Мальцев Сергей

Охранный сигнализатор

Сергей Мальцев

"Охранный сигнализатор"

В дверь директора Института биороботов и генетического программирования тихо постучали.

Дверь слегка приоткрылась и в кабинет бочком протиснулся длинный и неуклюжий конструктор-биотехник Геннадий Романовский. В руках он держал пластиковую коробку, накрытую сверху мелкой сеткой. В коробке что-то шуршало и доносились непонятные звуки. Гена прикрыл ногой дверь и направился к столу директора.

На лице его блуждала загадочная улыбка:

- Юрий Иванович, мне наконец удалось то, над чем я работал в течении нескольких последних месяцев...

Институт биороботов и генетического программирования образовался сравнительно недавно.

С момента его торжественного открытия прошло всего три года. К идее его создания пришли, когда поняли, что конструирование кибернетических роботов зашло в тупик. Их постостоянно совершенствовали, усложняя электронную схему, пытаясь привить им хоть капельку человеческой логики и интуиции, заставить действовать самостоятельно в нештатных ситуациях. Но они так и оставались послушними и исполнительными безмозглыми железяками.

Самое же главное, что их сверхсложная электронная начинка оказалась не приспособленной для ремонта в условиях колонизируемых планет. Тогда то и пришли к идее создания биороботов.

Институт находился на третьем уровне подземного города и занимал одно из важнейших мест в его жизни. Ведь большинство его жителей именно там и работали. Институт был занят очень важным делом: разрабатывал новые конструкции биороботов и биоавтоматов с заданными свойствами, способными работать в агрессивной среде, под кислотным дождем, в атмосфере ядовитых газов. Примерно в таких условиях, как на поверхности Земли. Впрочем, старики поговаривали, что когда-то можно было жить прямо на поверхности Земли. Но это же абсурд! Разве можно дышать там воздухом?

Да и солнечное излучение опасно для человека! Без скафандра лучше не выходить...

Романовский стоял около стола директора, переменаясь с ноги на ногу, и не зная как начать.

- Ну-ну.Рассказывай,-сказал директор с любопытством поглядывая на коробку в руках Гены.

- В общем так, - наконец решился он. - Мною изготовлен действующий охранный сигнализатор, способный заменить сложнейшие электронные системы слежения и контроля.

Директор с недоверием посмотрел на небольшую коробку и хмыкнул.

- Сигнализатор был изготовлен по заказу поселенцев на Веге-5, продолжал Геннадий. - И ,соответственно, может применятся на планетах только с кислородной атмосферой. Устройство предназначено для сигнализации о приближении опасных форм инопланетной жизни. Контроль ведется в оптическом и звуковом диапазонах, а так же контроль за газовым составом воздуха. Высокая чуствительность газоанализатора позволяет обнаруживать предметы за несколько десятков метров.

- И ты это проверил эксперементально? - с сомнением спросил Юрий Иванович.

- Н-нет, - смутился Романовский, - но все запрограмированно на молекулярном уровне. И ошибок в расчетах не было. Вроде...

- Продолжай, - смилостивился директор.

- Устройство автономное, самоходное,- рассказывал Гена. - Энергией обеспечивается за счет биологических видов топлива. Не зависит от погодных условий и может действовать как при положительных, так и при отрицательных температурах. Не боится влаги. Сигнализирует подачей звукового и механического сигнала. Основные функции запрограммированы на молекулярном уровне, с возможностью дополнительного обучения с помощью словестных команд. В особых случаях, помимо сигнализирования, может приступать к активным действиям по спасению жизни человека.

- Вот даже как, - несколько удивился директор. - Что ж ты не покажешь свой сигнализатор? Давай доставай из коробки.

Романовский поставил коробку на пол. Снял с нее сетку и вытащил из коробки что-то. Абсолютно непонятной и не обычной формы. (Впрочем у этого было четыре ноги. Как у стола.) Поставил на пол.

- И это все?- спросил Юрий Иванович. - Такой маленький?

- Он еще увеличится в размерах, - поспешил упокоить Гена.

- И как же полное название твоего сигнализатора? - уточнил директор, разглядывая как сигнализатор медленно и осторожно приближается к нему.

- Сигнализатор Охранный Биологический Автономный, - Романовский немного замешкался и закончил.- Комбинированный Адаптивный.

Вдруг сигнализатор издал резкий звук и быстро направился к своей коробке. А около стола директора осталась небольшая лужица...

Content

Мальцев Сергей
Охранный сигнализатор