с обливаниями затылка применяют при заболеваниях органов дыхания (бронхиальная астма).

Следует помнить, что для принятия полуванн важно иметь здоровое сердце и функционально сохраненную сосудистую систему, так как они отнимают много тепла.

Их не следует применять при малокровии, повышенной температуре и особенно во время озноба. Не следует назначать полуванны при наклонности к кровотечению, острых воспалительных процессах и крайнем упадке сил.

Купания

Купания воздействуют на организм сильнее, чем близкие к ним общие водяные ванны. Это легко объясняется следующими причинами.

Во-первых, термическое раздражение при купаниях несравненно сильнее, так как здесь в соприкосновение с телом приходит значительно большая масса воды, которая при этом беспрерывно меняется и обычно имеет гораздо более низкую температуру.

Во-вторых, механическое раздражение при купаниях также сильнее, так как давление столба воды, благодаря стоячему положению купающегося, намного больше; кроме того, сюда присоединяется постоянное движение воды, а иногда и удары волн, представляющие в совокупности своеобразный более или менее энергичный массаж всего тела.

И в-третьих, здесь сильнее и химическое раздражение, так как морская вода, например, содержит от 2 до 5 % растворенных солей и некоторое количество других составных частей, не всегда безразличных для кожи. Кроме того (и это также имеет важное значение), морские купания сопровождаются значительными активными движениями самого купающегося и очень часто плаванием, которое считается одним из лучших видов физкультурных упражнений.

Так как купания проводятся на открытом воздухе, то к ним присоединяется еще воздействие морского климата, оказывающего глубокое влияние на человеческий организм, иногда не меньшее, чем само купание в отдельности. Наконец, при купаниях, особенно морских, имеет место и психическое воздействие: безбрежная водная стихия, почти всегда находящаяся в движении, красочная панорама и чарующие морские пейзажи оказывают благоприятное влияние.

Купания нельзя рассматривать лишь как гигиеническую процедуру. Поэтому если вы имеете какие-либо заболевания, необходимо соблюдать некоторые правила:

• Перед началом купаний каждому больному нужно посоветоваться с врачом, который должен решить вопрос о том, можно ли вообще ему купаться в данное время и при данных условиях.

• Иногда к купаниям можно приступать только после предварительной подготовки, после некоторой акклиматизации, особенно прибывшим на море издалека, иногда из совершенно других климатических условий. Рекомендуется предварительно принять несколько вступительных подготовительных ванн из подогретой морской воды (35, 34, 33 °C), обтираний и т. д.

• На Южном берегу Крыма обычно начинают купаться при температуре воды не ниже 20–18 °C, а воздуха – не ниже 24–20 °C при условии отсутствия холодного ветра и значительного волнения моря.

• Не следует купаться натощак и сразу же после еды, рекомендуется это делать через 1–1^1⁄8 часа после легкого завтрака и через 2–3 часа после более плотной еды. Не следует принимать пищу непосредственно после купаний.

• Лучшее время для купаний утром – с 6–7 часов до 11–12, вечером – с 16 до 18–19 часов, но не после заката солнца.

• Раздевшись перед купанием, не следует сразу идти в воду: если кожа потная, надо ее предварительно обсушить; если очень разгоряченная – дать ей немного остыть; если холодная, то обязательно чем-нибудь согреть (лучше всего движениями, растираниями). Затем смачивают голову и грудь и быстро входят в воду, окунаются 2–3 раза и тотчас же начинают усиленные движения (или плавание), которые продолжают во все время пребывания в воде, но не до утомления.

• В воде купающийся может находиться разное время, в зависимости от ее температуры, состояния погоды и самого моря и главное – от особенностей организма и привычки: чем ниже температура воды и воздуха, чем неспокойнее море и сильнее волны, чем слабее и непривычнее больной, тем короче должна быть продолжительность купания. Закончить купание нужно обязательно до ощущения похолодания, до появления дрожи, т. е. до наступления вторичного озноба.

• Морские купания в самом начале должны длиться 1–3 минуты, а по мере привыкания время увеличивают до 8–15 минут. Речные купания длятся 5–15 и даже 20 минут.

• При появлении слабости, головокружения, сердцебиения и других неприятных ощущений нужно немедленно прекратить купание. При лихорадочном состоянии, расстройстве кишечника, появлении каких-либо других болезненных симптомов, а также при значительном утомлении, сильном возбуждении – лучше совсем их не начинать.

• Во время купания не рекомендуется выходить из воды, чтобы погреться на солнце, а затем снова входить туда.

• По окончании купания следует быстро выйти из воды, тщательно обсушиться и растереться, одеться, а затем проделать несколько движений, чтобы согреться и вызвать хорошую кожную реакцию.

• Купаться достаточно один раз в сутки. И только людям крепким и привычным можно это делать второй раз, но не раньше, чем через 1–4 часа после первого купания.

• При морских купаниях, как при процедуре, дающей значительную нагрузку и требующей значительного напряжения сил со стороны организма, необходимо соблюдать соответствующий общий режим: хорошо питаться, не переутомляться и избегать нарушений диеты.

• При любых отклонениях в состоянии здоровья, при появлении осложнения или необычайного явления необходимо обратиться к врачу.

Обычно курс лечения морскими купаниями заканчивают в один сезон, успевая за это время проделать около 20–25 купаний. Но при соблюдении всех указанных правил и хорошей переносимости купания можно проводить еще 2–3 месяца подряд, желательно с короткими перерывами.

При форсированном применении морских купаний (слишком частых, продолжительных, холодных) может развиться утомление: ухудшение аппетита и похудание, повышенная раздражительность и бессонница, общее недомогание и т. п. Эти явления обычно развиваются постепенно, и на них часто вначале не обращают внимания, тем более что иногда приподнятое настроение может затушевывать симптомы. Между тем уже в самом начале этих явлений необходимо сделать перерыв в купаниях или же ослабить нагрузку.

Купания в реках, озерах оказывают на организм более слабое действие (здесь слабее концентрация солей, слабее движение воды и т. д.), и поэтому их применение может проводиться не с такой осторожностью. Но все же и здесь соблюдение правил является важным условием для обеспечения максимального лечебного эффекта.

При правильном использовании морские и речные купания оказывают благоприятное воздействие на организм: очищают кожу и повышают ее функции, укрепляют мускулатуру, стимулируют сердечную деятельность, развивают дыхательный аппарат, усиливают обмен веществ, тонизируют нервную систему, улучшают самочувствие, поднимают настроение, укрепляют и закаливают организм.

Морские купания с успехом применяются как надежное укрепляющее средство, как повышающее обмен веществ при ожирении и подагре, при различных расстройствах нервной системы функционального характера.

Морские купания противопоказаны в старческом и раннем детском возрасте, при резкой общей слабости, острых болевых симптомах, воспалении почек, повышенной нервной возбудимости.

Громадное значение морских и речных купаний как укрепляющего и закаливающего средства, большие удобства этого вида врачебных процедур для массового применения с профилактическими целями послужили поводом к созданию искусственных водоемов – открытых и закрытых купальных бассейнов, где можно купаться и плавать в любое время года. В таких бассейнах иногда устраивают специальные приспособления для получения искусственных волн, делают искусственные пляжи с песчаным дном, проводят специальное освещение с содержанием ультрафиолетовых лучей, устанавливают хорошую вентиляцию – словом, искусственно создают условия для пользования не только водой, но одновременно светом и воздухом, наподобие настоящего морского купания. Но и без этих сложных приспособлений бассейны могут быть использованы для чисто лечебных целей, особенно для лечения двигательных расстройств как паретического, так и спастического характера.

Души

Души – это сильнодействующая, но вместе с тем сложная по технике исполнения и физиологическому действию гидротерапевтическая процедура, при которой вода применяется в виде струй различной температуры и формы, направленных на тело с большей или меньшей силой.

Для того чтобы получить души надлежащего качества, необходимо иметь воду определенной температуры (от 10 до 50 °C) и определенного давления (около 2–3 атм, очень редко выше) и сохранять это давление и температуру в течение определенного времени на одном уровне, а также иметь возможность быстро повышать или понижать их.

Для достижения необходимого давления можно:

1) включить душевую установку в общую водопроводную сеть, если давление в последней будет достаточной силы. Это наиболее простое разрешение задачи, но здесь могут происходить значительные колебания давления, что может помешать правильной работе;

2) установить особый бак с водой для душей на надлежащей высоте. Но так как для получения давления в 1 атм нужна высота 1 м, то ясно, что давление в 2–3 атм получить довольно сложно, не говоря уже о неудобствах, связанных с уходом за баком;

3) поставить особые центробежные водяные насосы для поднятия давления непосредственно в трубах, подводящих воду к душевой установке. Этот способ является наиболее верным, хотя и более сложным и дорогим.

И все же ни один из указанных способов не может обеспечить точное давление для душа, если водопроводная сеть для душей не будет совершенно обособлена. Действительно, если во время работы душа начнется наполнение горячей или холодной водой ванны, питаемой из той же подводки, а тем более – сразу нескольких ванн, то быстро изменится соотношение в давлении, установленном для душа в притоке горячей или холодной воды, в связи с чем сразу может повыситься или понизиться его температура.

Для получения необходимой температуры воды в душе пользуются смесителями, которые представляют собой расширение вместимостью до 200 см^3 на месте соединения труб, доставляющих холодную и горячую воду; благодаря этому, а также различным приспособлениям в самой их полости вода здесь быстро и равномерно смешивается. Температура душа регулируется особым краном, с помощью которого легко можно усиливать или уменьшать приток в смеситель как холодной, так и горячей воды.

Наконечники, придающие выбрасываемой струе воды ту или другую форму, бывают различными. Например, довольно часто им придают форму наконечника садовой лейки, при этом раструб имеет диаметр 15–20 см, а число круглых отверстий диаметром 1–2 мм доходит до 200–300 (дождевой душ). Можно, видоизменяя соответствующим образом наконечник с отверстиями, не давать струе дробиться на мелкие струйки, вплоть до соприкосновения с больным (струевой душ).

Если выводной конец такого наконечника сдавлен до образования тонкой щели или если пальцем, приставленным у самого его конца, сузить выходное отверстие, или же заставить выбрасываемую струю сразу же при выходе падать на небольшую металлическую пластинку, прикрепленную подвижно к концу наконечника, то струя приобретает форму развернутого веера (веерный душ).

Наконечник душа с приспособлением для рассеивания струи

Видоизменяя соответствующим образом наконечник с отверстиями, можно придавать струе и другие формы и получать таким образом, игольчатый пылевой душ и т. д.

Одни душевые наконечники (струевые и веерные) соединяются с выводными концами труб смесителя короткими (длиной около 30–40 см) толстостенными резиновыми рукавами, благодаря чему имеется возможность двигать наконечником и тем самым менять по желанию направление струи. Другие наконечники соединены гораздо более длинными металлическими трубами, вследствие чего направление струи закрепляется в определенном положении. Так, например, дождевой наконечник обычно прикрепляется к стене или потолку приблизительно на высоте около 3 м от пола; при этом его диск с отверстиями направляется вниз и несколько под углом (в 20–30°), чтобы вода падала из него вниз несколько наклонно (нисходящий дождевой душ).

Еще лучше взять два таких наконечника и установить их так, чтобы струи их падали на бока больного; можно также добавить посредине третий наконечник, направив его струю на спину, чтобы охватывать больного водой одновременно со всех сторон. Можно, наоборот, наконечник укрепить внизу над полом, направив его отверстия кверху; тогда струя будет бить снизу вверх (восходящий, или промежностный, душ). Можно подвести трубы с водой от смесителя к сидячим ваннами и там придавать струе различную форму, величину, направление и т. д.

Часто применяется так называемый циркулярный душ, который состоит из ряда изогнутых трубок диаметром 2–3 см, соединяющихся между собой в виде купола; в целом он имеет вид большой круглой клетки высотой 175 см и диаметром 95 см. На внутренней поверхности труб находится ряд мелких отверстий, из которых бьют многочисленные тонкие струйки воды на больного, стоящего в центре душа.

Циркулярный душ

Таким образом, в зависимости от устройства аппаратуры души могут быть различными по форме струи и ее направлению. Кроме того, их различают и по другим признакам.

• По температуре души бывают постоянные (холодные, теплые, горячие – с температурой от 10–15 до 45 °C) и переменные, либо с постепенным повышением или понижением температуры, либо с температурой, быстро переходящей от горячей к холодной и обратно. Примером является шотландский душ, который начинает работать с горячей воды (40–45 °C) в течение 30–60 секунд, а затем сразу переходит на холодную (20–15 °C) в течение 15–20 секунд; такую смену повторяют 2–3 раза подряд. При этом для получения более резких перепадов температуры пользуются двумя смесителями, в которых можно довести воду до любой температуры, или же холодную струю берут непосредственно из водопровода.

• По давлению души бывают: среднего давления – около 2 атм, которые используются чаще всего; души высокого давления – до 4 атм, которые назначаются только при особых показаниях и притом в виде веерных, а не струевых; души низкого давления – около 1 атм, которые обычно применяются в виде дождевых душей с гигиеническими целями.

• По месту приложения души бывают: общие – на все тело, местные – на отдельные части (живот, промежность, суставы), а также падающие на один определенный участок (стабильные, или неподвижные) и передвигающиеся с одного места на другое (подвижные, или лабильные).

Наиболее часто применяется общий струевой душ. Процедуру проводят так: обнаженный больной, смочив предварительно голову холодной водой, становится на расстоянии 2,5–3 м от наконечника душа спиной к проводящему процедуру. Последний, предварительно проверив работу кранов кафедры и достигнув нужной температуры, устанавливает больного и обдает его 1–2 раза полностью развернутым веером с ног до головы сначала сзади, а затем, предложив больному повернуться, и спереди. Потом, приведя веер в компактную струю, проводит ею сначала по задней поверхности в том же порядке, т. е. начиная с ног, но уже медленнее, стараясь вызвать на теле равномерную реакцию покраснения.

Переходя на верхнюю часть спины, помощник вновь несколько развертывает струю веером, а затем, переходя на руки, снова ее суживает, избегая появления у пациента болевых ощущений, щадя позвоночник, грудь и не касаясь головы. Затем, предложив больному повернуться к себе боком и вытянуть руку немного вперед, чтобы только освободить бок для душа, он проделывает то же на боковой поверхности туловища и конечности. Далее, после поворота больного лицом к помощнику, последний направляет струю уже на переднюю часть его тела, причем сосредоточивает ее главным образом на бедрах и нижней половине живота, но по-прежнему щадит грудную клетку; он не должен попадать на лицо и на половые органы, так как это может вызвать очень резкую боль.

Получив и здесь разлитое покраснение покровов, помощник предлагает больному повернуться еще на 90° и переходит на другой бок. Для получения должной реакции он повторяет всю эту процедуру еще раз с самого начала, останавливаясь больше на тех местах, где покраснение обозначилось слабее или же где имеются для этого специальные показания, и заканчивает душ снова веером той же температуры или чаще более низкой (на 2–5 °C).

Процедура должна длиться 1–2 минуты, так как и этого бывает достаточно, чтобы получить хорошую ответную реакцию. В противном случае может возникнуть перераздражение.

Общий веерный и дождевой душ очень близок по технике к общему струевому и отличается только тем, что здесь применяют исключительно веерную или дождевую формы струи.

Контрастный душ. В идеале процедуру проводят так. Человек становится в ванну и обливается водой приятной температуры. Затем ее делают настолько горячей, насколько это возможно.

Через 30–60–90 секунд перекрывают горячую воду и пускают одну холодную. Облив все тело (20–30 секунд и более), вновь включают самую горячую воду, обдают все тело и почти сразу пускают холодную. На этот раз под холодным душем лучше постоять подольше (до минуты и более). Затем опять следует не очень длительный горячий душ и завершающий холодный.

Обливать надо все части тела, не задерживаясь подолгу на одном месте. Всего делают три контраста (перехода от горячей к холодной). Завершать процедуру надо всегда холодной водой. Перед охлаждением всего тела желательно не забывать смачивать лицо.

Примерная схема душа:

• теплый (чтобы привыкло тело);

• горячий (пока приятно);

• холодный (20–30 секунд и более);

• горячий (20–40 секунд);

• холодный (до минуты и более);

• горячий (20–60 секунд);

• холодный (сколько приятно).

Привыкать к контрастному душу, как и к любому новому воздействию, нужно постепенно. Сначала на протяжении 2–4 недель ежедневно принимать комфортный душ (душ приятной температуры). Затем делать только один контраст и не очень долго стоять под холодной водой (5–10 секунд), через 1–2 недели перейти на два, а затем и на три контраста.

Иногда вначале можно уменьшать перепад температур, то есть обливаться не самой холодной и горячей водой, а теплой и прохладной. Для раскачки очень больного организма желательно так и поступать. Но дойдя до ощущения явного холода, надо все же сделать резкий скачок и перейти сразу на ледяную воду.

Не зная этого правила, многие начинающие ошибаются, пытаясь и далее снижать температуру постепенно. Доходят, скажем, до 19–20 °C, а затем, продолжая закаливание, начинают болеть. Секрет здесь прост. Вода такой температуры уже значительно охлаждает тело, но она еще недостаточно холодна, чтобы включить дремлющие защитные силы. Резкое кратковременное обливание ледяной водой не успевает отнять много тепла, но оказывает мощнейшее воздействие на нервную систему, запускает терморегуляторный и иммунный механизм.

Души как водолечебные процедуры противопоказаны при острых воспалительных процессах и обострении хронических заболеваний, гипертонической болезни II и III стадий, тяжелой стенокардии, инфаркте миокарда, аневризме сердца, хронической сердечно-сосудистой недостаточности, состоянии после недавно перенесенного инсульта (6–8 месяцев), злокачественных новообразованиях, доброкачественных опухолях (при их склонности к росту), кровотечениях, туберкулезе в определенных фазах заболевания, инфекционных болезнях, мокнущей экземе, гнойничковых заболеваниях кожи и др.

Процедуры обычно проводят ежедневно. Средняя продолжительность курса лечения не превышает 2 месяцев, хотя в отдельных случаях (например, при ожирении) их можно делать гораздо дольше, если не возникает никаких противопоказаний.

Что касается механизма действия душей, то все их виды вызывают не только термическое, но одновременно и механическое раздражение, что и составляет отличительную черту процедуры. Благодаря этому сочетанию, можно воздействовать как на весь организм в целом, так и на отдельные его части.

При неправильном применении душей легко можно получить вместо ожидаемой пользы вред. Поэтому при дозировке процедуры, кроме установления давления, температуры и продолжительности, необходимо также уметь оценить ответную реакцию больного. Следует помнить, что применение душей требует большого умения и особой осторожности. Процедуры, вызывающие чрезмерно выраженную реакцию больного, должны проводиться по возможности врачом или опытным помощником.

Как во время самого душа, так и непосредственно после него у больного не должно появляться никаких неприятных ощущений: во время самого душа – чувства боли, холода, головокружения, а после него – особого возбуждения, раздражительности, бессонницы или, наоборот, вялости, усталости, разбитости. Правильно назначенный и хорошо проделанный душ в большинстве случаев, кроме быстрого покраснения кожи и чувства согревания, вызывает у больного ощущение свежести и бодрости, а серия душей уже в скором времени дает хороший аппетит, повышенное настроение, крепкий сон; вместе с тем у больного нарастают силы, увеличивается вес, улучшается общее состояние и уменьшаются болезненные симптомы. Из объективных признаков при оценке переносимости душей следует обращать особое внимание на следующие моменты:

• силу дыхательного рефлекса (появление глубоких вздохов, особенно при попадании воды на грудь);

• степень вазомоторной реакции (обычно быстрое и ясное покраснение кожи);

• изменение пульса (обычно тотчас же после душа наблюдается незначительное замедление пульса).

Руководствуясь указанными признаками, индивидуализируют и дозируют давление душа, его температуру и продолжительность.

В целях предосторожности даже у хорошо упитанных и сравнительно крепких людей обычно начинают со среднего давления (около 2 атм), с веерной струи, с температуры, близкой к индифферентной (смотря по зябкости, от 35 до 30 °C), и продолжительности около 1–2 минут. Если такой душ будет хорошо переноситься, то постепенно по мере привыкания понижают температуру, сгущают струю и увеличивают продолжительность (до 3 минут, иногда больше). При появлении даже самых незначительных признаков непереносимости душ немедленно должен быть видоизменен в сторону ослабления, временно прекращен или даже отменен.

Души являются одним из самых эффективных методов водолечения благодаря тому, что во время этих процедур можно легко и широко изменять как температуру воды, так и силу ее давления, т. е. механическое и температурное воздействие. При умелом сочетании дозировки давления и температуры можно получить эффекты различного характера.

Дождевые души более теплые, слабого давления и продолжительностью 4–5 минут оказывают общее успокаивающее действие; души более компактные, особенно струевые прохладные, но зато более сильного давления и более короткие (1–3 минуты), могут оказать возбуждающее действие. При неврозах и психоневрозах такое разностороннее действие метода часто является преимуществом перед другими средствами лечения.

Общие души часто назначаются при заболеваниях обмена, особенно при ожирении. Их хорошо применять в комбинации с диетой и лечебной гимнастикой. Они нередко применяются как последующая процедура, особенно после общих и местных тепловых мероприятий, чаще в виде дождевого тепловатого душа (например, после общих и местных световых, паровых и грязевых ванн). Кроме того, души назначают как укрепляющий и закаливающий метод лечения. При этом необходим очень постепенный и медленный переход от теплых душей слабого давления к более холодным сильного давления и вместе с тем методическое, настойчивое их применение.

Души не могут применяться при общем истощении и слабости, особенно при недостаточности кровообращения, общем артериосклерозе и повышении кровяного давления; при активных туберкулезных поражениях легких их применяют в чрезвычайно осторожной дозе.

Гидромассаж

Душ-массаж. К этому типу гидромассажа можно отнести теплые игольчатый, струйный души и их разновидности. Для обеспечения более глубокого воздействия на ткани, улучшения крово– и лимфообращения, расслабления тонуса мышечных тканей целесообразно проводить такие души, когда пациент лежит на кушетке, время от времени поворачиваясь к направленному на него душу различными частями тела. Процедуру проводит напарник приемами, свойственными для этих типов душей.

Душ Алексеева. Это такой же душ высокого давления, как и широко известный в физиотерапии душ Шарко. Но он работает при нормальном давлении в обычной водопроводной сети, а не от насоса. Исключительной особенностью душа Алексеева являются специальные сопла коноидальной формы. Диаметр входной части отверстия – 5 мм, диаметр на выходе – 0,6–0,8 мм. Образуются струи воды субмиллиметрового сечения и

исключительного «поведения». Они не насыщаются воздухом на расстоянии до 50 см и похожи на тугие нити воды, а затем превращаются в микроскопические капельные структуры. Это душ, способный создавать струю воды, параллельную земле, не рассыпающуюся до 5 м. Такой душ представляет собой игольчатый гидромассажер высокого давления, прибор для стимуляции акупунктурных точек, а также гидроионизатор воздуха, создающий оптимальное соотношение отрицательных и положительных гидроионов для процедур ионотерапии.

Благодаря этим свойствам, он восстанавливает нормальное кровообращение, помогая устранять отеки, варикоз, целлюлит, заболевания опорно-двигательного аппарата, ожирение. Он эффективен при лечении остеохондроза, варикоза, целлюлита, усталости, вегетососудистой дистонии и многих других заболеваний, связанных с последствиями стресса, переутомления, гиподинамии.

Вибрационный подводный массаж. Сущность вибрационного подводного массажа состоит в передаче механических колебаний тканям тела в ванне через водяной слой. Преимущество этого вида массажа перед обычными вибрационными аппаратами состоит в том, что ритмические колебания воды являются более мягким раздражителем, чем механические вибрации. Волны воды охватывают обширную область тела и поддаются тонкой дозировке.

Шотландский душ. Действие шотландского душа заключается в том, что на больного попеременно направляют сначала струю горячей (37–45 °C) воды в течение 30–40 секунд, а затем холодной (20–10 °C) в течение 15–20 секунд. Так повторяют 4–6 раз. Как местную процедуру назначают при ожирении, запорах, связанных с понижением тонуса кишечника (на живот); при миозите поясничных мышц, пояснично-крестцовом радикулите (на поясницу).

Горизонтальный душ-массаж. Общую или местную процедуру проводят на кушетке под расположенной горизонтально над ней трубой с рядом душевых сеток. Массаж проводят непосредственно во время душа. Давление воды – 0,5–1 атм, температура – 36–42 °C.

Подводный душ-массаж. Он состоит в том, что на большую часть тела пускается под слабым давлением струя теплой воды в форме дождевого или широкого струевого душа и под этой струей производится массаж. Вся процедура продолжается 15–20 минут. Теплый душ не только вызывает согревание подлежащих тканей, их гиперемию и пр., но, уменьшая болевые ощущения и расслабляя мускулатуру, дает возможность массировать более глубокие слои тканей и вместе с тем усиливать действие массажа. Массаж под водой дает очень хорошие результаты, особенно при различных заболеваниях суставов, мышц и нервов, а также при пониженном обмене веществ.

Температурное и механическое раздражения кожи вызывают улучшение крово– и лимфообращения, а тем самым – и питание тканей, стимулируют обмен веществ, способствуют более быстрому рассасыванию очагов воспаления. Показаниями для назначения душа-массажа являются: ожирение, подагра, последствия травмы опорно-двигательного аппарата, заболевания суставов (кроме туберкулеза), мышц и сухожилий, последствия повреждений и заболеваний периферической нервной системы, остаточные явления после перенесенного полиомиелита с явлениями пареза мышц, вяло заживающие трофические язвы (без тромбофлебита) и др.

При общем подводном душе-массаже воздействию подвергается все тело. При местном массаже струю воды из шланга с наконечником направляют на определенный участок тела (область сустава, поясничную область и т. д.), температура воды при этом 36–38 °C. При общем подводном душе-массаже температуру воды можно постепенно повышать до 40 °C, при местном – до 42 °C. Курс лечения составляет 15–20 процедур.

Восходящий промежностный душ. При восходящем промежностном душе, применяемом при геморрое, простатите, проктите и др., больной садится на скамью с отверстием, под которым установлен наконечник дождевого душа, обращенный вверх. Струи воды (36–25 °C) попадают на промежность. Процедуры продолжаются в течение 2–5 минут, их проводят ежедневно. Курс – 15–20 процедур.

Вихревой подводный массаж. Это разновидность подводного массажа, который проводят в специальной ванне цилиндрической формы, где создается круговой поток воды от центробежного насоса. На сидящего в ванне пациента воздействует под водой эластичная вибрирующая, смешанная с воздухом вихревая струя, которая производит глубокий и безболезненный массаж. Такой массаж назначают для укрепления мышц брюшного пресса, промежности, туловища и др. Вихревой массаж показан при ожирении, запоре, травмах опорно-двигательного аппарата, заболеваниях рук и ног.

Если в вихревой ванне смонтировать на выходное отверстие центробежного насоса съемную приставку из короткого резинового шланга (длиной 50 см) и на конце этой приставки применять насадки от аппарата для подводного душа-массажа, то можно пользоваться подводным самомассажем. Такая приставка значительно расширяет диапазон массажных манипуляций.

Подводный массаж в домашних условиях. Подводный массаж в упрощенной форме можно проводить самим в теплой ванне. При помощи ручного душа с более теплой водой (контрастная температура увеличивает эффект) массируют отдельные участки тела. Повышение эффекта подводного массажа на отдельные участки тела достигается путем изменения конструкции наконечника ручного душа. Напомним, что большее давление воды действует на организм возбуждающе, меньшее – успокаивающе. То же самое относится к прохладной и теплой струе воды.

Массаж в газовых ваннах. Массирующее воздействие на тело оказывают пузырьки газа, поднимающиеся со дна ванны. Такие ванны оказывают выраженное механическое раздражение кожи и являются разновидностью своеобразного гидромассажа.

Массаж в пенистой ванне. Массирующее действие в такой ванне оказывают пузырьки воздуха, которые, соприкасаясь с кожей и лопаясь, оказывают приятное массирующее действие. Они вызывают ощущение свежести, бодрости и хорошего настроения. В то же время на коже развивается активная гиперемия, повышается обмен веществ, отмечается усиление потоотделения.

Ручной массаж в воде. Такой массаж проводят в ванне с температурой воды 36–38 °C. Усиление действия массажа обусловлено температурным, химическим (морская соль, хвоя, углекислый газ и др.) воздействиями, которые оказывают влияние на рецепторы кожи и глубоколежащие ткани. Применяют классические приемы массажа – поглаживание, растирание (особенно суставов, сегментарной области позвоночника), разминание и потряхивание.

Сочетание массажа и ароматической теплой ванны способствует ускорению окислительно-восстановительных процессов, снижению мышечного тонуса и т. п. Продолжительность восстановительного (в спортивной практике) массажа – 15–25 минут, лечебного – 5–10 минут. Такая процедура активизирует обменные процессы, улучшает крово– и лимфообращение, снимает утомление, но противопоказана при острых травмах, выраженном лимфостазе, отеках, гипертонии, ОРЗ, гриппе.

Массаж в воде (ванне) щетками. Такой массаж проводится с целью более сильного воздействия на ткани. Используется в спортивной медицине для повышения адаптационных возможностей спортсменов. Температура воды при проведении гигиенического самомассажа – 30–32 °C, восстановительного массажа – 36–39 °C, массажа при хронических травмах и заболеваниях – 34–36 °C. В ванну можно добавлять различные лекарственные компоненты: хвою, морскую соль, настойки ромашки, эвкалипта и т. п.

Массаж щетками вызывает сильную гиперемию кожи, оказывает стимулирующее действие на массируемые ткани. Проводится одной или двумя щетками, направление массажных движений такое же, как и в классическом массаже. Продолжительность массажа – 10–15 минут. Эта процедура противопоказана при заболеваниях кожи, фурункулезе, варикозном расширении вен, острых травмах, повышенной температуре тела.

Мыльный массаж. Массаж проводят намыленными руками в положении пациента лежа на кушетке или на массажном столе. Массажист периодически, по мере необходимости, смачивает и намыливает руки. Для массажа используют пережиренное мыло типа «Косметическое», «Детское» и др. Чтобы предупредить охлаждение, пациента укрывают простыней, последовательно обнажая только участки тела, подлежащие массированию. При таком массаже применяются, в основном, приемы поглаживания в продольном, поперечном и круговом направлениях – поверхностные и глубокие. Мыльный массаж проводят в виде общего, сегментно-рефлекторного и местного массажа. После процедуры мыльного массажа принимают теплый гигиенический душ. Продолжительность процедуры – от 5 до 20 минут, через день или через два дня на третий. Курс – 12–15 процедур.

Этот вид массажа показан при хронической болезни сердца, коронарном атеросклерозе, атеросклеротических поражениях конечностей в начальной стадии, начальном проявлении расширения подкожных вен нижних конечностей, рубцовых изменениях кожи от термических ранений, ожогов и травм, угревой сыпи, гиперсекреции сальных желез. Мыльный массаж назначают, когда необходимо щадить кожу от механических раздражений и обычный ручной массаж может травмировать ее, при волосистости рук, ног и груди, когда обычный («сухой») массаж затруднен, при боли в мышцах после интенсивной физической нагрузки, для ускорения восстановительных процессов. Он быстро снимает утомление и действует освежающе.

Водный массаж. Обладает выраженным действием трех факторов оздоровления водой: выделительным – помогающим коже вывести вредные продукты обмена; очистительным – способствующим избавлению организма от болезнетворных начал; укрепляющим тело закаливающими процедурами. Противопоказания – обычные для любого массажа. Водный массаж проводится ежедневно, сразу же после пробуждения.

1-й цикл – вода теплая. Смочить полотенце в воде, отжать, скрутить в жгут и этим жгутом похлопать по спине. Затем смочить ладони водой и похлопать ими руки – по наружной поверхности снизу – вверх, по внутренней – сверху – вниз. Опять смочить ладони и похлопать лицо, шею, грудь, живот, ноги (по внутренней поверхности – снизу – вверх, по наружной поверхности – сверху – вниз), подошвы. Облиться теплой водой.

2-й цикл – вода прохладная. Так же, как и 1-й цикл.

3-й цикл – вода холодная. Проделать то же самое. Затем интенсивно растереть уши ладонями сверху – вниз, спереди – назад: мочки, заднюю стенку ушной раковины, переднюю, внутреннюю. Закончить процедуру обливанием. Налить в таз воду комфортной температуры и облиться ею. Массаж повторять ежедневно. Через 5–7 дней начнется интенсивное потоотделение в течение рабочего дня и ночью. Перед процедурой массажа обязательно очистить кожу от пота мыльной мочалкой без воды. Температуру воды следует постепенно снижать по самоощущению.

Массаж банными вениками. Такой массаж проводится в парилке. Основные приемы – нагнетание свежего пара веником («банный веер»), похлопывание, похлестывание и растирание веником. Массаж проводится на полке парилки в горизонтальном расслабленном положении. Такая прроцедура увеличивает эффективность парилки за счет притока к поверхности тела свежего пара и ароматических веществ из листьев веника, механического раздражения самим веником. Умелое пользование этой процедурой буквально возрождает организм, размягчает все затвердения, рассасывает различные застои в тканях тела и мягко выводит размягчившиеся шлаки и патологические образования через кожный покров, в то же время давая подпитку тканям тела через поры, биоактивные точки.

Массаж-расхлопывание («холодная паровая баня»). Брызнуть на руку холодной воды и тут же сильно похлопать ее ладонью другой руки, чтобы кожа порозовела. То же самое проделать с другой рукой, грудью, спиной, ногами до подошв. Такое сочетание холодной влаги с общим массажем тела благотворно влияет на все тело и его системы. Хорошо использовать соленую воду, растирая тело и сильно похлопывая его после этого. Делать такой солевой водяной массаж можно утром и вечером – это закалит вас и быстро выведет шлаки.

Массаж-«полирование» тела водой. Этот вид массажа проводится после душа или обливания вместо вытирания тела полотенцем, интенсивно растирая его ладонями рук. «Полирование» тела начинают со ступней, постепенно поднимаясь до поясницы, затем также «полируют» каждую руку, грудь от поясницы к шее, спину от поясницы к шее, шею снизу вверх и лицо от центра к ушам и заканчивают «полированием» ушей сверху вниз и спереди назад.

Гидромассажер. Это прибор, выполненный в виде колпака, внутрь которого через множество отверстий подаются струи воды. Такой прибор легко подсоединяется к водопроводному крану. Упругие струйки такого гидромассажера мягко массируют тело, делая кожу гладкой и упругой, одновременно укрепляя сами мышцы. Особой популярностью такой массажер пользуется у женщин. Он прекрасно укрепляет грудь, делая ее упругой, и придает ей хорошую форму и тонус.

Гидромассаж десен. Гидромассажные процедуры десен проводят посредством специальных наконечников под давлением воды до 2 атм. Такой струйный массаж хорошо очищает десенные карманы, вымывая слизь, продукты распада пораженных тканей и отложения на зубах. Он обеспечивает стойкую активную гиперемию, повышает иммунные свойства слизистой оболочки.

А. С. Цопиков сконструировал рациональный наконечник с учетом анатомических особенностей альвеолярного отростка и пародонта. По форме он напоминает нижнюю оттискную ложку, на стенках которой, обращенной к десне, имеются 150 отверстий диаметром 0,3 мм. Отверстия расположены в 3 ряда под разным утлом к поверхности альвеолярного отростка. Струйки минеральной воды под давлением 0,5–2 атм одновременно орошают поверхность десны, сосочки и межзубные промежутки, проникая в зубодесновые патологические карманы и массируя поверхность альвеолярного отростка.

Для гидромассажа десен используются и другие наконечники – например, в виде защитной боксерской шины (для усиления массирующего действия воды).

Гидромассаж десен можно проводить и в домашних условиях. Для этого используют металлический сифон емкостью 2–3 л. Баллон для газированной воды подогревают в ведре с водой (38–40 °C). После подогрева на кран надевают резиновый шланг с наконечником. Струей из наконечника орошают десны, направляя ее последовательно на все участки.

Массаж губ. Проводится мягкой щеткой. Для улучшения кровообращения бледные губы полезно массировать мягкой щеткой, смачивая ее периодически в холодной (можно подсоленной) воде.

Гидромассаж лица. Осуществляют его посредством специальных наконечников. Такой массаж проводится сероводородной водой, преимущественно для лечения больных с послеожоговыми рубцами. Наконечник позволяет создавать струи ударно-массирующего воздействия и представляет собой сплошную трубку с расположенными в шахматном порядке множеством отверстий диаметром 0,3 мм. В наконечнике-щетке выходные отверстия находятся между ее щетинками, что позволяет проводить нежный гидромеханический массаж пораженных участков.

Массаж-растирание лица. Обеими руками энергично растирают щеки, лоб, нос, брови – все лицо, сначала с очень теплой водой, а затем с холодной (до ста движений). Далее делают легкий массаж одновременно обоих глазных яблок концами указательных и средних пальцев (до 100 круговых движений). Этот массаж сохраняет веки в хорошем состоянии, помогает сохранить отменное зрение до глубокой старости. Заканчивается процедура растиранием-массажем мышц шеи, подбородка. Лицо и шею вытирают жестким полотенцем. Такая «грубая» обработка кожи лица делает ее упругой, мягкой, гладкой, эластичной, не допуская возникновения старческих морщин. Массаж-растирание желательно делать утром и вечером.

Гидропунктура (флюидопунктура). Это стимуляция лечебных акупунктурных точек на теле прерывистой струей воды. Используют струю с частотой прерывания 15–20 Гц и давлением 1–2 атм. Время воздействия – 1–3 минуты. Стимуляция может проводиться как в возбуждающем, так и в успокаивающем режиме. Обладая более физиологическим воздействием, чем уколы игл при акупунктуре, гидропунктура после тщательной разработки методик может оказаться перспективным методом воздействия на организм при различных патологических состояниях.

Ванна с джакузи (гидромассажем). Основным принципом такого вида гидромассажа является воздействие на определенные участки тела смешанных с воздухом струй воды, которые под давлением выбрасываются из форсунок.

Современные гидромассажные устройства позволяют при помощи форсунок и специальных регуляторов менять направление струй и давление воздуха.

За десятилетия применения джакузи медики открыли множество полезных свойств гидромассажа:

• Расслабляющее: гидромассаж способствует физическому и психическому расслаблению. Поэтому вы можете воспользоваться им, если у вас стрессовое состояние или бессонница. При постоянных нервных перегрузках очень рекомендуется установить дома джакузи.

• Тонизирующее: если же вы устали или не выспались, ощущаете слабость и сонливость, джакузи окажет на организм тонизирующее воздействие. Рекомендуется принимать прохладную ванну с джакузи по утрам в течение 10 минут, или если вам необходимо в ближайшее время «прийти в форму».

• Улучшает кровообращение: процедуры гидромассажа способствуют улучшению кровообращения, стимулируют циркуляцию лимфы. Поэтому полезно их применять при проблемах с сосудами – например, при варикозном расширении вен.

• Регулирует обмен веществ: гидромассаж способствует улучшению обмена веществ – в частности, улучшает функции надпочечников и щитовидной железы. Помогает бороться с целлюлитом, а также при проблемах с кожей.

• Восстанавливает опорно-двигательный аппарат: гидромассажные ванны способны восстанавливать подвижность суставов и мышечную ткань, поэтому их можно применять при проблемах с костями, переломах или разрывах мышц.

В последнее время гидромассаж все чаще назначается в качестве медицинской процедуры. Джакузи есть практически во всех клиниках и санаториях. Преимущества такого лечения очевидны: оно безболезненно для пациента и не имеет таких побочных эффектов.

Подводный массаж. При проведении подводного массажа на ванну натягивают специальный гамак, который позволяет регулировать глубину погружения пациента и дает возможность придать ему свободное расслабленное горизонтальное положение, а массируемому участку тела – среднефизиологическое. Во взвешенном горизонтальном состоянии тела в воде особенно хорошо снимается напряжение мышц.

Массаж проводят с помощью специального аппарата (например, УВМ «Тангентор-8»), насос которого всасывает воду из ванны и подает ее по эластичному шлангу под различным давлением на тело пациента. На конце шланга закрепляют различной формы насадки для получения компактной массирующей струи воды различной мощности.

Массаж начинают после пятиминутной адаптации пациента в воде и проводят его, строго соблюдая общие правила массажа. Температура массирующей струи такая же, как и в ванне; давление воды в струе – от 1 до 4 атм (оптимальное 2–3 атм). Наконечник располагают на расстоянии 12–15 см от тела. Для смягчения массирующей струи аппарат имеет регулирующее устройство, присасывающее в струю воздух.

Продолжительность – 5–20 минут; курс – 15–30 процедур. Под водой, как и при ручном массаже, применяют четыре основных приема: поглаживание, растирание, разминание, вибрации. Массаж половых органов, передней поверхности шеи и грудных желез у женщин не проводится.

Подводный душ-массаж усиливает кровоснабжение кожи, повышает диурез и обмен веществ, способствует быстрому рассасыванию кровоизлияний и отечной жидкости в тканях, суставных выпотов, ускоряет процессы восстановления двигательной функции. Под влиянием подводного массажа увеличивается подвижность в суставах конечностей и позвоночного столба, размягчаются и становятся более подвижными рубцы и спайки, улучшается общее состояние. Такой массаж является «комбинированной процедурой» при лечении последствий переломов костей, вывихов суставов, растяжений и разрывов связок.

Подводный душ-массаж показан при полиартрите, межпозвоночном остеохондрозе, деформирующем спондилезе, болезни Бехтерева, радикулите, полиневрите, неврозах и невротических состояниях, последствиях миелита, травмах спинного мозга и опорно-двигательного аппарата, нарушении жирового обмена, дисфункции кишок, заболеваниях кожи. При различных кожных заболеваниях кроме обычных насадок используют специальную «гребенку», которую присоединяют непосредственно на конце массажного шланга. Такая гребенка позволяет проводить массаж одновременно на широкой поверхности кожи, оказывая мягкое массирующее действие.

Лечебные процедуры эффективно применяют при нейродермите, склеродермии, псориазе, при состоянии хрупкости и ломкости капилляров у больных ожирением, авитаминозе, атеросклерозе, заболеваниях суставов конечностей, варикозном расширении вен. После процедуры отмечаются порозовение кожи, чувство легкости, свежести, бодрости. В настоящее время подводный душ-массаж широко практикуется в комплексной восстановительной терапии и особенно эффективно используется на курортах.

Подводный душ-массаж – сильнодействующая процедура, поэтому требует строго дифференцированных показаний с учетом функционального состояния сердечно-сосудистой и нервной систем, формы и стадии патологического процесса. Он противопоказан при остро-протекающих процессах на коже, обострении или прогрессивной стадии заболевания, инфекционных болезнях, грибковых заболеваниях.

Противопоказания для гидромассажа.

• Нельзя принимать ванны сразу после приема пищи, пока идет процесс переваривания. В таком случае процедура просто не пойдет вам на пользу.

• Категорически не рекомендуется джакузи тем, у кого проблемы с сердцем. В крайнем случае попробуйте принимать гидромассажную ванну в позиции сидя. Температура воды при этом не должна превышать 30–34 °C. Находиться в ванне можно не дольше 15 минут.

• Не стоит принимать ванну, если вы плохо себя чувствуете. Не факт, что джакузи избавит вас от недомогания, ведь причины его вы не знаете. В результате плохое самочувствие может только усугубиться. Не следует думать, что гидромассаж – панацея от всех болезней!

• Если у вас имеются какие-то серьезные заболевания, прежде чем самому себе «назначать» гидромассаж, проконсультируйтесь с врачом – возможно, пользование джакузи вам просто противопоказано!

Как принимать гидромассажные ванны? Сначала помойтесь под душем. Продолжительность первого сеанса не должна превышать 10–15 минут, а температура воды – 38 °C. В дальнейшем можно довести продолжительность приема ванны до 25–30 минут.

Если вы почувствовали дискомфорт или недомогание – срочно прекратите процедуру!

Компрессы

К распространенным в больничной и домашней практике водолечебным мероприятиям относятся такие гидротерапевтические процедуры, как согревающий компресс и влажное обертывание.

Местный согревающий компресс состоит из четырех частей: первый, непосредственно прилегающий к телу влажный слой; следующий за ним непроницаемый слой; третий слой, плохо проводящий тепло; четвертый слой позволяет удерживать компресс на месте.

Первый слой состоит из нескольких наложенных друг на друга кусков полотна или салфеточной ткани. Этот слой складывают или выкраивают такой величины и формы, чтобы он соответствовал месту наложения, которое должно по своим размерам несколько превосходить болезненный участок.

Для второго слоя берут специальную желтую клеенку или мягкое прорезиненное полотно, но можно обойтись и простой вощеной бумагой. По величине этот слой должен превосходить предыдущий в ширину и длину приблизительно на 2–3 см.

Третий слой делают из ваты, фланели, байки, шерстяных платков, сукна и т. п. Он должен с избытком покрывать предыдущий слой и кладется в достаточном количестве, чтобы полностью обеспечить согревание, прекращение отдачи тепла из находящихся под ним слоев.

Четвертый слой составляют различного рода бинты: марлевый, полотняный, фланелевый и т. д.

Согревающий компресс накладывается следующим образом: предварительно подготавливают три первых слоя, которые складывают в обратном порядке – сначала согревающий, затем изолирующий и, наконец, влажный. При этом последний смачивают в прохладной воде (около 20–15 °C) и выжимают настолько сильно, чтобы оставшаяся в нем жидкость не могла после наложения компресса вытечь из-под непроницаемого слоя и смочить следующие за ним третий и четвертый. Затем все три слоя сразу и по возможности быстро прикладывают к назначенному месту и тотчас закрепляют бинтами так, чтобы компресс держался на своем месте, но в то же время не был туго притянут, так как это может не только беспокоить больного, но и стеснять необходимые движения, а также препятствовать правильному кровообращению. Вместе с тем такой компресс должен настолько плотно прилегать к телу, чтобы воздух извне не мог проникнуть под него.

При таких условиях компресс быстро согревается и уже не холодит, как это ощущается в первый момент после наложения, а, наоборот, дает приятное ощущение тепла. Быстрота согревания компресса зависит от следующих моментов: температуры воды, в которой смачивают влажный слой, а главное – от ее количества, задержанного в этом слое. Температура воды должна быть рассчитана так, чтобы вызывать хорошую реакцию (чем вода будет холоднее, тем, в силу температурного контраста с кожей, реакция будет сильнее). Толщина слоя должна быть такой, чтобы компресс по возможности быстрее согревался, а не охлаждал долго тела, но вместе с тем оставался влажным вплоть до следующей смены.

Таким образом, действие согревающего компресса складывается:

1) из первоначального температурного раздражения, наступающего от соприкосновения теплой и даже горячей кожи с холодным влажным слоем, что вызывает обычную сосудистую реакцию на холод (первоначальное сужение и последующее расширение периферических сосудов) и ряд рефлекторных сегментарных и отдаленных явлений;

2) из последующего согревания этой области в силу прилива крови, с одной стороны, и присутствия слоя из плохого проводника тепла – с другой. Это согревание продолжается довольно долго (целыми часами), так как непроницаемый слой не дает влаге быстро испаряться.

Лучше всего менять компресс не более 2–3 раз в сутки. Сняв компресс, следует тщательно обтереть кожу мягким, сухим и теплым полотенцем и накрыть этот участок чем-нибудь теплым, пока не будет приготовлен новый компресс. Нужно стараться избегать охлаждения больного места, а еще лучше заранее все приготовить для второго компресса и затем уже снимать первый.

Если окажется, что кожа слабо реагирует (не краснеет, не согревается), то ее следует перед накладыванием компресса растереть, обмыть холодной водой либо водой со спиртом, или же прибавить к воде, в которой смачивают первый слой, соль, водку, чтобы способствовать появлению реакции. Если же, наоборот, появится раздражение кожи – нужно на время прервать накладывание компресса, смазать кожу нераздражающей мазью или присыпать пудрой и закрыть ватой. Для предупреждения развития раздражения необходимо перед накладыванием компресса хорошо очистить кожу, затем каждый раз сменять или хорошо промывать влажный слой или добавлять к жидкости, в которой он смачивается, немного борной кислоты. В исключительных случаях при несоблюдении всех предосторожностей, длительном и беспрерывном наложении компрессов или чрезмерной чувствительности кожи может развиться мацерация кожного покрова.

Механизм терапевтического воздействия согревающего компресса заключается в вызывании очень длительной гиперемии кожных покровов и такого же согревания. Это согревание своеобразно: оно очень медленно и постепенно развивается за счет местной активной гиперемии, возникающей вслед за термическим раздражением, и за счет прекращения местной теплоотдачи. Для определенной части тела создаются тепличные условия, действующие непрерывно в течение многих часов, при наложении компресса один за другим – целыми сутками.

Компресс, в зависимости от его размера, может оказывать воздействие на ряд кожных сегментов с их нервно-сосудистыми образованиями и различными рефлекторными связями. Несомненно, что в результате мягкого теплового раздражения может измениться возбудимость кожных рецепторов, а также могут возникнуть импульсы, ведущие к изменению нарушенного местного и общего кровообращения, питания тканей, резорбционных и ряда других тканевых функций. Эти изменения могут распространиться на целые области тела или преимущественно на отдельные органы, в зависимости от области приложения и размеров компресса. Результатом этого является:

1) воздействие как местное (при воспалении серозных оболочек, слизистых, синовиальных и т. д.), так и более общее (при бессоннице, приливах крови к голове); в последнем случае нужно накладывать компресс по возможности большого размера (например, на живот, обе голени и т. д.);

2) рассасывающее действие при инфильтратах, выпотах и других остаточных явлениях местных воспалительных процессов;

3) болеутоляющее при некоторых воспалительных процессах и ряде нервных заболеваний;

4) противовоспалительное (при флегмонах и пр.). Применяют также компрессы без непроницаемого слоя. Их называют возбуждающими, или присницевскими, компрессами. Для наложения такого компресса берут длинный (3–4 м) и довольно широкий (30–50 см) бинт из холста. Один конец его смачивают на таком протяжении, чтобы можно было в 1–2 слоя обернуть ту часть тела, на которую желают наложить компресс. После этого бинт хорошо отжимают и накладывают на тело, а остальная часть бинта, оставшаяся сухой, обертывается вокруг первой, но уже большим числом оборотов. Можно взять (и это будет даже удобнее) два отдельных куска холста соответствующей величины, но один немного уже и соответственно короче – для смачивания, а другой шире и длиннее – для создания верхнего и последнего слоя.

При наложении возбуждающих компрессов необходимо, чтобы верхние слои холста не промокли (хорошо отжатые влажные слои, лишний сухой слой), а оставались сухими и тем самым обеспечивали очень медленное испарение, а следовательно, и очень медленное высыхание компресса. Благодаря этому вызываются гиперемия и согревание соответствующей части тела, как при обычном согревающем компрессе. Правда, из-за отсутствия непроницаемого слоя эти компрессы высыхают гораздо быстрее, поэтому их приходится менять через более короткие промежутки времени (обычно через 3–6 часов); но тщательно наложенный компресс может продержаться гораздо дольше.

Часто применяются также компрессы в виде повязок, наложенных вокруг живота, и в виде так называемой крестовидной повязки (т. е. компресса на всю грудь), причем обертываются накрест плечи с лопатками и ключицами.

Влажные обертывания

Влажные обертывания, или влажные укутывания, в сущности представляют собой согревающий компресс, только положенный на все тело и без непроницаемого слоя.

Для проведения процедуры необходимы кушетка или кровать с удобным ложем и изголовьем, большое теплое одеяло, лучше шерстяное, и полотняная, не слишком тонкая простыня. Ширина простыни должна быть такой, чтобы ею можно было два раза обернуть грудь больного, а длина – чтобы ее хватило от затылка до пяток. Одеяло же должно быть несколько шире, чтобы обернуть им грудь можно было также два раза, но уже вместе с плечами, и несколько длиннее, чтобы у ножного конца оставалось свободным около 1 м. За неимением одеяла такого размера можно воспользоваться двумя меньших размеров (если же они недостаточно теплые, то даже тремя, четырьмя). В этом случае нужно класть их не вдоль кровати, а поперек, и притом так, чтобы одеяло, предназначенное для обертывания нижней части тела, одним краем подходило под другое. А последнее, служащее для укутывания верхней части тела, кладут так, чтобы головной край доходил до предполагаемого положения затылка или середины ушной раковины. При этом нужно следить, чтобы не было складок и свободные боковые части одеяла, спускающиеся с обеих сторон кушетки, были приблизительно равной величины. Простыню кладут поверх одеяла так, чтобы один боковой ее край был несколько шире другого; вместе с тем и верхний конец ее должен быть примерно на 5 см короче одеяла.

Вода для смачивания простыни должна быть прохладной (около 30–25 °C), реже – совсем холодной (20 °C и ниже). Холодная вода вызовет более сильную кожную и общую реакцию, но вместе с тем даст и более неприятное ощущение охлаждения, главным образом в момент первого соприкосновения. Поэтому здесь нужно приспосабливаться к чувствительности больного и характеру его заболевания.

Сразу же после того, как на одеяле будет разложена смоченная и хорошо отжатая простыня, на нее ложится полностью обнаженный больной (предварительно надо смочить голову). Он ложится на спину, вытянувшись во весь рост, так чтобы верхний край одеяла доходил ему до середины ушной раковины. Его тотчас быстро обертывают свободными концами простыни сначала с той стороны, где свободный край уже; при этом больной поднимает обе руки кверху, для того чтобы простыня могла обхватить всю грудь, а также туловище и ноги. Затем то же самое повторяют с другой стороны.

Оставшуюся свободную часть простыни подкладывают под больного, который оказывается весь закутанным в нее. Чтобы ноги были укутаны порознь, между ними прокладывают складку простыни. На этом заканчивается первый момент обертывания.

Влажное обертывание

Затем больной плотно завертывается в одеяло таким образом, чтобы верхний конец его с одной стороны перекидывался через плечо на переднюю часть груди и оттягивался сильно книзу. Таким образом одеяло покрывает все плечо, ключицу и верхнюю часть груди. Затем край одеяла, висящий свободно с этой стороны больного и оказавшийся в верхней части уже сдвоенным, перекладывают через больного на другую сторону, благодаря чему на груди образуется складка. Чтобы одеяло плотнее обхватывало нижнюю часть туловища и ноги, эту складку подтягивают вверх к другому плечу и свободный конец подсовывают под больного. При этом, для того чтобы одеяло аккуратнее лежало на верхней части туловища, приходится иногда сделать еще одну складку Это, пожалуй, самый трудный и в то же время очень важный момент в укутывании, так как нужно, с одной стороны, по возможности герметически укутать больного, чтобы воздух при дыхательных движениях и кашлевых толчках не проходил под одеяло, а с другой – чтобы одеяло не препятствовало движениям, не стесняло поворота головы и не сдавливало шею.

Свободный край одеяла подсовывают по возможности дальше под боковую сторону больного по всей ширине его плеча и длине руки, приложенной к туловищу чтобы закрепить его в таком положении. Затем также поступают и со вторым одеялом; но здесь дело обстоит гораздо проще, так как обернуть им нижнюю часть туловища и ноги легко можно без складок. Обернув больного одеялами с одной стороны кушетки, проделывают то же самое и с другой стороны, причем также начинают с верхнего конца и стараются положить складки так, чтобы они совершенно закрыли верхние концы простыни и дополнили герметическую упаковку верхней части туловища. Чтобы полностью закончить обертывание, нужно подвернуть под ноги конец одеяла, вместе с которым подвертывается и нижняя часть простыни, оказавшаяся посредине трубкообразно свернутого одеяла (если простыня была длиннее тела больного).

В заключение на верхнюю часть одеяла вокруг шеи кладут мягкое полотенце (для того чтобы защитить подбородок и шею от излишнего раздражения шерстяным одеялом), а на голову – холодный компресс.

В таком виде больного оставляют спокойно лежать в течение назначенного времени, после чего его быстро раскрывают, и вся процедура укутывания считается оконченной. Однако на практике почти всегда к влажным укутываниям присоединяется (по имеющимся показаниям) еще одна процедура: или заключительная процедура (обтирание, дождевой душ, ванна, полуванна), или просто завертывание в одеяло и питье горячего чая (чтобы вызвать потоотделение), или только более или менее продолжительный отдых.

Обертывание голеней. Применяя обертывания голеней у пациентов с повышенной температурой тела, необходимо ориентироваться на состояние кровообращения. Чем теплее голени и ступни, тем прохладнее может быть накладываемый компресс. Температура используемой воды должна быть около 20 °C – слишком холодная вода может привести к сужению периферических сосудов и тем самым к уменьшению отвода тепла.

Слегка отжатый компресс накладывают от подколенной ямки до лодыжек, чтобы охватить проходящие близко к поверхности сосуды, и фиксируют сухим полотенцем. Продолжительность процедуры – около 20 минут, затем контроль температуры тела; после 10–20-минутного интервала – повторное накладывание компресса. При неустойчивости, централизации кровообращения и сужении периферических сосудов, а также при ознобе, но высокой температуре тела, можно применить компресс с температурой воды 30 °C. Однако при этом необходимо внимательно наблюдать за реакцией больного.

Так как классическое обертывание некоторые больные переносят плохо, иногда в технику процедуры вносятся некоторые видоизменения.

• Некоторые больные, если у них закутаны руки, чувствуют себя беспомощными, испытывают особое чувство страха и становятся беспокойными, возбужденными. Тогда нужно оставить руки свободными и делать обертывание только до подмышек, а верхнюю часть туловища накрыть чем-нибудь теплым или же положить предварительно крестообразный компресс.

• У некоторых больных очень плохо согреваются ноги. Тогда можно применить предварительное растирание, согревание ног, а затем уже делать обертывание или же после укутывания набросить на ноги лишнее одеяло, положить грелку. Кроме того, во избежание лишнего охлаждения ног можно сузить простыню в ее ножном конце таким образом, чтобы при обертывании на ногах получилось не более двух мокрых слоев. Если и это не помогает, необходимо укоротить простыню до коленей или даже еще больше.

• Если книзу обертывание будет доходить только до бедер, а вверху – до подмышек, то оно ограничится одним только туловищем, и получится так называемое туловищное укутывание.

• Иногда при общих укутываниях появляются неприятные ощущения в области сердца. В этих случаях на область сердца непосредственно на мокрую простыню кладут охладитель с плотными стенками и плотными трубками для притока и оттока холодной воды.

• Если, наоборот, нужно согреть какую-нибудь часть тела, то можно через тот же прибор пропускать не холодную, а горячую воду. Обертывание в этом случае представляет местный согревающий компресс на живот и нижнюю часть груди, но со специальным согреванием подложечной области (сюда кладут согреватель, через который пропускается вода температуры 40–42 °C).

Действие общих укутываний на организм довольно сложно, оно может изменяться в зависимости от продолжительности процедуры.

• В самом начале, когда только что произошло соприкосновение поверхности тела с холодной простыней, в

большей или меньшей степени возникает раздражение холодом (в зависимости от разницы температуры простыни и кожи). Возникает ряд обычных рефлекторных явлений, а вместе с тем больной начинает отдавать свое тепло плотно прилегающей к телу холодной простыне, и отдает его столько, сколько необходимо для выравнивания между ними температуры. Следовательно, в первый момент общих влажных укутываний происходит определенное возбуждающее и жаропонижающее действие.

• В последующем, когда температура тела и простыни уже сравнялась и больной согрелся, на что требуется около 5 минут, создается равномерно влажная и теплая атмосфера (оранжерейная). Больной огражден от всех раздражений извне и лежит совершенно спокойно. Первоначальное чувство холода, иногда очень неприятное, сменилось приятным ощущением тепла. Периферические сосуды расширены, пульс и дыхание, участившиеся в первый момент, не только пришли в норму, но стали даже медленнее. Вместе с тем обычно понижается кровяное давление (на 20 мм и более по Рива-Роччи) и возникает некоторое малокровие внутренних органов и, по-видимому, мозга. Благодаря этому, постепенно понижается возбудимость нервной системы, обычно настолько значительно, что больные засыпают, спят крепко и спокойно, несмотря на не совсем удобное положение. Итак, в этом периоде отмечается ярко выраженное общее успокаивающее действие.

• Если продолжать процедуру дольше (в среднем 40–50 минут), то наступает третий период: начинается постепенное перегревание тела, так как отдача тепла организмом, благодаря плотному укутыванию в шерстяные одеяла, в значительной мере затруднена. Первыми признаками такого перегревания являются вторичное учащение пульса и дыхания, появление некоторого возбуждения; вскоре наступает потоотделение, причем больной потеет обильно и довольно легко. Таким образом, в среднем через 45–60 минут после начала обертывания начинается потогонное действие, которое продолжается до тех пор, пока больного не развернут (можно продолжительность потоотделения довести до часа).

Окружающая обстановка и сопутствующие мероприятия могут оказать при обертываниях (впрочем, как и при других процедурах) очень большое влияние на лечебный эффект. Так, например, удобное положение, тишина вокруг, прекращение разговоров способствуют успокаивающему действию; питье горячих и даже холодных напитков усиливает последовательное потоотделение; наоборот, прохладное обмывание, полуванна или душ прекращают потоотделение и освежают больного. Учитывая все это и изменяя в соответствии с реакцией больного различные детали в технике процедуры, можно с помощью влажных обертываний довольно быстро (даже в домашней обстановке) добиться достаточно разнообразного и энергичного воздействия на организм.

• Например, влажное обертывание делают на короткое время – до тех пор, пока больной не почувствует, что начинает согреваться (на это требуется около 5 минут); сразу же после развертывания делают кратковременное обертывание, а затем повторяют его еще один или два раза (соответственно около 10 и 15 минут). Такая процедура может применяться как хорошее временно жаропонижающее средство (оно легко переносится больными и оказывает благотворное воздействие). Ее часто применяют при некоторых острых инфекционных заболеваниях, которые протекают с высокой температурой, угнетением центральной нервной системы, сухой горячей кожей.

• Более продолжительные укутывания (30–40 минут), т. е. длящиеся после того, как больной уже согрелся, могут применяться как хорошее успокаивающее средство (например, при нервных и психических заболеваниях с симптомами возбуждения и раздражения, при бессоннице). При этом важно уловить момент начала потоотделения, так как это и есть период наибольшего успокаивающего действия; затем, наоборот, начинается развитие возбуждения.

• Если укутывания продолжаются еще дольше (более часа), то они являются энергичным потогонным и усиливающим обмен средством и применяются при болезнях почек, ожирении, подагре, хронических мышечных ревматических нарушениях, а также при различных формах поражения суставов.

Общие укутывания нельзя применять при значительно выраженных сердечно-сосудистых нарушениях.

Существует еще один вид общих обертываний или укутываний. Это сухие обертывания, когда больного завертывают в сухую мохнатую простыню (полотняная хуже, так как несколько холодит), а затем в теплые одеяла (можно завертывать не так герметично). При сухих обертываниях охлаждение тела и рефлекторное холодовое раздражение совершенно исключаются, поэтому остается только успокаивающее и потогонное действие. В основном сухие обертывания используются для получения успокаивающего действия, причем эта процедура хорошо переносится даже очень чувствительными и возбудимыми больными. Для усиления успокаивающего действия сухие обертывания комбинируют с одновременным местным согреванием живота или предшествующей индифферентной водяной или хвойной ванной. Нередко они применяются и в наиболее простой форме – в виде получасового или даже часового лежания на кушетке завернутым в простыню и одеяло после большинства гидротерапевтических процедур (отдых в одежде дает меньший результат).

Паровые процедуры

Различают холодный пар, температура которого не выше нормальных условий (15–25 °C), и горячий пар, температура которого выше температуры окружающей среды. Горячий пар применяется для местных и общих процедур. Паровые процедуры бывают с влажным (горячим туманом) и сухим паром.

Местные паровые процедуры проводятся локально для различных частей тела для рассасывания в нем болезненного очага за счет активизации крово– и лимфотока и расслабления тканей («раскрытия» клеток).

Баня с парилкой перестраивает на хороший лад весь организм, не оставляет в нем ни одного «уголка», который не откликнулся бы на воздействие «камня огненного и пара жаркого». Паровое воздействие на организм помогает эффективно вымывать шлаки, удаляя с потом кислые продукты обмена, продукты распада и патологические клетки. Установлено, что горячий пар способен «вышибать» из человека даже отравляющие вещества и ядохимикаты, вплоть до ДДТ.

Вследствие наступающих гормональных сдвигов ускоряется процесс обновления белка клеток, усиливается распад жира. При паровой процедуре укрепляются клетки и ткани организма, расширяются сосуды кожи и легких, усиливается работа сердца, активизируются различные системы (кровообращения, лимфатическая, нервная, эндокринная и др.), происходит настоящая «гимнастика сосудов» (особенно в сочетании с контрастными водными процедурами – ванной, бассейном, обливанием), омолаживаются и смягчаются суставы, кожа очищается и становится упругой, тренируются дыхание и потоотделение, что при систематическом воздействии делает организм более устойчивым к перепадам температуры в обычных условиях, а также к любым капризам природы. Общая паровая процедура улучшает состояние нервной системы: понижаются возбудимость, внутреннее напряжение, усталость. Приходят спокойствие и легкость, ощущение бодрости и силы, хорошее настроение и радость жизни – непременные спутники паровых процедур.

При приеме паровых процедур следует соблюдать три важных правила:

• не принимать паровые процедуры при острых стадиях болезни;

• заканчивать паровую процедуру (если нет специальных показаний) холодным обмыванием водой;

• горячий пар для вдыхания и пар, воздействующий на глаза и уши, не должен обжигать.

Дадим еще несколько полезных рекомендаций:

• париться полезнее всего утром: организм лучше в это время переносит дополнительные нагрузки. Если париться вечером, то продолжительность процедуры желательно свести к минимуму;

• самое лучшее время для пользования паровой баней – через 2–4 часа после приема пищи;

• находясь в парильне, нельзя допускать перегревания тела, для чего целесообразно промокать тело от выступившего пота или смахивать его веником (рукавицей);

• целебное действие пара повышается, если использовать различные ароматические добавки: хвойный экстракт, чабрец, мед, хлебный квас, пиво, горчицу, ментоловые капли, эвкалиптовое, пихтовое или кедровое масло, липовый цвет, душистый жасмин и др.;

• принятие пищи после бани дает поправку телу. А если купаться в бане на пустой желудок, то это вызовет худобу и сухость тела. Тем, кто мало занимается физическим трудом или физическими упражнениями, следует мыться, добиваясь обильного выделения пота.

Общие паровые процедуры

Их обычно проводят в банях, в специальных помещениях – парилках. В зависимости от температуры, влажности и сопутствующих пару компонентов, различают различные паровые бани общего воздействия.

Камерная баня. Это тепловая камера (самых разных конструкций), в которой вся поверхность тела, кроме головы, подвергается воздействию пара. В этом случае сохраняется преимущество финской бани – воздействие на тело высокой температуры (до 130 °C) с низкой относительной влажностью, а ее недостаток – дыхание горячим воздухом – исключается. Пациент не испытывает затруднений с дыханием, т. к. дышит нормальным комнатным воздухом. Практика показывает, что такие бани оказываются в ряде случаев очень эффективны (при лечении болезней почек, полиартрита, миозита, радикулита, при растяжении связок и других травмах). Кроме того, замечено, что такое тепловое воздействие усиливает обменные процессы, приводит к интенсивному окислению жиров и, следовательно, к уменьшению жировых отложений.

Разновидностью камерной бани является паровая ванна в деревянном ящике. В таких ящиках голова человека также не подвергается действию пара, а на тело воздействует пар невысокой температуры (до 45 °C).

В камерных банях (ящиках) рекомендуется находиться до тех пор, пока на лбу не выступит пот, и затем, в тех случаях, когда это является продолжением лечебной процедуры, тотчас же после выхода из камеры накладывают возбуждающее (17–20 °C) общее обертывание или принимают кратковременную холодную ванну. Можно так же, как и при других парных и банных процедурах, после короткого охлаждения повторить камерную процедуру.

Очень полезно в процессе парения класть на голову охлаждающий компресс, сменяя его, когда он нагреется. Также можно почаще обтирать лицо и голову смоченным в холодной воде полотенцем или же обернуть им шею, чтобы не пропускать пар из камеры.

Домашняя сауна. Эту паровую баню можно легко соорудить из подручных средств непосредственно в ванной. На обруч типа хулахуп прикрепляют полиэтиленовую пленку так, чтобы она образовала вокруг тела цилиндрическую занавеску до ног, а около плеч собиралась бы при помощи шнурка и затягивалась на шее. Стоять надо на деревянном настиле, положенном на дно ванны. Через резиновый шланг, надетый на носик электрочайника, пускают пар под занавеску. Париться в такой парилке нужно около 5 минут. После «бани» следует принять приятный прохладный душ.

Паровой душ

Паровые души, сущность которых сводится к применению сильной струи перегретого пара на определенном участке тела, требуют для своего осуществления наличия парообразователя и несложного аппарата с наконечником и небольшим приспособлением для собирания конденсационной воды (последняя легко образуется по пути прохождения пара через более холодные трубы и, будучи выброшена струей проходящего пара хотя бы в виде капель, может обжечь больного). Это приспособление сводится в принципе к расширению трубы, подводящей пар, незадолго перед тем, как она подходит к наконечнику. Сюда, в это расширение, стекает образующаяся вода, и отсюда ее выпускают время от времени через кран.

Что же касается наконечника, то он такой же, как у обыкновенного струйчатого душа, только более легкий и короткий. Соединяется с подводящей пар трубой либо металлической трубкой на шарнире, что позволяет двигать его в разные стороны и закреплять там, либо просто резиновым рукавом, что также дает возможность очень легко изменять его положение. В последнем случае к наконечнику прикрепляется длинная легкая палка, с помощью которой больной сам может передвигать его то в одну, то в другую сторону и таким образом направлять струю пара туда, куда это нужно. Давление пара у места выхода из наконечника около 1 атм, а температура струи здесь около 80–90 °C. Больной становится приблизительно на расстоянии 0,5 м от наконечника, чтобы чувствовать только приятное согревание, но не жжение (обычно у самой кожи при этом температура равняется 40–45 °C).

В наконечник вмонтирован конденсатор, собирающий капельки воды, и поэтому пар выходит из паропровода «сухим», что предупреждает возможность ожога. Здоровые части тела рекомендуется защищать, например, легким щитом из фанеры или брезента. Продолжительность парового душа – 15–30 минут, хотя некоторые делают его короче. Непосредственно после процедуры следует короткое местное обмывание холодной водой (для возвращения тонуса сосудов) и нередко еще общий дождевой душ (для удаления осевшего пара и пота).

После парового душа подвергшийся воздействию пара участок тела укутывают теплой тканью или обливают прохладной водой, чтобы тонизировать сосуды. Продолжительность душа – 10–15 минут, курс – 12–15 процедур.

Обычно паровой душ принимается раз в день, но можно повторять его и два раза, причем общее число сеансов не ограничивается, ибо сама процедура переносится очень легко.

Паровой душ

На месте применения очень быстро после начала процедуры появляется резко выраженная гиперемия, которая, по утверждению многих авторов, развивается сильнее, распространяется глубже и держится дольше, чем при применении каких-либо других методов теплолечения.

Паровой душ применяется в тех случаях, когда необходимо получить болеутоляющее действие (особенно при миозитах) и рассасывающее остаточные явления различных воспалительных процессов. Этот душ дает эффект в борьбе с рубцовой тканью при ограничении движений. Мягкое, приятное и легко переносимое тепло пара делает его применимым при некоторых поражениях кожи, торпидно протекающих язвенных процессах кожи и слизистых, при пролежнях. Присоединение к местному паровому душу последовательного или, еще лучше, одновременного под паровой струей массажа, а также активных и пассивных движений является комбинированным методом, дающим прекрасные результаты во многих случаях нарушения подвижности в суставах.

Паровые ванны

Эти ванны хорошо очищают организм от накопившихся шлаков. После пара следует обмыться холодной водой, что укрепляет и закаляет тело. При заболеваниях отдельных частей тела следует принимать паровые ванны для этих частей тела. Пар при паровых ваннах не должен обжигать.

Устройство общих паровых ванн довольно просто. Они представляют собой деревянный ящик той или иной формы, в который больной может поместиться так, что снаружи остается только голова. В ящик подводится горячий пар и с помощью расположенных внутри узких металлических трубок с мелкими отверстиями распределяется по всей ванне; кроме того, в ящике также устанавливают различные приспособления для его обогревания (чаще всего калорифер, нагревающийся от парообразователя). Это устройство можно в значительной степени упростить, сделав стенки ящика более легкими (например, из фанеры, брезента) и прикрепив их к стойкам.

Этот остов устанавливают над больным, лежащим на кровати или кушетке, и плотно накрывают сверху и с боков одеялами; затем в пространство между ними и кроватью, где находится больной, напускают пар. Можно посадить больного в обычную ванну, предварительно положив на дно деревянную решетку из довольно толстых перекладин, а под нее налить горячей воды или же, что еще лучше, непрерывно пропускать воду по дну ванны под решеткой. Одновременно ванну вместе с больным сверху прикрыть одеялом, но так, чтобы голова его оставалась свободной. Иногда делают еще проще: сажают больного на стул, накрывают сверху и с боков чем-нибудь малопроницаемым замкнутое пространство и напускают пар.

Дешевле и легче сделать местные паровые ванны. Форма и величина их будет определяться той частью тела, для лечения которой они предназначаются. Такие ванны могут быть сделаны из самого разнообразного материала.

Как источником пара для паровых ванн повсюду в водолечебницах пользуются особым котлом-парообразователем. Последний, впрочем, необходим только для паровых душей или общих паровых ванн, а для упрощенных паровых ванн, особенно местных, можно воспользоваться маленькими переносными котлами.

При применении общей паровой ванны необходимо позаботиться, во-первых, о доставке для дыхания чистого, свежего воздуха, так как тяжесть регуляции теплообмена нагружает легкие. Во-вторых, нужно обеспечить достаточное охлаждение головы, так как во время паровых ванн особенно легко наступают явления прилива крови к голове (большую пользу оказывает здесь и струя воздуха от небольшого электрического вентилятора). Начинают общую паровую ванну обычно с 40 °C и доводят ее до 50 °C; продолжительность ванны – 10–15 минут (редко – больше). После ее окончания, смотря по показаниям, следует или охлаждающая процедура (ванна, полуванна, обливание или душ), или же, если необходимо, дальнейшее потение, укутывание в теплые одеяла и укладывание в постель, а в заключение – отдых не менее 30 минут. Процедуры повторяют обычно через два дня, а весь курс лечения состоит приблизительно из 15–20 ванн.

Паровые ванны считаются одной из сильнодействующих процедур, так как в силу затрудненной теплоотдачи и значительного поступления тепла извне в них быстро наступает перегревание тела со всеми его последствиями. В связи с этим они требуют от больного большой реактивности, особенно со стороны сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Поэтому паровые ванны назначаются только больным с хорошим сердцем и сосудами и со здоровыми легкими, не лихорадящим, не склонным к кровотечениям и без наличия острых воспалительных явлений.

Общие паровые ванны, подобно другим горячим процедурам, применяются главным образом как средство, заметно усиливающее обмен, как энергичное потогонное и изредка как подготовительная процедура для согревания перед последующей холодной процедурой; в последнем случае они должны быть более кратковременными (но не до потения). Они представляют значительные преимущества перед русскими банями, так как при этом больные имеют возможность дышать свежим воздухом, а не горячим банным и к тому же насыщенным водяными парами и всякими испарениями. Кроме того, в них гораздо легче регулировать степень насыщения воздуха ванны парами и температуру, т. е. можно более точно дозировать врачебное воздействие.

Паровая ванна на ночном стуле (горшке). Эта ванна применяется при болезнях мочевого пузыря, почек и камнях в них, различного рода застоях в малом тазу, кистах, геморрое, выпадении прямой кишки. В ночной горшок (ведро, бак) наливают кипяток с добавлением отваров овсяной соломы, полевого хвоща и садятся на специальный стул (или дощечку от унитаза) и укутывают себя по пояс, чтобы пар не уходил, а туловище оставалось на воздухе. Продолжительность ванны – 15–20 минут, не более 1–2 раз в неделю. После процедуры желательно лечь в постель и пропотеть в ней некоторое время, после чего надо провести быстрое холодное обливание.

Паровая ванна общая

В такой ванне можно применять: отвар сенной трухи – при конвульсионном и ревматическом состоянии живота, нарывах в мочевом пузыре, при водянке, запорах; отвар овсяной соломы – при болезнях почек и мочевого пузыря; отвар полевого хвоща – при плохом мочеотделении; настой ромашки (1 ч. ложка на стакан кипятка) – при выпадении прямой кишки.

Паровая ванна Куне на плетенчатой скамье.

Применяется для ослабленных пациентов на специальном аппарате. Пациента укладывают на скамью с плетенчатым сиденьем и укрывают сверху большим шерстяным одеялом, поплотнее закутав шею. Под скамью ставят 3 паровых горшка: один – под ноги, другой – под область крестца, третий – под спину. В процессе парения пациент поворачивается на скамье то на спину, то на живот. Продолжительность процедуры – 30–45 минут.

Постельная паровая ванна по Киницт-Зигерту.

Часто применяется сторонниками естественных методов лечения. Легко выполнима и не требует специального помещения и оборудования.

Эту паровую ванну принимают следующим образом. Вокруг пациента обертывают влажную, хорошо выжатую полотняную простыню, затем кладут вокруг тела грелки: грелку поперек стоп, по одной грелке снаружи около правой и левой ноги, в области коленей, и по одной грелке снаружи около правой и левой сторон туловища, в области предплечий. Грелки, наполненные горячей водой (56–60 °C), предварительно заворачивают в смоченное в горячей воде и слегка выжатое полотенце. Каждую из обернутых таким образом грелок помещают в толстый шерстяной чулок или же заворачивают в шерстяную материю. В местах установки грелок на тело кладут дополнительные куски шерстяной материи, чтобы исключить

обваривание прилегающих частей тела. После этого накладывают на пациента шерстяное одеяло. Особое внимание следует обратить на то, чтобы обертывание было плотно закреплено на шее (можно дополнительно обернуть шею платком).

Для детей и возбудимых пациентов рекомендуется трехчетвертное обертывание с тремя грелками или обертывание только ног с тремя грелками. Можно класть грелки и снаружи, к шерстяному одеялу, но тогда следует накрывать их дополнительно периной.

Постельная паровая ванна может быть видоизменена в соответствии с имеющимися условиями и средствами, а также в зависимости от возраста, пола, телосложения и тяжести болезни пациента. Эти ванны оказывают очень мягкое воздействие на тело, поэтому могут назначаться как детям, так и престарелым лицам. Пациент, находясь в постели, экономит силы и не создает дополнительной нагрузки на сердце. Влажная теплота, образующаяся вследствие отдачи пара грелками, в соединении с испарениями тела размягчает кожу, прочищает ее поры, вызывает усиленный приток крови к коже от внутренних органов, переполненных кровью; отложившиеся в тканях болезнетворные вещества растворяются и уносятся кровью к коже, где выделяются в виде испарины.

Постельная паровая ванна по Рикли. Эту паровую ванну устраивают для ослабленных больных следующим образом. Поверх матраца на постели расстилают клеенку (или целлофан), а поверх нее шерстяное одеяло или полотняную простыню для впитывания образующегося пота. На эту подстилку ложится больной, а над ним ставят каркас, накрытый большим шерстяным одеялом (брезентом), которое со всех сторон свешивается вниз, чтобы предотвратить утечку пара. По резиновому шлангу горячий пар подается под каркас. Внутри каркаса шланг входит в распределительный ящик со множеством отверстий, через которые пар и расходится по всей ванне. Продолжительность процедуры – 30–45 минут.

По окончании процедуры проводят охлаждающие приемы: для постельных больных – путем обмывания, а для более крепких – в ванне.

Ножная и стопная паровые ванны. Эти паровые ванны (особенно стопные) применяются при приливах крови к голове, при головных, зубных и ушных болях, при болезнях дыхательных органов и сердца, т. е. во всех случаях, когда надо вызвать отток крови от верхней части тела. Процедуру лучше всего проводить с помощью специального аппарата для стопных паровых ванн, в котором пар подается в сосуд для размещения стоп или ног до коленей.

В домашних условиях такую паровую ванну оборудуют на тазу или ведре. Таз наполняют кипятком, поперек таза устанавливают дощечку, на которую ставят ноги, прикрывая их плотным покрывалом. Можно для повышения эффекта применять отвары разных трав. Продолжительность ванны – 15–20 минут, 1–2 раза в неделю. Если необходимо продлить процедуру – в воду кладут раскаленный кирпич, который и будет сохранять тепло воды.

Эти паровые ванны используют также при отеках ног, мозолях, опухолях, застое крови, сильном ножном поте, при холоде и сухости в ногах. После процедуры следует охладить ноги холодной салфеткой, вытереть и обсыпать (при лечении потливости) тальком.

Паровая ванна для рук и кистей. Эта паровая ванна может проводиться в специальном аппарате для ручных ванн или же по-кнейпповски с помощью одеяла, закрывающего наглухо руки со всех сторон так, чтобы подаваемый под него пар не проходил ни снизу, ни сверху. Эта процедура применяется либо как местное средство для устранения ревматических и подагрических поражений, затвердений, опухолей, хронического холода в кистях, растворения болезненных отложений, либо с целью вызвать отлив крови от внутренних органов – легких, сердца, головы. Продолжительность процедуры – 25–40 минут.

Головная паровая ванна. Во время такой ванны действию пара подвергаются голова и шея, а также верхняя часть груди. Для выполнения процедуры необходимо наполнить тазик кипятком и прикрыть крышкой. Сесть на стул, накрыться плотным покрывалом и наклонить голову над тазом. Верхняя часть тела должна быть обнажена. Затем крышку с тазика снять, чтобы горячие пары поднимались к голове и на грудь. Продолжительность ванны – 15–20 минут, но не более 2–3 процедур в неделю. Следует держать рот, нос и глаза открытыми.

Хорошо эту ванну делать на картофельном отваре с добавлением настойки эвкалипта, укропного, пихтового (соснового) масел или же добавлять травы: тысячелистник, ромашку, бузину, крапиву, сенную труху, семена укропа, шалфей, подорожник, липовый цвет и т. д.

После головной паровой ванны рекомендуется погрузиться в холодную ванну на 1 минуту. Не мочите голову в течение первых 10–30 секунд. Такие ванны эффективны при простудах, ревматических и конвульсивных болях в верхней части тела, при катарах верхних дыхательных путей. Хорошо очищают кожу лица, голову, смягчают и удаляют слизь из гайморовых и лобных пазух, носоглотки, легких. Применяются как местное средство при ушибах, глазных, носовых, зубных, горловых и головных болях, при нарывах, опухолях, сыпях, при внутренних и наружных новообразованиях.

Головная паровая контрастная ванна (ингаляция). Используется при заболеваниях горла (ангина, хрипы, тонзиллиты, фарингиты) и болях в ухе. Подышать над паром из кастрюльки или чайника с несильно кипящим раствором (желательно с добавлением лекарственных трав или прополиса и т. д.) 1–2 минуты. Потом умыть лицо прохладной или холодной водой и прополоскать ею рот, в основном десны и язык. Эту процедуру нужно повторить несколько раз.

Паровая ванна для лица. Применяется как лечебная ванна при болезнях носолобных областей (аналогично головной паровой ванне) и как косметическое средство для очищения кожи лица от пыли, грязи, роговых наслоений. При косметическом применении паровой лицевой ванны в разогретой паром коже расширяются устья выводных протоков сальных и потовых желез. Сальные пробки, закупоривающие выводные протоки сальных желез, становятся мягче. После этого косметическая чистка кожи (удаление камедонов) производится легче, не вызывая травм.

Аппарат для паровой ванны лица состоит из стеклянного колпака, куда подается пар. К той стороне, где колпак открыт, приближают лицо пациента. Голову вместе с колпаком паровой ванны покрывают полотенцем и подвергают лицо действию пара в течение 10–15 минут. Температура пара – около 50 °C.

Местная паровая ванна. Применяется к отдельным частям тела с целью устранить боль, размягчить, уменьшить в объеме, заставить всосаться или выделиться наружу новообразования, затвердения, опухоли, а также при воспалениях глаз и ушей, при зубных болях, при опухании желез и миндалин, при колике, желудочной судороге, при опухолях печени и желудка, при кистах женских половых органов, при параличах, болезнях суставов, воспалении надкостницы. Например, при боли, простреле в ухе (отите) пар впускают в ухо через воронку, направляя ее концом в ушную раковину, при этом само ухо и прилегающие области обертывают полотенцем, чтобы пар их не обжег.

Паровой компресс (припарка). Паровые компрессы приготавливают следующим образом. Берут стираное полотно, складывают его в 6–8 раз, погружают в горячую воду (50–65 °C), вынимают оттуда, выжимают слегка или вовсе не выжимают и заворачивают в плед или кусок фланели так, чтобы влажный горячий компресс был закрыт со всех сторон. Через 15 минут прежний компресс заменяют на новый; такую смену компрессов проводят в течение 2–2,5 часа. В заключение следует охлаждающий прием – лучше всего обмывание.

Припарки назначают для уменьшения болей при ревматизме, подагре. Для этого используют отвары различных растений: листьев белокопытника лекарственного, корней девясила и др.

При хронических болезненных состояниях, когда требуется вызвать размягчение, рассасывание и выделение наружу всякого рода затвердений, процедуру можно проводить чаще двух раз в день.

Паровая ванна для гениталий и ректума. Эти ванны применяют обычно при болезнях этих органов для смягчения воспаленных тканей и лучшего промывания их кровью. Например, для лечения эрозии, цистита, простатита хорошо зарекомендовали себя паровые бани с прополисом. В ночной горшок налить горячей воды (такой температуры, чтобы терпело тело), бросить горошину прополиса и сидеть над паром 10–15 минут. Курс лечения: первый курс – в течение недели через день; неделя отдыха; затем – 3 недели, также через день; после недельного перерыва повторить трехнедельный курс.

Особая паровая ванна для отдельных больных мест. Такие ванны обычно применяются местно при укусах насекомых, змей, собак. Они выводят ядовитые вещества из организма. Выполняются так же, как и местные паровые ванны. Продолжительность процедуры – не более 20 минут.

Эффективность всех паровых процедур многократно увеличивается, если пар получать не из чистой воды, а использовать отвары различных трав, растворы лекарственных средств или солей. Так, например, пары морской воды полезны при водянке и ушной боли.

SPA-процедуры. По одной версии, это название – сокращение от римской поговорки Sanus per aqua – здоровье через воду. По другой, название произошло от названия входящего в Римскую империю маленького городка Спа, славящегося своими термальными источниками.

В современном понимании SPA – это сложнейший процедурный комплекс, разрабатываемый индивидуально для каждого клиента и включающий в себя различные методики оздоровления – как восточные, так и западные. Водорослевые обертывания соседствуют там с душем Шарко; аппаратный массаж – с рефлексотерапией, китайским массажем шиацу или стоун-терапией; лечение светом (фототерапия) – с расслабляющими аромаваннами и т. д. На пользу делу работают новейшие научные разработки и последние открытия в этой области, а также древние, проверенные временем рецепты.

Главное достоинство SPA – воздействие не на какой-либо один орган, а на организм в целом. Излечение тела приводит к «лечению» души: избавлению от стрессов, переутомления, бессонницы, депрессий.

Кстати, как бы ни казалось на первый взгляд безобидным «лечение водой», оно должно проводиться только под строгим медицинским наблюдением – ведь на то оно и лечение! SPA-терапия прописана при многочисленных видах заболеваний: болезнях крови, костно-мышечной системы, сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях органов пищеварения и мочеполовой системы, болезнях нервной системы, органов дыхания и гинекологических заболеваниях. Но, учитывая такой внушительный список болезней, и список противопоказаний может быть не меньше.

Какие же процедуры предлагает SPA? Их много, и некоторые из них вполне доступны нам в домашних условиях. Например, обычная ванна – самая простая процедура. Ее мы проделываем чуть ли не каждый вечер – в целях гигиены. Но общеизвестно, что ванна, особенно с добавлением различных травяных отваров и экстрактов, эфирных масел или морской соли, способна решать также многие другие задачи. Например, прогревать при болезни, усиливать кровообращение, снимать судороги, расслаблять или, напротив, тонизировать, снимать стрессы – то есть довольно сильно воздействовать на организм человека. Вот почему тем, кто страдает гипертонией или стенокардией, от ванн лучше вовсе отказаться, а остальным нужно следить, чтобы уровень воды в ванне всегда был ниже уровня сердца.

Бани

Еще одним общепризнанным в медицине природным оздоравливающим и закаливающим средством являются бани.

Бани относят к водолечебным процедурам, в которых воздействие на организм осуществляется горячей и прохладной водой, паром и пр. Систематическое посещение бани, прогревание в ванне является мощным закаливающим средством, выводящим ядовитые продукты из организма. Эта целебная гигиеническая процедура быстро восстанавливает силы и должна применяться минимум 1–2 раза в неделю.

Хорошо известно значение этой процедуры при простудных и других заболеваниях, в повышении приспособительных сил к перепадам температуры воздуха (жаре, холоду, переохлаждению) и иммунологической реакции на различного рода инфекции, в усилении обмена веществ и функции выделения из организма отработанных, ненужных ему продуктов обмена и др.

Пользоваться банями для лечебных целей лицам с заболеваниями сердца желательно под контролем врача и по предложенной им методике, с периодическим врачебным контролем за общим состоянием.

Показаниями к назначению бань в качестве водолечебной процедуры служат неспецифические заболевания верхних дыхательных путей, опорно-двигательного аппарата (вне стадии обострения), начальные проявления гипертонической болезни, атеросклероза, последствия травм нижних конечностей, экссудативный диатез и др.

Противопоказаниями являются эпилепсия, злокачественные и доброкачественные (растущие) опухоли, инфекционные болезни, выраженные гипертоническая болезнь и атеросклероз, кровотечения, болезни крови.

Наиболее популярны русская баня с парильней и суховоздушная финская сауна. В основе действия на организм лежит контраст температур (согревание в термальной камере – парильне и последующее охлаждение в бассейне, под душем или в прохладной комнате), способствующий тренировке сосудов.

Сауна— закаливание с использованием контрастных раздражителей, которое в последнее время нашло широкое применение при лечении заболеваний органов дыхания. Сауна широко показана при хроническом неспецифическом бронхите, хроническом бронхите обструктивного типа, бронхиальной астме, хроническом синусите, назофарингите, ларингите, после воспаления легких.

Сауна эффективно способствует урежению кашля, астматических приступов, повышению объема форсированного выдоха и жизненной емкости легких, уменьшению количества обострений и увеличению продолжительности периодов улучшения. При назначении лечебной сауны лицам с заболеваниями дыхательных путей и легких возникает необходимость индивидуально определить количество процедур и длительность пребывания в парильном отделении.

Прежде чем зайти в парильное отделение, необходимо принять теплый (35–38 °C) душ в течение 3–4 минут, причем не рекомендуется мыть голову (легче переносится температура воздуха), мыться с мылом во избежание обезжиривания кожи; с мылом моются после сауны. На голову необходимо надеть шапочку из плотного материала или повязать голову полотенцем – это создает микроклимат и предохраняет от перегрева. В парильном отделении рекомендуется дышать носом, при этом горячий воздух охлаждается, а сухой увлажняется. Сначала лучше посидеть внизу, чтобы прогреться и подготовить организм к более высокой температуре. При этом исключается резкое повышение температуры тела, так как механизм терморегуляции включается постепенно.

Самое рациональное положение в парильном отделении – лежа, так как температура воздуха в этом случае одинакова для всех участков тела, тогда как при положении стоя разница температуры воздуха на уровне пола и головы составляет 10–15 °C, а это неблагоприятно влияет на терморегуляцию. Если нельзя принимать процедуру лежа, можно это делать сидя, положив ноги на скамью или полку, на которой сидят.

Хорошие результаты при заболеваниях дыхательных путей и легких достигаются при добавлении к воде, выливаемой на камни, настойки эвкалипта, ментоловых или мятных капель, раствора хлорофиллипта, настоя сосновых почек, отваров бузины, багульника и других лекарственных растений, показанных при этих заболеваниях.

При назначении лечебной сауны длительность первой процедуры может колебаться от 4 до 8 минут; она не должна превышать 10 минут при температуре воздуха 60–90 °C и влажности 10–15 %. С каждой последующей процедурой время можно увеличивать на 0,5–1 минуту и постепенно переходить к 2–3-разовому повторению процедур. После сауны необходимо отдохнуть в течение 15–30 минут, хорошо укрывшись простыней.

О положительном влиянии процедур лечебной сауны на организм свидетельствуют улучшение самочувствия, исчезновение хрипов и затрудненного дыхания, крепкий сон, хороший аппетит, повышение работоспособности. Признаками отрицательного влияния являются вялость, головная боль, затрудненное дыхание, раздражительность, бессонница, снижение или потеря аппетита. Как правило, это результат неправильного назначения процедур лечебной сауны. В этом случае необходимо изменить ее методику и дозировку.

Противопоказанием к назначению сауны являются острые вирусные заболевания верхних дыхательных путей, острые специфические и неспецифические воспаления дыхательных путей, бронхоэктатическая болезнь, хронические заболевания легких с сердечно-сосудистой недостаточностью, злокачественные образования.

Бани. Существует два типа бань: русские бани, в которых имеются приспособления для образования в большом количестве пара (особая печь «каменка»); римско-ирландские, финские или турецкие бани, где моющиеся подвергаются действию горячего сухого воздуха, для получения которого устраивается особая центральная печь – калорифер.

В самом простом виде все бани состоят из одной комнаты для раздевания и одной или двух – для мытья и вызывания потения. В более усовершенствованных банях число комнат увеличивается, особенно когда оба типа соединяются. В состав таких смешанных бань могут входить следующие отделения: для раздевания; собственно для мытья с ваннами, а иногда и с бассейнами; для вызывания потения сухим воздухом, нагретым до температуры 45–50 °C, а иногда и добавочная – с температурой воздуха 65–90 °C; для вызывания потения жаром температурой около 45–50 °C; для последовательного обливания и душа; иногда для купания с целью охлаждения; для массажа; для заключительного отдыха.

Действие бань довольно сложное, так как здесь, помимо влияния обильного количества горячей воды (и в некоторых случаях – холодной), растирания, похлестывания веником, а иногда и массажа, имеет место воздействие на организм горячего воздуха или пара. Результатом этого является прежде всего очищение наружных покровов от всяких загрязнений, причем в результате обильного потения очищаются все поры тела, нередко содержащие в себе различного рода бактерии. В одном этом уже заключается громадное значение бань в оздоровлении населения; тем более что они, удовлетворяя естественную потребность в поддержании чистоты тела, в то же время дают при умеренном пользовании улучшение самочувствия и повышение сил, а вместе с тем и трудоспособности.

Кроме того, бани применяются с чисто лечебной целью как доступное потогонное средство. Также они могут служить местом для проведения других гидротерапевтических процедур. Последнее допустимо лишь там, где нет специально приспособленного для этой цели помещения.

Показания и противопоказания к баням те же, что и для общих паровых процедур.

Грязи

Иловые грязи соленых озер, торфяные грязи, глина, парафин, озокерит принадлежат к группе веществ, образующихся в природных условиях под действием геологических процессов и климатических влияний и именуемых пелоидами (грязеподобными). Отсюда их применение с лечебными целями получило название пелоидотерапии. Осадочные иловые грязи соленых озер или лиманов, а также торф представляют собой продукт сложных физико-химических и биологических процессов.

Главными действующими моментами при лечении грязями являются температурные, механические и химические раздражения. Механическое воздействие слагается из давления массы грязи на тело больного и трения грязевых частиц об его кожу, вследствие чего возникает раздражение кожных нервных окончаний.

Химический состав грязей, их физическое строение и свойства различны и находятся в зависимости от природных условий их образования. Лечебные свойства грязей также неодинаковы. Однако их объединяет большое содержание раздражающих и вяжущих органических и неорганических (гумусных веществ, свободных кислот, двувалентного железа), а отчасти и протеиновых веществ.

Грязи отличаются особенной пластичностью, зависящей от количества содержащихся в них веществ, находящихся в коллоидальном состоянии. Тесное соприкосновение грязи и вообще пелоидов с поверхностью тела, вследствие их особой пластичности и липкости, облегчает их механическое и тепловое воздействие на организм, а также влияние химических составных частей. Содержащиеся, например, в грязи газы, летучие вещества, ионы могут всасываться кожей.

В зависимости от физических и химических свойств каждого из пелоидов обусловливается их особое температурное влияние, которое существенно отличается от других видов температурного воздействия. Приведенная ниже сравнительная таблица дает представление о теплоемкости и теплопроводности некоторых из них, приготовленных для отпуска процедур.

Таблица

Теплоемкость и теплопроводность пелоидов

Большая теплоемкость, малая теплопроводность и пониженная конвекционная способность грязей обеспечивают более легкую переносимость горячих грязевых процедур, чем водяных. Это зависит, очевидно, от иного теплообмена между телом больного и грязью и дает возможность наносить раздражение более высокими температурами и тем самым достигать более сильных реакций. Кроме механического, термического и химического влияния, в лечебном действии грязей отводят некоторую роль и наличию в них радиоактивных веществ, возникновению электрических токов между кожей и грязью, причем полагают, что последние могут облегчить проницаемость кожи для некоторых содержащихся в грязях веществ. Благодаря комбинации всех этих свойств, грязи оказывают свое лечебное действие.

В механизме действия грязи играют роль сложные биологические процессы, возникающие под влиянием грязевого раздражения местно в тканях, а также и отдаленно – во многих системах организма. Горячая грязевая масса, приложенная к поверхности тела или слизистой полости (влагалища, прямой кишки), вызывает местную гипертермию, гиперемию, улучшение местного кровообращения, что обусловливает повышение местных процессов обмена, а следовательно, и усиление рассасывающего действия патологических инфильтратов и отеков, уменьшение воспалительных явлений. На этой основе усиливаются регенеративные процессы в пораженных тканях, стимулируются иммунобиологические защитные процессы, и все вместе взятое способствует восстановлению функций больного органа или систем организма.

При наличии показаний к лечебному применению грязей раньше отправляли больного на соответствующий курорт, так как проведение основательного курса грязелечения только там и было возможно, благодаря не только достаточному количеству грязи, но и подходящему климату, соответствующей обстановке. Теперь же во многих случаях можно применять лечение грязью и на местах, притом с хорошим результатом, нередко мало уступающим эффектам лечения на соответствующих курортах. Ученые предложили видоизменять химические и физические свойства местной глины в желаемом направлении, прибавляя к ней различные вещества. В последнее время делают попытки создавать даже подобие естественной грязи более сложным биологическим путем.

Для лечебного применения грязь, торф, глину освобождают от посторонних примесей – камешков, остатков растений.

Доставленные грязь, торф и глину надо исследовать микробиологическим способом на наличие в них

патогенных микробов. Это же необходимо делать время от времени и при их использовании с лечебной целью. Грязь, доведенную до консистенции жидкой кашицы или густой сметаны прибавлением горячего (50–55 °C) маточного рассола (рапы), в крайнем случае воды, тщательно перемешивая, подогревают на водяной бане (в южных районах летом практикуется также способ солнечного нагрева); при этом температура воды бани не должна быть выше 70–80 °C, а грязи – 50–55 °C. Способы нагревания грязи, при которых она может быть нагрета выше 60 °C или даже может подгореть, ведут к потере ее лечебных свойств вследствие нарушения физико-химического строения.

Во внекурортной обстановке находят широкое применение преимущественно местные грязевые процедуры, а также влагалищные и прямокишечные тампоны. К местным процедурам относятся местные грязевые ванны (чаще при наличии грязи только жидкой консистенции), состоящие в том, что подлежащие лечению части тела (руки, ноги, таз) опускаются в специальные ванночки, наполненные грязью, подогретой до назначенной температуры. Гораздо чаще применяются грязевые лепешки и припарки.

Для применения грязевых лепешек на лежак кладут сначала одеяло, на него простыню, а затем в один или два слоя что-нибудь непромокаемое, например, клеенку, брезент; на них накладывают слой приготовленной грязи (в соответствии с больной частью тела или несколько шире) толщиной 5–8 см. Смазав грязью подлежащую лечению поверхность тела, больного укладывают на подготовленный слой грязи, накладывают ее слоем 3–5 см и закрывают брезентом и одеялом. Для того чтобы грязевая лепешка не остывала (а этому нужно придавать особое значение), на нее иногда кладут грелку с горячей водой или же с этой целью применяют местную световую ванну, но тогда ограничиваются только обмазыванием грязью и не обертывают сверху брезентом и одеялом. Больной лежит так от 20 до 30 минут. Затем его развертывают, он встает, тщательно моется теплой водой (обычно с помощью дождевого или струевого душа) и, обязательно отдохнув еще 30–60 минут в лежачем положении в хорошо проветренном помещении (в некоторых случаях предварительно нужно пропотеть 30 минут под одеялами в постели), может одеться и через 0,5–1 час выходить на воздух (даже в непогоду).

Тем не менее, после грязе-, торфо– или глинолечебных процедур необходимо избегать переохлаждения: носить теплое трикотажное белье, а также защищать подвергавшиеся лечению части тела специально сшитыми теплыми повязками.

При применении грязевых припарок поступают несколько иначе: приготовленную грязь завертывают в какую-нибудь материю или накладывают ее в особый мешок, которым обертывают больную часть тела; в остальном все делается так, как описано выше. Припарки удобны в применении: меньше пачкают тело, больше сохраняют грязь, быстрее приготовляются. Однако они менее целесообразны, так как при этом уменьшается как механическое, так и химическое раздражение непосредственно самой грязью.

Местно грязь часто применяется и в виде влагалищной или прямокишечной тампонады.

Температура грязи для местного лечения при интенсивном методе сначала составляет 40–45 °C и постепенно, по мере привыкания, повышается до пределов переносимости, но обычно не выше 50 °C. Сеансы продолжаются 10–15 минут и повторяются сначала через день, позже – 2–3 дня подряд и один день перерыв. Такой метод показан для крепких больных, не страдающих нарушением сердечно-сосудистой и эндокринно-вегетативной системы.

При облегченном методе грязелечения температура грязи – 38–44 °C, сеанс – 10–20 минут, сначала через день, позже – 2–3 дня подряд и один день перерыв. Всего на курс лечения 15–20 процедур. Так проводится лечение раненых, не слишком ослабленных больных при слабо выраженных сердечно-сосудистых и вегетативных нарушениях.

Большие количества грязи хранят в специальных бассейнах, меньшие – в ящиках или бочках. Чтобы грязь не высыхала и не окислялась на воздухе, ее заливают слоем (до 20 см) естественной или искусственно приготовленной рапы или 5–6 %-ным раствором поваренной соли с добавлением 3 г сернокислого магния на 1 л раствора или 2 г сернокислого кальция.

Отработанную грязь складывают отдельно и, залив соответствующим раствором, подвергают в течение 4 месяцев регенерации. В этот период обязательно проводят бактериологический анализ. В случае неоднократно подтвержденного отсутствия патогенных микробов грязь может быть снова использована для лечения, но не раньше, чем через 2–3 месяца после начала регенерации.

Грязелечебные процедуры действуют более энергично, чем другие тепловые, и применяются для рассасывания всевозможных инфильтратов, кровоизлияний и разнообразных остаточных явлений воспалительных процессов (например, при гинекологических заболеваниях, после аппендицита, перитонита), а также при разнообразных заболеваниях периферической нервной системы, мышц и особенно суставов (туберкулезные поражения даже в поздних стадиях своего развития требуют большой осторожности, ввиду возможного обострения и даже генерализации процесса). При ряде заболеваний, особенно при тугоподвижности суставов, особую пользу приносит присоединение к грязелечению массажа, а также активной и пассивной гимнастики. Грязелечение может комбинироваться с одновременным применением гальванического тока в форме грязегальвано-ионотерапии.

Местное грязелечение не может быть применено при острых заболеваниях, активном туберкулезе, особенно протекающем с лихорадкой, при общих инфекциях, злокачественных новообразованиях, резком истощении, сердечно-сосудистой слабости, наклонности к кровотечениям.

Ингаляция и гидроаэроионизация

Ингаляция

Ингаляция – метод аэрозольной терапии, лечебным фактором которой являются жидкие частицы – аэрозоли. К водным ингаляциям относятся паровые и тепловлажные. Распыление лекарственного вещества обеспечивает его более высокую фармакологическую активность, приводит к увеличению общего объема лекарственной взвеси, большей поверхности контакта раствора лечебного препарата, быстрой всасываемости, поступлению в кровь и в ткани. При распылении частицы раствора получают электрический заряд. Чаще всего образуются биполярно заряженные аэрозоли.

При паровых ингаляциях действующим началом является пар, который при вдыхании вызывает усиленный прилив крови к слизистой оболочке верхних дыхательных путей, способствует восстановлению ее функции и оказывает местное обезболивающее действие. Паровая ингаляция может проводиться при принятии общей паровой бани. В этом случае на камни или радиатор в парилке разбрызгивают различные ароматические растворы или настои трав – хвои, девясила, полыни, чабреца, мяты, эвкалипта и др. Ароматические вещества, проникая через кожу и верхние дыхательные пути, благоприятно влияют на центральную нервную систему и другие органы, особенно на те, которым показаны эти травы или лекарственные средства.

Для паровых ингаляций могут быть использованы и специальные аэрозольные аппараты, создающие аэрозоли диаметром 0,5–2,5 мкм с температурой аэрозольного облака до 60 °C. Паровые ингаляции часто применяют в домашних условиях. Из лекарственных веществ используют растворы эвкалипта, календулы, чеснока, пихтового масла, укропного семени, ментола, тимолома и др. Длительность процедуры – 5–10 минут.

На Руси для закаливания горла раньше использовали «чепучинское сиденье». Для этого усаживались в «чепучину» – тесную деревянную камеру, заполненную распаренными душистыми травами. Применялось почти все местное разнотравье. Обязательно здесь были ромашка, шалфей, тимьян, душица, мята, мелисса, полынь. Вдыхание горячих аэрозолей ароматических веществ оказывало антисептический, противовоспалительный, противоаллергический эффект, укрепляло лимфоидную ткань миндалин. После этого полоскали горло холодными настоями трав постепенно снижаемой температуры (листьев ежевики, малины, мать-и-мачехи, липового цвета, цветков посевного льна, корня кровохлебки, иногда плодов черного паслена).

В домашних условиях можно проводить чесночную ингаляцию. Суть ее в следующем. Потереть на терке 2–3 головки чеснока, залить 1 л кипящей воды и делать ингаляции, закрывшись полотенцем, 3 раза в день по 10 минут. Можно повысить эффективность процедуры, немного усложнив ее. Для этого мелко нарезанную головку чеснока засыпают в бутылку, ставят бутылку в кастрюлю с водой и держат так до тех пор, пока вода не закипит. Выключить огонь и осторожно вдыхать каждой ноздрей по очереди пары из бутылки. Дышать медленно и глубоко, повторить 2–3 раза. После ингаляции прополоскать горло настойкой календулы, принять горячий душ.

Тепловлажные ингаляции. Применяют с лечебной и профилактической целью. Особенно они показаны людям, работающим в условиях вредных производств, связанных с образованием пыли, загрязнением воздуха химическими веществами. Они усиливают кровоснабжение слизистой оболочки и улучшают ее функцию. Для таких ингаляций могут применяться растворы слабых щелочей, танина, хлорида аммония, минеральных вод и т. д. Влажное тепло распыляемой теплой жидкой лекарственной смеси вызывает гиперемию слизистой оболочки, разжижает вязкую слизь, ускоряет ее эвакуацию. Температура аэрозольного облака – 38–42 °C. На одну ингаляцию расходуется от 25 до 200 мл раствора.

Тепловлажные ингаляции применяют при сильно раздраженной слизистой оболочке верхних дыхательных путей, при острых и хронических катарах. Часто для увеличения эффекта рекомендуются комбинированные ингаляции: сначала тепловлажные, а после них масляные. Продолжительность процедуры – 5–10 минут, на курс – 20–22 сеанса.

Тепловлажные ингаляции переменной температуры. Эти ингаляции проводят на специальных аппаратах, обеспечивающих быструю смену температуры от 20 до 45 °C каждые 2–3 минуты. Они особенно полезны при хронических катаральных процессах.

Ингаляция парами урины. В книге «Магические растения» П. Седир пишет, что вдыхание паров урины благотворно сказывается на лечении туберкулеза легких. Вероятно, такое применение паров урины вполне приемлемо и целительно. Кроме того, такая процедура благотворно воздействует на мозг и нервную систему.

Домашняя ингаляция. В домашних условиях для проведения ингаляции растворами металлического серебра или настоями различных эфиромасличных и антибактерицидных растений можно использовать домашний ингалятор. Для этого берут кастрюльку с раствором для ингаляции, накрывают картонкой с отверстием посередине и ставят на огонь. В отверстие вставляют трубку, через которую дышат. Упрощенно можно также залить кипятком помещенное в стакан сырье (например, истолченный чеснок или лук) и дышать этими парами непосредственно над стаканом.

Водотермоингаляция. Метод воздействия на слизистую носа и глотки горячими (43 °C) мелкодисперсными капельками дистиллированной воды. Такое воздействие на верхние слои слизистой уничтожает находящиеся на ней патогенную микрофлору и вирусы, не обжигая самой слизистой и ее глубинных слоев. Эта процедура позволяет сразу же избавиться от активизировавшихся вирусов и погасить распространение инфекции в бронхи и смежные с носоглоткой области.

Гидроаэроионизация

Это метод лечебного применения электрически заряженных газовых молекул и молекул воды. Применяют гидроаэроионы отрицательной и положительной полярности, получаемые искусственным путем с помощью ионизаторов. Для лечебных целей используют преимущественно отрицательно заряженные ионы.

Для получения гидроаэроионов искусственным путем применяют различные способы ионизации водяных капелек. Для этого используются гидродинамические ионизаторы типа «Серпухов». Основными узлами этого аппарата являются сосуд с водой и собственно аппарат. Внутри корпуса аппарата располагается электродвигатель с крыльчаткой и распылитель для распыления воды и образования ионов. На боковой стенке корпуса имеется отверстие, через которое проходит сопло, соединенное с сепаратором. Ионизатор работает на дистиллированной воде, но может работать и на чистой кипяченой воде.

Обычно содержание легких отрицательно заряженных ионов на расстоянии 10 см от выходного отверстия аппарата составляет 1 млн в 1 см^3 воздуха. Лечебная доза при использовании гидродинамических ионизаторов составляет 20–30 минут. На курс лечения требуется 15–20, иногда 30 процедур.

Гидроаэроионизация области лица, горла, легких. Назначается как процедура общего воздействия при гипертонической болезни, бронхиальной астме, пневмосклерозе, хронической пневмонии, бронхите, хронических воспалительных заболеваниях зева, носоглотки, неврозах. Воздействие проводят на расстоянии 10–15 см при использовании аппарата типа «Серпухов».

Гидроаэроионизация области десен. Воздействие проводят на расстоянии 10–15 см. Пациент сидит перед аппаратом, сомкнув зубы и обнажив десны.

В домашних условиях для поддержания в комнате свежей, тонизирующей и бактерицидной атмосферы желательно также использовать портативные гидроаэроиони-заторы, но при их отсутствии можно с успехом пользоваться подручными средствами: распылением гидроионов посредством сильной струи душа, или же нагревом на радиаторе мокрого, а еще лучше замерзшего на морозе полотенца. Ионизируемая вода может быть насыщена отварами бактерицидных трав, что создает дополнительный освежающий и тонизирующий эффект на организм.

Закаливание водой

Закаливание – это тренировка организма, способствующая совершенствованию регулирующей функции центральной нервной системы, выработке наилучших адаптационных реакций организма не только в ответ на резкие изменения погоды, но и на другие внешние воздействия.

Основным закаливающим воздействием воды является тренировка терморегулирующей функции организма – закаленности к холоду и жаре.

Теплорегулирующие свойства тела человека зависят от содержащейся в нем воды – ее способности поглощать или отдавать тепло в больших количествах. Напомним об уникальном свойстве воды: от 0 до 37 °C ее теплоемкость падает, а начиная от 37 и до 100 °C – возрастает. Таким образом, вода легче всего нагревается и быстрее всего охлаждается в своеобразной «температурной яме», соответствующей температуре 37 °C. Получается так, будто природа, создавая человека, позаботилась об эффективности и экономичности работы его терморегулирующей системы.

Вода, обладая высокой теплоемкостью, из всех закаливающих факторов является самым мощным и быстрым. Проведенные научные исследования показали, что при охлаждении водой значительно увеличивается электропроводность кожи, стимулируются ее биологически активные точки, укрепляется биополе человека.

Кроме того, с помощью воды тело может быть натренировано (закалено) к воздействию сильного давления как местного (струйное воздействие), так и общего (погружением на глубину водоема) характера, гипоксии, обезвоживания, а также комбинации этих неблагоприятных факторов.

Прежде чем приступить к закаливающим процедурам, необходимо запомнить основные правила, которыми следует руководствоваться, принимая этот стиль жизни:

• Подходить к большему нужно начиная с малого, шаг за шагом, – это касается и интенсивности, и продолжительности, и сложности процедуры. Некоторые исследователи рекомендуют не постепенно охлаждать воду, а сразу закаляться максимально холодной водой, но локально – сначала руки и лицо, затем – ноги, плечи и т. д. Чем сильней сила воздействия, тем ярче проявляется ответная реакция организма. Но следует отметить, что мощные физические нагрузки, интенсивное растирание тела докрасна, массаж, проведенные после закаливания, не ускоряют, а, наоборот, отдаляют сроки развития холодоустойчивости, порой растягивая процесс на несколько месяцев. Следовательно, чувства холода, возникающего в процессе закаливания, здоровым людям бояться не нужно. Один из основных законов закаливания гласит: «Чем более продолжительны охлаждения, тем быстрее и эффективнее наступает адаптация к холоду».

• Постоянность. Начав закаливающие процедуры, не надо их прерывать. Следует помнить, что закаливание – это не акт, а процесс, растянутый во времени. Поэтому необходимо стараться в течение суток как можно дольше воздействовать на тело различными по интенсивности и длительности закаливающими процедурами, чтобы сделать их как можно больше приближенными к естественному режиму общения с окружающей средой и ее неблагоприятными факторами, постараться повысить и расширить порог адаптации.

• Ритмичность. Закаливающие процедуры лучше проводить в одно и то же время, подчинив их определенному ритму. Известны ритмы Луны и Солнца, планет, космических образований, от которых зависят и ритмы организма. Поэтому, чтобы получить эффект закаливания организма, необходимо и его подчинить определенному ритму.

• Положительный эмоциональный настрой. При закаливании стремитесь создать и сохранять вокруг себя положительный эмоциональный фон.

• Комплексность. Обязательно сочетание водной закалки с другими формами закаливания (бани, воздушные и солнечные ванны) и оздоровления (правильное натуральное питание, физическая циклическая нагрузка, очищение организма, психотренинг и др.).

• Следует помнить, что чем вода холоднее, тем лучше она пробуждает организм и «выгоняет» болезнь.

Способы закаливания водой

Прохладные ножные ванночки. Начальная температура воды – 34 °C; продолжительность процедуры: начинают с 9 минут и доводят до 12 минут, постепенно снижая температуру воды на 1 °C каждые 2–4 дня, доводя до 18–12 °C. При снижении температуры ниже 20–19 °C показан самомассаж ног. После проведенных процедур рекомендуется ежедневное обмывание ног холодной водой (ниже 20 °C).

Обливание ног. Вечером, после работы, или за 1,5–1 час до сна надо облить ступни (примерно до середины голени) самой холодной водой из-под крана. Можно воспользоваться душем или ковшом – чем угодно. Люди с легковозбудимой нервной системой, страдающие нарушением сна, реагируют на поздние обливания (а также на босохождение, контрастный душ и т. п.) по-разному. В некоторых случаях сильные вечерние воздействия бывают нежелательны, но очень часто после холодовой встряски страдающие бессонницей засыпают, как младенцы. Через 1–2 недели обливания будут доставлять подлинное наслаждение; человек почувствует, что таким путем он сбрасывает усталость, взвинченность, в некотором роде возрождается. Время не ограничено: 5, 10 секунд, 1 минуту – смотря по ощущениям.

Контрастные ножные ванночки. Температура горячей воды 42 °C остается постоянной на протяжении всего цикла процедур. Увеличение контраста температур достигается путем снижения температуры холодной воды с 37 °C (начальная) до 20–15 °C (конечная), через каждые 2–3 дня ее снижают на 1 °C. В холодной воде ноги держат 1,5–2 минуты, в горячей – 3–4 минуты. Общая продолжительность процедуры – 8–14 минут.

Солевая дорожка. Для этого в 10 л воды растворяют 1 кг поваренной или морской соли, температура воды – 36 °C. Смачивают грубую ткань и расстилают в комнате, по которой дети прогуливаются.

Рижский метод. Для его осуществления на дно ванны или таза насыпают мелкие камешки-гальку. Ванну наполняют 10 %-ным солевым раствором (10 л воды – 200 г соли) так, чтобы она покрывала лодыжки ребенка. Дети гуляют по этому мини-пляжу в течение 2 минут. После «прогулки» ноги ополаскивают пресной водой. Начальная температура воды – 36 °C. Каждые 2–3 дня ее снижают на 1 °C и доводят до 22–24 °C с постепенным понижением ее до 10–12 °C.

Переменные ножные ванны по Кнейппу. Переменные ножные ванны предполагают широкую палитру показаний: нервно-сосудистая неустойчивость, гипотензия, предрасположенность к холодным ногам, гипертензия, нарушения артериального кровоснабжения.

При синусите можно рекомендовать следующее. Кратковременная энергичная прогулка 5–10 минут на свежем прохладном воздухе при дыхании только через нос. Затем сразу же носовая ингаляция горячим паром.

При нервно-сосудистой неустойчивости, так называемой гипотензии и предрасположенности к холодным ногам рекомендуется следующая процедура:

• теплая фаза (около 40 °C) – 3 минуты;

• холодная фаза (около 12–15 °C) – 15 секунд;

• теплая фаза (около 40 °C) – 3 минуты;

• холодная фаза (12–15 °C) – 20 секунд. В заключение ходьба 10 минут.

При гипертензии с сильными колебаниями давления, а также предрасположенности к теплым ногам:

• теплая фаза (35 °C) – 3 минуты;

• холодная фаза (около 12 °C) – 20–30 секунд;

• теплая фаза (35 °C) – 3 минуты;

• холодная фаза (12 °C) – 20 секунд. В заключение ходьба 10 минут.

Ножные ванны наиболее эффективны при нарушениях периферического артериального кровоснабжения. Например, при периферической температуре конечности 24 °C рекомендуется следующая переменная ванна:

• теплая фаза (26 °C) – 3 минуты;

• холодная фаза (18 °C) – 15 секунд;

• теплая фаза (26 °C) – 3 минуты;

• холодная фаза (18 °C) – 10 секунд. Затем тренировочная ходьба.

Необходимо следить за реакцией организма. При ухудшении состояния после первой ванны разность температур нужно уменьшить, при улучшении после 3–4-й ванны ее можно увеличивать за счет верхнего и нижнего пределов. Тренировке при этом подвергаются кровоснабжение кожи и капиллярный отдел.

Закаливающие обтирания

При общих обтираниях обнаженного больного, стоящего в тазу с теплой водой, обертывают простыней, смоченной водой и хорошо отжатой. Температуру воды постепенно понижают с 32–30 °C до 20–18 °C (к концу курса лечения). Больного быстро и энергично в течение 2–3 минут растирают поверх влажной простыни до ощущения теплоты, затем вытирают сухой простыней. Иногда после обтирания больного обливают 1–2 ведрами воды, температура которой на 12 °C ниже температуры воды, взятой для обтирания, затем насухо вытирают (так называемое обтирание с обливанием). Больной может проводить процедуру самостоятельно, обтирая все тело смоченной в воде губкой или специальной варежкой, а затем досуха растираясь полотенцем.

Ослабленным больным проводят частичное обтирание. Больному, лежащему в постели под одеялом, поочередно открывают сначала одну ногу, потом другую, руку, спину и т. д., на которые накладывают смоченное водой и отжатое полотенце и тщательно поверх него растирают, а затем насухо вытирают и снова накрывают одеялом. В воду иногда добавляют поваренную соль, спирт, одеколон. Такое обтирание оказывает освежающее и тонизирующее действие, улучшает кровообращение и повышает интенсивность обмена веществ.

Влажные обтирания тела проводят при температуре воздуха в помещении не ниже 25–23 °C. Начальная температура воды для обтирания – 37–35 °C, через каждые 3–5 дней ее снижают на 1 °C. Последовательность проведения процедур следующая: кисти, предплечья, плечо, стопы, голени, бедра, живот, грудная клетка спереди и сзади. Продолжительность обтирания 2–5 минут.

Холодное обтирание. Эта закаливающая процедура проводится намоченным в холодной воде полотенцем местно или для всего тела. Температура воды с каждым разом уменьшается, а продолжительность контакта с мокрым полотенцем увеличивается. После обтирания следует растереть тело до покраснения. По мере закаленности сухое обтирание тела необязательно.

Горячее обтирание. Это обтирание проводится следующим образом: на теплую кожу холщовой тканью наносят горячую воду, которая тут же испаряется. Этот метод закаливания получил название испарительного (в отличие от контактных методов закаливания, предполагающих контакт тела с холодной водой). Вода, испаряясь, уносит тепло (при испарении 1 г воды кожа теряет около 0,6 ккал, а поверхность кожи среднего человека составляет примерно 2 м^2): за 1 секунду – 0,3 ккал, за всю процедуру при испарении 100 г воды – 60 ккал.

Отдача такого количества тепла стимулирует увеличение его выработки в организме. Регулярная тренировка делает этот процесс автоматическим: охлаждение кожи дает мгновенную реакцию выработки организмом дополнительного тепла. Поскольку горячее обтирание проводится многократно, кожа не успевает переохладиться, новая порция теплой воды тут же согревает ее. Но в отличие от обычного закаливания, сопровождающегося резким, ударным контактом кожи с холодной водой, что неизбежно вызывает стрессовую реакцию кожи, при испарительном способе закаливания холод подводится к коже мягко.

При таком способе закаливания тренировка терморегуляционной системы идет даже быстрее, чем при закаливании контактном, и с меньшим напряжением. Правда, существует опасность переохлаждения при начале закаливания этим методом. Чтобы избежать этого, особенно для людей ослабленных и пожилых, рекомендуется начинать горячее обтирание не всего тела, а местно – рук, ног, затем груди. Нельзя доводить до озноба, а после процедуры надо обязательно обтереться сухим полотенцем.

Влажное обтирание ног. Начальная температура воды – 35–37 °C; продолжительность процедуры – 2–4 минуты; через каждые 2–3 дня температуру снижают на 1 °C.

Контрастные обтирания. Проводятся водой с температурным контрастом: холодной и горячей. Для интенсификации охлаждения используют настои «холодящих и согревающих» трав. Охлаждение достигается при использовании отваров мяты или мелиссы (4 ст. ложки сухой травы на 1 л кипятка, настаивают 30 минут, фильтруют, охлаждают), а для согревающих растворов необходимо брать тысячелистник, пижму, сосновые или еловые лапки (2 ст. ложки на 1 л кипятка, настаивают 1–2 часа, фильтруют).

Смочив шерстяную рукавицу в холодном настое, ее выжимают и обтирают руки. Затем, смочив другую рукавицу в горячем настое, также делают обтирание. После этого сухим полотенцем энергично растирают кожу до покраснения и ощущения тепла. Далее последовательно растирают грудь, спину и ноги. Общая продолжительность процедуры – 5 минут.

Начинают курс процедур с холодного настоя температурой 20–22 °C и доводят его до ледяного (4–6 °C). Затем горячий настой температурой 38–39 °C доводят до очень горячего (41–45 °C).

Дозированные контрастные обтирания закаливают организм, тонизируют нервную систему, уменьшают ощущение дискомфорта в пожилом возрасте, утомляемость, потливость, чувствительность мышц и суставов к перемене погоды, развивают мускулатуру. Позже можно переходить и к более резким закаливающим и тонизирующим процедурам – контрастным обтираниям и контрастному душу.

Местное закаливание

Это закаливание ног, рук, носоглотки, иногда груди при воздействии холодового фактора воды, снега и льда.

Разные участки тела обладают разной чувствительностью к холоду. Наиболее чувствительна к холоду голова, у большинства – кончики пальцев, шея, грудь, травмированные места. Так, переохлаждение носоглотки и стоп вызывает часто насморк, кашель, респираторные заболевания. Известно, что охлаждение стоп может вызвать выраженную рефлекторную реакцию со стороны сосудов слизистой оболочки верхних дыхательных путей, а это в итоге приводит к ослаблению ее защитной функции. В результате этого микроорганизмы, всегда населяющие слизистые оболочки носа, зева и верхних дыхательных путей, начинают усиленно размножаться, выделяя при этом ядовитые продукты обмена, отравляющие организм. Поэтому так важно для предотвращения простудных заболеваний проводить местное закаливание ног и носоглотки.

Закаливание ног целесообразно начинать по схеме: хождение босиком по мокрому полу, земле, воде в ванне, на берегу водоема, по снегу, по льду. Надо также ввести в практику ежедневные обмывания ног на ночь холодной водой (кроме закаливающей процедуры, это снимает с тела лишние электростатические заряды и налипшую патогенную биоэнергию).

Закаливание носоглотки проводят путем полоскания горла холодной водой и промывания (втягиванием по йоговской методике) холодной водой носа.

Закаливание рук проводят обычно при чрезмерной их зябкости контрастным методом: многократным попеременным опусканием рук по локоть в таз с холодной и горячей водой, постепенно увеличивая диапазон контрастности холодной и горячей воды.

Закаливание груди проводят путем обтираний и обливаний груди холодной водой. Обычно эта процедура служит промежуточным звеном «приучивания» тела к холодовым процедурам.

Обливание

Целесообразно начинать с местного обливания частей тела и переходить, по мере привыкания, к полному кратковременному обливанию всего тела ледяной водой «по-суворовски». Процедуру можно разнообразить контрастным обливанием с постепенным увеличением диапазона контрастности холодной и горячей воды и времени воздействия этих факторов на тело (но не следует забывать об эффекте «холодового» удара как лечебного, тонизирующего, закаливающего и энергостимулирующего средства). При проведении холодных обливаний хорошо добавить в воду уксус из расчета 2 ст. ложки на ведро воды. Это укрепляет нервную систему.

Орошения или полоскания

Закаливание области глотки и носа проводят путем орошений или полосканий. Начальная температура воды для орошения – 40 °C, для полоскания – 38 °C; через каждые 3–6 дней ее снижают на 1 °C. Продолжительность процедуры – от 1 до 6 минут. Конечная температура – 15–16 °C. Орошение и полоскание можно проводить минеральной водой; в первой половине цикла вода без газа, во второй – с газом.

Процедуры закаливания ног и полости носа дают большой эффект при лечении хронических катаральных и субатрофических процессов верхних дыхательных путей.

Холодные и контрастные души

При этой форме закаливания к термовоздействию воды прибавляется термовоздействие воздушных потоков, увлекающих с кожного покрова молекулы воды и тем самым способствующих его дополнительному охлаждению. Поэтому следует помнить, что душ, по сравнению со сплошной струей, отбирает больше энергии у организма и при слабом организме для оздоровительных целей менее предпочтителен, чем сплошной поток воды.

Эта процедура не только обеспечивает термические нагрузки, но и прекрасно тренирует сосуды, способствует циркуляции крови и лимфы, улучшает кожное дыхание, оказывает массирующее влияние на кожу и ткани (особенно такие специфические виды душа, как душ Шарко и игольчатый душ). Закаливающий эффект душа может быть увеличен при проведении его контрастным методом с постепенным увеличением диапазона контрастности и времени воздействия.

Контрастные и морские холодные купания

Эти холодовые процедуры проводятся либо в искусственных емкостях (полуваннах, ваннах, бассейнах), либо в открытых водоемах. Как и в предыдущих процедурах, интенсивность холодовой нагрузки регулируется постепенным уменьшением температуры воды, ее контрастностью и длительностью пребывания в воде. При проведении контрастных купаний в ваннах для усиления эффекта применяют добавки «холодящих» и «согревающих» отваров трав. По совету В. А. Иванченко, более интенсивное охлаждение достигается при использовании отваров мяты или мелиссы (12 ст. ложек сухой травы на 3 л кипятка, настоять 1–2 часа, профильтровать), а для согревающих растворов необходимо брать тысячелистник, пижму, сосновые или еловые лапки (6 ст. ложек на 3 л кипятка, настаивать 1–2 часа, профильтровать).

Контрастные бани

Этот вид закаливания проводится при наличии в бане бассейна с холодной водой или при помощи обливания из тазов («по-суворовски»). После хорошего прогрева тела в потельне его обливают или погружают в холодную воду (зимой катаются в снегу или купаются в проруби).

Закал-бег

В этом виде закаливания на обнаженное тело воздействуют влага воздуха, холод и ветер. Особую интенсивность такая закалка приобретает при метеоосадках (дожде, снеге, тумане), повышенной влажности воздуха и в морозную ветреную погоду – закалка влажным холодом. Такой закал-бег не только тренирует терморецепторы тела, но, что очень важно, наращивает в организме количество энергоклеток, которые в конечном счете и определяют энергоемкость всего организма. Регулярное применение закал-бега настолько насыщает организм праной воздуха и космической энергией, что ее с лихвой хватает и на избавление от всех неполадок в организме, и на построение новых структур тканей с более высокой энергетикой и жизнеспособностью.

«Моржевание»

Проводится в зимний период времени как в пресных, так и в морских водоемах. Последние из-за более

низкой температуры воды и раздражающего действия солей более интенсивны. На начальных стадиях «моржевания» до и после купания рекомендуется хороший внутренний разогрев тела циклическими физическими упражнениями и растирающим массажем. При сильной дрожи можно также выпить горячий чай. По мере натренированности организма к ледяной воде и холодному воздуху можно и даже биологически предпочтительнее не вытираться после купания, а высыхать на открытом воздухе. К более мягким формам «моржевания» можно отнести «моржевание снегом», т. е. обтирание тела свежевыпавшим (не колючим) снегом.

Экстремальные виды закаливания

К таким видам закаливания относятся следующие процедуры: длительное нахождение в ледяной воде (в т. ч. марафонские заплывы в холодной воде), обливание ледяной водой на сильном морозе, укутывание мокрой простыней на морозе с последующим нахождением в ней до ее полного просыхания, долгое лежание в снегу или ледяном коробе и некоторые другие экзотические методы.

Лечение минеральной водой

Минеральные воды и критерии их оценки

Минеральные воды – это подземные воды, характеризующиеся повышенным содержанием минеральных или органических компонентов и обладающие специфическими физико-химическими свойствами, на чем основано их действие на организм человека и лечебное применение. В формировании подземных минеральных вод участвуют процессы инфильтрации поверхностных вод, вулканические процессы. Газовый и ионно-солевой состав воды, ее газонасыщенность и минерализация складываются в ходе выщелачивания растворов солей, катионного обмена, восстановления сульфатов. В верхней зоне земной коры, где преобладают окислительные процессы, минеральные воды содержат газы атмосферного происхождения – азот, кислород, углекислый газ, а в более глубоких недрах Земли образуются сероводород и углеводородные газы. На поверхность Земли минеральные воды выходят в виде источников, а также выводятся из недр буровыми скважинами.

Минеральные воды в широком понимании слова – это подземные и поверхностные природные воды с общей минерализацией свыше 1 г/л, которые используются в лечебных и промышленных целях. Лечебными называются такие воды, которые вследствие своих физических и химических особенностей оказывают благотворное целебное воздействие на человеческий организм (например, углекислые, сероводородные и др.). К промышленно-ценным относятся воды, из которых могут быть извлечены компоненты, полезные в народном хозяйстве (поваренная соль, бром, йод, бор и др.).

Для отнесения природных вод к минеральным разработаны специальные критерии. При отборе критериев оценки минеральных вод из значительного количества данных, характеризующих их химические и физические свойства, были отобраны важнейшие, определяющие физиологическое (а следовательно – лечебное) действие вод, а также важные в отношении выявления их генетических типов.

К числу таких признаков были отнесены:

1) общее содержание растворенных в воде веществ – общая минерализация вод;

2) ионный состав минеральных вод;

3) газовый состав и газонасыщенность вод (растворенные и спонтанные);

4) содержание в водах фармакологических (терапевтических) активных микроэлементов (минеральных и органических);

5) радиоактивность вод;

6) активная реакция вод, характеризуемая величиной рН;

7) температура вод.

Наряду с обычными пресными водами, которые повсеместно используются как питьевые, хозяйственные, технические, в природе существуют такие разнообразные по своим свойствам природные воды, которые не всегда могут или совсем не могут быть использованы для указанных целей. Среди этих вод холодные и горячие воды лечебного, промышленного и теплоэнергетического значения. Такие воды называют минеральными, а все другие воды на Земле – неминеральными.

Минеральные воды не стоит путать с минерализованными. В широком смысле слова все воды в природе в той или иной мере минерализованы, начиная от снеговых и заканчивая рассолами. В узком смысле слова к минеральным относят воды с общей концентрацией солей свыше 1–2 г/л.

Исходя из принципа единства вод Земли, согласно В. М. Севергину и В. И. Вернадскому, к минеральным следует отнести: минеральные озера с их лечебными и торфяными грязями; минеральные подземные воды с их отложениями – охры, туфы, некоторые рудничные воды; воды и грязи грязевых вулканов.

Минеральные озера и грязи, подземные минеральные воды с их отложениями составляют гидроминеральные ресурсы нашей планеты. На базе разведанных месторождений минеральных вод построены курорты, санатории, здравницы, заводы по разливу минеральной воды, извлечению из нее полезных компонентов, добыче солей и т. д.

Лечебные свойства природных вод нередко бывают обусловлены присутствием в них в небольшом количестве таких компонентов, которые оказывают на организм человека терапевтическое активное «специфическое» влияние и способствует исцелению от недугов. Эти вещества получили название физиологически активных или специфических. В некоторых случаях лечебное воздействие на организм человека оказывают заключенные в воде органические вещества (вода «Нафтуся»).

На разных этапах геологического изучения минеральных вод высказывалось мнение об их необычной природе и глубинном происхождении. Но оно постепенно рассеялось. Действительно, некоторые минеральные воды, особенно термальные, формируются на больших глубинах. Но часто встречаются не менее ценные минеральные источники, связанные с верхними водоносными горизонтами до грунтовых вод включительно – некоторые сероводородные, железистые, радоновые воды. Существует, наконец, и большая группа минеральных озер.

Признаки минеральных вод.

Внешние признаки: по запаху отличаются сероводородные воды иногда на значительном расстоянии от места выхода; по вкусу – соленые воды и рассолы, углекислые воды; по бурному выделению пузырьков спонтанного газа в головке источника – углекислые воды; по цвету и составу отложений источников – железистые отложения, охрь красно-бурого цвета (признак железистых вод), кремнистые отложения – гейзериты (признак кремнистых вод), белые известковые отложения, травертины, известковые туфы (углекислые, кальциевые воды), фтороносные гейзериты (фтористые гидротермы).

Температура: горячие воды можно выделить по ощущению, а тем более замером температуры.

Химический и газовый состав: по составу воды и растворенных в ней газов выделяют воды содовые, сульфатные, хлоридные, йодистые, бромистые и др.

Классификация минеральных вод.

Все природные (подземные) воды разделяются по составу, свойствам и лечебному значению на шесть основных бальнеологических групп.

Группа А. Воды без «специфических» компонентов и свойств. Их лечебное значение определяется только ионным составом и величиной минерализации при наличии в их газовой составляющей в основном азота и метана, которые содержатся в водах в растворенном состоянии при атмосферном давлении лишь в незначительных количествах.

Группа Б. Воды углекислые. Их лечебное значение определяется, прежде всего, наличием больших количеств растворенного углекислого газа, который в общем газовом составе этих вод занимает доминирующее положение (80–100 %), а также ионным составом и величиной минерализации.

Группа В. Воды сероводородные (сульфидные). Эти воды выделены по наличию в их составе свободного сероводорода и гидросульфидного иона, которые и определяют лечебное действие минеральных вод, используемых преимущественно для ванн. Содержание общего сероводорода этих вод не должно быть ниже 10 мг/л.

Группа Г. Воды железистые (Fe2+, + Fe3+), мышьяковистые (As) и с высоким содержанием Mn, Cu, Al и др. Их лечебное действие определяется, помимо ионного и газового состава и минерализации, присутствием одного или нескольких из перечисленных фармакологически активных компонентов. Для содержания в этих водах Mn, Cu, Al нормы не установлены. В повышенных концентрациях эти элементы содержатся обычно только в высокожелезистых сульфатных водах зоны окисления рудных месторождений, а также в сильно сульфатных и хлоридносульфатных (фумарольных) термах вулканических областей.

Группа Д. Воды бромистые (Br), йодистые (I) и с высоким содержанием органических веществ. Для отнесения вод к бромистым и йодистым (или йодо-бромистым) принято содержание брома 25 мг/л и йода 5 мг/л при минерализации не более 12–13 г/л. При более высокой минерализации нормы соответственно увеличиваются.

Достаточно обоснованных норм для оценки высокого содержания органического вещества в лечебных минеральных водах пока не разработано. Известны два типа минеральных вод с высоким содержанием органического вещества – «Нафтуся» (Западная Украина) и «Брамш-тедтские» (Германия).

Группа Е. Воды радоновые (радиоактивные). К этой группе относятся все минеральные воды, содержащие более 50 эман/л (14 ед. Махе) радона.

Группа Ж. Кремнистые термы. В эту группу вод включены широко распространенные в природе кремнистые термальные воды. В качестве условной нормы содержание в них H_2SiO_3принято 50 мг/л, при температуре более 35 °C.

В свою очередь, группы вод по газовому составу делятся на три подгруппы: азотные, в которых газ имеет в основном атмосферное происхождение; метановые (включая азотно-метановые и углекисло-метановые), в которых газ в основном биохимического происхождения; углекислые, в которых газ, как правило, эндогенного происхождения. К последней группе отнесены и вулканические газы, где почти всегда резко преобладает углекислый газ.

В минеральных водах группы А могут присутствовать азотные и метановые газы; в группах В и Ж – азотные, метановые и углекислые; в группах Г и Е – азотные и углекислые; в группе Д – азотные и метановые; все воды группы Б только углекислые.

Одновременно все минеральные воды разделены по составу и минерализации на 9 классов. При этом учитывались все ионы, содержащиеся в количествах не менее 20 % экв. Первый класс объединяет в себе все воды с общей минерализацией до 2 г/л, независимо от их состава, так как при такой невысокой минерализации лечебное действие минеральной воды определяется не ионным составом, а наличием каких-либо фармакологически активных микрокомпонентов или специфических свойств. Во всех остальных классах число подклассов колеблется от 3 до 7.

По температуре минеральные воды разделены на три группы:

1) всегда холодные, формирующиеся, как правило, на небольших глубинах;

2) холодные, теплые или горячие в зависимости от глубины циркуляции;

3) всегда горячие, генезис и особенности состава которых тесно связаны с их территориальностью. К последним относятся все термы, входящие в группы В и Г.

По величине pH воды разделены на 6 групп. Величина pH имеет особо важное значение для лечебной оценки сероводородных (сульфидных) вод, поскольку ею определяется соотношение в водах свободного H_2S а HS также кремнекислых терм, количество и форма нахождения в которых H_2SiO_3 зависит от щелочности или кислотности вод.

Дополнительно все воды по газовому составу разделяются на ряд подгрупп: азотные, метановые, углекислые.

Кроме того, они разделяются по ионному составу на классы (по анионам – гидрокарбонатные, сульфатные, хлоридные) и на подклассы (кальциевые, магниевые, натриевые, калиевые).

Вода может считаться минеральной, если она отвечает определенным, официально установленным критериям.

Критерии минеральных вод. Вода может считаться минеральной, если ее состав отвечает хотя бы одному из ниже перечисленных официально установленных критериев: общая минерализация выше 2 г/л; углекислый газ – 0,7 г/л; сероводород – 10 мг/л; радон – 185 Бк/л (5 нКи/л); мышьяк – 0,7 мг/л; железо – 10 мг/л; бром – 25 мг/л; йод – 5 мг/л; кремниевая кислота – 50 мг/л; органические вещества – 8 мг/л и др.

При характеристике воды указывают содержание газа, микроэлементов, минерализацию, содержание анионов и катионов, температуру, кислотность (рН).

Углекислые минеральные воды. Природные углекислые воды содержат не менее 0,75 г/л углекислого газа. При наружном применении их в углекислых ваннах происходит перераспределение крови, расширение кожных кровеносных сосудов, снижение артериального давления, усиление сократительной способности сердечной мышцы, повышение тонуса парасимпатической нервной системы. Углекислые ванны создают сердцу облегченные условия деятельности. Показаниями для направления на курорты с углекислыми ваннами являются болезни системы кровообращения: компенсированные ревматические пороки сердца при отсутствии активности процесса, хроническая ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь I стадии, недостаточность кровообращения не выше 1 стадии, нейроциркуляторная дистония гипертензивного и кардиального типа.

Сероводородные воды содержат свыше 10 мг/л общего сероводорода, который и обусловливает лечебный эффект в виде регуляции кровообращения, функционального состояния нервной системы, реактивности организма, оказывают противовоспалительное и десенсибилизирующее действие. Во время приема ванны и после нее наблюдается характерная реакция покраснения за счет рефлекторного расширения сосудов кожи. Особенно эффективны и показаны эти воды при заболеваниях периферических сосудов (облитерирующий эндартериит, тромбоангиит) в неактивной стадии, при ревматоидном полиартрите и других воспалительных заболеваниях суставов, мышц, сухожилий, при последствиях травм и заболеваниях периферической нервной системы, болезнях женских половых органов и болезнях кожи (псориаз, экзема). Применяются сероводородные воды в специализированных реабилитационных больницах.

Радоновые воды содержат в растворенном виде радиоактивный газ радон в концентрации выше 185 Бк/л. Радон воздействует на рецепторы кожи испускаемым им альфа-излучением. Радоновые процедуры являются щадящим и мягким раздражителем, они оказывают болеутоляющее и успокаивающее нервную систему рефлекторное действие, улучшают сон и аппетит, усиливают восстановительные процессы, оказывают десенсибилизирующее действие, нормализуют артериальное давление, оказывают мягкое противовоспалительное действие.

Во время приема ванн наступает характерная реакция побледнения благодаря рефлекторному и гуморальному действию радона на кожные сосуды. Показания к радоновым ваннам: хронические обменные полиартриты, остеохондроз позвоночника, заболевания периферической нервной системы (невриты), гинекологические заболевания (воспаление матки и придатков), заболевания сердечно-сосудистой системы (показания те же, что и для углекислых ванн). Гидрокарбонатно-хлоридные воды источников на этих курортах содержат радон. Курс лечения радоновыми ваннами на курортах составляет 12–15 процедур, ежедневно или через день, по 12–15 минут.

Хлоридные натриевые воды имеют как подземное, так и поверхностное происхождение. К последним относятся воды соленых озер, лиманов, морская вода. Применяются в виде купаний в открытых водоемах и бассейнах, в виде ванн, например, по всему Черноморскому побережью Болгарии – «Святой Георгий», Поморье, Варна, Золотые пески.

Йодобромные воды – хлоридно-натриевые воды, содержащие йод (более 5 мг/л) и бром (более 25 г/л), показаны при заболеваниях системы кровообращения и нервной системы, благоприятно влияют на функциональное состояние щитовидной железы.

Кремнистые термы содержат кремниевую кислоту (50 мг/л и более) и имеют температуру свыше 50 °C. При погружении в них возникает характерная игра кожных сосудов – побледнение сменяется покраснением. Гиперемия, как полагают, связана с действием азота. Кремнистые термы оказывают седативное, анальгезирующее, противовоспалительное действие, улучшают питание (трофику) тканей.

Неспецифичное действие бальнеопроцедуры вызывает реакцию адаптации организма к внешним раздражающим факторам. В этом сложном процессе принимают участие эпифиз, гипофиз, гипоталамус, ретикулярная формация, надпочечники, печень и др. Все это способствует стимуляции защитных и иммунных сил организма.

Если раздражитель (минеральная вода) слишком силен, то на 3–5-й день можно получить так называемую «бальнеологическую реакцию», выражающуюся в обострении имеющихся симптомов заболевания или ухудшением общего состояния (бессонница, плохой аппетит, головная боль, беспокойство и др.). Это сигнал о перенапряжении адаптационных механизмов.

Механизм действия минеральных вод на организм человека

Лечебное действие минеральных вод многофакторно. Оно связано с термическим воздействием, временем приема воды, скоростью ее поступления. Однако, главным фактором остается химический, связанный с ионным и газовым составом. Принимаемая внутрь минеральная вода оказывает трехфазное действие. Прежде всего это местное – полостное действие, обусловленное физико-химическими свойствами воды, контактирующей со слизистыми оболочками. Во второй фазе – это рефлекторное и гуморальное действие из органов пищеварения на другие системы организма. Наконец, третья фаза связана с изменением внутренней среды и обмена веществ под влиянием минеральной воды, которая всасывается и распределяется в организме.

Неспецифическое действие минеральных вод обусловлено их физическими свойствами и особенностями их приема. Теплая вода снижает тонус гладкой мускулатуры желудка и кишечника, холодная – тонизирует ее. Прием воды за 1–1,5 часа до еды подавляет желудочную секрецию; напротив, прием воды за 15–20 минут до приема пищи стимулирует кислотную секрецию (так называемое дуоденальное и пилорическое действие). Питье минеральных вод стимулирует выделение гастрина, улучшает микроциркуляцию в желудке, кишечнике, печени, уменьшает тканевую гипоксию, стимулирует выделение желчи и панкреатическую секрецию.

Наружно минеральные воды применяют путем погружения в них в ваннах, реже – в бассейнах. При этом на погруженное тело больного действуют все факторы водной среды, в том числе и термический, химический и механический. Кожа – это сложный рецепторный орган, который воспринимает действие минеральной воды через комплекс нейрорефлекторных, сосудистых и гуморальных механизмов. Стимулируется образование медиаторов (серотонин, брадикинин, гистамин, ацетилхолин) и возникают ответные функциональные, обменные и иммунологические реакции. Доказано, что минеральная вода в виде ионов и газов легко проникает через здоровую, неповрежденную кожу (радон, двуокись углерода, сероводород, железо, йод, бром и т. д.). А они в свою очередь действуют на кожу и, проникая через кровь, – на весь организм и избирательно – на соответствующие органы и ткани.

Например, сера проникает в хондроитин, серная кислота – в суставные хрящи, железо – в клетки крови и т. д. Так, минеральные воды, кроме общеукрепляющего и иммунологического действия на весь организм, совершенно специфически воздействуют при некоторых заболеваниях. Специфическое воздействие может быть антиспастическое, гипотензивное, болеутоляющее, ощелачивающее, стимулирующее обновление кровяных клеток и трофику.

При бальнеопроцедурах образуется так называемая «солевая мантия» – отложение минеральных веществ в виде ионов в коже и под кожей, – которая продолжает всасываться и действовать последующие сутки, а иногда и до двух недель. Поэтому после минеральной процедуры тело не рекомендуют обмывать обычной водой. При приеме ванны активизируется выделительная функция кожи – выводятся токсические вещества и продукты обмена организма, что особенно важно для профилактики, особенно для работающих на вредных производствах и для жителей крупных городов.

Природные воды, особенно термальные, формирующиеся глубоко под землей при высоких температуре и давлении, оказывают более действенное и многостороннее влияние, чем их искусственные имитации, так как имеют особую структуру, лучшую растворяющую способность, редукционные и электромагнитные свойства. Кроме того, действие природных минеральных вод потенцируется мощным влиянием других курортных факторов (климатических, двигательных, психологических, ландшафтных).

Среди факторов бальнеотерапии ведущее значение принадлежит химическому составу и физико-химическим свойствам минеральных вод. Совокупность реактивных сдвигов в организме, развивающихся при наружном или внутреннем употреблении минеральных вод, называют бальнеологической реакцией. Она физиологически закономерна как проявление адаптационного процесса к сложному комплексу химических, термических, механических, биологических бальнеофакторов.

Этот комплекс сдвигов физиологического, биохимического, иммунологического порядка имеет саногенетическую направленность и свидетельствует о формировании лечебного эффекта. Бальнеореакция в этих случаях рассматривается как физиологическая, при ней функциональные сдвиги не выходят за пределы адаптационных возможностей организма. Положительная реакция на бальнеотерапию проявляется улучшением самочувствия, хорошим настроением, бодростью, положительными функциональными изменениями дыхания и кровообращения, положительной динамикой объективных показателей.

При неправильной тактике бальнеотерапии, неадекватности или чрезмерной нагрузочности процедур, плохой переносимости их больными может сформироваться нежелательная (патологическая) бальнеореакция, как срыв адаптации. Она проявляется ухудшением самочувствия, появлением жалоб астенического характера, усилением локальных симптомов, проявлениями вегетодистонии, наконец, обострением основного заболевания. Патологическая бальнеореакция вызывает необходимость прервать бальнеотерапию, а в тяжелых случаях – перейти на лекарственную терапию.

Минеральные воды имеют очень широкое применение. Их используют и для выпарки ценных компонентов, и в качестве освежающих, хорошо утоляющих жажду столовых напитков, и на курортах для питьевого лечения, ванн, купаний в лечебных бассейнах, всевозможных душей, а также для ингаляций и полосканий горла. Во внекурортной обстановке пользуются водами, разлитыми в бутылки.

Оздоравливающее действие минеральной воды на организм человека, ее лечебные свойства известны людям с глубокой древности. Лечебные водные процедуры, по свидетельству дошедших до нас письменных памятников, широко применялись в медицине Древней Греции, Рима, Индии, Египта, Перу, Грузии. Древнегреческий врач Гиппократ (ок. 460 – ок. 370 лет до н. э.) пытался объяснить действие минеральных вод на организм человека. Действие целебных вод интересовало и гениального ученого средневековья Абу-Али Ибн Сину (Авиценна). Однако, в то время в полной мере оценить целебные свойства минеральных вод люди не могли, и этим ловко пользовались священнослужители, приписывая их свойства божественной силе.

В настоящее время лечебные подземные воды используются очень широко. На Кавказе, в Средней Азии, Казахстане и других районах целебные источники были известны давно. Первая в России здравница была открыта по указанию Петра I в 1718 году на «марциальных» (железистых) источниках в Карелии. Первые же исследования минеральных вод страны связаны с именем великого русского ученого М. В. Ломоносова, который выделял «лекарственные» воды и «врачующие» источники. Уже во второй половине XVIII века бала создана «география» лечебных вод России.

На территории бывшего СССР более 7,5 тыс. минеральных источников, около 500 бальнеологических курортов. Они весьма разнообразны по вещественному и газовому составу вод, по характеру воздействия на организм человека. На территории России и стран СНГ имеются виды лечебных вод, известные во всем мире. Минеральные углекислые воды Кисловодска, Ессентуков, Железноводска, Боржоми, Арзни; сероводородные – Сочи – Мацесты, Усть-Качинска (Пермская область), Талги (Дагестан); радоновые – Пятигорска, Цхалтубо; железистые – марциальные, полюстровские, трускавецкие и многие другие пользуются мировой славой.

Лечебные минеральные воды в зависимости от их специфики оказывают комплексное воздействие на организм человека: термическое (температурное), химическое, терапевтическое и механическое.

Температурное воздействие лечебной воды на организм при приеме ванн – самое сильное и главное ее свойство. Холодные минеральные воды с температурой до 20 °C благодаря хорошей теплопроводности, соприкасаясь с телом человека, отнимают у него тепло, быстро снимают утомление, усталость, апатию. Холодная лечебно-пищевая вода усиливает работу кишечника. Теплые воды с температурой 20–37 °C, наоборот, быстро отдают тепло телу, оказывая на него физически благотворное действие.

Химическое раздражение – одно из основных и продолжительных воздействий минеральных вод на организм. Интенсивность такого воздействия усиливается при приеме ванн с повышенной минерализацией воды. В минеральных водах она не должна превышать 12–15 г/л. Например, минерализация кисловодского «Нарзана» изменяется от 1,5 до 6 г/л, вод Ессентуков – не превышает 9 г/л.

Минеральные воды при наружном (ванны, души, ингаляции) и внутреннем (питье) применении, благотворно воздействуя на нервные окончания и кровеносную систему, повышают реактивность организма, улучшая обменные процессы органов пищеварения, деятельность желудочно-кишечного тракта и других внутренних органов, ускоряют выведение вредных компонентов.

Одна и та же минеральная вода, в связи с наличием в ее составе различных солей, микроэлементов и газов, по-разному влияет на организм человека, оказывая на него благотворное воздействие при различных заболеваниях. Например, воды, содержащие поваренную соль, т. е. хлориды натрия (талицкие, нальчиковские, минские), благотворно действуют на органы пищеварения; хлориды кальция способствуют противовоспалительным процессам и положительно влияют на нервную систему; хлориды магния способствуют расширению кровеносных сосудов. Сульфатные воды – в основном желчегонные и слабительные. Присутствие соды в воде (боржоми) понижает кислотность.

Однако многие минеральные воды имеют сложный состав и оказываю на организм человека разнообразное действие. Например, соляно-щелочные воды типа ессентукских, железноводских и челкарских представляют собой своеобразное сочетание двух типов вод, обладающих противоположным физиологическим воздействием. Эти воды в равной мере полезны при заболеваниях желудка как с повышенной, так и с пониженной кислотностью.

Терапевтическая активность многих минеральных вод связана с наличием в их составе микроэлементов – Fe, As, Co, I, Br, органических кислот и др. Они входят в состав ряда веществ, жизненно важных для организма, таких как гемоглобин (Fe, Co), некоторые гормоны (Zn), ферменты (Fe, Mn, Cu и др.), витамины (Co). Поэтому, например, железистые воды благотворно влияют на процессы кроветворения, йодистые – улучшают работу щитовидной железы и печени, бромные нормализуют центральную нервную систему.

Важное бальнеологическое значение имеет газовый состав минеральных источников. Особенно ценны воды, насыщенные углекислотой, сероводородом и радоном.

Механическое действие минеральных вод связано с давлением ее массы на тело (ванны, души, купание). Это воздействие можно усилить растиранием и направлением воды под определенным давлением (душ Шарко).

Таким образом, минеральные воды широко используются. В основном они ценны в бальнеологическом отношении, т. к. оказывают на организм человека лечебное действие всем комплексом растворенных в них веществ. А наличие в них специфических биологически активных компонентов и особых свойств часто определяет методы их лечебного использования.

Минеральные воды в бальнеотерапии используются для внутреннего употребления, орошений, полосканий, ингаляций и ванн. Бальнеотерапия повышает защитные и восстановительные силы организма, оказывает благоприятное воздействие на нервную систему, нормализует обмен веществ, тренирует сердечно-сосудистую систему, регулирует работу внутренних желез, благотворно влияет на опорно-двигательный аппарат

Внутреннее применение минеральных вод способствует нормализации желудочной секреции, стимулирует образование и выделение желчи, а также выводит из организма излишнюю слизь.

Полезны бальнеологические ванны для людей в посттравматический период, а также страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата, выпадениями интервертеральных дисков после операции, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы, печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей, мочевыводящих путей, гинекологическими и кожными заболеваниями.

Бальнеотерапия оказывает сильное влияние на организм человека, а потому все бальнеологические процедуры должны проводиться строго под наблюдением врача и после проверки состояния здоровья пациента. В противном случае лечение минеральными водами может нанести вред здоровью.

Специфика действия минеральных вод в связи с ионным составом

Гидрокарбонатные (щелочные) воды регулируют секрецию и кислотность желудочного сока и мочи, уменьшают спазм привратника, способствуют удалению слизи из органов желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей, увеличивают секрецию желчи и ферментов поджелудочной железы, уменьшают ацидоз, оптимизируют обмен пуринов, снижают повышенную концентрацию липидов крови, повышают толерантность к углеводам.

Хлоридные воды содержат анион хлора и катион натрия – это соленые воды, преимущественно маломинерализованные. Их прием усиливает секрецию желудочного сока с увеличением содержания хлористоводородной кислоты, а также оказывает слабительное и умеренное желчегонное действие, задерживая воду в организме. Хлоридные воды с содержанием кальция обладают противовоспалительным действием. Их употребляют при заболеваниях пищеварительного тракта, дыхательных путей, нарушениях обмена веществ (ожирение, диабет, подагра, гипотиреоз), заболеваниях опорно-двигательного аппарата, неврологических, гинекологических, кожных, сердечно-сосудистой системы, вибрационной болезни, анемиях, диатезах.

Сульфатные воды с содержанием аниона сульфата и катиона натрия встречаются в виде глауберовых вод с содержанием натрия, горьких вод – с магнием, гипсовых вод – с кальцием. Снижают активность желудочной секреции, почти не всасываются в кишечнике, извлекают избыточную воду из тканей, оказывают слабительное желчегонное действие, улучшают панкреатическую секрецию, оптимизируют обмен жиров, белков, углеводов, устраняют метеоризм. Резорбция в толстом кишечнике сульфатных ионов и переход их в кровь увеличивает диурез, улучшает выведение мочевины, мочевой кислоты и натрия. Ионы кальция снижают воспалительную активность.

Специфика действия минеральных вод в связи с микроэлементным составом

Специфику действия минеральных вод определяют также, наряду с ионным составом, биологически активные микроэлементы.

Железистые воды оказывают общеукрепляющее, антианемическое действие.

Мышьяксодержащие воды положительно влияют на кроветворение, состояние печени.

Йодные воды активизируют окислительно-восстановительные процессы, оказывают лечебное действие при атеросклерозе, заболеваниях щитовидной железы.

Бромные воды усиливают торможение в центральной нервной системе, действуют седативно.

Кремнистые воды оказывают антитоксическое и антисептическое действие на желудок, улучшают трофику слизистых и упругость кожи, способствуют выведению мочевой кислоты. Применяют их при желудочно-кишечных, кожных заболеваниях, болезнях печени и желчного пузыря – в бальнео-отелях, специализированных реабилитационных бальнео-больницах. Кроме того, эти воды оказывают положительное воздействие при хронических интоксикациях тяжелыми металлами, гингивитах, кариесе, атеросклерозе.

Воды со фтором влияют на обмен фосфатов в организме, на процессы заживления костей. Напрямую воздействуют на рост и построение костной ткани зубов, костей, ногтей. Фтор стабилизирует мочевую кислоту и действует против образования камней и песка. Применение таких вод показано при замедленном образовании костной мозоли, остеопорозе, кариесе, хроническом пародонтите и гингивите, мочекаменной болезни.

Специфика действия минеральных вод, содержащих органические вещества

Органические вещества содержатся в маломинерализованных водах. Они оказывают мочегонное и желчегонное действие, способствуют элиминации продуктов азотного обмена, нормализуют желудочную секрецию.

Специфика действия минеральных вод в связи с газовым составом

Определенное влияние на специфичность действия питьевых минеральных вод оказывают содержащиеся в них газы. Углекислый газ усиливает секрецию желудка и кишечника, их перистальтику, повышает всасывание, тканевое дыхание. Сероводород усиливает секрецию и моторику желудочно-кишечного тракта, но может спровоцировать желчную колику. Радон стимулирует функциональную активность гипофизарно-надпочечниковой системы, повышает тонус симпатической нервной системы, оказывает противовоспалительное действие на пищеварительные и мочевыделительные пути, активизирует тканевое дыхание в печени.

Применение минеральных вод

Методика питьевого лечения

Основной формой внутреннего применения минеральных вод является питьевое лечение. Применяют его не только на курортах, но и во внекурортных условиях при использовании бутылочных минеральных вод. Для питьевого лечения используют воды малой (2–5 г/л) и средней (5–12 г/л) минерализации, а также воды, содержащие активные микроэлементы или органические вещества. Воды слабой минерализации используют как столовые. Оптимальное содержание углекислоты в минеральных водах составляет 0,5–2 г/л.

Минеральная вода, принятая внутрь, оказывает непосредственное действие на рецепторы слизистых оболочек полости рта, а также желудка и отчасти двенадцатиперстной кишки, рефлекторно вызывая изменения желудочной секреции, способствуя удалению слизи.

Питье минеральной воды наряду с соответствующей диетой назначают при заболеваниях желудка и кишечника, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, мочевыводящих путей, сахарном диабете. При болезнях желудка с пониженной кислотностью желудочного сока минеральную воду назначают за 15–20 минут до еды, с повышенной – за 1–1,5 часа до еды. Имеет значение и температура минеральной воды: холодная вода усиливает двигательную функцию желудка и кишок, способствует спазму желчных путей и кишечника; теплая – способствует снятию спазма и удалению слизи. В большинстве случаев минеральную воду назначают в подогретом виде (до 42–44 °C) 1⁄2–1 стакан 2–3 раза в день. Холодную воду назначают лишь при необходимости усилить перистальтику кишечника при некоторых формах запоров.

В зависимости от химических свойств воды отмечается неодинаковое ее действие при приеме внутрь. Так, щелочные (гидрокарбонатно-натриевые) воды лучше других вод растворяют слизь; воды, содержащие значительное количество кальция, благоприятно действуют при воспалительных процессах. Минеральные воды стимулируют также желчеобразовательную и желчевыделительную функции, оказывают влияние на функцию печени и поджелудочной железы, на солевой, белковый, углеводный и жировой обмен. Некоторые минеральные воды (преимущественно воды, содержащие ионы кальция) обладают мочегонным действием, что в свою очередь способствует вымыванию продуктов воспаления, бактерий и мочевых солей.

Минеральные воды применяются также для полосканий рта, ингаляций, промываний желудка и кишечника, клизм, орошений. Бальнеотерапия проводится по назначению врача и под контролем медперсонала. Желательно пить минеральную воду непосредственно у источника. Какая-то часть физико-химических свойств воды утрачивается при ее переливании в сосуд для последующего питья. Доза воды колеблется от 1 столовой ложки до 1–1^1⁄2 стакана, обычная доза – от 1⁄2 до 1 стакана. Желательно постепенное нарастание минерализации принимаемой воды. Лучше переносится теплая вода, однако в некоторых случаях (в частности, при запорах) показана холодная вода.

Обычно минеральную воду пьют натощак, при этом лучше ее контакт со слизистой оболочкой. При урологических заболеваниях воду пьют 6–8 раз в день.

Пить минеральную воду следует медленно, не торопясь, небольшими глотками, продлевая «ротовую» (рефлекторную) фазу действия. Быстро надо пить только слабительные воды. Продолжительность курса питьевого лечения – от 3–4 до 5–6 недель. Повторить курс желательно через 9–12 месяцев. После возвращения с курорта показано проведение курса лечения бутылочной минеральной водой через 3–4 месяца.

Показания для питьевого лечения минеральными водами довольно широки. К ним относятся хронические болезни желудка, кишечника, печени, желчных путей и поджелудочной железы – все в неактивной форме и в фазе ремиссии (гастриты, язвенная болезнь, колиты, энтериты, гепатиты, холециститы, панкреатиты), а также состояния после операций на этих органах (болезни оперированного желудка, постхолецистэктомический синдром и т. д.). Показано питьевое лечение при болезнях обмена веществ и эндокринных органов (ожирение, сахарный диабет, подагра), а также болезнях мочеполовых органов (пиелонефриты, циститы, мочекаменная болезнь, простатиты).

Ингаляции с минеральной водой

Существует еще один путь введения в организм минеральных вод – ингаляционный. Такой способ введения, кроме общего неспецифического действия, имеет и специфическое локальное воздействие на дыхательную систему: противоспастическое, противовоспалительное, противоаллергическое. Эффективность такого способа высока вследствие огромной площади бронхиального дерева и альвеол, депонирования минеральных составляющих также в огромной по площади лимфатической системе легких.

При лечении учитывается специфичность действия минеральных вод, которая сопряжена с их химическим, ионным, газовым, микроэлементным составом. Этим определяются и показания к направлению больных на те или иные бальнеологические курорты.

Минеральные ванны

Минеральные ванны вызывают в первую очередь реакции со стороны сердца и сосудов, способствуют уравновешиванию процессов нервной деятельности, изменяют обменные процессы, влияют на железы внутренней секреции. Бальнеотерапию в виде ванн назначают при заболеваниях сердечно-сосудистой системы (при недостаточности кровообращения не выше 1Б степени), нервной системы, органов пищеварения, болезнях обмена веществ, суставов, мышц, женской половой сферы.

Минеральные ванны принимают через день или два дня подряд с последующим днем отдыха, продолжительностью до 12–15 минут; курс лечения – 12–15 ванн. Температура ванн в большинстве случаев 36–37 °C, однако при некоторых сердечно-сосудистых заболеваниях можно постепенно снижать ее до 33–32 °C.

Углекислые ванны применяют при заболеваниях сердца и сосудов, при ожирении, гипофункции яичников. Противопоказания те же, что и к другим ваннам, а кроме того, заболевания периферической нервной системы, органов движения, наклонность к кровотечениям.

Сероводородные ванны показаны при сердечно-сосудистых заболеваниях, а также заболеваниях суставов, мышц, кожи, периферической нервной системы, при хронических заболеваниях женской половой сферы, при бесплодии. Противопоказаны при заболеваниях почек, легких и дыхательных путей. Сероводородные ванны применяются с различной концентрацией сероводорода – от 10 до 300400 мг/л в виде общих и местных (для нижних и верхних конечностей) ванн.

Радоновые ванны, содержащие радиоактивное вещество – радон, оказывают терапевтическое действие альфа-излучением. Радоновые ванны, в отличие от других минеральных ванн, оказывают более мягкое действие на сердце и сосуды, обладают выраженным болеутоляющим и успокаивающим действием, поэтому применяются при сердечно-сосудистых заболеваниях, заболеваниях нервной системы, суставов, болезнях обмена веществ (подагра). Чаще всего применяются ванны с концентрацией радона от 10 до 200 ед. Махе (единица измерения концентрации радиоактивных веществ в жидкости) и выше.

В бальнеотерапии используются также соляные ванны из воды хлоридно-натриевых, бром-йод-хлоридно-натриевых источников, рапы озер и лиманов, морской воды. Соляные ванны обладают более выраженным температурным и гидростатическим действием, поэтому при заболеваниях сердечно-сосудистой системы их следует назначать с осторожностью.

Противопоказаны минеральные ванны при атеросклерозе коронарных сосудов со стенокардией, после инфаркта миокарда, при нарушениях мозгового кровообращения, при заболеваниях в острой стадии, злокачественных новообразованиях, туберкулезе в активной фазе.

Основными противопоказаниями для бальнеологических ванн являются: беременность, анемия, малокровие, открытые раны, лейкемия, астматические заболевания, активный период туберкулеза, флебит и тромбоз, гемофилия, сердечная недостаточность, нарушение кровообращения выше 1–2 степени, кровотечения, инфекционные заболевания, цирроз печени, хронические заболевания почек, болезни крови в острой стадии.

Особенности применения минеральных вод в оздоровительных целях

• Эффект питьевого лечения минеральной водой зависит не только от правильного выбора воды, но и от правил ее приема (дозы, периодичности, связи с приемом пищи и т. д.). Поэтому пить минеральную воду (особенно в домашних условиях) следует только по назначению врача и в строгом соответствии с его указаниями.

• Для того чтобы минеральная вода оказала наилучшее влияние на организм, ее нужно принимать в определенное время в зависимости от кислотности желудочного сока. Если кислотность нормальная, то минеральную воду пьют за 45 минут до еды, если пониженная – за 15 минут, а при повышенной кислотности – за 1,5 часа до еды.

• При отсутствии рекомендованной врачом минеральной воды ее можно заменить другой, близкой к ней по химическому составу и действию, соблюдая предписанный врачом порядок приема. Применение минеральной воды в виде ванн, для орошений и ингаляций возможно лишь в лечебном учреждении по назначению врача и под наблюдением медицинских работников.

• Многие минеральные воды (например, «Боржоми», «Джермук», «Нарзан» и др.) благодаря приятному вкусу и способности утолять жажду широко используются как столовые воды и без ограничения продаются в торговой сети. Однако при заболеваниях пищеварительной, сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем, а также нарушениях обмена веществ применять их, не посоветовавшись с врачом, не следует, т. к. это может привести к нежелательным, нередко тяжелым осложнениям.

• Заменять обычную питьевую воду на минеральную не следует, так как в минеральных водах содержится значительное количество разнообразных веществ, оказывающих лечебный эффект при правильной дозировке и приводящих к нежелательным явлениям при передозировке.

• Наиболее благоприятное влияние на здоровье оказывают минеральные воды, выпитые непосредственно из источника.

Дело в том, что в этом случае проявляют свое биологически активное действие суборганические вещества, находящиеся в воде: обрывки аминокислот, пептидов и др. Если же вода постоит в течение часа, то эти суборганические соединения разлагаются и их биологическая активность исчезает. В этом случае вода действует за счет солей и газов, находящихся в ней.

Оздоровление с помощью активированной воды

Перечислим наиболее общие показатели биологически активной воды, обладающей повышенной энергетикой. Под влиянием такой активированной воды:

• усиливается дыхание тканей, измеряемое поглощением кислорода 1 г сырой ткани за определенный отрезок времени;

• активированная вода ускоряет прорастание семян и рост растений;

• увеличивается урожайность растений, накопление в них сухой массы, количества сока в листьях и стеблях; усиливается приживаемость привоя к подвою;

• у животных усиливается активность ферментов, увеличивается содержание гемоглобина, ускоряется рост, возрастает вес;

• у человека снижается высокая температура тела, нормализуется пульс, ускоряется заживание ран, повышаются энергия и работоспособность, улучшается настроение, проходит стресс. Активированная вода предотвращает и излечивает многие психосоматические болезни, омолаживает организм.

Существуют и другие показатели положительного биологического действия активированной воды.

Известно много других методов получения активированной (т. е. заряженной положительной или отрицательной, с точки зрения исследователя, энергией) питьевой воды.

Положительная энергетика воды обычно связывается с ее обогащением ионами гидроксила ОН—. Такая активированная вода стимулирует многие биологические процессы: всхожесть семян, их прорастание и рост растений, деление животных клеток.

Отрицательная энергетика воды объясняется избытком протонов Н+. Такая вода тормозит биологические процессы – всхожесть и прорастание семян, деление клеток, рост растений и т. д. Так, в монографии японского автора Я. Кагавы (1985) указывается, что в протонированной воде (рН<5,5) уменьшается текучесть мембран клеток; белки мембран собираются в кластеры, что приводит к приостановке обменных процессов в клетке и тканях (как будто их замораживают).

В норме такое состояние возникает перед делением клеток, когда клетки практически выключаются из обменных процессов. Наоборот, при подщелачивании воды, обогащении ее ионами гидроксилов ОН– мембраны нормальных клеток активируются, в них усиливаются обменные процессы. Это явление можно назвать природным допингом.

Все методы активирования воды можно разделить на специфические и неспецифические.

К неспецифическим относится омагничивание, дегазирование воды и другие.

Что касается искусственного получения активированной воды, то можно использовать перечисленные ниже методы.

• Воздействие постоянным магнитным полем. Операцию необходимо проводить следующим образом: струю воды пропускают через магнитное поле, перпендикулярное потоку воды. При этом у стенок металлической водопроводной трубы скапливаются протоны и гидроксилы. Если трубу заменить, то протоны восстанавливаются

в водород, который улетучивается. В воде появляется избыток гидроксилов. Такая омагниченная вода растворяет накипь и оказывает другие эффекты, подробно описанные в книгах о магнитной воде. Ключевой момент получения магнитной активированной воды – заземление металлической трубы, через которую протекает омагниченная вода.

• Бомбардировка воды электронами. Проводится с помощью электронно-лучевой трубки. При этом протоны восстанавливаются до водорода-газа, который улетучивается при помешивании. Вода гидроксилируется, заряжается биологически активной энергией. Для электронной бомбардировки можно использовать также лампы для получения катодных лучей.

• Облучение воды ультрафиолетом. Вследствие фотоэффекта происходят химические процессы с образованием гидроксилов, которые быстро делают реакцию щелочной. Это эффективный метод активирования воды.

• Для активации воды можно использовать ленточный и водный генератор Ван-дер-Граафа. Генератор Ван-дер-Граафа позволяет получать протонированную или гидроксилированную воду. Над ящиками с землей, где растут экспериментальные растения (пшеница, овес, ячмень, крекис и др.), протягивают металлический провод или сетку с напряжением от 1 до 5 кВольт. Положительный потенциал относительно земли с растущими растениями вызовет приток в них гидроксилов ОН—, что резко должно ускорить рост и развитие растений.

• Минералы или микроэлементы имеют свои энергетические и информационные поля, которые могут влиять на воду. Поэтому еще один мощный метод активации воды, повышения ее энергетики – это взаимодействие воды с минералами. Не все минералы активируют воду, а те, которые изменяют содержание в воде ионов Н+ или ОН– или непосредственно взаимодействуют с молекулами воды, хотя бы немного растворяясь в ней.

В лечебных целях используются различные свойства минералов, растворенных в воде: их бактерицидность (реальгар, шунгит, арсенопирит); способность к стабилизации кровеносной и нервной системы (мирабилит, метацинобарит, гипс, слюда, милонит, сидерит), снятие утомлений, мышечных напряжений (пирит, малахит, азурит, магнетит), лечение ожогов (самородное золото). Настаивание минералов в воде приводит к ее активации, энергитизации и структурированию. Это древнейший метод аюрведической и других направлений восточной медицины.

• Активированную питьевую воду в природе можно найти в заснеженных высоких горах. Именно там много источников этой поистине «живой воды». Достаточно опустить в такую воду увядшую ветку, как та моментально оживет и даже распустится. Водой из этих источников (аршанов, как их называют в горном Алтае) лечат самые разнообразные болезни, выводят камни и песок из почек, омолаживают организм.

Сопоставление состава микроэлементов организма человека, земли и морской воды указывает на их практически полную идентичность, различия состоят только в концентрациях. Это обстоятельство послужило основной причиной создания особого направления в медицине – лечебного применения микроэлементов в качестве биотиков. Использование микроэлементов лежит в основе лечения различными народными средствами (в первую очередь это мумие и кремниевая вода).

• Методы активирования воды с помощью дегазирования. При дегазировании воды повышается ее структурирование, вода гидроксилируется, увеличивается ее рН. С точки зрения термодинамики, дегазированная вода постоянно стремится к равновесию – то есть к прежнему состоянию. В ней, как в растянутой пружине, запасена энергия, определяющая ее биостимулирующие свойства. Она даже ускоряет некоторые физико-химические процессы (например, прочность бетона повышается на 20 %), не говоря уже о биохимических. Замачивание семян в дегазированной воде, поливка и опрыскивание растений позволяют поднять урожайность пшеницы на 25 %, картофеля – на 35 %, сахарной свеклы – на 40 %, огурцов – на 60 %. Поение перед кормлением молодняка животных и птиц дегазированной водой увеличивает их вес на 20–25 %.

Методика дегазации следующая (напомним, что дегазация – это удаление ненужных, «мертвых» газов). Берут посуду с водой, ставят на огонь и перед самым закипанием (когда с воды сошли пузырьки) плотно закрывают крышкой. Не снимая крышки, охлаждают воду до 20 °C (средней комнатной температуры) и пьют, если нет холодильника, так как она уже наполовину «живая», – в ней после кипячения содержание кислорода уменьшается вдвое. Столько же кислорода (4 мг на 1 л) растворено в крови человека; в этом и состоит одна из причин эффективности дегазированной воды.

• Структурированная талая питьевая вода. Основная особенность талой воды состоит в том, что на клеточном уровне ее структура подобна структуре крови человека. Организмом она воспринимается как его составная часть и включается в систему жизнеобеспечения, повышая иммунитет и функцию размножения, восстанавливая («омолаживания») общий статус. Поэтому талая вода так полезна старым людям. По сведениям геронтологов, в связи с прогрессирующим старческим обезвоживанием организма ухудшается питание клеток, а талая вода, напротив, усваивается легко и быстро, как бы организм не был ослаблен.

Но для того чтобы пить такую воду, ее необходимо правильно приготовить, помня, что «живая» вода лишена хлора, органических и неорганических примесей, а главное, молекул «мертвой», «тяжелой» (дейтериевой) воды, используемой в ядерных реакторах. Для этого «мертвую», хлорированную водопроводную воду очищают фильтрацией, дегазацией и вымораживанием, после чего, соблюдая режим оттаивания, понемногу пьют.

В качестве фильтра используют древесный активированный уголь (задерживающий органические вещества и тригалометаны – токсины, образующиеся при обработке воды хлором, а также различного рода бактерии). Для предотвращения жизнедеятельности бактерий в угле его пропитывают бактерицидными металлами: кальцием, серебром, медью. Например, активированный уголь с 0,3–0,7 % серебра сохраняет свои активные очистительные свойства 6 месяцев, затем его обязательно надо менять на новый.

Воду фильтруют через цеолит, шунгиты и другие минералы – моделируют природный процесс очистки воды. Отфильтрованную воду подвергают дегазации – удалению ненужных, «мертвых» газов. Обычно берут посуду с водой, ставят на огонь и перед самым закипанием (когда с воды сошли пузырьки) плотно закрывают крышкой. Не снимая крышки, охлаждают воду до 20 °C (средней комнатной температуры) и пьют, если нет холодильника, так как она уже наполовину «живая» – в ней после кипячения содержание кислорода уменьшается вдвое.

Биологическая активность талой воды высока, в чем можно убедиться, опустив в нее зеленый лист березы: через 20 минут он покроется темными пятнами, в то время как в обычной воде его окраска остается прежней. Кстати, чай из такой воды утрачивает живительные свойства – открытая жидкость насыщается атмосферным кислородом.

• Активирует воду кремний и некоторые другие минералы. Например, приводятся сведения о том, что силекс обладает способностью активировать воду. Силекс – это углеродсодержащий минерал, продукт жизнедеятельности морских организмов, выделяющих кремнезем. Он очищает воду от многих примесей, делает ее полезной для здоровья. Такая вода излечивает около ста разнообразных заболеваний, повышает иммунитет, омолаживает человека. К сожалению, эти данные не проверены независимыми исследователями.

• Активация питьевой воды собственной энергией. Талую воду для питья больным людям следует заряжать, причем это не так сложно, как может показаться. Возьмите стакан талой воды и поставьте его на ладонь левой руки, а правую руку расположите на расстоянии 5–10 см от верхнего края стакана. Для сбрасывания биоэнергетики правую руку сожмите в кулак, напрягите всю руку и резко раскройте кулак, расслабляя руку. Вы почувствуете, как из пальцев и центра ладони начинается ток энергии в виде тепла или легкого покалывания. Эта процедура займет не более 5 минут. А питьевая талая вода станет активированной.

• Самый доступный метод активирования воды – ее замораживание и оттаивание, обработка природной воды на установках «Криничка» и «Каскад».

Здесь приведены далеко не все методы активации и энергетизации воды. Известны и другие способы повышения биологической активности воды – как природные, естественные, так и искусственные, техногенные, экспериментальные.

Особенности применения активированной воды при водолечении

• Раздражение водой преимущественно переднего отдела рта отражается в основном на работе желудка, а заднего отдела рта и корня языка – на работе кишечника.

• Потребление продуктов с высоким содержанием солей натрия способствует задержке воды в организме. Соли калия и кальция, наоборот, выводят воду. Поэтому при болезнях сердца и почек нужно уменьшить потребление продуктов, содержащих натрий, а при обезвоживании организма, наоборот, следует увеличить потребление продуктов, богатых натрием.

• При язвенной болезни нельзя в период проведения лечения голодом пить минеральные воды.

• Если хотите похудеть – при голодании лучше не пить воды вовсе.

• Если питьевая вода жесткая, то вероятность произвести на свет мальчика у матери, употребляющей эту воду, значительно увеличивается.

• Речную воду нельзя смешивать с колодезной.

• Пить ночью очень вредно, однако в состоянии похмелья можно.

• Лечебное внутреннее употребление воды рекомендуется в следующих случаях: при острых заболеваниях, повышенном теплообразовании и усиленной частоте пульса, приливах крови к внутренним органам и воспалениях в них, приливах крови к органам брюшной полости и вообще нижней части туловища (например, при геморрое, расстройствах работы печени, почек), при задержке кровообращения и неправильном распределении крови, задержке движения жидкостей в организме, внутренних и наружных новообразованиях (кистах, полипах, абсцессах, наростах, отложениях), для размягчения и рассасывания воспалительных процессов, при некоторых болезнях крови – для выведения или разжижения в ней болезнетворных начал (например, желчи – при желтухе, мочевой кислоты – при подагре, молочной кислоты – при ревматизме, сильном физическом утомлении), накоплении в организме посторонних веществ, продуктов распада и обмена веществ (в том числе слизи), при запорах, плохом составе крови (например, при туберкулезе, золотухе, раке и т. п.), тучности и сильном исхудании с расстройством пищеварения. Исключение составляют малокровие и бледная немочь, при которых вообще не рекомендуется усиленное введение воды в организм.

• Лучше всего организм воспринимает воду утром, непосредственно после пробуждения, когда желудок еще пуст. В это время можно выпивать 1–3 стакана воды маленькими глотками. Вода, выпитая на пустой желудок, активно проникает во все уголки тела, ткани, растворяет продукты распада, транспортирует их к выделительным органам, побуждает кишечник и почки к усиленной деятельности, не оказывая влияния на переваривание съеденной пищи и на отложение новых материй в теле.

• Пить воду перед отходом ко сну не рекомендуется, но в некоторых случаях (с лечебной целью) делают исключение из этого правила.

• Вода из закрытых колодцев при питье вызывает газы, медленно усваивается. Лучшей колодезной водой считается вода из широких колодцев с большим количеством воды, притекающей с севера или запада; чистая, прозрачная и легкая. Хорошо, если из колодца постоянно берут большое количество воды.

• Если пить воду во время сырости и полного отсутствия жажды или же прежде, чем пища переварится и начнет выходить из желудка, перед приемом пищи или в промежутках между приемами пищи, после трудной физической работы, ходьбы и усиленных движений, после сна, бани или же после соития, во время сна, прервав его, или же натощак, стоя, при затянутом животе, в положении лежа ничком на груди, а также если выпить слишком много воды, особенно холодной, – все это явится причиной серьезных расстройств здоровья и тяжелых болезней.

Чистая вода – залог здоровья

Вода, которую мы употребляем, обязательно должна быть чистой. Болезни, которые передаются через загрязненную воду, вызывают ухудшение здоровья, инвалидность и укорочение жизни огромного числа людей, особенно детей. Чистая вода помогает оставаться активным, стройным и здоровым. Нужно лишь следить за ее качеством и вовремя утолять жажду. Но вода может выполнять свою роль лишь в том случае, если она обладает необходимыми качествами.

Употребление недоброкачественной воды связано:

• с риском передачи через нее инфекционных и паразитарных заболеваний;

• с риском наличия в воде токсических химических веществ. Они, как правило, попадают в воду в результате промышленного, сельскохозяйственного, бытового или иного загрязнения;

• с риском возникновения заболеваний неинфекционной природы, связанных с минеральным составом природных вод;

• с необходимостью учитывать радиационный риск для здоровья, связанный с присутствием в воде радионуклидов, которые попадают в нее как естественным путем, так и в случае аварий и в других чрезвычайных ситуациях.

В этом заключается огромная проблема: несмотря на то, что 75 % поверхности Земли покрыто водой, по мнению ученых, в ближайшем будущем чистая вода станет самым дефицитным веществом на планете, ведь только 0,3 % ее объема пригодно для употребления. Но и эта небольшая часть воды в значительной степени загрязнена человеком. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, лишь немногим более 10 % населения Земли обеспечено здоровой питьевой водой в нужном количестве.

По данным этой организации, 25 % населения России постоянно рискует подорвать свое здоровье болезнями, связанными с употреблением некачественной питьевой воды. Анализ качества питьевой воды показал, что к наиболее распространенным загрязнителям воды относятся: железо, сульфиды, марганец, органические соединения, фториды, соли кальция и магния, др.

Через воду может передаваться инфекционная желтуха, туляремия, водная лихорадка, бруцеллез, полиомиелит. Подчас вода становится источником заражения человека животными паразитами – глистами. Иногда через воду происходит заражение лямблиями, которые поражают тонкий кишечник и печень.

В результате загрязнения водоисточников прежде всего передаются человеку такие болезни, как брюшной тиф, дизентерия, холера, анкилостомоз.

На некоторых участках рек, откуда берут в водопровод воду, содержание фенолов превышает предельно допустимые концентрации (ПДК) в 7–8 раз, хлорорганических пестицидов, аммонийного и нитритного азота – в 10–16 раз. Содержание ионов цинка, меди, свинца достигает десятков, а нефтепродуктов – сотен и тысяч ПДК. Все это заставляет принимать серьезные меры по очистке питьевой воды. Станции водоподготовки с этой задачей в большинстве случаев справляются. Вода, поступающая в водопроводы, как правило, отвечает требованиям ГОСТа. Но при химической обработке в воде образуются хлорорганические соединения, а медики считают многие из них канцерогенными. Например, специалисты Американского онкологического института подсчитали, что в 2 % случаев рак печени и почек возникает «благодаря» имеющемуся в воде хлороформу. К похожим выводам пришли и финские ученые. Ситуация усугубляется тем, что сейчас в аварийном состоянии находится значительное количество протяженности городских водопроводных сетей и вода в них подвергается вторичному загрязнению. Связано это с тем, что для строительства водопроводов и канализации в стране используют стальные трубы, причем во многих случаях без всякой коррозионной защиты. Хлор, добавляемый в воду, также вреден, и не только для человека, но и для стальных труб.

Часто водопроводные и канализационные сети проложены на небольшом расстоянии друг от друга. А это значит, что если канализационную трубу прорвет, то не исключено, что вредные вещества и опасные микробы попадут в водопровод.

Для специалистов санитарно-эпидемиологических служб очевидно, что длительное использование необработанной водопроводной воды с высоким уровнем загрязнения бактериологическими, вирусными организмами, химическими веществами природного и антропогенного характера является одной из причин развития различных соматических заболеваний. Например, сравнительно недавно стали проводиться эпидемиологические исследования для выявления связанных с окружающей средой причин болезней, при этом используются методы изучения закономерностей распространения инфекционных и неинфекционных болезней среди населения.

Наблюдения специалистов достоверно доказывают, что на общем фоне заболеваемости в первую очередь выделяются язва желудка и двенадцатиперстной кишки, уровень которых имеет устойчивую положительную корреляцию практически со всеми показателями качества питьевой воды. Наиболее существенны статистические связи этого заболевания с содержанием железа, мутностью, а также показателем цветности воды.

Отмечено влияние питьевой воды с повышенной жесткостью, повышенным содержанием сульфатов, хлоридов, нитратов, сине-зеленых водорослей на возникновение (как обусловливающий фактор) мочекаменной, желчнокаменной болезней, функциональных расстройств желудка, аллергических заболеваний.

Результаты научных исследований свидетельствуют о том, что в связи с интенсивным загрязнением открытых водоемов, сдвигами экологического равновесия происходит выделение обитающими в воде микроорганизмами стойких токсических веществ, вызывающих поражение нервной, иммунной и пищеварительной систем человека, а также мутагенные последствия.

Кроме того, большую остроту приобретает проблема образования в питьевой воде, загрязненной трудноокисляемыми органическими соединениями, высокотоксичных хлорорганических соединений (в том числе диоксинов) при обеззараживании ее хлором.

Но и это еще не все проблемы, с которыми сталкивается рядовой человек, употребляющий питьевую воду из водопроводного крана.

Как известно, именно с водой мы получаем до 25 % суточной потребности химических веществ организма. И эта «химия» имеет более высокую физиологическую ценность, чем поступающая с продуктами питания. Избыток (впрочем, как и регулярный недостаток) того или иного химического элемента с необыкновенной легкостью может превращать друга-воду в заклятого врага. Вот пример: избыток хлористого натрия (свыше 1 г/л), свидетельствует о минерализации воды, влияет на повышенную реактивность сосудов и некоторые отклонения водно-солевого обмена человеческого организма.

Трудно переоценить роль железа для нормального функционирования организма человека. Этот макроэлемент – незаменимая составная часть гемоглобина и миоглобина, он входит в состав клеток и ферментов. Но ведь еще в древности знали, что лекарство от яда чаще всего отличается лишь дозировкой. В настоящее время установлено, что длительное употребление воды с повышенным содержанием железа (более 0,3 мг/л) увеличивает риск инфарктов и негативно влияет на репродуктивную функцию. Кроме того, сухость и зуд кожи – это тоже «следы» избыточного железа. Избыток этого элемента в питьевой воде (свыше 0,1 мг/л) поражает костную систему. Впрочем, последствия избытка других макро– и микроэлементов не менее опасны: повышенная концентрация меди вызывает поражение слизистых оболочек, почек и печени; никеля – поражения кожи; цинка – заболевания почек.

Хром, свинец и кадмий, накапливаясь, способствуют развитию онкологических заболеваний и расстройству нервной системы. А потребление воды с высоким природно-обусловленным содержанием бора, брома приводит к росту заболеваний органов пищеварения.

В последние годы ученые-медики активно обсуждают роль алюминия в развитии болезни Альцгеймера. Доказано, что при концентрации свыше 0,5 мг/л существенно возрастает смертность от этого заболевания. Большая концентрация фтора в воде (предел – 0,7–1,5 мг/л) «украшает» зубы пятнами (флюороз); недостаточная (а ее испытывает 60 % россиян) – возможность возникновения кариеса.

Жесткость воды, которую до последнего времени никто из медиков всерьез не воспринимал, теперь усиленно привлекает к себе внимание в связи с выявленной обратной зависимостью между жесткостью воды и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний.

Вынужденное использование населением воды с высокой концентрацией хлоридов и сульфатов (превышение нормативов в 3–5 раз) без соответствующей водообработки определяет повышенный уровень заболеваемости желчно– и мочекаменной болезнями, патологиями сердечно-сосудистой системы.

Имеется повышенный риск заболеваний хроническими нефритами и гепатитами, более высокой мертворождаемости, токсикозов при беременности, врожденных аномалий развития, так как питьевая вода загрязнена азотсодержащими и хлорорганическими соединениями.

Под воздействием нитратов (выше 44,6 мг/л) снижается артериальное давление, подавляется кроветворная функция у детей.

Безусловно, это далеко не полный обзор опасностей, которые подстерегают человека вследствие употребления им некачественной воды. Не зря говорят, что вода – это жизнь. Она участвует во всех процессах обмена и выделения. Вода особой чистоты необходима в производстве продуктов питания и медицине. Возросшие требования к ней определяют важность ее очистки и дезинфекции. Для этих целей в странах СНГ, как правило, используют хлор и озон. Однако, кроме основного своего назначения – обеззараживания воды – эти вещества в свою очередь вступают в физико-химическое взаимодействие с растворенными в воде органическими соединениями: гуминовыми кислотами, нефтепродуктами, моющими средствами, пестицидами и другой «химией», образуя вредные и ядовитые вещества типа хлор-фосфор-азоторганики и даже ряд диоксиновых соединений, которые значительно токсичнее самого сильного природного яда кураре.

Эти и другие ядовитые вещества, содержащиеся в питьевой воде (разумеется, в гомеопатических концентрациях), являются химическими мутагенами и канцерогенами. Хотя насчитывают более 2000 их соединений, о борьбе с ними официальная теория питьевой воды ни в одной стране мира ничего не говорит; нет надежных методов удаления из водопроводной воды химических, физических и биологических мутагенов.

Проблеме мутагенности и канцерогенности питьевых вод международная медицина и ВОЗ стали уделять повышенное внимание в связи с неудержимым ростом онкологических и наследственных заболеваний.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 80 % всех заболеваний людей на нашей планете связаны с употреблением загрязненной мутагенной воды. Во всем мире (за редким исключением) питьевая водопроводная вода вся мутагенна. Исследованиями последних лет доказано, что любая мутагенная питьевая вода (а тем более сильно мутагенная вода) является основной или главной причиной таких тяжелых и зачастую фатальных заболеваний, как рак, атеросклероз, склероз сосудов головного мозга и других, а также необратимого повреждения генофонда человечества.

Вот почему ученые всех направлений, причастные к науке о воде, поглощены сейчас животрепещущей проблемой: как из природной загрязненной воды сделать питьевую воду такой, какой она была еще 150–200 лет назад, т. е. чистой, обладающей целебными свойствами, приносящей людям здоровье.

Как определяют качество питьевой воды

Существуют главные показатели качества питьевой воды. Их можно разделить на следующие группы:

• органолептические показатели (привкус, запах, цвет, мутность);

• токсикологические показатели (алюминий, фенолы, свинец, мышьяк, пестициды);

• показатели, которые влияют на органолептические свойства воды (рН, марганец, жесткость общая, нефтепродукты, кальций, железо, нитраты, магний, окисляемость перманганатная, сульфиды);

• химические вещества, образующиеся при обработке воды (остаточный хлор, хлороформ, серебро);

• микробиологические показатели.

Также качество воды определяется по наличию в ней химических включений, которые раньше всего обнаруживают органы чувств человека: обоняние, зрение. Так, микрочастицы меди придают воде некоторую мутность, железа – красноту.

Основные показатели качества питьевой воды регламентированы ГОСТами. В странах СНГ действует ГОСТ 2874–82 «Вода питьевая». Согласно этому ГОСТу питьевая вода контролируется по 28 показателям. В то же время в развитых зарубежных странах (например, в США, Англии, Германии и других) контроль качества питьевой воды осуществляют по показателям, количество которых в 2–3 раза превышает наши.

Однако и этого недостаточно, так как «мир» примесей, заселяющих питьевую воду и приносящих ей вред, даже после очистки остается очень большим и многообразным.

Кроме того, существует так называемый СанПиН 2.1.4.559–96 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», который был утвержден постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 24.10.1996 г. и введен в действие с 1 июля 1997 г. Принятие этого документа стало серьезным прорывом в контроле за качеством питьевой воды в России в связи с тем, что он был создан на основе последних разработок и данных российских ученых, а также с учетом рекомендаций ВОЗ.

СанПиН нормирует содержание вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах, а также поступающих в источники водоснабжения в результате хозяйственной деятельности человека,

устанавливает гигиенические требования к питьевой воде, определяет органолептические и некоторые физико-химические параметры питьевой воды.

Основополагающими нормативными документами в области гигиены водоснабжения также являются:

– Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ФЗ № 52 от 30.03.99 г.

– Нормы радиационной безопасности. НРБ – 99. СН 2.6.1.758–99, ОС-ПОРБ-99 и СП 2.6.1.799–99.

– ГОСТ 2761–84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические и технические требования и правила выбора».

– СанПиН 2.1.4.1.1175–02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения».

Гигиеническая оценка воды проводится на основании санитарного обследования водоисточника на месте с учетом его дебита (количество воды, которое источник дает в единицу времени, например м^3/час), изучения заболеваемости населения в районе и результатов лабораторного анализа воды. Если этот источник предусматривается использовать для централизованного водоснабжения, анализ проводят по полной схеме (необходимо 5 л исследуемой воды). Краткую схему санитарного анализа применяют, если источник уже используется для децентрализованного (колодцы, артезианские скважины) или централизованного водоснабжения (необходимо 2 л).

Краткая схема санитарного анализа включает определение:

• органолептических показателей (запах, вкус, цветность, прозрачность, мутность, осадок);

• химических показателей (окисляемость, растворенный кислород, БПК, аммонийный азот, азот нитратов, нитритов, общая, карбонатная жесткость, рН, хлориды, железо);

• микробиологических показателей (общее микробное число – ОМЧ, а также термотолерантные и общие колиформные бактерии).

При проведении полного санитарного анализа дополнительно определяются: кальций, калий, сульфаты, фтор, йод, сероводород, радиоактивность. По показаниям определяют другие микроорганизмы и патогенные микроорганизмы (в том числе споры сульфитредуцирующих клостридий и цисты лямблий).

Отбор проб воды осуществляется батометром в чисто вымытую посуду. В зависимости от цели исследования, глубина забора воды для анализа меняется. Если необходимо определить качество исходной воды до ее обработки на головных водопроводных сооружениях, то проба берется на той глубине, с которой осуществляется водозабор на эти сооружения.

В санитарной практике используются два СанПиНа – «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству» и «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения». В первом из них приведены нормативные требования, которым должна удовлетворять вода, используемая населением для бытовых и питьевых нужд в условиях централизованного водоснабжения. Выполнение этих норм обеспечивает при любом типе водоисточника безопасность ее в эпидемическом и радиационном отношении, безвредность химического ее состава и благоприятные органолептические свойства.

В ГОСТе 2761–84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» нормируются показатели, которыми следует руководствоваться при выборе источников для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Существуют и более примитивные, но простые способы оценки качества воды.

Например, органолептические характеристики воды: ее запах, вкус, цвет и мутность. Запах воды (например, землистый, хлорный, запах нефтепродуктов и т. д.) определяют, оценивая интенсивность запаха по пятибалльной шкале («ноль» соответствует полному отсутствию запаха):

– очень слабый, практически неощутимый запах;

– запах слабый, заметный лишь в том случае, если обратить на него внимание;

– запах легко замечается и вызывает неодобрительный отзыв о воде;

– запах отчетливый, обращает на себя внимание и заставляет воздержаться от питья;

– запах настолько силен, что делает воду непригодной к употреблению.

Вкус воды характеризуется определениями соленый, кислый, сладкий, горький, а все остальные вкусовые ощущения называют привкусами. Оценивают вкус по такой же пятибалльной шкале, как и запах, с градациями: очень слабый, слабый, заметный, отчетливый, очень сильный.

Цвет воды определяют путем сравнения испытуемой воды с эталонными растворами, имитирующими цвет природной воды. Оценивают цвет по специальной шкале цветности с градациями от 0 до 14. Аналогичным образом исследуют и мутность.

• Тем не менее, первый (самый простой и часто самый надежный) способ – просто попробовать воду. Если ее приятно пить, если вам нравится ее вкус, запах, она прозрачна и в ней нет мутного осадка, если у вас есть уверенность в том, что в этой воде нет и внезапно не появятся какие-нибудь мелкие, но вредные вещества вроде нитратов, хлорированной органики и т. д., то воду можно не очищать.

Однако, если вас смущает запах хлорки или сероводорода от воды, ее странный рыжевато-зеленый цвет, от воды пахнет какой-то химией, появляются непонятные маслянистые пятна на заваренном чае или кофе, вода на вкус солоновата или горчит, у вас есть подозрения, что в воду могло попасть что-то не то, чего пить совсем не хочется, то, скорее всего, нужно подумать о фильтре.

• Другой способ – налить воду в большую прозрачную емкость (например, в аквариум на 50–100 л, но подойдет и трехлитровая банка) и дать ей постоять день-два. Если вода не очень хорошего качества, то это будет видно сразу (лучше на белом фоне) – в емкости она будет мутного зеленоватого цвета, а через два дня на дно выпадет осадок, стенки покроются налетом, а на поверхности появится маслянистая пленка.

С другой стороны, если вода прозрачна, за два дня не выпадает осадок, стенки емкости не загрязняются, на поверхность ничего не всплывает, то есть вероятность того, что вода чистая.

Однако эти два способа, к сожалению, могут не учитывать наличие в воде вредных растворимых примесей, таких как нитраты, пестициды, тяжелые металлы.

• Чтобы узнать, есть ли в воде избыток солей, существует третий способ – капнуть небольшую капельку воды на отражающую гладкую поверхность (например, зеркало). Когда капелька высохнет, вы увидите, что находится в воде и в каком оно количестве. Для сравнения: чистая вода не оставляет следов на гладкой поверхности.

Однако правильнее знать точное содержание веществ в воде. Для обнаружения этих веществ необходимо провести химический анализ воды. Исследуют и микробиологический состав воды, который зависит от водной флоры и фауны, от лесов и лугов на берегах водоема и от множества других причин, не исключая факторы космического свойства. Патогенность микробов резко возрастает в годы солнечной активности: прежде почти безвредные становятся опасными.

Количество растворенного кислорода, необходимое для разложения всех биоразложимых органических отходов в воде, указывает на перегруженность воды органическими загрязнителями. Стандартной пробой на такие органические вещества является пятидневная проба БПК. При проведении этой пробы загрязненную воду разбавляют насыщенной воздухом дистиллированной водой, чтобы обеспечить избыток кислорода, и измеряют количество растворенного кислорода в полученном растворе. Затем раствор выдерживают в течение 5 дней при 20 °C, после чего снова измеряют количество растворенного в нем кислорода. Пятидневную БПК, обозначаемую БПК5, вычисляют как количество израсходованного растворенного кислорода. Пятидневная БПК обычно составляет приблизительно 3⁄4 полной БПК воды. У нормальной питьевой воды БПК5 не превышает 1,5 млн. долей О_2. Канализационная вода до предварительной обработки обычно имеет БПК5 от 100 до 400 млн. долей О_2.

Существуют также несколько других важных показателей качества пресной природной воды: кислотность рН (или водородный показатель), жесткость и органолептика рН связана с концентрацией ионов водорода в среде, измеряется с помощью простого прибора – рН-метра и дает нам понятие о кислотных или щелочных свойствах воды как растворителя. Это очень важный показатель не только для воды, но и для человеческого организма, кислотный баланс которого должен выдерживаться в определенных рамках: допустимые значения рН составляют от 7,38 до 7,42 и не могут отклоняться даже на 10 % от этого диапазона. При рН 7,05 человек впадает в предкоматозное состояние, при рН 7,00 наступает кома, а при рН 6,80 – смерть. рН человеческого организма сохраняется так называемыми буферными растворами физиологических жидкостей (мочи, крови, лимфы и слюны), в состав которых входят карбонатный и фосфатный буферы.

Жесткостью называется свойство воды, обусловленное содержанием в ней ионов кальция Са2+и магния Mg2+. Жесткость определяют по специальной методике, описанной в ГОСТах на питьевую воду, единицы ее измерения – моль на кубический метр (моль/м^3) или мил-лимоль на литр (ммоль/л).

Различаются несколько видов жесткости: общая, карбонатная, некарбонатная, устранимая и неустранимая. Но чаще всего говорят об общей жесткости, связанной с суммой концентраций ионов кальция и магния.

Как правильно сделать анализ воды

Правильный отбор пробы воды приводит к правильным результатам анализа воды. Самое лучшее, когда представитель лаборатории для отбора пробы сам выезжает на место. В том случае, когда заказчик хочет сам доставить образец воды в лабораторию, он должен соблюдать следующие правила:

1. Бутылка для отбора образца воды должна быть из-под простой питьевой воды. Бутылки из-под различных сладких и газированных напитков не используются!

2. Необходимо дать воде стечь примерно 5–10 минут.

3. Бутылку и пробку несколько раз тщательно промыть той водой, которую отбирают для анализа. Никакие моющие средства при этом не применять.

4. Воду лучше наливать аккуратно по стенке бутылки, чтобы пузырьков воздуха в воде было как можно меньше, – иначе будет происходить окисление находящихся в воде веществ кислородом воздуха.

5. Бутылку полностью заполнить водой, дать ей перелиться через край и стараться, чтобы бутылка содержала минимум воздуха. Плотно закрыть пробкой.

6. Желательно сразу доставить пробу в лабораторию, т. к. в ней происходят химические реакции и меняется качественный и количественный состав примесей. Если сразу доставить воду нельзя, то пробу можно поставить в холодильник – это уменьшит скорость реакций.

Посуду для отбора пробы на бактериальный анализ берут в лаборатории. В случае, если заказчик сам отбирает пробу, то обязательны к выполнению следующие условия:

1) бутылка должна быть стеклянной, чистой, стерилизованной;

2) водопроводный кран перед взятием пробы обжечь огнем;

3) слить воду из крана сильной струей и отобрать образец воды (бутылку наполняют неполностью).

Количество отбираемой воды для анализа должно быть не менее 1,5 л. Для уточнения объема образца воды обязательно позвоните в лабораторию, в которой вы будете делать анализ воды, так как объем пробы будет зависеть от конкретного анализа. Также нужно уточнить, в пластиковую или стеклянную емкость вы должны будете отобрать пробу. Только соблюдение этих правил позволит получить верный результат.

Способы очистки воды

Чистая здоровая вода – основное условие биологического процветания любой нации и государства. Древние римляне, отравившись свинцом, которым они обшивали водопроводные трубы, повредили свой генофонд и не сохранили величайшее в мире государство. Вот почему почти во всех странах мира водоснабжением своего народа ведает государство.

С проблемой качества воды мы сталкиваемся ежедневно. Водоочистка делает воду полностью пригодной для использования. В процессе водоочистки удаляются механические и минеральные примеси; кроме того, к процессам водоочистки относятся умягчение и опреснение воды, дегазация, дезактивация (удаление радиоактивных загрязнений) и т. д.

Водоочистка – это комплекс технологических процессов, имеющих целью довести качество воды, поступающей в водопроводную сеть из природного источника водоснабжения, до установленных нормами показателей.

Обустройство жилого дома, коттеджа предусматривает установку различного оборудования для получения чистой питьевой воды и пригодной для эксплуатации бытовой техники (стиральных и посудомоечных машин, сантехнического оборудования и водонагревательных котлов и др.).

В качестве источников водоснабжения используются городской, поселковый водопроводы, а также подземные воды (скважины, колодцы). Как правило, для того чтобы вода соответствовала требованиям СанПиН, необходимо проводить ее очистку.

Принципы действия различных типов очистных устройств.

1. Фильтрация — очистка воды от механических примесей, таких как песок, частицы ржавчины и т. д. Осуществляется путем фильтрования воды через пористые или волокнистые материалы с различным эффективным диаметром пор (от 100 до 0,045 мкм). Степень очистки воды и производительность фильтра зависят от соотношения между размерами загрязняющих частиц и диаметром пор. Следует также иметь в виду, что фильтры с диаметром пор от 0,45 мкм и менее обеспечивают и надежное обеззараживание воды путем задерживания бактериальных частиц.

2. Сорбция – удаление нежелательных химических веществ (в основном органических, некоторых тяжелых металлов), чем достигается улучшение вкуса, устранение запаха путем связывания таких веществ за счет сил межмолекулярного взаимодействия. Наиболее часто в качестве сорбента используется активированный уголь различного происхождения или некоторые другие природные материалы.

Эффективность сорбции зависит от величины поверхности взаимодействия. Во избежание «обрастания» микроорганизмами иногда используют нанесение на угольные частицы ионов серебра, йода и других обеззараживающих реагентов. Устройства, действующие по принципу сорбции, характеризуются понятием «емкость» – определенным количеством тех или иных загрязнителей, которые могут быть поглощены данным количеством сорбента. После превышения этого ресурса уменьшается эффективность работы устройства, и не исключено даже загрязнение воды веществами, ранее поглощенными сорбентом.

3. Ионный обмен – замена одних (нежелательных) ионов другими (нейтральными), например, кальция и магния – на натрий в случае умягчения воды. Ионный обмен часто используется для удаления определенных загрязняющих компонентов, таких как тяжелые металлы, фториды и др., а также для введения в воду некоторых веществ в необходимых случаях (фтор, йод). Устройства, работающие по этому принципу, требуют периодической регенерации, и, соответственно, расхода определенных реагентов. Необходимо уточнить у представителя фирмы-производителя или поставщика возможность приобретения этих реагентов, а также режим регенерации, возможность автоматизации этого процесса.

4. Обратный осмос – очистка воды за счет фильтрования через полупроницаемые мембраны с молекулярным размером пор (от 10 до 500 нм). Такое фильтрование обычно требует повышенного давления воды, которое создается специальным насосами, обеспечивает, в зависимости от диаметра пор, частичное или практически полное устранение любых примесей, в том числе и минеральных компонентов. Часто такие устройства используются для опреснения воды. Обратноосмотические устройства большой производительности довольно дороги, поэтому их часто используют в системах водоснабжения для окончательной очистки только воды, которая используется для питья.

5. Для обеззараживания воды используют ультрафиолетовое облучение, обработку воды озоном, соединениями активного хлора, ионами серебра или йода. Как правило, после обеззараживания тем или иным способом необходима дополнительная обработка воды пропусканием через фильтр, содержащий активированный уголь для удаления продуктов распада микроорганизмов и ионов, используемых для обеззараживания.

Как выбрать доочистные устройства

В настоящее время в мире существуют десятки тысяч различных конструкций устройств, предназначенных для доочистки питьевой воды. Их поток с каждым годом возрастает.

В отдельной квартире водопроводную воду можно сделать пригодной для питья и приготовления пищи с помощью бытовых фильтров. На рынке товаров представлены самые разные фильтры: для питьевой воды, бытовых нужд, промышленные фильтры, коттеджные системы.

Фильтры для дома бывают: стационарные, настольные, фильтры-кувшины, насадки на кран, простые угольные фильтры, системы обратного осмоса.

При выборе фильтра важно определиться с целью, для которой покупается фильтр. Например, это может быть: «удалить все вредные вещества», или же «удалить только основные вредные вещества». Также должны учитываться пожелания по скорости очистки воды, автономности фильтра, экономичности эксплуатации. Примерная цель может звучать так: «нужен фильтр, который дает действительно чистую воду, чтобы не зависел от электричества; чтобы в эксплуатации стоил не более половины своей стоимости в год».

Предлагаем список вопросов, которые помогут вам конкретизировать цель, для которой покупается фильтр:

• Требуемая глубина очистки воды? Другими словами, какие вредные вещества желательно из воды убрать, а какие – оставить.

• Нужное количество очищенной воды? Сколько воды будет использовано. Есть разновидности: количество воды в сутки, количество воды в час, количество воды в минуту.

• Как много денег допустимо использовать на сменные элементы (в месяц, в год)? То есть, размеры эксплуатационных расходов.

• Желательно ли подключение к электричеству? То есть, допустимо ли, что очиститель будет работать только от давления воды.

• Как много очиститель может сбрасывать при работе в канализацию? Иными словами, какая допустима потеря воды.

• Какие дополнительные особенности фильтров приемлемы. То есть, индикация окончания ресурса картриджей, звуковой сигнал, оценка качества очистки воды в реальном времени и т. д.

• Дополнительные требования. Например, какое необходимо давление очищенной воды, каков предпочтительный цвет фильтра и т. д.

• Какова стоимость установки очистителя?

• Какова стоимость очистителя?

Соответственно, при выборе фильтра в первую очередь нужно обращать внимание на цель, для которой фильтр будет применяться. Так, если желаемая скорость очистки воды – кастрюля в минуту, то фильтр-кувшинчик не подойдет. Если хочется, чтобы гарантированно не было вредных веществ в воде, то нужно выбирать исключительно среди систем обратного осмоса, и т. д. Может такое случиться, что под одну и ту же цель могут подойти несколько похожих фильтров от разных производителей. Здесь можно ориентироваться на дополнительные требования: цель, вес и т. д. Основное, на что следует обращать внимание, – это насколько функции фильтра соответствуют поставленной цели.

В принципе, для любой воды из городского водопровода подойдет любой фильтр. А если вода из скважины – тут уже нужно смотреть в каждом конкретном случае. Хотя в случае с колодезной водой, где очень часто встречается превышение по нитратам, воду лучше очищать с помощью системы обратного осмоса, т. к. она гарантирует отсутствие нитратов в воде.

Что касается оптимальных цены – качества – оптимальный фильтр тот, который выполняет поставленные при создании цели задачи.

Для чего используются различные фильтры?

1. Фильтр механической очистки воды (грязевик) входит в комбинированный мини-водозаборный узел. Данный узел предназначен для удаления нерастворимых, крупнодисперсных примесей, ржавчины, песка и др.

Есть фильтры серии «Сапфир-П», которые относятся к типу засыпных промывных фильтров, и фильтры «Ключ-Т», относящиеся к типу типиковых или картриджных фильтров.

Засыпные фильтры представлены в виде емкости с засыпкой из кварцевого песка или иного материала, оснащены ручной или автоматической системой промывки. Их степень водоочистки невелика; данные фильтры можно промывать от накопленных загрязнений; предназначены они для предварительной водоочистки.

Картриджные фильтры состоят из корпуса-фильтро-держателя со вставленным в него фильтрующим элементом. По мере загрязнения эти фильтры меняют на новые, так как их промывка не предусмотрена.

2. Фильтры для удаления железа (обезжелезивания) предназначены для удаления марганца, сероводорода и железа из воды. Эти фильтры высокопроизводительны, надежны, компактны и долговечны. Их работа автоматизирована, что не требует присутствия обслуживающего персонала.

3. Умягчитель для удаления избыточных количеств солей магния и кальция (некоторые фирмы предлагают в качестве альтернативы умягчению на катионообменниках прибор «Медиагон», предотвращающий образование накипи на приборах). Вода ниспадающим потоком проходит в аппарате через объем катионита, что приводит к ее умягчению. Регенерацию ионообменной смолы производят раствором поваренной соли. Происходит это в ручном или автоматическом режимах, в зависимости от конструкции фильтра.

4. Фильтр тонкой очистки (на основе активированного угля) для удаления органических соединений, в том числе нефтепродуктов, хлора, запаха и механических частиц. Предназначен для улучшения вкуса воды. Фильтр представлен в виде сосуда, который заполнен активированным углем. Вода в сосуде движется сверху вниз через объем активированного угля, что приводит к ее очистке от примесей.

5. Система биофильтрации и обеззараживания воды (фильтры на основе специальной смолы PENTA PURE производства США, а также бактерицидная лампа). Эти фильтры уничтожают микробы, бактерии. Существует стерилизация ультрафиолетом. Вода проходит через камеру, где подвергается облучению ультрафиолетом, при этом уничтожаются все бактерии и вирусы.

6. Обратноосмотические фильтры обеспечивают абсолютную стерильность питьевой воды, удаление растворенных примесей. Эти фильтры представляют собой четырех-или пятиступенчатую систему очистки. Та степень очистки, которая в обычных фильтрах основная, в обратноосмотических фильтрах является лишь предварительной.

Фильтры тонкой очистки.

Перед тем как установить в своем доме фильтр, вы должны понять, ради чего вы это делаете (то есть, какого результата ждете). На сегодняшний день существует очень много фильтров, которые предлагают разные фирмы с разной репутацией. Также фильтры, предлагаемые различными компаниями, весьма отличаются по комплектации и методам использования. Кто-то хочет, чтобы «чистая вода» окружала его всегда и везде, а кому-то достаточно просто пить «чистую воду». Эту проблему каждый решает сам для себя. Для того чтобы понять, какой конкретно фильтр вам нужен, необходимо сделать анализ воды.

Общие принципы работы фильтров.

Фильтры представляют собой устройство с входным и выходным отверстиями, не имеющими прямого соединения. Фильтрация при этом происходит следующим образом: вода через входное отверстие попадает в прозрачную колбу (при покупке фильтра обратите на это особое внимание, не приобретайте фильтр с непрозрачной колбой), накапливается там, а затем, пройдя через фильтр, выходит посредством выходного отверстия.

Фильтры тонкой очистки бывают однофункциональными и многофункциональными. С помощью однофункциональных фильтров вы сможете избавиться от ржавчины, хлора и солей тяжелых металлов.

Многофункциональные фильтры решают сразу несколько задач и имеют больший срок эксплуатации (примерно до полугода).

В данный момент получили популярность фильтры-«роднички» с углем или ионами серебра. Они недорого стоят и очень удобны в использовании.

Фильтры тонкой очистки также делятся на тканые и минеральные.

Тканые фильтры. Тканые фильтры представляют собой цилиндр, на который намотан специальный жгут или веревка. С помощью этого жгута происходит задержка кристаллов солей, не растворенных в воде (например, хлора), окисей металлов и некоторых химических добавок (больше всего их добавлено в горячую воду, чтобы она дольше сохраняла температуру). После изменения цвета ткани на барабане его заменяют на новый или просто очищают посредством кипячения.

Минеральные фильтры. Минеральный фильтр – это сетчатый цилиндр, который наполнен минерализованной крошкой. Как и тканые, минеральные фильтры очищают воду от химических добавок и солей. Замена барабана фильтра происходит тогда, когда на его стенках образуется налет.

Кувшинные фильтры. Самым удобным способом является получение очищенной воды сразу же перед потреблением. Для этого будет удобен кувшин со сменным фильтрующим элементом. В таком фильтре вода переходит из одной емкости в другую через слой сорбента, где очищается от хлорорганических соединений и механических примесей. Но верить ему особенно не приходится.

В большинстве случаев цена такого кувшина зависит от дизайна и марки производителя. Воду, профильтрованную таким кувшином, тоже нужно кипятить, и нельзя сравнивать подобный метод очистки с профессиональными фильтрами. На сорбенте может развиваться задержанная микрофлора, отравляя фильтрованную воду токсинами (продуктами своей жизнедеятельности). Для замедления роста бактерий такой кувшин нужно постоянно держать в холодильнике. Единственный его плюс – это возможность фильтровать воду там, где нет водопровода (например, на даче).

Проточные фильтры. Они сегодня наиболее востребованы. Очистка воды в таких фильтрах начинает происходить только в тот момент, когда вы открываете кран. Вода очищается «на протоке». В зависимости от показаний анализа по загрязненности воды, в домах устанавливаются двух-, трех-, четырех– и пятиступенчатые фильтры. Каждый картридж будет очищать воду, и каждый будет отвечать за свою категорию загрязнений.

К примеру, один может заниматься очисткой воды от механических загрязнений, а другой – от органических. Подобные фильтры очищают воду от хлора, неприятного запаха и вкуса, мутности, механических примесей, пестицидов и органических соединений. Но у таких фильтров тоже есть свои недостатки. Проточные фильтры не способны удалить фтор и соли жесткости. Достоинством же этих фильтров является их компактность и удобство. Картриджи проточных фильтров необходимо менять не менее чем один раз в полгода.

Фильтры обратного осмоса. При обратном осмосе вода проходит через специальную мембрану, которая может пропустить через себя лишь молекулы воды с растворенными в ней веществами (например, кислородом). Мембрана способна остановить практически все, что больше этих молекул: бактерии, органические примеси, соли тяжелых металлов. Но, увы, в том числе и минеральные соли, которые просто необходимы для организма человека. В результате подобной фильтрации вы получите воду, которая будет больше подходить для царских газонов или аккумулятора вашего автомобиля.

Ультрафиолетовое излучение. Оно способно погубить вредные бактерии, но на самой мембране останутся микроорганизмы, которые вполне могут продолжать расти и размножаться. Если сравнивать с предыдущими методами очистки, то этот метод наиболее эффективен, но также не особенно полезен для организма человека.

Очистка воды озоном. Озон считается одним из самых мощных природных окислителей, именно поэтому он является надежным и безопасным антивирусным и антибактериальным барьером.

Озоновый очиститель полностью обеззараживает воду, удаляет примеси, неприятные вкус и запах, но ничего не может сделать с минеральными солями. Очищенная озоном вода, с одной стороны, полностью очищается, а с другой, не теряет своих положительных свойств. Такую воду действительно можно будет, не опасаясь, пить без кипячения, потому что науке пока не известно ни одного вируса или микроорганизма, который бы устоял под натиском озоновых свойств.

Все перечисленные выше виды фильтров в основном используются в городских квартирах. Если вы живете в коттедже или загородном доме, то вам лучше остановиться на «системе фильтров», т. е. на устройстве, в который входят сразу несколько фильтров. Система фильтров намного проще в эксплуатации по сравнению с несколькими отдельно установленными фильтрами, в этой системе все заранее предусмотрено. Импортные модели имеют функцию самоочищения. Системы фильтров работают в автоматическом режиме и могут не меняться до года, в зависимости от качества воды.

Следует обратить внимание на наличие сертификатов: гигиенического, подтверждающего безвредность и эффективность устройства; на соответствие продукции установленным требованиям.

Особенности подбора фильтров воды для квартиры

Всем известно, что вода предназначена не только для питья, но и для производственных бытовых нужд. Естественно, что и такую воду надо очищать. Вода в квартиру подается с разными примесями, она хлорированная. Все эти факторы портят бытовую технику и затрагивают наше здоровье. Рассмотрим различные виды очистки воды:

• фильтры механической очистки;

• фильтры для обесхлоривания воды в ванной (или во всей квартире);

• фильтры для умягчения воды в ванной (или во всей квартире).

Фильтры механической очистки. Очищают воду от механических примесей. Блокируют проникновение через воду ржавчины и песчинок. Такая фильтрация просто необходима для защиты бытовой техники от быстрого выхода из строя. Стиральные и посудомоечные машины проработают при такой очистке гораздо дольше. Хотя вода из-под крана и кажется на первый взгляд идеально чистой, но это далеко не так – она протекает через ржавые трубы и заносит грязь в бытовую технику, вызывая поломки.

Для данной очистки характерно использование картриджных и промывных фильтров. Из промывных фильтров для квартиры наиболее подходят сетчатые промывные фильтры или сетчатые фильтры с обратной промывкой.

Фильтры для обесхлоривания воды. Часто мы имеем дело с водой, в которой присутствует хлор. Это вызвано тем, что хлор используют для очистки воды на городских станциях. Этот факт может сильно повлиять на здоровье человека, т. к. хлор действует как ядовитое вещество. Произойти это может не только при питье, но даже при приеме душа. Стоит отметить, что хлорируют только холодную воду, поэтому горячую воду очищать от хлора нет смысла. В данных фильтрах используют коаксиальные карбоновые цилиндры, между которыми находится очистной элемент с содержанием активированного угля, что и очищает воду от хлора.

Фильтры для умягчения воды. Использование данных фильтров позволяет:

• предотвратить отложение солей и железа, засоряющих и сокращающих срок службы водопровода, сантехники и бытовой техники;

• сэкономить до 75 % моющих средств и до 30 % энергии, расходуемой на работу стиральной машины;

• ощущать мягкость чистой воды.

В таких фильтрах применяется ионизация воды, которая придает ей мягкость. Проходя сквозь ионообменную смолу, жесткая вода, до этого насыщенная ионами кальция и магния, отдает их смоле и забирает из нее ионы натрия, которые не образуют отложений.

Особенности подбора фильтров воды для загородного дома

То, что нужно установить в загородном доме систему очистки воды, хозяева обычно узнают на последних этапах строительства. Часто системы очистки воды совсем не предусматриваются в строительном плане. Большинство людей просто не знают о том, что нужно выделять достаточно места, чтобы разместить водоочистительную систему. Поэтому большинство заказчиков часто оказываются совершенно не готовыми к необходимости серьезных затрат на водоочистительное сооружение. Поэтому важно предостеречь хозяев строящихся домов от возможных ошибок, связанных с выбором и установкой оборудования для очистки воды.

Один из подвохов заключается в заявлении: производительность установки – … куб. м/ч. Часто эта цифра является завышенной в 2–4 раза. К примеру, две конкурирующие фирмы продают установки с одинаковым диаметром баллона, одной и той же по качеству и количеству загрузкой, но у первой заявлена производительность (расход) в два раза выше, чем у второй, при этом цена только в полтора раза выше. Следовательно, покупатель думает, что ему предлагают фильтр лучше и дешевле, чем у конкурента (потому что здесь он купит один фильтр, а там должен был бы купить два), и попадает впросак.

Не забывайте сравнивать фильтры не по заявленным характеристикам, а только по конструктивным признакам: диаметру и высоте баллона, типу и количеству загрузки и т. п. На самом деле производительность засыпного фильтра вычисляется путем перемножения площади сечения баллона на линейную скорость фильтрации. Линейная скорость фильтрации определяется производителем фильтрующей загрузки, и ее превышение ведет к ухудшению качества работы фильтра.

Перед установкой водоочистительного сооружения необходимо ознакомиться с качеством воды из вашего водоисточника. Только тогда вы сможете определить примерный состав оборудования. Основные загрязнения, содержащиеся в скважинной воде, это:

• твердые частицы (иными словами, песок и всякая грязь; встречаются в неразработанных и неисправных скважинах);

• коллоидные частицы;

• растворенные в воде газы (углекислый газ, сероводород, радон и пр.);

• растворенные в воде железо и марганец;

• растворенные в воде соли жесткости;

• растворенные в воде фтор и бор (иногда встречаются);

• растворенные в воде нитраты и нитриты (иногда встречаются);

• растворенные в воде «микрокомпоненты» (это вещества, почти всегда содержащиеся в воде в очень малых количествах; некоторые из них могут быть очень вредны при постоянном потреблении).

Самая эффективная по всем параметрам (техническим, эксплуатационным и экономическим) система для удаления всех загрязнений из скважинной воды в 95 % случаев должна быть построена по следующей схеме:

• фильтр-грязевик с конструкцией и тонкостью фильтрации, зависящими от исходных характеристик воды (нужен для защиты всего последующего оборудования для очистки воды);

• оборудование для предварительной подготовки воды (деодорирования), включающее в себя аэрационно-деаэрационное оборудование (может включать в себя насосы второго подъема воды) и оборудование для дозирования химреагентов (необходимы для удаления различных газов, сероводорода и сульфидов);

• фильтр для удаления железа и марганца, осветления воды, в том числе снижения мутности воды;

• фильтр для удаления солей жесткости;

• полировочный или контрольный патронный фильтр (нужен для защиты всего последующего оборудования, которое находится в водопроводной сети);

• дополнительные фильтры специально для питьевой воды (монтируемые на кухне под мойкой и имеющие отдельный питьевой кран) для удаления избытков тех веществ, которые не могут быть удалены основным оборудованием по разным причинам.

Поэтому при выборе фильтра для загородного дома будьте очень внимательны, а лучше всего обратитесь к специалистам.

Бутилированная вода или фильтр?

У многих из нас возникает вопрос: что лучше – устанавливать дорогостоящую систему для очистки воды или покупать готовую воду в бутылях?

По данным Beverage Marketing Corporation, европеец в год выпивает в среднем 152 л упакованной воды. В России уровень потребления бутилированной воды составляет немногим более 40 литров на человека в год, но он постоянно растет. Повышение спроса на бутилированную питьевую воду обусловлено разными причинами. Это и экологический фактор, и изменение образа жизни, питание вне дома: командировки, туризм и т. д.

Является ли бутилированная вода панацеей в случае загрязнения водопроводной воды?

Для начала скажем, что ряд серьезных лабораторий, осуществляющих сертификацию воды, стараются не иметь дел с бутилированной водой.

Почти единственным источником информации для потребителя о фасованной воде является этикетка. Порой на ней можно увидеть примерно следующее: «негазированная минеральная столовая питьевая натуральная вода». Что из этого можно понять?

Действительно, сегодня, прочитав этикетку, потребитель мало что поймет. Более того, напуганный информацией из газет о том, что домашний, бытовой фильтр не в состоянии обеспечить 100 %-ную очистку водопроводной воды, он будет отдавать предпочтение той, которая прошла много ступеней очистки да еще подверглась насыщению какими-либо дополнительными веществами. Есть и другая опасность – контрафактная продукция. Вот почему так важно употреблять только воду из хорошо известных, зарекомендовавших себя источников. Особенно актуально это может быть весной, когда уровень грунтовых вод поднимается, и в них могут попасть продукты техногенной деятельности мегаполисов. Именно в это время становится особенно актуальной вода, разлитая вдали от городов, в экологически чистых местах.

Развитие рынка диктует необходимость в новых подходах к классификации вод. Сегодня под общим названием «питьевая вода» объединены различные по составу и назначению продукты. В нашей стране есть очень жесткие ограничения по химическим компонентам для такой воды, и в то же время гораздо меньше внимания уделяется ее происхождению. В отличие от европейских стран, в России не отличают просто очищенную питьевую воду от природной. А ведь именно с размежевания этих двух видов упакованных вод начинается определение воды в «Codex Alimentarius» – главном пищевом стандарте ООН.

В мире уже давно существует четкая классификация бутилированных вод, по которой они делятся на две основные категории: природные и подготовленные (обработанные). Природными (натуральными) считаются воды, которые добывают из природных источников, подземных месторождений с соблюдением всех мер предосторожности, дабы сохранить их первоначальный состав (первозданность). Оптимальным химическим составом может похвастаться далеко не каждый источник, они – редкость и представляют собой настоящее природное сокровище. Подготовленные упакованные воды могут происходить из любого типа водных ресурсов – как поверхностных, так и подземных (артезианских), и содержать специально добавленные минеральные вещества. Новейшие технологии позволяют довести до кондиции даже очень загрязненную воду: механическая фильтрация, химическая очистка, деминерализация, искусственная минерализация, обратный осмос и т. д. Вследствие такого технологического «насилия» на выходе получается хотя и безопасная, пригодная для питья, но, тем не менее, искусственная вода.

Итак, главный «водораздел» проходит между категориями «природные» и «подготовленные» воды. Надо понимать, что это разные категории продуктов. Как, например, если бы мы говорили о свежеотжатом соке и искусственном витаминном комплексе. Оба продукта являются качественными, но они принципиально различаются по своему происхождению. Исходя из европейских требований, большинство бутилированных вод на российском рынке следует отнести к категории «подготовленные упакованные воды».

Еще 15–20 лет назад считалось невероятным покупать питьевую воду – все равно что за воздух платить. Вода ведь есть повсюду – и в водопроводе, и в природе. Но теперь покупать хорошую воду – почти стиль жизни. Только что такое вода хорошая – не всякий специалист сразу ответит.

Чтобы вода была по-настоящему полноценной, данные на бутылке должны быть не меньше и не больше рекомендованных СанПиН. По сути дела, если производитель добросовестный, он должен вынести на этикетку все необходимые сведения: сколько в воде кальция, магния, какая минерализация и пр. Специалисты советуют обращать внимание еще и на такие сведения:

1. О производителе: название фирмы, адрес, телефон. Если производитель на этикетке указывает сайт (действующий), адрес электронной почты и/или телефон «горячей линии» – это дает дополнительное преимущество в пользу данной воды.

2. Сведения об источнике: название источника или номер скважины, место его расположения.

3. ТУ (технические условия). В связи с тем, что ТУ компании разрабатывают самостоятельно, по этим данным нельзя судить о качестве воды.

4. ГОСТ. Проверка на соответствие ГОСТу в России необязательна, поэтому если на этикетке есть сведения о ГОСТе, это явно плюс.

5. Дата выпуска и номер партии. Эти сведения должны быть нанесены машинным способом, прочной краской. Они могут быть и на этикетке, и на самой бутылке или ее крышке. Соответственно, на этикетке должен быть указан срок годности.

«Правильная» этикетка клеится машинным способом – ровно, без помятостей и загибов. А также обращайте внимание на саму бутылку – она должна быть прозрачной, не мятой, с фирменными знаками-тиснениями компании-производителя. К сожалению, по информации на этикетке убедиться в качестве воды практически невозможно. Поскольку обязательным для любого производителя является лишь соблюдение санитарных норм и правил (СанПиН 2.1.4.1116–02), технические условия (ТУ) производители разрабатывают самостоятельно. Но нельзя сказать, что указание тех или иных технических условий на этикетке говорит о природном происхождении воды, как и отсутствие ТУ не говорит о том, что вода в бутылке не может быть хорошей.

Надпись «ГОСТ» редко встречается на этикетках. Но если ГОСТ на бутылочной этикетке все же прописан, то качеству этой воды можно доверять. Но опять же нельзя сказать, что вода, у которой нет ГОСТа, не может быть хорошей. И пока государственная стандартизация снова не станет обязательным требованием для бутилированной воды, потребитель может доверять лишь собственной интуиции, которая, к сожалению, нередко подводит. Обращайте внимание на следующие моменты:

• Отсутствие на этикетке абсурдных данных. Некоторые производители пишут о составе воды: «Калорий – 0, жиров – 0, белков – 0». Такая надпись должна насторожить покупателя, ведь любой здравомыслящий человек понимает: калорий, а также жиров, белков и углеводов в питьевой воде быть не может.

• Наличие «вилки» в составе. Все вещества должны быть указаны не точно, а «от и до». Скажем, кальций – не 99 мг/л, а 80–130 мг/л, ведь у воды существуют свои сезонные и даже суточные колебания в химическом составе. Точная цифра, как правило, – показатель искусственной минерализации.

• На этикетке хорошей минералки обязательно указывается минеральный состав. Лечебные свойства минеральных вод определяются по количеству содержания cолей. С увеличением концентрации солей изменяются свойства и назначение минеральных вод. Лечебные воды – лекарство, и пьют их по назначению врача и в строго ограниченном количестве. Рекомендации по применению – это очень важные сведения для приема лечебной воды. Как правило, добросовестный производитель обладает бальнеологическим заключением (НИИ курортологии; ГУ НИИ питания РАМН и т. п.), выдержки из которого размещаются на этикетке.

При этом не забывайте: по данным Союза производителей бутилированных вод России, примерно 10–15 % бутылок на рынке – подделка.

Таким образом, полностью уберечься от негативного влияния техногенной среды, увы, невозможно. Поэтому имеет смысл соблюдать несколько простых рекомендаций, чтобы нивелировать воздействие загрязнений воды, воздуха и пищи: больше двигаться, чаще бывать на свежем воздухе, соблюдать личную гигиену и употреблять здоровую (т. е. натуральную) пищу. При соблюдении этих нехитрых правил вам гарантировано снижение рисков от малых доз загрязнения окружающей среды.

Обработка воды с помощью шунгита и кремния

Действующим компонентом кремния, кварца и шунгита является входящий в их состав диоксид кремния – кремнезем, который и обусловливает их целебное воздействие.

В природе кремнезем встречается в виде широко распространенных минералов – кремния, кварца, халцедона, опала и др. В группу этих минералов входят также сердолик, яшма, горный хрусталь, агат, опал, аметист и многие другие камни. Основа этих минералов – диоксид кремния или кремнезем, а вот плотность, цвет, некоторые другие свойства – разные. Большая часть земной коры состоит из неорганических соединений кремния (28 об.%).

Кремний входит в состав коллагена – основного белка соединительной ткани. Основная его роль – участие в химической реакции, скрепляющей отдельные волокна коллагена и эластина, придавая соединительной ткани прочность и упругость. Кремний также входит в состав коллагена волос и ногтей, играет важную роль в срастании костей при переломах.

Особая роль у кремния в жизни и здоровье людей, а также растительного и животного мира. Кремний поглощается растениями в виде растворенных кремниевых кислот, силикатов и коллоидного кремнезема. Отсутствие кремния неблагоприятно влияет на всхожесть, рост и урожайность зерновых, в основном, риса, а также сахарного тростника, подсолнечника, таких культур, как картофель, свекла, морковь, огурцы и томаты. С овощами, фруктами, молоком, мясом и другими продуктами человек ежедневно должен потреблять 10–20 мг кремния. Это количество необходимо для нормальной жизнедеятельности, роста и развития организма.

Научные исследования показали, что кремний участвует в обмене фтора, магния, алюминия и других минеральных соединений, но особенно тесно взаимодействует со стронцием и кальцием. Один из механизмов воздействия кремния состоит в том, что благодаря своим химическим свойствам он создает электрические заряженные коллоидные системы, которые обладают свойством адсорбировать вирусы и болезнетворные микроорганизмы, несвойственные человеку.

Также кремний отвечает за обеспечение защитных функций, процессов обмена веществ и дезинтоксикации. Он работает как биологический «сшивающий» агент, участвующий в образовании молекулярной «архитектуры» полисахаридов и их комплексов с белками, придает эластичность соединительным тканям, входит в состав эластина кровеносных сосудов, придает прочность, эластичность и непроницаемость их стенкам и препятствует проникновению липидов в плазму крови.

Исследования показали, что в воде кремний подавляет бактерии, вызывающие брожение и гниение, осаждает тяжелые металлы, нейтрализует хлор, сорбирует радионуклиды. В живом организме биологически активные вещества кремния вместе с белковыми структурами способствуют образованию ферментов, аминокислот, гормонов. Кремний особенно необходим в соединительной ткани, он содержится в щитовидной железе, надпочечниках, гипофизе. Много кремния в волосах. Самая высокая концентрация его обнаружена в волосах и ногтях.

Целебные свойства кремния.

• укрепляет иммунную систему и входит в состав различных лекарственных и косметических препаратов;

• специалисты по косметике обнаружили, что продукты на основе кремния очень полезны для волос, кожи и ногтей;

• около 70 элементов не усваиваются, если в организме не хватает кремния. Он необходим для усвоения кальция, хлора, фтора, натрия, серы, алюминия, цинка, молибдена, марганца, кобальта и других элементов;

• способствует биосинтезу коллагена, участвует в метаболизме фосфора и в липидном обмене, а также в поддержании своего равновесия с кальцием, что тесно связано с процессами старения организма.

Нехватка кремния приводит к остеомаляции (размягчению костей), заболеваниям глаз, зубов, ногтей, кожи и волос, ускоренной изношенности суставных хрящей, рожистым воспалениям кожи, камням в печени и почках, дисбактериозам, атеросклерозу.

Обнаружена зависимость между концентрацией кремния в питьевой воде и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Туберкулез, диабет, проказа, гепатит, гипертония, катаракта, артриты, рак сопровождаются понижением концентрации кремния в тканях и органах либо нарушениями его обмена. Между тем наш организм ежедневно теряет кремний – в среднем в сутки с пищей и водой мы потребляем 3,5 мг кремния, а теряем около 9 мг!

Причины дефицита кремния:

• недостаточное потребление клетчатки и минеральной воды;

• избыток алюминия (например, вследствие приготовления пищи в алюминиевой посуде);

• период интенсивного роста у детей;

• физические перегрузки;

• обычно снижение содержания кремния происходит на фоне общей минеральной недостаточности и сопровождается дефицитом магния и кальция.

Признаки дефицита кремния:

• нарушение состояния соединительной ткани – болезни костей, связок, развитие остеопороза, пародонтоза, артрозы;

• поражение сосудов – ранний атеросклероз, повышение уровня холестерина;

• сухая ранимая кожа;

• ломкость и замедленный рост ногтей;

• снижение сопротивляемости организма к инфекциям, болезни легких, верхних дыхательных путей.

Подробнее рассмотрим кремнийсодержащие минералы в их взаимодействии с водой.

Кремний

Причины и механизм взаимодействия кремния с водой не выяснен окончательно. Возможно, целительное его действие объясняется способностью образовывать с водой особые ассоциаты – коллоиды, поглощающие из среды грязь и постороннюю микрофлору.

Кремний вытесняет из воды вредные металлы, очищая ее. Они остаются на дне, а сверху оказывается чистая вода.

Что же это такое – кремниевая вода? Кремниевая вода – это настойка на темно-коричневом кремнии, которую применяют внутрь и наружно.

Методика приготовления кремниевой воды достаточно простая. В 2–3-литровую емкость (желательно стеклянную) вносят 40–50 г мелких камешков кремния (желательно интенсивного ярко-коричневого, но не черного цвета), вливают воду из водопроводной сети, но лучше после обычного фильтрования, и ставят ее в защищенное от прямых солнечных лучей место и вне земных патогенных излучений. Такая вода для питья будет готова через 2–3 суток.

Приготовленная по этой же технологии вода (но если при этом завязать горловину 2–3 слоями марли и поставить воду в светлое место при температуре выше 5 °C на 5–7 дней) по своим свойствам может использоваться не только в качестве питьевой, но и для лечебно-профилактических целей. Ее полезно употреблять для приготовления пищи: чая, супов и т. п. Пить кремниевую воду можно без ограничений (в норме 1,5–2 л в день). Если нет возможности, то хотя бы 3–5 раз в день по 1⁄2 стакана, всегда маленькими глотками и желательно в прохладном виде.

Кипятить кремний в воде не рекомендуется, поскольку она перенасыщается биологически активными веществами и становится чрезвычайно биоактивной. Но можно применять такую воду наружно.

Использовать нужно только природные минералы. Дело в том, что в кремнии содержатся остатки микроорганизмов. После одно– или двукратного использования камень нужно промыть прохладной водой и 2 часа проветривать на свежем воздухе. При появлении на поверхности камешков наслоений или налетов необходимо их погрузить в 2 %-ный раствор уксусной кислоты или подсоленную воду на 2 часа; затем сполоснуть 2–3 раза обычной водой и опустить на 2 часа в раствор пищевой соды и снова сполоснуть.

Специфические свойства кремниевой воды позволяют заниматься профилактикой многих заболеваний. Кремниевая вода положительно влияет на общее состояние организма в целом. Если вы пьете активированную кремнем воду или готовите на ней пищу, происходит следующее:

• укрепляется иммунная система, увеличивается количество Т– и В– лимфоцитов крови;

• улучшается состояние людей, страдающих заболеваниями печени, т. к. вода помогает оттоку желчи;

• быстрее заживают ожоги, порезы, ушибы, трофические язвы;

• кремний помогает при расстройстве желудка, снимает воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте и при гастрите;

• снижается уровень сахара в крови, а также вес у предрасположенных к полноте диабетиков;

• снижается уровень холестерина в крови, особенно при ожирении; профилактика атеросклероза и улучшение работы почек;

• нормализуется состояние больных, страдающих гипертонией;

• нормализуется обмен веществ;

• повышается общий тонус.

При наружном применении кремниевая вода стимулирует процессы восстановления организма при:

• лечении ангины, насморка, воспаления десен (полоскания горла и рта после еды);

• вирусных заболеваниях полости рта, стоматитах и гингивитах;

• лечении аллергии, фурункулов, диатеза, дерматита, различных кожных раздражений (примочки и умывание);

• при конъюнктивите снимает зуд и воспаление;

• умывание такой водой способствует улучшению состояния кожи, уменьшению количества морщин и предотвращению появления новых, способствует устранению неровностей, угрей, прыщей;

• ополаскивание головы и волос, втирание в кожу головы способствует укреплению и росту волос;

• при некоторых заболеваниях кожи (простой пузырьковый, опоясывающий и розовый лишай).

Рекомендуется также использовать кремний для домашних (бытовых) и косметических целей:

• при выпадающих и «секущихся» волосах промывать голову кремниевой водой;

• для снятия раздражения после бритья ополаскивать лицо такой же водой;

• при «юношеских прыщах» умываться и применять внутрь воду;

• кусочками льда протирать кожу лица (замороженной кремниевой водой);

• для профилактики пародонтоза ополаскивать десны водой при чистке зубов.

Применение в лечебно-профилактических целях кремниевой воды способствует быстрому заживлению ран, предотвращению образования опухолей, улучшению состава крови, восстановлению функции надпочечников, снятию воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте и при гастритах, нормализации содержания сахара в крови, снижению веса, излечиванию при переломах (кости срастаются быстрее и без осложнений), улучшению работы почек и обмену веществ, отделению и выводу желчи.

Кремниевая вода убивает вирусы; для профилактики в период респираторных эпидемий рекомендуется эту воду закапывать в нос. Это помогает при бессоннице.

Кремниевую воду также полезно пить при атеросклерозе (сосуды очищаются от склеротических отложений), различного рода нарушениях обмена веществ, ангине, гриппе, фарингите (полоскание кремниевой водой заметно снижает длительность этих заболеваний – ведь кремний здесь действует как антибиотик), ревматизме, болезни Боткина (кремний убивает патогенные вирусы), болезни зубов и суставов (кремний восстанавливает целостность костных тканей).

Кремниевая вода имеет противопоказания, и обращаться с ней нужно очень осторожно. Тем, кто имеет предрасположенность к онкологическим заболеваниям, лучше совсем от нее отказаться.

Шунгит

Шунгит – необычная углеродсодержащая порода. Шунгитовый углерод – это окаменевшая древнейшая нефть, или аморфный, некристаллизирующийся, фуллереноподобный (т. е. содержащий определенные регулярные структуры) углерод. Его содержание в породе около 30 %, а 70 % составляют силикатные минералы – кварц, слюды. Кроме углерода в состав шунгита входят также другие микроэлементы.

Фильтры для очистки воды на основе шунгита стали изготавливать сравнительно недавно – в 1991 году. Вода, пропущенная через шунгитовый фильтр, имеет общее оздоравливающее воздействие на организм, удаляет раздражения, зуд, сыпи, восстанавливает блеск волос, эффективна при вегетососудистой дистонии, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, камнях в почках.

Ученые объясняют уникальные свойства шунгита его необычной структурой. Шунгитовый углерод образует в породе матрицу, в которой равномерно распределены дисперсные силикаты со средним размером около 1 мкм. Свойства шунгитовой породы определяются двумя факторами: свойствами шунгитового углерода, а также структурой породы, взаимоотношениями углерода и силикатов.

В конце XX века ученые частично объяснили причины целебного действия шунгита. Этот минерал в основном состоит из углерода, значительная часть которого очень напоминает молекулы сферической формы – фуллерены.

Фуллерены – особая форма углерода, которая вначале была открыта в научных лабораториях при попытке моделировать процессы, происходящие в космосе, а позднее обнаружена в земной коре.

Впервые о земном существовании фуллеренов научный мир узнал после того, как один из бывших советских ученых исследовал в Аризонском университете (США) образцы карельских шунгитов и, к удивлению, обнаружил там углеродные глобулы с фуллеренами. После этого и начался интенсивный поиск других пород, содержащих фуллерены; возникли вопросы об их происхождении на Земле.

До недавнего времени считалось, что углерод имеет только три формы существования – алмаз, графит и карбин. Эти вещества отличаются своим строением. Каждый атом углерода в структуре алмаза расположен в центре тетраэдра, вершинами которого служат четыре ближайших атома. Такая структура определяет свойства алмаза как самого твердого вещества, известного на Земле.

Атомы углерода в кристаллической структуре графита формируют шестиугольные кольца, образующие, в свою очередь, прочную и стабильную сетку, похожую на пчелиные соты. Сетки располагаются друг над другом слоями, которые слабо связаны между собой. Такая структура определяет специфические свойства графита: низкую твердость и способность легко расслаиваться на мельчайшие чешуйки.

В 1985 году были открыты фуллерены. В противоположность алмазу, графиту и карбину, фуллерен является новой формой углерода. Молекула фуллерена является органической молекулой, а кристалл, образованный такими молекулами (фуллерит), – это молекулярный кристалл, являющийся связующим звеном между органическим и неорганическим веществом.

Большие надежды связаны с применением фуллеренов в медицине. Фуллереноподобная структура шунгита позволяет использовать его в качестве эффективного фильтра для очистки воды и определяет сорбционные, каталитические и восстановительные свойства шунгитовых пород. Этот факт позволяет использовать шунгит для очистки воды от многих примесей неорганической и органической природы, тяжелых металлов, хлорорганических веществ (диоксинов, радикалов). Кроме того, шунгит обладает бактерицидными свойствами. Благодаря этим свойствам его можно использовать:

• в подготовке питьевой воды высокого качества в проточных системах любой производительности, в колодцах;

• с помощью шунгитов наиболее просто и экономично можно решить проблему водоснабжения во многих проблемных регионах;

• в очистке городских бытовых, промышленных стоков от многих вредных веществ;

• в подготовке воды бассейнов;

• в подготовке воды ТЭЦ.

Вода, пропущенная через шунгитовый фильтр, имеет общее оздоравливающее воздействие на организм, удаляет раздражения, зуд, сыпи, восстанавливает блеск волос, эффективна при вегетососудистой дистонии, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, камнях в почках. Кроме того, шунгит обладает сорбционными, каталитическими, бактерицидными свойствами, биологической активностью, способностью поглощать и нейтрализовать электромагнитные излучения высоких частот.

Готовится шунгитная вода легко. Для этого камешки шунгита в количестве 100 г нужно предварительно промыть холодной водой, затем высыпать в 3-литровую стеклянную банку или в эмалированную посуду, после чего залить водопроводную воду в количестве 3 л. Настаивать воду на шунгите следует в течение 2 суток. Затем ее нужно аккуратно (без взбалтывания) слить в расходную емкость для использования, оставляя на дне слой воды объемом 0,5 л. Вода в этом слое содержит загрязняющие примеси, поэтому ее следует профильтровать через несколько слоев марли и также использовать. Следует помнить о том, что чем мельче камни, тем быстрее они взаимодействуют с водой. Поэтому шунгит размером в 1–2 см следует настаивать не более двух суток.

Выделяющиеся из воды осадки загрязняют шунгит, поэтому его следует время от времени промывать холодной проточной водой. После 6 месяцев использования шунгит рекомендуется заменить на новый.

Приведем перечень заболеваний, для профилактики и лечения которых показана шунгитовая вода: анемия, аллергия, бронхиальная астма, гастрит, диспепсия, заболевания почек, заболевания печени, диабет, желчнокаменная болезнь, болезни желчного пузыря, ослабленный иммунитет, болезни печени, болезни поджелудочной железы, простудные заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, холецистит, синдром хронической усталости.

Вода, настоянная на шунгите, становится не просто чистой питьевой водой, но и молекулярно-коллоидным раствором гидратированных фуллеренов, которые относятся к новому поколению лекарственных и профилактических средств с многоплановым действием на организм.

Одним из примеров такого воздействия является антигистаминный эффект, который оказывает шунгитовая вода. Установлено, что при ее употреблении уровень гистамина в крови, который играет большую роль в развитии большинства аллергических заболеваний, заметно снижается.

Шунгитовая вода также предупреждает инфекционные заболевания.

Имеются противопоказания при лечении шунгитовой водой. Это злокачественные и доброкачественные новообразования, сердечно-сосудистые и хронические воспалительные заболевания в фазе обострения, склонность к тромбозам.

Воду, настоянную на шунгите, пьют, готовят на ней напитки и еду. Для лечения и профилактики заболеваний рекомендуется употреблять не менее 3 стаканов шунгитовой воды в день.

Лечебно-профилактическое применение шунгитовой воды для наружного употребления проводится следующим образом:

• умывание лица (не втирая в кожу, до самопроизвольного высыхания);

• полоскание волос после мытья шампунем (рН – 5,5–6,0);

• полоскание рта во время чистки зубов, при кровоточивости десен, пародонтозе;

• ингаляция паров воды, полоскание при ангинах и катарах верхних дыхательных путей;

• аппликация на места, пораженные кожными заболеваниями (в том числе при аллергических поражениях кожи):

• шунгитовые ванны.

Литература

Ахматов М. Вода, которую мы пьем, М., 2006.

Клячкин Л. М., Щегольков А. М. Медицинская реабилитация больных с заболеваниями внутренних органов. – М.: Медицина, 2000.

Кривенко В. и др. Литотерапия. М., 1994.

Миклашевский Н. В., Королькова С. В. Чистая вода. Системы очистки и бытовые фильтры. – СПб.: Арлит. 2000.

Михеева Э. Целительские свойства кремния. СПб., 2002.

Петрянов И. В. Самое необыкновенное вещество в мире. М., 1975.

Плотников В. В. На перекрестках экологии. М.: Мысль, 1985.

Вода питьевая. – М.: ИПК Издательство стандартов.

Content

Александр Николаевич Джерелей, Борис Николаевич Джерелей
Вода для вашего здоровья

Предисловие

Вода и ее роль в жизни человека

Основные источники воды

Как устроена вода

Вода загадочная и волшебная

Роль воды в живом организме

Целебная сила воды

Виды воды и ее модификации

Методы оздоровления с помощью воды

Наружная гидротерапия

Популярные водолечебные процедуры

Обмывания

Обливания

Обтирания

Ванны

Купания

Души

Компрессы

Влажные обертывания

Паровые процедуры

Бани

Грязи

Ингаляция и гидроаэроионизация

Закаливание водой

Способы закаливания водой

Закаливающие обтирания

Местное закаливание

Обливание

Орошения или полоскания

Холодные и контрастные души

Контрастные и морские холодные купания

Контрастные бани

Закал-бег

«Моржевание»

Экстремальные виды закаливания

Лечение минеральной водой

Минеральные воды и критерии их оценки

Механизм действия минеральных вод на организм человека

Применение минеральных вод

Оздоровление с помощью активированной воды

Чистая вода – залог здоровья

Как определяют качество питьевой воды

Как правильно сделать анализ воды

Способы очистки воды

Как выбрать доочистные устройства

Особенности подбора фильтров воды для квартиры

Особенности подбора фильтров воды для загородного дома

Бутилированная вода или фильтр?

Обработка воды с помощью шунгита и кремния

Литература