Выгодский Е

'Ниточный' капельный полив

Е.Выгодский

"НИТОЧНЫЙ" капельный полив

Предлагаю очень простое устройство для капельного полива. Во многих журналах описываются и на разных выставках демонстрируются многочисленные приспособления для такого полива. Однако все известные автору устройства требуют для изготовления определенного дефицитного оборудования и хотя бы элементарных слесарных навыков. Ниже описывается "установка" для капельного полива, которую может сделать каждый, а материалы для нее имеются в любой квартире, причем стоит он (даже по нынешним временам) копейки, а самое главное - работает просто и надежно. Возьмите пластмассовую бутылку (можно полиэтиленовую), канистру или другую емкость. В обычную швейную иголку вдерните как можно больше тонких ниток с таким расчетом, чтобы толщина ниток была больше толщины иголки. Нитки в иглу можно протянуть и с помощью тонкой проволоки, согнутой вдвое. Проткнув бутылку, как показано на рисунке, и протянув в отверстие нитки, последние у иголки обрезают и завязывают их концы. В бутылку заливают воду и приступают к регулировке скорости полива: выдергивая нитки по одной, определяют время опорожнения бутылки. Таким образом можно добиться, что вода из бутылки будет вытекать и за 12 ч, и за целую неделю, и даже более. Если необходимо резко уменьшить расход воды, один из узлов следует подтянуть к отверстию. Скорость полива легко увеличить, отвинтив пробку бутылки.

Рис.1. Устройство для полива и увлажнения

Чтобы одновременно поливать несколько растений, предусмотрите в бутылке несколько отверстий с нитками. С помощью подобного устройства нетрудно поддерживать необходимую влажность в тепличках, инкубаторах и т. д.

Content

Выгодский Е
'Ниточный' капельный полив