Аквариумные растения

Азолла каролинская

Azolla caroliniana

Семейство азолловые – Azollaceae.

Родина – Северная Америка.

Растениераспространено как в тропических, так и в субтропических областях. Это папоротник, образующий очень красивые, плавающие на поверхности воды зеленые островки. Растение очень нежное, требует бережного обращения. Встречается у аквариумистов сравнительно редко. Имеет выраженный сезонный характер роста с периодом покоя в зимнее время.

Температура воды аквариума может колебаться в достаточно широких пределах. Растение хорошо себя чувствует как в умеренно теплой воде при температуре около 20 °С, так и в тропическом аквариуме при температуре 28 °С. Если температура опускается до 16 °С и ниже, это приводит к остановке роста, через некоторое время листочки растения начинают загнивать и оно погружается в воду. Сохранившиеся в донном иле споры весной дают жизнь новым растениям.

Вода для азоллы должна быть мягкой, с нейтральной или слабокислой реакцией. Жесткость желательна не выше 10°, pH – меньше 7,0.

Растение требует очень яркого света. Для искусственного освещения можно использовать люминесцентные лампы типа ЛБ и лампы накаливания. Мощность люминесцентных ламп должна составлять не менее 2-2,5 Вт на 1 дм2 площади поверхности воды. Продолжительность светового дня должна быть не менее 12 часов. При благоприятных условиях азолла, быстро разрастаясь, затягивает всю поверхность аквариума, затеняя другие растения, поэтому избыток ее надо периодически удалять из аквариума.

Отмирание азоллы на зимний период связано, как правило, с уменьшением освещенности, поэтому при очень ярком освещении и достаточно высокой температуре воды сохранить растение удается.

Зимой азоллу сохраняют и другим способом. Растение надо удалить из аквариума и поместить в плошку с влажным мхом. Для этого можно использовать обыкновенный болотный мох сфагнум. Температура зимовки должна быть не выше 12 °С. В конце марта – апреле растение следует перенести в аквариум.

Аир травянистый (акорус)

Acorus gramineus

Семейство ароидные – Araceae.

Распространен в умеренных областях Восточной Азии, в мелких паводковых зонах, в болотистых местах, но встречается и живущий на суше. Наряду с природной формой существуют и многочисленные вариации растения. Особенно красиво карликовое растение Acorus pusillas. Бело-зеленая в полоску культура особенно подходит для больших аквариумов, а также используется в садовых прудах. Травянистое, жесткое, не гнущееся, ярко-зеленое растение. Его листья, стремящиеся от корня вверх, расположены в виде весла. Обладает крепким ползучим корневищем. Растение неприхотливое. Культивируемое под водой, оно предназначено для холодного и умеренно теплого аквариума. Культивируемое наполовину над поверхностью, предназначено для аквариума болотного типа – палюдариума. Рекомендуется использовать для грунта непромытый песок с небольшими добавками глины. При содержании под водой растет очень медленно. Размножается делением корневища. Не требует особого освещения, однако при его недостатке замедляется рост аира. Температуру предпочитает 15-21 °С. При слишком высокой температуре рост его ухудшается. К химическому составу воды неприхотлив.

Альтернантера Рейнека или альтернантера розовая или Очереднопыльник маленький

Alternanthera reineckii или Alternanthera rosaefolia

Семейство амарантовые – Amaranthaceae.

Родина – Южная Америка.

Очень привлекательное длинностебельное растение, листья которого имеют окраску от розово-красной до темно-лиловой. Его плети, стелющиеся по поверхности воды, могут достигать значительной длины. Альтернантеру лучше всего высаживать на боковые полочки аквариума с высоким колпаком, причем осветители должны находиться на большом расстоянии от поверхности воды. Сажают растение так, чтобы его верхушки находились у поверхности воды. Разрастающиеся плети поднимаются над водой, а по мере роста погружаются в нее под собственной тяжестью. Альтернантера растет в аквариуме в течение всего года. Полностью погруженная в воду, она развивается очень медленно. У аквариумистов этот вид альтернантеры популярен несколько меньше, чем другие.

Содержать это растение лучше всего в тропическом аквариуме при температуре воды 24-28 °С. Оно удовлетворительно переносит снижение температуры воды до 20 °С, но при этом рост его замедляется. Жесткость воды, так же как и активная реакция, существенной роли не играет. Лучше всего содержать альтернантеру при рН близком к 7. Растение нуждается в постоянном освежении воды. В старой воде его рост замедляется.

Освещение для альтернантеры требуется очень яркое. Именно от характера освещения зависит окраска листьев и внешний вид этого растения. Естественное освещение, особенно прямой солнечный свет, очень полезно для него. Для искусственного освещения больше всего подходят люминесцентные лампы типа ЛБ. Сильные лампы накаливания вызывают ожоги побегов, поднимающихся над поверхностью воды. Мощность люминесцентных ламп можно рассчитать исходя из следующей пропорции: 3 Вт на 1 дм2 площади поверхнасти воды. Световой день должен продолжаться не менее 12 часов.

Заиленность грунта для альтернантеры не имеет большого значения. Она развивает слабую корневую систему у основания стебля и множество дополнительных корней в пазухах листьев. Альтернантера получает питательные вещества большей частьто непосредственно из воды. Характер субстрата для нее также не имеет большого значения, но в крупном песке ее корневая система развивается несколько лучше.

Минеральная подкормка при быстром росте очень полезна. Растение должно получать достаточное количество азотистых веществ и микроэлементов. Очень важно 1-2 раза в месяц вносить в воду соли двухвалентного железа (например, железный купорос) в дозе 0,1-0,2 мг на 1 л объема.

В искусственных условиях альтернантера легко размножается вегетативно, черенкованием. Стебель можно разделить на части, на каждой из которых должно быть 4-5 мутовок листьев. У оставленных плавать на поверхности черенков быстро образуются корни, после чего их можно высаживать в грунт. Но делать это не обязательно, так как растение может некоторое время удовлетворительно развиваться как плавающее.

Лучше всего растет альтернантера Рейнека во влажной оранжерее, в питательном грунте, при обилии влаги, ярком освещении и температуре 26-30 °С. В таких условиях она образует густые заросли яркого лилового цвета.

Альтернантера лиловая или Очереднопыльник большой

Alternanthera lilacina

Семейство амарантовые – Amaranthaceae.

Родина его – тропики Южной Америки. Содержание и уход такие же, как и у Alternanthera reineckii. Листья у него более розоватые и красные как сверху, так и снизу. Они большие, крепкие, в длину до 5 и в ширину до 2,5 см.

Альтернантера сидячая

Alternanthera sessilis

Семейство амарантовые – Amaranthaceae.

Распространена повсеместно в тропической области Земли.

Длинностебельноесравнительно нетребовательное растение, очень популярное благодаря красивой окраске листьев – от розово-зеленой до лилово-красной. Хорошо растет как в глубоком аквариуме, так и во влажной оранжерее. Под водой равномерно растет в течение всего года.

Альтернантера хорошо себя чувствует при температуре воды ов 22 до 28 °С. В более холодной воде ее рост резко замедляется. Жесткость и активная реакция воды существенного влияния на состояние растения не оказывают, однако более предпочтительна мягкая вода со слабокислой реакцией. В ней альтернантера развивается несколько быстрее. Необходима прдмена до 1/5 объема воды 3-4 раза в месяц.

Освещение должно быть достаточно яркое. От его интенсивности зависит окраска листьев – чем ярче освещение, тем более в ней преобладают красные тона. Для альтернантеры подходит как естественное, так и искусственное освещение. Для искусственного освещения предпочтительна комбинация ламп накаливания и люминесцентных ламп. Люминесцентные лампы типа ЛД применять не следует, так как спектр излучаемого ими света не совсем устраивает растение.

Корневая система альтернантеры развита слабо, поэтому характер грунта для нее существенной роли не играет. Использовать можно любой субстрат, но в крупном песке корни растения развиваются лучше. Заиленность должна быть умеренной или слабой. Толщина слоя грунта в аквариуме может быть любой, даже двухсантиметрового слоя песка вполне хватает для удовлетворительного роста альтернантеры.

Альтернантера сидячая очень легко размножается черенкованием. Длинные стебли, достигающие поверхности воды, надо обязательно укорачивать, удаляя верхушку, которую сажают непосредственно в грунт, заглубив нижнюю мутовку листьев. Через несколько дней у растения образуются корни. Длинные стебли можно разделить на несколько частей, причем каждый черенок должен иметь 3-4 мутовки листьев. Его можно сразу высаживать в грунт, не оставляя на поверхности воды и не ожидая появления корней в пазухах листьев. Черенки, оставленные плавать, растут хуже, чем посаженные в грунт.

В условиях влажной оранжереи альтернантера сидячая растет заметно быстрее, но в значительной мере теряет свою привлекательность. Переводить растения из подводной формы в надземную надо постепенно. Посаженное в неглубокий аквариум, растение легко образует воздушные побеги, которые можно отделить и посадить в затопленный или очень влажный грунт. В оранжерее для этого растения можно использовать садовую землю, значительную часть которой составляют песок и торф. Температура воды (почвы) и воздуха должна быть в пределах 26-30 °С, освещение – очень яркое. Выращенная в наземных условиях альтернантера очень легко переносит затопление. Растение можно практически безболезненно высадить в грунт глубокого аквариума, где через короткое время его рост продолжится.

Анубиас Афцели

Anubias afzellii

Семейство ароидные – Аrасеае.

Родина – тропические области Западной Африки.

Растениеимеет несколько форм. Одна из них широко известна под названием А. ланцеолята (Anubias lanceolata). Раньше это растение описывалось под названием Anubias congensis (изображение слева).

Этот вид анубиаса широко распространен у аквариумистов. Выращивают его как в аквариуме, так и в палюдариуме, но под водой он растет очень медленно. В аквариуме высота кустов обычно достигает 50 см. Анубиас располагают на заднем плане. Растет он равномерно в течение всего года. К условиям содержания это растение не очень требовательно.

Для анубиаса подходит тропический аквариум с температурой воды не ниже 24 °С, в более холодной воде он почти совсем перестает расти. Жесткость воды существенно не сказывается на характере его роста, так же как и активная реакция воды. Для анубиаса важна постоянная подмена воды, поддержание чистоты в аквариуме. При накоплении органики на листьях появляются обрастания, к чему анубиас очень чувствителен. Старые листья в таких условиях быстро разрушаются, и куст сохраняет полноценными только 2-3 молодых листа.

К условиямосвещения анубиас не требователен. Для него предпочтителен даже умеренный, рассеянный свет или притенение плавающими растениями, так как при избытке освещения на листьях появляются зеленые водоросли, что крайне отрицательно сказывается на состоянии растения. Для искусственного освещения лучше использовать люминесцентные лампы и лампы накаливания мощностью не более 60 Вт с матовой колбой, располагая их непосредственно над растением. Естественный свет также должен быть умеренным и рассеянным. Световой день продолжительностью 11-12 часов вполне устроит анубиас.

Грунт должен быть питательным. Мощная корневая система анубиаса состоит из толстых шнуровидных корней, поэтому размер частиц субстрата не имеет для него существенного значения. При посадке растения в новый грунт необходимо внести под корни питательные добавки. Лучше всего использовать для этого ил из старого аквариума. Вполне пригодны добавки глины и смеси глины и торфа. Слой грунта должен быть толстым – до 10-15 см.

Вносить минеральную подкормку в воду, где растет анубиас, не имеет смысла, так как в общем аквариуме питательные вещества извлекаются из воды другими, более быстро растущими гидрофитами. А создавать для анубиасов специальный аквариум нецелесообразно, так как коллекцию анубиасов лучше содержать в палюдариуме.

В условиях влажной оранжереи или палюдариума растение чувствует себя лучше, чем в аквариуме. При температуре 26-30 °С, в хорошо заиленном грунте и при достаточном рассеянном освещении анубиас гораздо быстрее растет и достигает значительно большего, чем в аквариуме, размера. Он образует больше боковых отростков, которыми его можно размножать. При посадке отростка, отделенного от материнского растения, корневище его следует заглубить в грунт до основания листьев. При посадке крупного растения с развитым корневищем в грунт заглубляют только корни, оставляя корневище на поверхности.

Добиться семенного размножения анубиаса в искусственных условиях очень трудно. Семена, образующиеся в палюдариуме, как правило, неполноценны.

Анубиас Бартера

Anubias barteri var. barteri

Семейство ароидные – Аrасеае.

Родина – болота Западной и Центральной Африки, острова Биоко (Фернандо-По). Корневище ползучее, толстое, мясистое, иногда разветвленное, придаточные корни относительно глубоко проникают в грунт. Листья несимметричные, толстые на ощупь, стреловидные, от зеленого до светло-зеленого цвета, сверху глянцевые, снизу бархатистые, основание у них с короткими, овальными, несколько отходящими назад лопастями. Длина их с черенками до 30 см. У молодых растений соотношение длины к ширине листа – 2:1. Наибольшая ширина листьев к вершине зауживается и на конце заостряется. У взрослых листьев основание имеет неглубокий вырез и расходящиеся в стороны лопасти. Основная жилка листьев просматривается хорошо и с нижней стороны образует ребро. Боковые жилки слабо выражены. Черенок равен длине листа. При содержании желательно добавлять в грунт березовый уголь. Температура воды – 26-28°С. Освещение верхнее, слабое, рассеянное.

Анубиас нана

Anubias nana или Anubias barteri var. nana

Семейство ароидные – Аraсеае.

Родина – тропические районы Западной Африки.

В настоящеевремя описывается как подвид А. Бартера (Anubias barteri). Оригинальное миниатюрное растение, способное украсить любой аквариум. Этот вид образует плотные заросли черепицеобразно расположенных овальных глянцевых листьев темно-зеленого цвета. Самые крупные старые кусты достигают в высоту около 10 см. Размещать карликовый анубиас надо на переднем плане аквариума. Он равномерно растет как в водной, так и в воздушной среде в течение всего года.

Содержатьэто растение можно только в тропическом аквариуме. Температура 24-28 °С для него наиболее предпочтительна. Снижение температуры воды до 20 °С приводит к остановке роста. Жесткость и активная реакция воды не оказывают существенного влияния на рост анубиаса. Скорость его роста примерно одинакова как в жесткой воде со слабощелочной реакцией, так и в очень мягкой воде с кислой реакцией (жесткость 2-16°, рН 6-8). Вода в аквариуме обязательно должна быть чистой. Частицы мути, появившиеся в воде, оседают на листьях растения и нарушают его питание. Хотя карликовый анубиас лучше переносит обрастания, чем анубиас Афцели, тем не менее в старой и тем более мутной воде он растет плохо. Подмена воды должна производиться еженедельно.

Количествосвета, падающего на анубиас, должно быть умеренное. В общем, ярко освещенном аквариуме его лучше размещать в тени каких-либо мелколистных растений. Свет может быть естественным и искусственным. Растение надо прикрывать от прямых солнечных лучей. Для искусственного освещения лучше применять люминесцентные лампы типа ЛБ или лампы накаливания с матовыми колбами. Мощность осветителей зависит в основном от потребностей других растений, так как анубиас можно отнести к самым теневыносливым растениям. Световой день должен продолжаться не менее 12 часов.

Грунт для карликового анубиаса должен быть богат органическими веществами. Посаженные в новый грунт растендя можно не подкармливать дополнительно, образующегося через 1-2 месяца ила вполне достаточно для их питания. В качестве субстрата лучше всего использовать крупный речной песок и мелкую гальку. Корневая система анубиаса сравнительно невелика и глубоко в грунт не проникает. В грунте, состоящем из крупных частиц, его корневая система развивается несколько хуже, чем в песке и мелкой гальке. При посадке растения в грунт заглубляют только корни, корневище обязательно должно быть оставлено наверху. Разрастающийся карликовый анубиас поднимается над грунтом, образуя густое сплетение корней, которое поддерживает все растение над грунтом, как подпорки. В этом сплетении корней находят убежище многие рыбы.

Корневищекарликового анубиаса сильно ветвится. Вновь образовавшиеся на корневище отростки после формирования у них 5-6 листочков можно отделить и пересадить на новое место. Таким образом это растение размножают в искусственных условиях. Получить семена карликового анубиаса любителям практически не удается.

Так же как и все остальные виды анубиасов, это растение можно выращивать в палюдариуме и во влажной оранжерее. Как наземное растение его лучше всего выращивать при температуре 26-30 °С в грунте, состоящем из перегноя, торфа, дерновой земли и песка. Надо отметить, что в отличие от других анубиасов карликовый анубиас в оранжерее растет не быстрее, чем в аквариуме.

Минеральной подкормки растению, содержащемуся в аквариуме, практически не требуется. В условиях оранжереи его можно два раза в месяц подкармливать комплексными удобрениями, добавленными в поливную воду согласно рекомендации по использованию этих удобрений.

Анубиас узколистный

Anubias lanceolata или Anubias barteri var. Angustifolia

Семейство ароидные – Аrасеае.

Родинаего – Западная Африка, Нигерия, Камерун, Габон. В длину достигает 30 см. Корневище ползучее, толщина его 1,5 см, иногда разветвленное, иногда с клубневидными утолщениями и следами опавших листьев. Стебель прямой и короткий. У молодых растений листья собраны в розетку, у взрослых – листья очередные, широколанцетные, в длину до 15 и в ширину до 5 см. В основании листья округлые, к вершине зауженные, с тупым концом. Сверху они темно-зеленые, слегка волнистые, выпуклые и блестящие, снизу-с зеленым или матовым оттенком и с хорошо заметной основной жилкой. Соотношение длины к ширине листа примерно 2,5:1, длина черенков до 15 см. Размножается дочерними побегами. В период роста требует подкормки. Температуру предпочитает 25-27°С.

Апоногетон волнистый или апоногетон живородящий

Aponogeton stachysporus или Aponogeton undulatus

Семейство апоногетоновые – Aponogetonaceae.

Родина – Индия.

Широкораспространенное у аквариумистов очень неприхотливое растение, обладающее превосходными декоративными качествами. Листья светло-зеленого цвета с красивым шахматным рисунком. В благоприятных условиях куст достигает 70 см в высоту. Размещать апоногетон волнистый надо на заднем плане аквариума. В малых емкостях даже при самых благоприятных условиях растение бывает малорослым, но сохраняет своеобразие и привлекательность. Обычно равномерно растет в течение всего года, но лучше всего выглядит в конце лета и осенью.

Апоногетон волнистый нуждается в ярком освещении. Для искусственного освещения можно использовать люминесцентные лампы типа ЛБ и лампы накаливания. Мощность осветителей можно рассчитать исходя из следующей пропорции: 0,4-0,5 Вт на 1 л объема для люминесцентных ламп и 1,2-1,5 Вт – для ламп накаливания. Длительное затенение растение переносит плохо. Для него очень полезен естественный свет.

Температура воды может колебаться в пределах 22-28 °С. В более холодной воде рост замедляется и растение может сбросить листья. При этом в грунте сохраняется клубень, который при восстановлении благоприятных условий быстро дает новые листья. Растение предпочитает мягкую воду с нейтральной или слабокислой реакцией. Оптимальные условий: жесткость меньше 4°, рН ниже 7, но может расти и в более жесткой воде со слабощелочной реакцией. При жесткости больше 8° апоногетон растет сравнительно медленно и не достигает больших размеров.

Грунт должен быть питательным и содержать умеренное количество ила. В сильно заиленном грунте нежная корневая система растения загнивает. В качестве субстрата лучше использовать крупный песок и мелкую гальку. В субстрате, состоящем из более крупных частиц, корни развиваются хуже. Грунт надо укладывать слоем не менее 3 см, для взрослых растений – около 5 см.

В аквариуме апоногетон очень легко размножается вегетативнo. Материнское растение образует стрелки, тянущиеся к воверхности. На верхушке каждой стрелки возникает небольшой узелок, из которого появляются листья нового растения. Со временем узелок увеличивается и принимает вид маленького клубня. Такое молодое растение, у которого еще нет корневой системы, можно отделить и посадить в грунт. Корни у него вырастают очень быстро. Если молодое растение не отделить от стрелки вскоре после его образования, его клубень увеличивается в диаметре до 4-5 мм, после чего стрелка, на которой образовалось дочернее растение, сгнивает. Молодое растение остается свободно плавать у поверхности воды, выбрасывая все более мелкие листья. Старые листья при этом гибнут. В конце концов очень маленькое растение тонет под тяжестью собственного клубня. Опустившись на грунт, оно быстро образует корневую систему и розетку крупных листьев. Благодаря особенностям своего размножения апоногетон волнистый получил название «живородка».

Апоногетон дистачиус

Aponogeton distachyus

Семейство апоногетоновые – Aponogetonaceae.

Родина его – Южная Африка, Перу и южная Франция. Двурядное, дикорастущее растение. Предпочитает стоячие или медленнотекущие воды. Во время засухи сбрасывает листья, оставляя в грунте клубень. С наполнением водоема водой выходит из покоя и начинает paсти. Этот апоногетон образует в основном плавающие листья. Преимущественно культивируется в садовых прудах или в аквариумах больших размеров. В комнатных условиях требует много верхнего света, предпочитает солнечный свет. Размножается как все апоногетоны. Температура: зимой 5-10°С, обычно 18-21°С, в период цветения 25°С. К химическому составу воды растение неприхотливо.

Апоногетон жестколистный

Aponogeton rigidifilius

Семейство апоногетоновые – Aponogetonaceae.

Родина – остров Шри-Ланка.

Этотвид апоногетона довольно широко распространен у любителей аквариума благодаря своей относительно – невысокой требовательности, но даже при благоприятных условиях он растет медленно. Образует длинные узкие листья, немного волнистые по краям, темно-зеленого или оливкового цвета. Высота куста в аквариуме достигает 50-60 см. Растение следует располагать на заднем плане, в углах или у боковых стенок аквариума.

Температура воды может колебаться в пределах 22-28 °С, оптимальная – 24-26 °С. При температуре ниже 22 °С рост почти прекращается.

Жестколистный апоногетон – один из немногих видов, нуждающихся в воде более жесткой, чем другие его родственники. Больше всего для него подходит вода жесткостью от 7-8° до 12°. Активная реакция должна быть нейтральной или слабощелочной.

Освещение может быть умеренным. Для искусственной подсветки подойдут любые источники света: люминесцентные лампы, применяемые в быту, лампы накаливания или их комбинация. Мощность люминесцентных ламп должна быть не менее 0,3 Вт на 1 л воды, ламп накаливания – 1 Вт на 1 л. Продолжительность светового дня предпочтительна не менее 12 часов. Если в аквариум попадает естественный свет, окраска листьев растения бывает значительно ярче, чем при одном искусственном освещении.

Грунт для апоногетона жестколистного должен быть умеренно заиленным. Желательно добавлять в грунт глину, торф, древесный уголь. Субстрат для грунта можно использовать самый различный, но предпочтительна мелкая или средняя галька. Грунт следует укладывать слоем не менее 5 см, так как растение образует достаточно развитую корневую систему.

Этот вид апоногетона растет медленнее других представителей рода, поэтому при недостатке в воде минеральных веществ признаки минерального голодания появляются у него позже, чем у других видов. Постоянно подкармливая растение минимальными дозами комплексных минеральных удобрений, можно добиться его стабильного роста.

Получить полноценные семена у апоногетона в условиях аквариума практически не удается. Обычно его размножают вегетативно. Длинное корневище, которое образуется у эторо вида апоногетона, разрезают на части. На каждой части корневища должна быть ростовая почка, из которой в дальнейшем развивается новое растение.

На старом корневище, если его не беспокоить, образуютоя молодые растения, которые после формирования 3-4 листьев можно отделить и пересадить на новое место.

Апоногетон кожистолистный

Aponogeton longiplumulosus

Семейство апоногетоновые – Aponogetonaceae.

Родина его – северо-западная часть о. Мадагаскар. Крепкое растение с широкими, прозрачными коричнево-зелеными листьями, которые в зависимости от условий содержания могут быть слегка волнистыми. Рекомендуется только для больших аквариумов. Цветет обильно, более результативным является перенос пыльцы с одного экземпляра на другой, хотя бывает достаточным и самоопыление. Освещение любит сильное, рассеянное, комбинированное. Температуру предпочитает зимой 18-20°С, в остальное время – выше 25°С.

Апоногетон курчавый

Aponogeton crispus

Семейство апоногетоновые – Aponogetonaceae.

Родина – остров Шри-Ланка.

В последниегоды появилось большое количество различных гибридов этого растения, имеющих самую разнообразную окраску и рисунок листьев. Растение отличается высокими декоративными качествами и пользуется заслуженной популярностью у аквариумистов. Оно пригодно для содержания в аквариуме любого объема. Располагают апоногетон обычно на среднем плане. Он может расти в аквариуме в течение всего года, весной и осенью его рост несколько замедляется.

Содержать растение следует в тропическом аквариуме при температуре не ниже 24-25 °С. В период замедления роста температуру можно снижать до 18-20 °С, но делать это не обязательно, можно сохранять высокую температуру воды, если этого требуют соседствующие с апоногетоном растения. Вода должна быть мягкой, общей жесткостью не более 6-8°, с нейтральной реакцией (рН 6,5-7,2). Следует периодически подменивать 1/5-1/4 объема воды. В старой воде рост апоногетона ухудшается.

К условиям освещенности растение не очень требовательно. Оно выдерживает некоторое затенение, может расти в неплотной тени других, более крупных растений. При значительном недостатке света растение начинает вытягиваться, окраска и рисунок листьев ухудшаются. Для апоногетона курчавого пригодно как естественное, так и искусственное освещение. Подбирать освещение надо индивидуально в зависимости от конкретных условий (расположение аквариума в комнате, плотность засадки растениями, наличие плавающих растений и т. д.). Для искусственного освещения, которое может быть верхним и боковым, можно использовать люминесцентные лампы и лампы накаливания. Продолжительность светового дня в зависимости от конкретных условий может быть от 10 до 14 часов.

Грунт должен быть умеренно заиленным. Избытка органических веществ растение не любит, поэтому при подменах воды следует производить просасывание грунта с помощью воронки. В качестве субстрата лучше всего использовать мелкую гальку, так как такой грунт легко чистится, в нем легко осуществляется газообмен, что позволяет хорошо развиваться нежной корневой системе апоногетона. Обычно грунт укладывают слоем не более 5 см.

Минеральная подкормка растению очень полезна. Комплексные минеральные удобрения вносятся при каждой подмене воды в дозе от 1 до 2,5 г на 100 л объема аквариума в зависимости от плотности его засадки растениями.

Размножать апоногетон можно семенами и вегетативно. Обычно в конце лета растение обильно цветет. При перекрестном опылении образуются семена. Высеянные в плошки с песком, покрытым водой, при температуре 26-28 °С семена прорастают. Сеянцы надо оберегать от обрастании. После образования 4-5 листьев молодые растения следует пересадить в аквариум, причем уровень воды в нем должен быть невыецким.

Клубневидное корневище старых растений можно разрезать на 3-4 части, стараясь сохранить на каждой ростовые почки. Из них развиваются новые растения. Делать это надо в конце периода покоя, лучше всего весной.

Апоногетон мадагаскарский или Апоногетон увирандра или Апоногетон сетчатый

Aponogeton madagascarensis или Aponogeton fenestralis

Семейство апоногетоновые – Aponogetonaceae.

Родина его – о. Мадагаскар. Встречается в медленнотекущих водах, в глубокой тени нависающих над водоемом растений и деревьев. Нежное и привередливое растение с удлиненными, яйцевидными листьями от зеленой до красновато-зеленой окраски. Ткань их между жилками отсутствует полностью. Это растение особенно чувствительно к водорослям и старой воде. Рекомендуется воду в аквариуме постоянно менять на свежую, только того же химического состава и температуры, что и предыдущая. При установке аквариума вблизи окна выбирают северную сторону. Если это не получилось, то освещаемую сторону аквариума защищают прозрачной бумагой. При искусственном освещении поверхность аквариума затеняют плавающими растениями, а в аквариум селят рыб, питающихся водорослями, например, анцитрусов. Попадание прямых солнечных лучей на растение нежелательно, так как это ему вредно. Размножается побегами или частями ризоида. Выращивают и сеянцы, которые должны получать каждые 3-7 дней свежую воду одинаковой температуры и химического состава с тепличной. Это одно из эффектнейших растений, редко содержащееся в аквариумах. Листья его достигают в длину 30-50 и 6-8 ем в ширину. Они похожи на кружева, так как состоят из одних зеленых прожилок. Апоногетон увирандра любит полутень, слабый рассеянный свет, поэтому высаживают его в темном углу аквариума. Температуру предпочитает 18-22 °С, в период покоя с января по март – 15-18°С; воду – мягкую, слегка подкисленную. Необходима постоянная частичная смена воды.

Апоногетон удлиненный

Aponogeton elongatus

Семейство апоногетоновые – Aponogetonaceae.

Родина – Австралия.

Красивое, очень крупное растение с длинными слегка волнистыми ярко-зелеными листьями, достигающими 1,5 м в длиру. Подходит для содержания в большом водоеме. У любителвй-аквариумистов встречается сравнительно редко. Сезонность роста слабо выражена: в зимне-весенний период рост замедляется, но основная масса листьев сохраняетя.

Для содержания апоногетона удлиненного подходит тропический аквариум с оптимальной температурой воды 24-26 °С. Снижение температуры приводит к прекращению роста. Высокая температура воды (больше 26 °С) в период покоя истощает растение. Больше всего для него подходит мягкая вода общей жесткостью 2-6°, но его может устроить и вода жесткостью до 12°. Активная реакция воды должна быть близкой к нейтральной (рН 6,5-7), вполне допустимо повышение pH до 7,5. Растение любит свежую воду, поэтому следует регулярно подменивать примерно раз в неделю до 1/4 объема аквариума.

Грунт должен быть хорошо заиленным. В новый грунт под корни растения надо вносить глину или смесь глины и торфа. Корневая система растения сильно развита. Субстратом для него может служить крупная и средняя галька. Толщина слоя грунта в аквариуме должна быть около 7 см, допустимо и больше.

Летом и осенью, в период бурного роста апоногетона, желательно подкармливать его. Для этого можно использовать любые комплексные минеральные удобрения, в составе которых преобладает азот.

Для апоногетона удлиненного нужно яркое освещение. Очень полезен для него естественный свет. Для искусственного освещения или досветки можно применять люминесцентные лампы типа ЛБ, мощность которых должна составлять 0,4 Вт на 1 л объема аквариума. Лампы накаливания лучше применять в качестве дополнительной подсветки. Показателем того, что апоногетону хватает света, является красновато-коричневый цвет молодых листьев. Длительность светового дня должна быть 12-14 часов. Несколько уменьшить продолжительность освещения можно только за счет увеличения его яркости.

В условиях аквариума возможно семенное и вегетативное размножение апоногетона удлиненного.

При благоприятных условиях содержания осенью у него начинается цветение. Колосовидные соцветия можно опылять перекрестно. Самоопыления у апоногетона не происходит. Образовавшиеся семена высаживают в отдельный аквариум с заиленным песком, причем уровень воды не должен быть высоким. Прорастание семян происходит при температуре 26-28 °С. Освещение должно быть достаточно сильным. По мере роста молодых растений уровень воды повышают. После образования 3-4 правильно сформированных листьев растение пригодно для пересадки в общий аквариум.

В конце периода покоя овальное корневище апоногетона можно разделить на 2-4 части, на каждой из которых необходимо сохранить ростовые почки. Из каждой части корневища может сформироваться новое растение. Кусочки корневища лучше всего высаживать в слабозаиленный грунт, куда добавлен древесный уголь.

Апоногетон ульвовидный

Aponogeton ulvaceus

Семейство апоногетоновые – Aponogetonaceae.

Родина – Мадагаскар.

Оченькрасивое и своеобразное аквариумное растение. Оно имеет широкие удлиненные крупноволнистые светло-зеленые листья на длинных черенках с выраженным сетчатым рисунком жилок. В условиях аквариума достигает высоты 50-70 см. Содержать этот апоногетон нужно в большом аквариуме, размещая его на заднем плане.

У апоногетона ульвовидного выражена периодичность poста: примерно дважды в год после бурного роста и цветения растение сбрасывает все листья, а в грунте остается клубень, находящийся в состоянии покоя 2-3 месяца.

Для содержания апоногетона ульвовидного подходит как тропический, так и умеренно теплый аквариум. Оптимальная температура в период вегетации 22-26 °С. Вода должна быть мягкой (жесткость меньше 8°) с нейтральной или слабокислой реакцией. В более жесткой воде старые листья быстро разрушаются. Однако следует иметь в виду, что при жесткости меньше 1° листья мельчают. В период покоя клубни растения можно не извлекать из общего грунта, если температура воды не больше 22-23 °С. В более теплом аквариуме клубни после сбрасывания листьев лучше не оставлять. Их надо поместить во влажный песок и хранить при температуре не выше 20 °С около двух месяцев. После этого их переносят в аквариум со свежей водой, где созданы оптимальные условия для роста. В период вегетации необходима регулярная подмена воды – желательно еженедельно – до 1/4 объема аквариума.

Растение требует яркого освещения. В качестве источников искусственного света лучше всего применять люминесцентные лампы типа ЛБ, мощность которых должна быть около 0,5 Вт на 1 л объема аквариума. Свет ламп накаливания также пригоден для выращивания апоногетона ульвовидного, но мощность осветителей с такими лампами должна быть очень большой – около 2 Вт на 1 л. При недостатке света растение сильно вытягивается, теряя свои декоративные качества. Продолжительность светового дня в период быстрого роста должна быть не менее 12-14 часов.

Для апоногетона ульвовидного нет необходимости создавать очень питательный грунт. При большом количестве ила нежная корневая система может загнивать, что очень опасно в период вегетации. Новый грунт желательно обогатить добавками глины и торфа (последний вносить в очень небольшом количестве), целесообразно также добавление древесного угля. Характер субстрата существенной роли не играет, но предпочтительны мелкая галька или крупный песок. Толщина слоя грунта может быть 4-5 см или больше.

В период вегетации растение следует подкармливать комплексными минеральными удобрениями. Для этого можно использовать любые удобрения, содержащие микроэлемеры. При достаточно плотном заселении аквариума рыбами можно добавлять только микроэлементы.

Апоногетон ульвовидный размножается как вегетатвно, так и семенами. Вегетативный способ размножения очень непродуктивен. В конце периода покоя клубень растения можно разрезать на 3-4 части, из которых образуются новые растения. Однако при неудачной резке – случайном повреждении точки роста – кусочки клубня могут погибнуть.

Хорошо развитые растения при благоприятных условиях дают одно за другим несколько колосовидных соцветий. Опыление у апоногетона ульвовидного только перекрестное, поэтому цветы одного растения надо опылять пыльцой другого. В искусственных условиях делать это следует или перенося пыльцу мягкой кисточкой, или касаясь одним цветком другого, если растения растут рядом.

Созревшие семена сразу высевают в песок с добавлением глины и донного ила. Уровень воды в плошке, куда помещены семена, должен быть невысоким. Температуру надо поддерживать на уровне 26-28 °С, освещение должно быть ярким. После прорастания семян уровень воды надо постепенно повышать. После формирования 3-4 листьев сеянцы можно пересадить в общий грунт неглубокого аквариума.

Бакопа каролинская

Bacopa caroliniana или Bacopa amplexicaulis

Семейство норичниковые – Scrophulariaceae.

Распространена в водоемах Атлантического побережья Южной и Центральной Америки.

Длинностебельноерастение с ярко-зелеными сочными овальными листьями длиной до 2,5 см, расположенными на стеблях попарно. Лучше всего бакопу выращивать в небольшой емкости или в неглубоком аквариуме (глубиной до 25-30 см). Ее можно также выращивать во влажной оранжерее. Бакопа очень неприхотлива, быстро размножается и поэтому широко распространена у аквариумистов. В искусственном водоеме она растет в течение всего года.

Содержать бакопу можно в умеренно теплом и тропическом аквариумах. Удовлетворительно растет при температуре 20-26 °С. В более холодной воде рост замедляется и старые листья начинают подгнивать. Бакопа предпочитает мягкую воду с нейтральной или слабокислой реакцией. При жесткости воды больше 6-8° растение становится более мелким, иногда у него деформируются листья. Вода может быть свежей и старой. Накопление органических веществ в аквариуме не оказывает тормозящего влияния на рост бакопы. Ее листья довольно стойки к обрастаниям и оседанию органических и минеральных частиц.

Освещение предпочтительно яркое. В глубоких аквариумах бакопа плохо чувствует себя прежде всего от недостатка света. При глубине аквариума больше 30 см ее лучше разместить в отдельной плошке на боковой полочке, поднятой ближе к осветителям, или создать боковую подсветку. Естественный, а особенно рассеянный солнечный свет очень полезен растению. Для искусственного освещения лучше всего применять люминесцентные лампы типа ЛБ, возможно и применение ламп накаливания. Мощность ламп подбирается индивидуально. Искусственный и естественный свет можно комбинировать в любых вариантах. Продолжительность светового дня желательна не менее 12 часов.

Грунт аквариума может быть умеренно заиленным. Большую часть питания бакопа получает непосредственно из воды. Корневая система растения развита слабо. В качестве субстрата следует использовать песок или очень мелкую гальку, уложенную слоем толщиной 2-4 см. Дополнительная минеральная подкормка не нужна, растению обычно хватает питательных веществ, поступающих со свежей водой и кормом для рыб. Бакопу очень легко размножать черенкованием стебля. Верхушечные побеги длиной 10-15 см можно высаживать непосредственно в грунт, не ожидая появления корней. Нижнюю мутовку листьев при этом заглубляют. Через непродолжительное время у основания листьев появляются корни.

Бакопа – растение болотное, способное жить в толще воды. Она значительно лучше растет во влажной оранжерее или палюдариуме в полузатопленном состоянии. При ярком освещении, температуре 24-30 °С и питательной почве с большим количеством органики бакопа очень быстро разрастается и зацветает красивыми голубыми цветами. Взятые из оранжереи побеги можно помещать в аквариум. Смену условий роста (затопление или переход из воды на воздух) растений переносит хорошо.

Бакопа мелколистная

Bacopa monniera

Семейство норичниковые – Scrophulariaceae.

Родина ее – субтропические и тропические области Африки, Азии, Австралии и Америки. Распространена в тех же местах обитания, что и бакопа каролинская. Отличается меньшими листьями, более теплолюбива.

Банан водный или Банановое растение

Nymphoides aquatica или Anonymos aquatica

Семейство горечавковые – Centianaceae.

Родина – субтропики США. Образования у корня растения напоминают гроздья бананов. Придаточные корни белые, толстые и шнуровидные, глубоко в грунт не идут. В первой фазе развития образуются подводные нежные и бледноокрашенные листья. Во второй стадии бананоподобные отростки увеличиваются в размерах и меняются по окраске: от темно-зеленых до темно-коричневых. Развиваются плавающие листья: округлые и с сердцевидным вырезом у основания, темно-зеленые сверху с матовым блеском, нежно-фиолетовые снизу с хорошо заметными прожилками. Размер черешков зависит от уровня воды в аквариуме. Растение болезненно реагирует на изменение условий содержания, особенно на колебания температуры и жесткость воды. Молодые растения также плохо переносят повышение кислотности воды. Размножаются боковыми побегами. Температура летом предпочтительна 25-27 °С, зимой – 15-18°С.

Барклайя длиннолистная

Barclaya longifolia

Семейство барклайевые – Barclayaceae.

Родина – Юго-Восточная Азия.

Одноиз самых красивых и интересных растений тропического аквариума. Достигает высоты 50-60 см. Листья барклайи обладают очень красивым шелковистым блеском, они оливково-зеленые сверху и фиолетово-красные с нижней стороны. Растение очень нежное и весьма требовательное к условиям содержания. Равномерно растет в аквариуме в течение всего года.

Барклайя очень теплолюбива. Оптимальная температура воды для ее содержания 26-28 °С. Снижение температуры до 24 °С приводит к прекращению роста и, как правило, к гибели растения. Повышение температуры воды до 30-32 °С и даже больше не влияет на рост барклайи. Лучше всего растение чувствует себя в очень мягкой слабокислой воде. Оптимальные показатели жесткости 2-4°, рН 6-7. Тем не менее барклайя вполне удовлетворительно, хотя и несколько медленнее, растет в более жесткой (до 20°) воде со слабощелочной реакцией.

Для барклайи больше всего подходит умеренное освещение. От прямого сильного света растение лучше притенять, сажая его в тень крупного эхи-нодоруса, анубиаса или другого высокорослого растения. Для затенения также можно использовать растения, плавающие по поверхности или в толще воды. Для искусственного освещения используют люминесцентные лампы типа ЛБ, лампы накаливания или сочетание этих ламп. Применять лампы накаливания очень желательно, так как в этом случае окраска листьев становится более яркой.

Характер грунта для барклайи очень важен. Ее корневая система чрезвычайно нежна и чувствительна к повреждениям. Для субстрата следует использовать крупный речной песок и мелкую гальку. Заиленность грунта должна быть сравнительно невысокой. В очень богатом илом грунте при малейшем его закисании корни барклайи быстро гибнут, что приводит к гибели всего растения. Происходит это очень быстро, на фоне казалось бы полного благополучия растения; все его листья внезапно отрываются и всплывают к поверхности воды. При осмотре грунта можно не найти даже остатков корней растения. Избежать таких неприятностей может помочь только постоянный контроль за состоянием грунта, его своевременная чистка и пересадка растения. Очень полезна регулярная еженедельная чистка грунтаю. Но делать это надо очень осторожно, так как повреждение корневой системы барклайи может привести к загниванию растения. Поэтому для него важна толщина слоя грунта: если она велика, в нижней части накопившаяся органика может начать загнивать. Для барклайи достаточен слой грунта толщиной 4-5 см.

Растение переносит сильное заиливание грунта в том случае, если обогрев аквариума производится снизу – со дна. Для этого используются или специальные водостойкие грелки, расположенные в грунте, или грелки, находящиеся под дном аквариума. В таком случае температура грунта на 2-4° выше температуры воды. Это способствует усиленному обмену веществ в грунте и препятствует загниванию органики.

Интенсивная фильтрация воды через грунт тормозит возникновение гнилостных процессов, тем не менее профилактическую чистку необходимо производить регулярно, не допуская сильного заиливания субстрата.

Барклайя не нуждается в частой подмене воды, если она постоянно получает достаточно минеральных веществ, необходимых для питания. Подкармливать растение можно еженедельно или раз в 10 дней комплексными минеральными удобрениями с микроэлементами. При плотном заселении аквариума рыбами в воду можно вносить только микроудобрения.

Размножать барклайю в условиях аквариума можно вегетативно и семенами. Вегетативное размножение достаточно просто и доступно любому аквариумисту. При удовлетворительных условиях содержания на коротком корневище барклайи образуются молодые растения. В результате вокруг маточного куста появляется густая заросль. Ее можно разделять 1-2 раза в год в зависимости от скорости роста. Пересаженные дочерние растения при удовлетворительных условиях скоро трогаются в рост.

Размножать барклайю в условиях аквариума можно вегетативно и семенами. Вегетативное размножение достаточно просто и доступно любому аквариумисту. При удовлетворительных условиях содержания на коротком корневище барклайи образуются молодые растения. В результате вокруг маточного куста появляется густая заросль. Ее можно разделять 1-2 раза в год в зависимости от скорости роста. Пересаженные дочерние растения при удовлетворительных условиях скоро трогаются в рост.

Очень часто после образования одного цветка вслед за ним появляется еще несколько. В условиях аквариума появление больше двух цветков на одном растении может привести к его гибели, так как цветение отнимает у барклайи очень много сил. Поэтому третий и последующий бутоны лучше обрывать сразу после их образования. Это позволяет получить от сильных экземпляров по 1-2 полноценных плода и сохранить материнское растение.

Аквариумисту, желающему получить семена, следует быть внимательным, чтобы не допустить высыпания семян на дно аквариума. Для этого завязавшийся плод надо поместить в мешочек, изготовленный из тонкого нейлона или старого капронового чулка. Семена, высыпавшиеся из лопнувшего плода оказываются в мешочке. Их можно сразу же высеять в плошку с песком и водой, причем уровень воды должен быть не выше 3-5 см. Песок лучше всего взять из старого аквариума, слегка промыть его и добавить небольшое количество глины, чтобы в грунте, где будут прорастать семена, был начальный запас питательных веществ (собственные питательные запасы семян очень скудны). Температуру надо поддерживать на уровне 28-30 °С. Освещение должно быть сильным, но рассеянным. Молодые растения надо оберегать от водорослей. После образования пяти-шести вполне сформированных листьев сеянцы можно пересаживать в общий грунт аквариума.

Блестянка

Nitella flexilis

Семейство харовые водоросли, лучицы – Characeae.

Встречается повсеместно в виде зарослей в толще воды небольших водоемов. Выглядит как перепутанные стекловидные нити свеже-зеленого цвета. Блестянка – прекрасный субстрат для нереста рыб, но следует помнить, что при повреждении стеблей выделяются вещества, губительно действующие на икру и мальков, поэтому куст бяестянки лучше не разрывать. Декоративного значения не имеет. Предпочитает яркий свет и температуру 20-28 °C. К составу воды водоросль неприхотлива.

Болбитис Геделоти или конголезский папортник или щитовик болотный

Bolbtis hendelotii

Семейство многонодковые или настоящие папоротники – Polypodiaaceae.

Родина – тропики Западной Африки от Гвинеи до Анголы

У аквариумистов растение пользуется заслуженной популярностью и распространено довольно широко. Если условия содержания благоприятны, равномерно растет в течение всего года. Но растение это медленнорастущее и достаточно требовательное к условиям содержания.

Больбитис удовлетворительно чувствует себя при различной температуре. Это растение вполне подходит как для умеренно теплого, так и для тропического аквариума. Лучше всего оно растет при температуре 22-26 °С. При снижении температуры воды до 20 °С рост заметно замедляется. При температуре выше 28 °С и недостаточном количестве питательных веществ быстро истощается. Растение совершенно не переносит жесткую воду, чтобы оно хорошо росло, жесткость воды не должна превышать 4°. Максимально допустимая жесткость – около 6°. Больбитис нуждается в воде со слабокислой реакцией, в щелочной воде его листья быстро распадаются. Желательно регулярно подменивать воду.

К условиям освещения больбитис нетребователен. Он прекрасно переносит длительное затенение. Для искусственного освещения можно использовать люминесцентные лампы типа ЛБ и лампы накаливания. Рассеянный естественный свет очень полезен этому растению, но его надо оберегать от прямого солнечного света, так как оно очень боится обрастания зелеными и сине-зелеными водорослями. Световой день должен быть не менее 12 часов.

Больбитис можно выращивать без грунта. Это растение очень плотное и в воде тонет, опускаясь на дно. Его корни – ризоиды – легко врастают в малейшие неровности подложенных под него камней, обволакивая их, как сеть. Для растения очень важно, чтобы на дне аквариума было много ила. Минеральная подкормка имеет существенное значение при высокой температуре воды и недостатке органики на дне.

Аквариумистам следует помнить, что больбитис очень не любит избытка натрия в воде. Поэтому добавлять в аквариум поваренную соль и питьевую соду можно только при большой необходимости и в очень незначительной дозе (до 1 г на 1 л воды). Минеральные удобрения следует вносись регулярно, небольшими дозами. Они должны обязательно содержать микроэлементы. Количество комплексных минеральных удобрений, вносимое еженедельно на 100 л воды, должно составлять 1-2 г.

Размножается больбитис делением корневища, которое следует разделить на несколько частей так, чтобы на каждой было не менее трех сильных листьев и точка роста. Отделенные части растения нужно прижать к дну с помощью камешка, ни в коем случае не загубляя корневище в грунт.

Спорового размножения в условиях аквариума не наблюдается.

Чтобы растение хорошо развивалось, важно как можно реже беспокоить его, необходимо также оберегать его от обрастании.

Болотница

Heleocharis acyicularis

Семейство сытьевые – Суperасеае.

Распространена в Европе, Азии, Австралии, Америке. Растет в стоячих водах, особенно вблизи берега.

Неприхотливое многолетнее растение со светло-зелеными негнущимися игловидными листьями. Расходясь от ползучего корневища, побеги могут вскоре затянуть весь грунт. Такие густые заросли – хорошее укрытие для икры. Подводная форма не цветет. Размножается отростками, а также делением корневища. Освещение сильное, рассеянное, температура 15-25 °С, к составу воды болотница неприхотлива.

Болотноцветник

Nymphoides humboldtiana или Villacrisia humboldtiana или Limnatherum humboldtianum

Семейство горечавковые – Centianaceae.

Родина его – тропические области Южной Америки. Распространен в тихих заводях. Красивое, но капризное растение. Восприимчиво к перепадам температур. Размножается придаточными растениями, а также семенами. Нуждается в комбинированном, светлом освещении. Температура должна быть 20-30°С, зимой – 15-18°С. Хорошо растет в мягкой воде, в жесткой-хуже. Культивирование болотноцветника в комнатном аквариуме проблематично, поэтому сегодня в коллекциях он встречается редко. В США болотноцветник пользуется популярностью у любителей. Из пучка близко стоящих друг к другу пазух растут симпатичные, круглые или в форме сердца плавающие листья от ярко-зеленой до пурпурно-красной окраски. Это растение предназначается для очень просторных аквариумов.

Валлиснерия гигантская

Vallisneria gigantea

Семейство водокрасовые – Hydrocharitaceae.

Родина – острова Юго-Восточной Азии.

Крупноерастение с линейными листьями ярко– или темно-зеленого цвета, достигающими длины более 1 м. Содержать валлиснерию гигантскую следует в аквариуме большого объема. Растение сравнительно неприхотливо, но из-за больших размеров редко содержится аквариумистами. Растет оно равномерно в течение всего года.

Для валлиснерии подходят тропический и умеренно теплый аквариумы. Наиболее подходящая температура воды 20-26 °С. Снижать температуру до 18 °С и ниже не рекомендуется. Гигантская валлиснерия, так же как и другие представители этого рода, не очень требовательна к составу воды и ее жесткости, но несколько лучше растет в мягкой слабокислой воде. Общая жесткость должна быть меньше 8°. Регулярная подмена воды не обязательна, так как валлиснерия хорошо растет и в старой, и в свежей воде.

Освещение аквариума, где содержится это растение, должно быть достаточно яркое. Следует учитывать, что длинные листья валлиснерии гигантской затеняют ниже расположенные растения, поэтому кроме сильного верхнего освещения нужно сделать дополнительную боковую подсветку. Продолжительность светового дня должна быть около 12 часов.

Грунт для валлиснерии нужен достаточно питательный. В новый грунт под корни целесообразно добавить глину. В дальнейшем для питания растения вполне хватает накопившегося в грунте ила. Характер субстрата значения не имеет, можно использовать гальку любого размера и песок. Для обеспечения правильного развития корневой системы толщина слоя грунта должна быть не менее 7 см.

Дополнительную минеральную подкормку в общем аквариуме обычно не производят.

Следует учитывать, что валлиснерия плохо переносит присутствие в воде многих минеральных веществ. Так, избыток ионов натрия существенно нарушает ее рост. В связи с этим добавлять в воду соду и соль надо с большой осторожностью.

Размножается растение в условиях аквариума вегетативно путем образования грунтовых отводков. Дочерние растения можно отделять после образования 3-4 листьев и мочки корней. Семенное размножение в искусственных условиях затруднительно в связи с тем, что растение является двудомным, т. е. на каждом его экземпляре образуются цветы только одного пола. Поэтому для получения семян необходимо содержать по нескольку растений обоего пола, так как цветение отдельных растений может не совпасть по времени. Наличие нескольких особей позволяет увеличить вероятность их одновременного цветения. Для аквариумиста-любителя осуществить это не просто.

Водокрас лягушачий

Hydrocharis morrusranae

Семейство водокрасовые – Hydrocharitaceae.

Родина его – водоемы Европы, Азии, Австралии, Северной Африки и нашей страны. Встречается в стоячих водах по берегам прудов и озер. При низком уровне воды сильно укореняется. Крупные листья этого растения располагаются на сравнительно длинных черешках-корешках в форме розетки вокруг стеблевого узла. Белые цветки выступают над поверхностью воды. Растение похоже на карликовую кубышку. В зимнее время вегетация приостанавливается, образуются зимние почки. Летом же с успехом растет в комнатном аквариуме. Дикорастущие растения нуждаются в очистке и адаптации к условиям аквариума. Листья водокраса нежные, легко подвергаются действию вредителей, например улиток. Размножается летом побегами. Из зимних почек можно получить и селекционные экземпляры, которые держат в стакане воды при температуре 5-10°C. Освещения требует светлого, температуру – 18-20 °С, а летом до 28°С. Вода для его содержания может быть обычной.

Вольфия бескорневая

Wolffia arrhiza

Семейство рясковые – Lemnaceae.

Родина – водоемы Африки и Азии.

Самое маленькое цветковое растение на Земле. Представляет собой очень маленькие зеленые эллиптические образования диаметром около 1 мм. У аквариумистов в последнее время встречается довольно часто, так как используется не только в качестве естественного затенителя аквариума, но и как прекрасная добавка к рациону многих рыб. Выращивать 1 в аквариуме можно в течение всего года. К температурным условиям вольфия не требовательна. Ее можно выращивать в умеренно теплом и тропическом аквариумах. В зимний период растение может переносить длительное снижение температуры до 14-16 °С, рост его при этом почти не прекращается. Содержать вольфию можно как в мягкой, так и в жесткой воде с нейтральной, слабокислой и слабощелочной реакцией. В мягкой слабокислой воде растение чувствует себя несколько лучше. Для вольфии необходима регулярная подмена воды. Очень важно, чтобы поверхность воды находилась в движении. В застойной воде, на поверхности которой легко образуется бактериальная пленка, вольфия быстро погибает.

Как все плавающие по поверхности воды растения, вольфия нуждается в ярком освещении. Она очень хорошо растет при естественном освещении. От прямого солнечного света ее лучше несколько притенять. Для искусственного освещения подойдут люминесцентные лампы типа ЛБ мощностью не менее 2-2,5 Вт на 1 дм2 площади поверхности воды. Продолжительность светового дня должна быть не менее 12 часов.

При благоприятных условиях вольфия очень быстро размножается делением.

Если в аквариуме содержатся рыбы, поедающие вольфию, ее следует выращивать в отдельном отсаднике.

Гетерантера остролистная

Heteranthera zosterfolia или Heteranthera zosteraefolia

Семейство понтедериевые – Pontederiaceae.

Родина – тропики Южной Америки.

Оченьнежное длинностебельное растение со светло-зелеными узкими листьями. Стебли могут достигать в длину 40-50 см. Однако гетерантера больше пригодна для маленького аквариума с невысоким уровнем воды, так как в глубоких аквариумах нижняя часть стебля сбрасывает листья и теряет декоративность. В таком случае верхушки приходится обрывать и пересаживать в грунт. Распространена гетерантера у аквариумистов довольно широко, так как к условиям содержания она сравнительно нетребовательна. Растет равномерно в течение всего года.

Растение больше подходит для содержания в тропическом аквариуме с температурой воды 22-26 °С, но его можно с успехом содержать и в умеренно теплом аквариуме при температуре около 20 °С. В более холодной воде рост заметно замедляется. Вода должна быть мягкой, слабокислой. В жесткой воде старые листья быстро погибают, сохраняются только верхушки, растение выглядит очень непривлекательно. В старой аквариумной воде, куда добавлено немного торфа, гетерантера чувствует себя хорошо и растет очень быстро. Регулярной подмены воды не требуется.

Освещение должно быть достаточно ярким. При недостатке света растение не только сильно вытягивается, его листья быстро мельчают. Освещение может быть как естественным, так и искусственным, В больших глубоких аквариумах для гетерантеры целесообразно устраивать боковую подсветку. Продолжительность светового дня может колебаться в очень больших пределах и зависит от интенсивности освещения. Растение лучше всего содержать в аквариуме со светолюбивыми гидрофитами.

Характер грунта для гетерантеры существенного значения не имеет, так как основное питание она получает непосредственно из воды. Специальная минеральная подкормка для нее не требуется. Ориентироваться в этом отношении надо на более требовательные растения, находящиеся в аквариуме.

Гетерантеру очень легко размножать черенкованием. Для этого берется верхушечный побег или средняя часть стебля с хорошо выраженным боковым побегом. Черенки можно оставить плавать у поверхности до тех пор, пока у них не образуются корни. В плавучем состоянии гетерантера растет несколько медленнее, но сохраняет прежнюю форму. Содержать гетерантеру можно в условиях влажной оранжереи, но обычно это не практикуется, так как экземпляры, выращенные в воздушной среде, не имеют большой декоративной ценности.

Гигрориза

Hygrorhiza aristata

Семейство злаковые, или мятликовые – Роасеаe.

Плавающеепо поверхности воды растение с бархатистыми голубоватыми листьями ланцетовидной формы, несмачиваемыми водой. Расположение листьев на стебле очередное. Длинные плети гигроризы образуют красивые заросли. Гигрориза сравнительно нетребовательна к условиям содержания, но у аквариумистов она встречается редко. Выращивать ее можно круглый год.

Растение пригодно для содержания в тропическом аквариуме. Лучше всего растет при температуре 24-28 °С. В более холодной воде гигрориза развивается очень медленно. Жесткость и активная реакция воды практического значения для нее не имеют. Надо периодически подменивать 1/5-1/4 объема воды.

Самым важным для гигроризы является освещение, которое должно быть очень яркое. Хорошо чувствует себя растение под прямым солнечным светом. Для искусственного освещения используются люминесцентные лампы типа ЛБ. Мощность их должна составлять не менее 2-2,5 Вт на 1 дм2 площади поверхности воды. При удовлетворительных условиях освещения в центре листовой пластинки появляются бурые пятна неправильной формы, что делает растение более интересным. Использовать лампы накаливания не следует, так как такие лампы, создающие достаточную освещенность, могут обжечь листья. Продолжительность светового дня должна быть не менее 12 часов.

Для гигроризы очень важна влажность воздуха над поверхностью воды, поэтому аквариум обязательно должен быть закрыт сверху. В противном случае листья начинают подсыхать по краям.

При регулярной подмене воды дополнительную подкормку можно не производить. Растение активно собирает на своих длинных корнях частички органической и минеральной мути, прекрасно очищая воду. В корнях гигроризы находят приют мальки многих рыб.

Размножать гигроризу в искусственных условиях очень легко. Для этого отделяют часть стебля с 4-6 листочками и помещают ее на поверхность воды аквариума.

Растение очень полезно для аквариума: оно активно участвует в круговороте веществ, прекрасно очищает воду, образует надежное убежище для мальков рыб и создает очень хорошее притенение для растений, нуждающихся в умерен ном, хорошо рассеянном свете.

Гигрофила деморфная или Синема деморфная

Hygrophila difformis или Synnema triflorum

Семейство акантовые – Acanthaceae.

Родина – Юго-Восточная Азия.Распространена Гигрофила в болотах, по краям водоемов и на рисовых полях, завезена из Таиланда. Растение образует большие крепкие кусты. Подводные листья имеют, как правило, беспорядочно вырезанные края. Первичные листья и листья растений, живущих на поверхности, имеют целые края. Светло-зеленые розетки листьев – превосходное украшение больших аквариумов. В маленьком аквариуме растения содержат в укороченном виде, так как они легко разрастаются над поверхностью воды. Грунт – крупный песок с добавлением комочков глины под корень, освещение – комбинированное, рассеянное. Температура – от 20 до 25°С. К химическому составу воды неприхотливо, рН 8-15, не очень жесткая.

Гигрофила длиннолистная

Hygrophila spec. longifolia. Название дано условно. Вид точно не определен.

Семейство акантовые – Acanthaceae.

Родина предположительно – Юго-Восточная Азия.

Длинностебельное растение. В последние годы этот вид все чаще встречается у аквариумистов. Благодаря своей оригинальной форме растение выглядит в аквариуме очень красиво. Попарно расположенные листья достигают в длину 20 см при ширине около 1,5 см. Ярко выражена центральная жилка коричневого или темно-зеленого цвета. Растение достигает поверхности воды и выходит на воздух, поэтому для его содержания нужен высокий аквариум. Гигрофилу располагают у боковых стенок и на заднем плане. К условиям содержания она сравнительно нетребовательна и растет в аквариуме круглый год.

Наиболее подходит гигрофила для содержания в тропическом аквариуме. Оптимальная температура 22-26 °С, но ее с успехом можно выращивать и при более высокой температуре. Если температура опускается ниже 22 °С, это приводит к остановке роста. Вода должна быть средней жесткости (не менее 8°). Активная реакция – нейтральная или слабощелочная (рН 7– 8,5). В мягкой кислой воде старые листья растения быстро разрушаются. Не реже раза в неделю необходимо подменивать 1/4-1/5 объема воды.

Освещение гигрофиле требуется очень яркое. При недостатке света размер листьев уменьшается, они приобретают желтоватый оттенок. Старые листья очень быстро разрушаются. Для освещения пригоден как естественный, так и искусственный свет. Для искусственного освещения можно использовать лампы накаливания и люминесцентные лампы. Мощность последних должна быть около 0,5 Вт на 1 л воды. Подсветка лампами накаливания улучшает окраску листьев: молодые листья приобретают коричневый оттенок, центральная жилка старых листьев сохраняет тот же цвет. Продолжительность светового дня должна быть около 12 часов.

Грунт для гигрофилы длиннолистной необходим питательный. Корневая система этого растения развита достаточно сильно. Она обеспечивает основное питание растения. При посадке в новый грунт желательно добавлять немного глины, можно в сочетании с торфом. В дальнейшем для обеспечения роста гигрофилы хватает естественного заиливания грунта. В качестве субстрата можно применять песок и гальку мелких и средних размеров.

Дополнительная подкормка минеральными веществами не обязательна, так как необходимое питание растение при правильном содержании получает из грунта.

Размножается гигрофила вегетативно – черенкованием стебля и делением ползучего корневища. При этом не следует разрезать стебель на мелкие части, так как тогда растение развивается медленно. Лучше брать целые побеги не короче 10-12 см.

Растение можно выращивать в условиях влажной оранжереи, но при этом листья сильно укорачиваются, становятся более плотными, окраска их темнеет. Как и большинство представителей рода, гигрофила длиннолистная значительно быстрее растет в воздушной среде.

Гигрофила красноватая

Hygrophila spec. «Reddish»

Семейство акантовые – Acanthaceae.

Родина точно не установлена, предположительно – тропики Юго-Восточной Азии.

Гигрофила красноватая встречается в аквариумах не часто. Она представляет собой Длинностебельное растение с узкими нежными листьями красновато-коричневого цвета, сидящими попарно на стебле. Листья достигают длины 7-8 см при ширине около 5 мм. Длина стебля может быть значительной. Гигрофилу можно выращивать в аквариуме любой емкости, но лучше с невысоким уровнем воды. Размещают растение обычно у боковых стенок аквариума, где для него можно создать дополнительное боковое освещение. В аквариуме растет равномерно в течение всего года.

Гигрофила удовлетворительно себя чувствует при температуре выше 24 °С. В более холодной воде скорость ее роста замедляется, окраска листьев становится тусклой. Для ее содержания больше подходит вода средней жесткости с нейтральной или слабощелочной реакцией. В мягкой кислой воде окраска листьев ухудшается, теряется ее красновато-коричневый оттенок. Старые листья при этом быстро разрушаются. Оптимальные условия – жесткость воды 8-12° и рН 6,5-8. Растение предпочитает свежую, регулярно подмениваемую воду.

Особое внимание необходимо уделить освещению. При недостатке света гигрофила сильно вытягивается и теряет свою красивую окраску. Кроме того, у нее быстро погибают нижние листья и стебель оголяется. Верхний свет, даже очень яркий, не всегда достаточен для гигрофилы. Поэтому, применяя в качестве осветителей люминесцентные лампы, мощность которых может быть около 0,4 Вт на 1 л объема, по краям аквариума, где выращивается гигрофила красноватая, устанавливают дополнительную боковую подсветку лампами накаливания мощностью 25-40 Вт. Естественный свет, особенно рассеянный солнечный, очень благоприятен для роста гигрофилы. Световой день должен быть примерно 12 часов.

Характер грунта для гигрофилы не играет существенной роли, так как ее корневая система развита очень слабо. Растение можно выращивать плавающим в толще воды, но при этом оно мельчает, окраска его ухудшается, даже если аквариум хорошо освещен. В качестве субстрата подходит речной песок, естественного заиливания которого вполне достаточно для удовлетворительного роста гигрофилы.

Размножают гигрофилу в аквариуме вегетативно, обычно черенкованием стебля. На каждом черенке должно быть 3-4 мутовки листьев. Такие черенки можно оставить плавать по поверхности воды до образования корней. Оставшуюся нижнюю часть стебля удалять не следует, так как на ней появляются новые побеги. При удалении верхушки гигрофила начинает куститься.

В палюдариуме этот вид можно выращивать столь же успешно, как и другие, но при этом листья укорачиваются, приобретают темно-зеленую окраску, растение выглядит неинтересно. Такое растение, переведенное в аквариум, продолжает расти практически без паузы, и его декоративные качества восстанавливаются.

Гигрофила многосеменная или Гигрофила индийская или Индийский болотник

Hygrophila polysperma

Семейство акантовые – Acanthaceae.

Родина – Юго-Восточная Азия.

Эторастение также называют «индийская звездочка». Очень популярное у аквариумистов длинностебельное растение с овальными светло-зелеными листьями. Его стебли могут достигать значительной длины. Выращивать гигрофилу можно в аквариуме любого объема, размещая на заднем плане. В аквариуме она растет равномерно в течение всего года.

Содержать растение лучше в тропическом аквариуме при температуре 24-28 °С. При температуре воды ниже 22 °С она растет плохо. Вода мягкая, слабокислая. При жесткости больше 8° рост ухудшается, нижние листья распадаются, верхние становятся мелкими. Необходима регулярная подмена воды.

Освещение должно быть яркое, на это указывает светло-зеленая окраска листьев. Для освещения аквариума можно использовать как естественный, так и искусственный свет. Если солнечный свет падает прямо на аквариум, гигрофилу следует притенять. Для искусственного освещения лучше подходят люминесцентные лампы типа ЛБ, но можно использовать и лампы накаливания; рассчитывая мощность осветителей, нужно исходить из следующей пропорции: 0,4-0,5 Вт на 1 л объема для люминесцентных ламп. Мощность ламп накаливания должна быть примерно в три раза больше. Продолжительность светового дня – не менее 12 часов. При недостаточном освещении листья становятся значительно мельче, а стебель начинает сильно вытягиваться.

Для выращивания гигрофилы многосеменной подходит слабозаиленный грунт, состоящий из крупного песка или очень мелкой гальки. Дополнительная подкормка не требуется, растению вполне хватает естественного заиливания грунта.

Если растений в аквариуме много и они быстро растут, их нужно подкармливать комплексными минеральными удобрениямн. При еженедельной подмене воды на 10 л вносится 1,5-2 г удобрений.

Гигрофила очень легко размножается черенкованием стебля. При этом части стебля, имеющие 4-5 мутовок листьев, надо сразу высаживать в грунт, заглубляя нижнюю пару листьев. Корневая система образуется очень быстро.

Выращивать гигрофилу плавающей в толще воды нельзя, так как ее корневая система принимает активное участие в поглощении питательных веществ и вне грунта развивается очень плохо. Листья у плавающего растения мельчают, и его рост замедляется.

Как и другие виды гигрофил, многосеменная гигрофила является болотным растением и может успешно выращиваться в палюдариуме и во влажной оранжерее. Выращивание в воздушной среде не представляет большого труда: во влажнвй атмосфере на достаточно питательной почве при ярком освещении растение развивается очень быстро.

Гидрокотила вертикальная или Щитолистник мутовчатый

Hydrocotyle verticillata

Семейство зонтичные – Apiaceae.

Родина – южные и восточные районы Северной Америки, Центральная Америка.

У любителей аквариума гидрокотила известна под названием «водяной пупок». Очень красивое и оригинальное растение с круглыми листьями ярко-зеленого цвета, достигающими 3 см в диаметре, на черенках высотой до 7-10 см. отходящих от длинного ползучего стебля. В аквариуме размещают на переднем плане. Из-за определенных трудностей содержания растение сравнительно мало распространено у аквариумистов. В аквариуме оно может расти в течение всего года.

Гидрокотила больше подходит для умеренно теплого аквариума, но может расти и в тропическом водоеме. Наиболее подходящая температура 20-24 °С. Вода желательна мягкая, с нейтральной или слабокислой реакцией, но гидрокотилу можно содержать и в умеренно жесткой воде со слабощелочной реакцией. В любом случае растение в аквариуме развивается довольно медленно.

Освещение должно быть яркое, пригоден и естественный, и искусственный свет. Рассеянного дневного света от окна гидрокотиле обычно не хватает, ей нужен солнечный свет. При искусственном освещении в высоком аквариуме следует создать дополнительную боковую подсветку. Для верхнего освещения используют люминесцентные лампы мощностью не менее 0,5 Вт на 1 л объема. Продолжительность светового дня 12-14 часов.

Грунт должен быть питательным. Корневая система растения очень нежная, она нуждается в субстрате, состоящем из мелких частиц. Поэтому для грунта лучше всего использовать песок, укладывая его слоем толщиной 2-3 см. Естественного заиливания грунта в аквариума вполне хватает для питания растения. Дополнительную минеральную подкормку можно не производить.

Удовлетворительно растет «водяной пупок» только в условиях палюдариума. Растение должно быть высажено в заболоченный грунт, состоящий из глины, торфа и песка, куда можно добавить садовую землю. Полезно также добавление в грунт ила, взятого из аквариума.

Размножают гидрокотилу делением корневища. Для посадки в палюдариум можно использовать маленькие черенки, имеющие 4-5 листочков. В аквариум можно помещать только достаточно сильное растение, имеющее около десятка листьев и постепенно адаптированное к условиям аквариума, так как в глубокой воде растение после пересадки надолго замирает.

Переводить растение из воды на воздух также надо постепенно, очень медленно снижая уровень воды.

Гидротрихе или Гидротрих

Hydrotriche hottoniiflora

Семейство норичниковые – Scrophulariaceae.

Родина – остров Мадагаскар.

Чрезвычайнооригинальное растение. Его длинные стебли покрыты светло-зелеными игольчатыми листьями, собранными в мутовки. В аквариуме стебли обычно достигают длины 50-70 см. Растение следует располагать в центре аквариума, непосредственно под осветителем. Содержать его лучше в большой емкости. Растение довольно капризное и у любителей аквариума встречается очень редко. В течение всего года может равномерно расти в аквариуме.

Содержать гидротрихе можно только в тропическом, теплом водоеме. Температура воды должна быть не ниже 22 °С. Растение предпочитает мягкую воду, жесткость ее не должна превышать 4-6°. Активная реакция воды предпочтительна близкая к нейтральной. В жесткой щелочной воде растение уменьшается в размерах и прекращает расти.

Освещение должно быть достаточно сильным и рассеянным. Естественный дневной свет очень полезен для гидротрихе, но от прямых солнечных лучей растение надо прикрывать. Для искусственного освещения лучше всего применять люминесцентные лампы типа ЛБ в сочетании с лампами накаливания малой мощности. Примерная мощность люминесцентных ламп должна составлять 0,4-0,5 Вт на 1 л Объема аквариума, но при этом полезно присутствие плавающих по поверхности воды растений. Световой день обычно оставляет около 12 часов, но может быть и несколько более продолжительным.

Грунт может быть умеренно– или слабозаиленным. Корневая система растения относительно слабо развита, и питание оно получает в значительной мере из воды, но плавающее гидротрихе чувствует себя хуже, становится значительно мельче. Частицы грунта должны быть достаточно мелкими. В грубом субстрате, состоящем из крупных частиц, нежные корни растения легко повреждаются, нижняя часть стебля отгнивает и растение всплывает.

Специальная минеральная подкормка для гидротрихе не обязательна при регулярной подмене воды и достаточном количестве рыб в водоеме, питательных веществ, поступающих о свежей водой и кормом для рыб, и естественного заиливания грунта вполне хватает для обеспечения его удовлетворительного роста.

Гидротрихе легко размножается черенкованием стебля. Для размножения лучше брать верхушечный, достаточно разжатый побег. Из промежуточного черенка без молодого побега получить новое растение не всегда удается. Черенок можно, не ожидая образования корней, посадить в грунт, заглубив нижнюю мутовку.

Необходимым условием содержания этого растения является соблюдение в аквариуме максимальной чистоты. Гидротрихе чрезвычайно боится различных обрастании и прежде всего водорослей, поэтому его следует прикрывать от сильного прямого света. В аквариуме, где растет гидротрихе, очень желательно содержать рыбчистильщиков и моллюсков, уничтожающих водоросли. Появления мути в воде, особенно размножения различных видов плавающих водорослей, гидротрихе не переносит.

Поддержание в аквариуме биологического равновесия, регулярная подмена 1/5-1/4 объема воды с чисткой грунта позволяют выращивать в аквариуме это своеобразное и требовательное растение.

Кабомба каролинская

Cabomba caroliniana

Семейство кабомбовые – Cabombaceae.

Родина – Северная и Южная Америка.

Оченьшироко распространенное у любителей аквариума длинностебельное растение. Оно хорошо приспосабливается к разным условиям, быстро растет, активно участвует в круговороте веществ в аквариуме. Заросли кабомбы являются прекрасным убежищем для мальков и часто используются как субстрат для нереста многих рыб. Выращивать это растение можно в аквариуме любого объема. Располагать его лучше на заднем плане, где оно образует великолепный ажурный занавес. Кабомба равномерно растет в течение всего года.

К условиям содержания растение сравнительно нетребовательно. Его можно содержать в умеренно теплом аквариуме при температуре 18-22 °С и в тропическом аквариуме с температурой воды выше 24 °С. Ка бомба предпочитает воду жесткостью ниже 8°, с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5,5– 6,8). К более жесткой воде ее можно приучить, но тогда она растет медленнее, а ее листья становятся мельче. Кабомба любит чистую воду. В замутненной воде она собирает на себя частички мути и теряет привлекательность. Если осадок своевременно не удалять, старые листья быстро погибают. Подмену воды в аквариуме следует производить регулярно 3-4 раза в месяц.

Освещение должно быть достаточно сильным. При недостатке света кабомба начинает вытягиваться, ее окраска становится блеклой, приобретает желтоватый оттенок. Для освещения аквариума, где растет кабомба, пригодны естественный и искусственный свет. Ориентировочная мощность люминесцентных ламп должна составлять 0,4-0,5 Вт на 1 л объема. Продолжительность светового дня – не менее 12 часов.

Грунт должен быть достаточно питательным. В старом аквариуме растению хватает для питания естественного заиливания грунта. При посадке в новый грунт дополнительные добавки делать не обязательно. Корневая система кабомбы нежная, но достаточно развитая, поэтому в качестве субстрата лучше использовать песок и мелкую гальку. В грунте, состоящем из крупных частиц, хуже развивается ползучее корневище, которое образуется у старого растения.

Минеральную подкормку специально для кабомбы можно не вносить, так как ей вполне хватает питательных веществ, поступающих с кормом для рыб и свежей водой.

В аквариуме кабомба очень легко размножается черенкованием стебля или корневища. Целые стебли кабомбы, отделенные от корневища или с кусочком его, на новом месте очень скоро начинают расти. Разделяя стебли на части с 5-6 мутовками листьев, также можно получить новые растения, но процесс этот идет довольно медленно. Нижняя часть стебля с корнями, а также верхушечный черенок начинают расти несколько быстрее, чем промежуточные черенки, которые прекращают рост до образования корневой системы.

Кабомба куститсая или Кабомба водная или Кабомба обыкновенная

Cabomba aquatica

Семейство кабомбовые – Cabombaceae.

Родина ее – от Северной Мексики до Центральной Бразилии. Встречается в маленьких стоячих водоемах, в боковых рукавах рек. Как описано для всего рода, гирлянды кабомбы достигают 2-3 м длины. Растут и развиваются под водой и иногда образуют свободноплавающие листья. Освещение летом и зимой должно быть светлое, температура зимой не ниже 18 °С, летом около 25°С. Лучше всего использовать мягкую или смягченную воду. В такой воде меньше сине-зеленых водорослей, к появлению которых растение очень чувствительно.

Кабомба прекраснейшая

Cabomba caroliniana pulcherrima

Семейство кабомбовые – Cabombaceae.

Распространена в юго-восточных областях Северной Америки.

Имеет очень красивые тончайшие мелкоразрезные листья. К условиям содержания более требовательна, чем обычная форма кабомбы каролинской, поэтому она менее распространена у любителей аквариума.

Растение можно содержать в умеренно теплом и тропическом аквариумах при температуре от 20 до 28 °С. Особое внимание надо уделить жесткости воды. Этот подвид кабомбы может расти только в очень мягкой воде (жесткость не более 4°). При жесткости 5° и больше листья растения мельчают, рост замедляется, стебли постепенно отмирают. Активная реакция воды должна быть слабокислой или нейтральной. Желательно регулярно подменивать воду 3-4 раза в месяц.

Растение требует яркого освещения. При правильном световом режиме молодые листья растения приобретают пурпурную окраску, а у старых листьев сохраняется розовая окраска нижней стороны. При недостатке света стебель начинает вытягиваться, листья бледнеют и становятся светло-зелеными. Для искусственного освещения следует использовать комбинацию люминесцентных ламп типа ЛБ и ламп накаливания. Мощность люминесцентных ламп должна быть не меньше 0,4 Вт на 1 л объема. Непосредственно над растением следует расположить лампу накаливания мощностью 25-40 Вт. Очень полезен рассеянный солнечный свет, падающий на аквариум в течение 1-2 часов в день.

Кабомба прекраснейшая развивает достаточно сильную корневую систему и нуждается в питательном грунте. Естественного заиливания без дополнительных добавок растению обычно хватает. Толщина слоя грунта должна быть не менее 5 см.

При оптимальных условиях содержания кабомба растет очень быстро и легко размножается черенкованием. Даже из маленьких кусочков стебля, имеющих 3 мутовки листьев, можно получить новое растение. Черенки можно или сразу посадить в грунт, или оставить плавать до появления корневой системы.

Кабомба спиральнолистная

Cabomba caroliniana tortifolia

Семейство кабомбовые – Cabombaceae.

Садовая, искусственно выведенная форма кабомбы каролинской. Растение обладает очень красивыми закрученными вспираль тонкими игольчатыми листьями с серебристым блеском. Растение чрезвычайно красиво, но распространено у любителей аквариума значительно меньше, чем обычная форма, из-за своей высокой требовательности к условиям содержания и более медленного роста.

Содержание спиральнолистной кабомбы имеет особенности, которые необходимо учитывать, иначе растение может погибнуть.

Спиральнолистная кабомба требует несколько более высокой температуры воды, чем кабомба каролинская. При температуре ниже 20 °С рост ее замедляется. Растет она только в мягкой слабокислой воде. Жесткость больше 6° растение практически не переносит.

Освещение должно быть более ярким, чем при содержании обычной формы кабомбы каролинской.

При размножении растения надо обязательно учитывать его капризный характер и не пытаться делить стебли на мелкие части. Лучше всего использовать целые побеги с корешками или частью корневища.

Кладофора шаровидная или Эгагропила

Aegagropila sauteri

Встречались и такие латинские названия: Cladophora aegagropila, Cladophora aegagrophila, Cladophora sauteri

Это оригинальное шаровидное растение представляет собой колонию зеленых водорослей и достигает 10-12 см в диаметре. В аквариуме растение служит прекрасным естественным фильтром, так как может пропустить через себя значительный объем воды.

Кладофору можно содержать только в холодноводном аквариуме, где температура воды не должна превышать 18-20 °С. В таких условиях растение может равномерно развиваться в течение всего года. При температуре воды выше 22 °С оно начинает бурно расти и через 2-3 месяца распадается на отдельные части. Из каждой части со временем может сформироваться новый зеленый шарик, но процесс этот идет очень медленно, иногда он длится больше года. Важно, чтобы вода, в которую поместили кладофору, была достаточно мягкой. В воде средней жесткости – от 8° и выше – растение скоро распадается. Активная реакция воды предпочтительна нейтральная или слабокислая. Щелочная вода плохо влияет на эгагропилу. Растение сохраняет свой привлекательный вид только в очень чистой воде, поэтому регулярная подмена воды и ее постоянная фильтрация очень желательны. Если на поверхности шарика скопился налет, растение необходимо аккуратно промыть в чистой воде.

Освещение аквариума может быть умеренным, характер его существенной роли не играет. Можно использовать как естественное освещение, так и искусственный свет люминесцентных ламп и ламп накаливания. При достаточно ярком освещении и чистой воде к концу светового дня внутри колонии накапливается кислород, и зеленый шарик всплывает к поверхности. За ночь накопленный кислород расходуется кладофорой, и шарик опускается на дно.

Характер грунта существенной роли не играет, так как растение свободно перемещается в водоеме, не прикрепляясь к субстрату.

В тропическом аквариуме кладофора шаровидная, как уже говорилось, скоро распадается на части. Распавшуюся колонию можно поместить в отдельную емкость. Если температура воды не превышает 20 °С, а освещенность удовлетворительна, можно надеяться, что через год-полтора образуются новые шаровидные колонии.

Кринум таиландский

Crinium thaianum

Семейство амариллисовые – Amaryllidaceae.

Родина – Юго-Восточная Азия.

Это растение чрезвычайно редко встречается у аквариумистов. Его линейные листья достигают в длину более 2 м. Располагаясь серпантином на поверхности воды, они могут перекрывать всю поверхность аквариума, затеняя другие ранения. Кринум можно содержать только в большой емкости. Размещают его обычно у задней или боковых стенок аквариума. В аквариуме может расти в течение всего года.

Выращивать кринум следует в тропическом водоеме при температуре воды не ниже 22 °С. В более холодной воде рост значительно замедляется, растение начинает сбрасывать старые листья. Вода может быть мягкой и средней жесткости. При этом следует учитывать, что при жесткости ниже 4° рост может быть нестабильным. Активная реакция должна быть нейтральной или слабощелочной, предпочтительное значение pH 6,8-8. В слабокислой воде старые листья растения очень разрушаются. Вода должна быть чистой, 1/5-1/4 ее следует регулярно подменивать 3-4 раза в месяц.

Освещение может быть умеренным или сильным. Длинные листья кринума поднимаются к поверхности и располагаются в непосредственной близости от осветителя, благодаря чему растение получает достаточно света даже от относительно слабого источника. Поэтому при подборе осветителей надо ориентироваться на растения, располагающиеся в тени листьев кринума. Продолжительность светового дня должна быть не менее 12 часов.

Грунт должен содержать большое количество органических веществ. Под корни кринума при посадке в новый грунт целесообразно подложить комочек глины или смеси глины и торфа. В дальнейшем для питания растении хватает естественного заиливания грунта. В качестве субстрата можно использовать гальку и песок. Для мощной корневой системы кринума размер частиц грунта большого значения не имеет. Толщина слоя грунта при посадке молодого растения может составлять около 5 см. По мере развития растения грунт можно подсыпать, увеличивая его слой до 7-10 см.

Минеральные вещества в воду аквариума можно не добавлять, так как основное питание растение получает из грунта.

Размножаетсякринум в условиях аквариума только вегетативно, образуя детки – луковицы – в непосредственной близости от материнского растения. Процесс этот довольно долгий. От момента посадки молодого растения до появления у него первых деток даже при самых благоприятных условиях проходит не менее 3-5 лет. Вероятно, это и является причиной того, что кринум мало распространен у аквариумистов.

При высокой температуре, низком уровне воды и ярком солнечном освещении можно добиться цветения кринума, но получить полноценные семена в искусственных условиях пока не удавалось.

У аквариумистов иногда встречается более широко известное растение кринум плавающий (Crinum natans), которое внешне отличается от кринума таиландского (изображение слева). Кринум плавающий имеет более широкие слегка волнистые по краям листья с выраженной срединной жилкой. Характер его роста и условия содержания существенно не отличаются от описанных выше.

Криптокорина Балансе

Cryptocoryne balansae

Семейство ароидные – Araceae.

Родина – Индокитай.

По современной номенклатуре Н. Якобсона относится к виду Cryptocoryne crispatula.

Красивое растение с длинными узкими гофрированными листьями. При благоприятных условиях высота куста достигает 50 см. Выращивать эту крип-токорину следует в высоком аквариуме, размещая на заднем плане или у боковых стенок.

Благодаря своим декоративным качествам и относительно невысокой требовательности к условиям содержания криптокорина широко распространена у аквариумистов. Растет она в аквариуме равномерно в течение всего года.

Благодаря своим декоративным качествам и относительно невысокой требовательности к условиям содержания криптокорина широко распространена у аквариумистов. Растет она в аквариуме равномерно в течение всего года. Лучше всего криптокорина подходит для содержания в тропическом аквариуме. Оптимальная температура воды 24-28 °С. В более холодной воде растет медленно и не достигает максимальных размеров. Снижение температуры до 18 °С может привести к гибели растения. Жесткость воды может колебаться в значительных пределах, но больше всего подходит вода с жесткостью 6-16°. В более мягкой воде растение подвержено криптокориновой болезни. Активная реакция воды имеет меньшее значение, но более ровный рост наблюдается в воде с нейтральной или слабощелочной реакцией.

Освещение может быть умеренным или ярким. Криптокорина балансе хорошо переносит затенение. Рассеянный естественный свет для нее очень полезен: цвет листьев становится более сочным, молодые листья приобретают коричневатую окраску. Того же эффекта можно достигнуть и при помощи правильно подобранного искусственного освещения. Лучше всего использовать сочетание люминесцентных ламп типа ЛБ и ламп накаливания мощностью 40-60 Вт. Мощность люминесцентных ламп должна быть не меньше 0,3-0,4 Вт на 1 л объема. Если досветка лампами накаливания не производится, следует несколько увеличить мощность люминесцентных ламп. Продолжительность светового дня желательна не менее 12 часов.

Для выращивания криптокорины балансе грунт должен быть достаточно питательным. В новый грунт надо вносить глину, торф, можно добавить древесный уголь, ил из старого аквариумам Лучшим субстратом является крупный песок, средняя и мелкая галька. Так как корневая система криптокорины сравнительно мало развита, толщина грунта может быть 4-5 см. При этом следует ориентироваться на размер частиц субстрата и степень заиленности грунта.

В период усиленного роста криптокорину желательно 3-4 раза в месяц подкармливать комплексными минеральными удобрениями, в состав которых обязательно включены микроэлементы.

Размножается криптокорина в условиях аквариума только вегетативно – путем образования прикорневых отводков или дочерних растений на ползучем корневище.

Размножается криптокорина в условиях аквариума только вегетативно – путем образования прикорневых отводков или дочерних растений на ползучем корневище. Как и все другие криптокорины, этот вид можно выращивать в условиях влажной оранжереи и палюдариума. Температуру в оранжерее надо поддерживать на уровне 28-30 °С. Грунт должен быть питательным. Освещение необходимо яркое. В оранжерейных условиях криптокорина уменьшается в размерах, но сохраняет форму листьев и их волнистость. Добиться цветения криптокорины в условиях влажной оранжереи не составляет труда, но получить семена в искусственных условиях не удается.

Криптокорина Беккетта

Cryptocoryne becketii или Cryptocoryne petchii

Семейство ароидные – Araceae.

Родина – остров Шри-Ланка.

Очень популярное у аквариумистов растение, отличающееся прекрасными декоративными качествами. Темно-оливковые листья с красновато-коричневой изнанкой собраны в небольшие розетки. Растение, образует неплотные заросли высотой 10-12 см. Размещать криптокорину следует на переднем плане аквариума. Растет она равномерно в течение всего года.

Криптокорина Беккетта предпочитает теплый аквариум. Оптимальная температура содержания 24-28 °С. Содержать криптокорину можно и при температуре 20-22 °С, но рост ее при этом значительно замедляется. Жесткость воды должна быть в пределах 8-16°. В более мягкой воде растение может подвергаться криптокориновой болезни. Активная реакция воды должна быть нейтральной или слабощелочной. При резком сдвиге рН в сторону повышения кислотности криптокорина может сбросить все листья. Если повышается щелочность жесткой воды, это обычно не приносит растению, вреда.

Освещение при содержании этой криптокорины может быть умеренное или довольно сильное и обязательно рассеянное. Если свет прямой, растение лучше притенять. Криптокорина Беккетта очень хорошо растет в неплотной тени более высоких растений. Для искусственного освещения следует использовать люминесцентные лампы типа ЛБ в комбинации с лампами накаливания. Мощность их определяется индивидуально в каждом конкретном случае и зависит в основном от соседствующих растений и плотности засадки аквариума. Световой день должен быть 11-12 часов.

Грунт необходим питательный, хорошо заиленный. В качестве субстрата следует использовать крупный речной песок или очень мелкую гальку. При посадке растения в новый грунт Под корни целесообразно подложить комочек глины или смеси глины и торфа.

Криптокорина легко размножается корневыми отводками. От материнского растения можно отделять пасынки с 3-4 листьями.

Криптокорина способна расти в палюдариуме. В таком случае в качестве грунта используют садовую землю в смеси с песком и торфом. Температура воды и воздуха должна быть 26-30 °С. Внешний вид растения в условиях оранжереи меняется, черешки и листовые пластинки укорачиваются. При благоприятных условиях в летнее время криптокорина цветет, но семян не образует. В условиях палюдариума растение развивается значительно быстрее, чем в аквариуме.

Криптокорина Бласса

Cryptocoryne blassii

Семейство ароидные – Araceae.

Родина – Таиланд.

Один из самых великолепных представителей рода криптокорина. Овальные листья на длинных черенках имеют очень красивую окраску: сверху они оливкового цвета, с более свет лыми крупными пятнами, блестящие, а снизу фиолетово красные. Куст при благоприятных условиях достигает высоты 50 см. Для выращивания криптокорины подходит высокий аквариум большой емкости. Размещают ее на заднем плане подводного сада. Она очень хорошо сочетается со светло-зелеными мелколистными длинностебельными растениями, такими как лимнофилы, кабомбы, гигрофилы. Криптокорина пользуется заслуженной популярностью у аквариумистов. Растет она даже при благоприятных условиях сравнительно медленно, но равномерно в течение года.

Наиболее подходит для выращивания криптокорины температура 24-26 °С. Снижение температуры воды до 22 °С приводит к прекращению роста.

Криптокорина Бласса лучше всего чувствует себя в воде средней жесткости, но может удовлетворительно расти и в мягкой воде. Жесткость в пределах 6-16° вполне устраивает это растение. Активная реакция воды практического значения не имеет. Лучше всего криптокорина растет в нейтральной воде и плохо как в слабокислой, так и в слабощелочной воде. В регулярной подмене воды она не нуждается, в старой воде растет несколько лучше. Этот вид криптокорины хорошо переносит подмену воды и почти никогда не сбрасывает листьев при резком сдвиге рН.

При ярком освещении листья приобретают особенно красивую сочную окраску. При умеренном затенении Криптокорина растет удовлетворительно, но бывает менее красива. Освещение для нее подходит как естественное, так и искусственное, близкое по спектральному составу к естественному. Можно использовать люминесцентные лампы типа ЛБ и лампы накаливания, а также любые сочетания этих источников света. Мощность люминесцентных ламп может быть небольшой, вполне достаточно 0,3 Вт на 1 л объема. Продолжительность светового дня 12-14 часов.

Грунт для криптокорины Бласса должен быть достаточно питательным, хорошо заиленным. Характер субстрата существенной роли не играет, можно использовать крупный речной песок или гальку любого размера. В новый грунт следует добавить глину, торф, древесный уголь. Пересаженное в новый бедный грунт, растение очень долго не трогается в рост. Данный вид образует мощную корневую систему, поэтому слой грунта должен быть достаточно толстым – не менее 7 см.

Добавление минеральных веществ не оказывает существенного влияния на рост криптокорины, поэтому если в аквариуме много рыб, специальной минеральной подкормки не требуется.

В искусственных условиях растение размножается только вегетативно, образуя дочерние растения на длинном ползучем корневище. После образования 3-4 листьев молодые растения можно переносить на новое место.

Значительно лучше растет Криптокорина Бласса в условиях влажной оранжереи или палюдариума. При этом высота листовых черенков уменьшается, форма листьев сохраняется, но их окраска становится тусклее. В питательном грунте при температуре не ниже 28 °С и достаточно ярком освещении Криптокорина цветет в летне-осенний период, но, как уже отмечалось, семян не образует.

Криптокорина Вендта

Cryptocoryne wendtii

Семейство ароидные – Araceae.

Родина – остров Шри-Ланка.

Внастоящее время в культуре встречаются четыре основные формы этого растения, различающиеся окраской и формой листьев. Надо отметить, что внешний вид криптокорины может сильно изменяться в зависимости от условий содержания. Наиболее распространена у аквариумистов Cryptocoryne wendtii wendtii с продолговатыми листьями темно-зеленого или оливкового цвета и Cryptocoryne wendtii rubella (криптокорина Вендта коричневая) с более удлиненными листьями коричневого цвета (изображение слева). Встретилось другое латинское название криптокорины Вендты коричневой: Cryptocoryne wendtii «Brown» (прим. автора сайта). Этот вид очень популярен у аквариумистов благодаря своим высоким декоративным качествам и хорошей приспособляемости к различным условиям обитания. При оптимальных условиях высота куста достигает 25-30 см. Растение образует неплотные заросли. Содержать его можно в небольшом аквариуме, но тогда криптокорина имеет небольшие размеры. Размещать ее лучше на среднем плане аквариума, ближе к переднему стеклу. Под водой растет равномерно в течение всего года.

Ктемпературным условиям криптокорина нетребовательна, но больше для нее подходит тропический аквариум. Оптимальная температура воды 24-28 °С. Удовлетворительно себя чувствует растение и при более низкой температуре, 20-22 °С, но тогда его рост замедляется. Для этой криптокорины больше подходит вода средней жесткости, 9-16°. В мягкой воде, при значительных колебаниях рН, криптокорина Вендта нередко сбрасывает листья, хотя она значительно меньше подвержена криптокориновой болезни, чем другие представители рода. Во всяком случае, лучше не содержать это растение в очень мягкой воде (жесткость ниже 4°). Активная реакция воды большого значения не имеет, она может быть и слабокислой, и слабощелочной. Криптокорина неплохо растет как в свежей, так и в старой воде. Регулярная подмена воды для нее необязательна.

К условиям освещения растение нетребовательно. Оно может расти в аквариуме с очень скудным освещением и в тени крупных растений, образующих плотный куст. Надо отметить, что окраска листьев при плохом освещении меняется очень незначительно. Для освещения подходит и естественный, и искусственный свет. От прямых солнечных лучей растение надо прикрывать. Предпочтителен рассеянный дневной свет. В качестве источника искусственного света лучше применять люминесцентные лампы типа ЛБ или лампы накаливания. При использовании люминесцентных ламп типа ЛД их следует комбинировать с лампами накаливания. Вполне удовлетворительные условия освещения создаются при мощности люминесцентных ламп 0,3 Вт на 1 л воды. Продолжительность светового дня должна быть не менее 12 часов.

Немаловажное значение для хорошего роста криптокорины имеет характер грунта. Он должен быть хорошо заиленным. В новый грунт лучше всего вносить дополнительную подкормку, состоящую из глины, торфа, угля или аквариумного ила. Характер субстрата также важен: для него следует использовать крупный речной песок, можно в смеси с мелкой галькой. В субстрате, состоящем из крупных частиц, растение образует пасынки на близком расстоянии от материнского куста, в результате чего страдает как материнское растение, которому не достает питательных веществ, так и пасынки, подавляемые материнским растением. Криптокорина развивает сильную корневую систему, поэтому для нее требуется слой грунта толщиной не менее 5 см.

Минеральнаяподкормка для криптокорины Вендта не обязательна. Полезно дважды в месяц вносить в воду аквариума небольшие дозы микроэлементов – по 0,1 мг меди, марганца, бора, молибдена на 1 л воды. Не следует забывать о двухвалентном железе, добавки которого в той же дозе очень полезны растению.

Размножают криптокорину Вендта в искусственных условиях только вегетативно, прикорневыми отпрысками и делением длинного ползучего корневища. После того как у молодых растений образуется 2-3 листочка, их можно отделять и пересаживать на новое место.

Выращиваемое во влажной оранжерее, растение выглядит менее интересно, чем в аквариуме, но растет там значительно быстрее и цветет. В качестве грунта можно использовать смесь дерновой земли, перегноя, торфа и песка. Грунт может быть очень влажным или заболоченным. Свет необходим рассеянный, яркий. Растения, выращенные в оранжерее, можно пересаживать прямо в аквариум. Получить семена в искусственных условиях не удается.

Криптокорина Гриффита

Cryptocoryne griffithii

Семейство ароидные – Araceae.

Родина – Малайский полуостров. Этот редко встречающийся в аквариумах вид. Сейчас он практически не культивируется. Отличается от Criptocoryne cordata некоторыми незначительными отклонениями в форме листьев и форме околоцветниковой пластины, которая у Criptocoryne Griffithii заканчивается узким, похожим на хвостик, кончиком. В аквариуме с благоприятными условиями содержания живет 2-4 года. Условия содержания те же, что и для Criptocoryne cordata.

Криптокорина Невилля

Cryptocoryne nevillii или Cryptocoryne х willisii

Семейство ароидные – Araceae.

Родина ее – Шри-Ланка. Самое маленькое растение из всех криптокорин. Листья на ощупь грубые, насыщенного зеленого цвета, слегка выпуклые. Бывают разной ширины. Околоцветниковая пластина черно-пурпурной окраски. Растет очень медленно, особенно если почва бедна питательными веществами. Яркий свет противопоказан, лучший режим-полутень. Образует различные биоморфы, например, карликовую форму. При благоприятных условиях, особенно если растение продолжительное время не беспокоить, оно быстро растет. При этом образует густую дернину, состоящую из многочисленных побегов. Растение высаживают и в не глубокий грунт. Освещение предпочитает умеренное, полутень, температуру – 22-30°С.

Криптокорина Пётча

Cryptocoryne petchii

Семейство ароидные – Araceae.

Родина – остров Шри-Ланка.

Очень красивая, довольно требовательная к условиям содержания криптокорина. Образует неплотные розетки листьев. Окраска листовых пластинок – коричневато-оливковая сверху и красно-фиолетовая снизу с поперечными штрихами. Высота растения 12-15 см, иногда оно достигает 20 см. Очень красиво выглядит на переднем плане аквариума. Как и большинство тропических растений, криптокорина равномерно растет в течение всего года. У аквариумистов этот вид распространен сравнительно мало.

Растение подходит только для тропического аквариума. Температура воды не должна быть ниже 24 °С. При снижении температуры до 22 °С рост практически прекращается. Криптокорина может расти как в мягкой, так и в относительно жесткой воде. В мягкой воде (жесткость ниже 6°) могут наблюдаться значительные суточные колебания рН, к которым растение очень чувствительно. В кислой среде растение подвержено криптокориновой болезни и сбрасывает все листья при малейшем сдвиге рН. Для стабилизации слабощелочной реакции жесткой воды можно добавлять при подменах по 1/4-1/2 чайной ложки питьевой соды (гидрокарбоната натрия). Регулярно подменивать воду специально для криптокорины Пётча не обязательно, но если растение содержится в воде средней жесткости, делать это можно 2-3 раза в месяц, не опасаясь отрицательных последствий.

К освещению криптокорина Пётча не требовательна. Она удовлетворительно растет в тени более крупных растений. Для искусственного освещения лучше всего использовать люминесцентные лампы типа ЛБ, лампы накаливания или сочетание тех и других. Оптимальное освещение можно получить при мощности осветителей до 0,4 Вт на 1 л для люминесцентных ламп и 1,2 Вт для ламп накаливания, если криптокорина не затенена другими растениями. Криптокорине Пётча полезен рассеянный солнечный свет. Обычный дневной свет, падающий от окна, как правило, недостаточен и не улучшает рост криптокорины при искусственной подсветке. При избытке освещения, особенно естественного, листья растения легко покрываются зелеными водорослями. Продолжительность светового дня должна быть около 12 часов, но ее можно варьировать в зависимости от интенсивности освещения.

Грунт требуется достаточно питательный, умеренно или сильно заиленный. В качестве субстрата лучше использовать крупный песок и мелкую гальку. В новый грунт можно добавить глину. Обычно растению хватает естественного заиливания. Слой грунта толщиной 4-5 см обеспечивает вполне удовлетворительное развитие корневой системы.

Растению очень полезна подкормка комплексными минеральными удобрениями с микроэлементами. Обязательно вносить в воду 1-2 раза в месяц соли двухвалентного железа, без которых листья растения не приобретут яркой окраски.

Размножается криптокорина Пётча в искусственных условиях только вегетативно, образуя дочерние растения на ползучем корневище. Молодые растения можно отделять после формирования 4-5 листьев. Плотных зарослей в мягком грунте криптокорина не образует, поэтому дочерние растения легко отделяются.

Криптокорину Пётча можно выращивать в палюдариуме, в питательном грунте, при ярком свете и температуре не ниже 24 ° С. В таких условиях она растет и размножается быстрее, чем в аквариуме. Но при этом декоративные качества растения ухудшаются: листья приобретают зеленую окраску с коричневатым оттенком, штрихи на листьях пропадают, нижняя сторона листа теряет сочный красно-фиолетовый цвет. При пересадке в аквариум адаптация идет довольно долго.

Перевод растения из аквариума в воздушную среду производят путем постепенного снижения уровня воды. Выход из воды на воздух обычно переносится растением легче, чем обратный переход.

Криптокорина апоногенолистная или Криптокорина устериана

Cryptocoryne aponogetifolia или Cryptocoryne usteriana

Семейство ароидные – Araceae.

Родина – Филлипинские острова.

Один из самых великолепных представителей рода. Крупное растение с сильно гофрированными листьями светло-зеленого цвета. Высота куста при благоприятных условиях достигает 50-60 см, поэтому растение следует содержать в большой емкости. К условиям содержания эта криптокорина очень требовательна. Размещать ее надо ближе к центру аквариума. Растет равномерно в течение всего года.

Для содержания подходит только тропический аквариум. Температура воды должна быть выше 24 °С. При снижении температуры криптокорина начинает сбрасывать листья, а молодые листья деформируются. Жесткость воды должна быть 8-16°, pН – в пределах 7-8. В мягкой воде со слабокислой реакцией Криптокорина растет почти так же, но при подменах воды нередко происходит резкий сдвиг рН. При этом листья криптокорины превращаются в киселеобразную массу и распадаются. Это явление называется криптокориновая болезнь. Частая подмена воды в аквариуме, где растет криптокорина устериана, вообще нежелательна, туда следует лишь 1-2 раза в месяц добавлять 1/6-1/5 объема. Доливаемая вода обязательно должна иметь те же показатели жесткости и рН, что и вода в аквариуме.

Освещение водоема должно быть яркое. Длительное затенение криптокорина переносит плохо. Для освещения лучше всего использовать люминесцентные лампы типа ЛБ в сочетании с лампами накаливания. Мощность люминесцентных ламп должна составлять около 0,4 Вт на 1 л объема, а ламп накаливания (как самостоятельных осветителей) – около 1,2 Вт на 1 л. Естественный свет желателен для освещения аквариума, однако его избыток может вызвать обрастание листьев криптокорины водорослями, а растение переносит это очень плохо. При очень ярком верхнем свете полезно поместить на поверхность воды некоторое количество мелколистных плавающих растений (вольфия, сальвиния, азолла), создающих естественный светофильтр. Продолжительность светового дня при рекомендуемых условиях освещения – не меньше 12 часов.

Характер грунта для успешного выращивания криптокорины апоногетонолистной имеет чрезвычайно важное значение. Количество органических питательных веществ в грунте должно быть максимальным. Закисания грунта вокруг корневой системы криптокорины при хорошем росте обычно не наблюдается. Для нового аквариума или при посадке растения в отдельный горшочек лучше всего использовать старый аквариумный грунт или вносить в грунт высушенный ил, глину, торф и небольшое количество древесного угля. В качестве субстрата больше всего подходит очень крупный речной песок, мелкая и средняя галька.

Очень важно, чтобы грунт аквариума имел такую же температуру, как и вода. Поэтому целесообразно устроить подогрев аквариума со дна или создать систему медленной фильтрации воды, через грунт. Аквариум надо устанавливать на теплоизолирующий материал.

Добавлять в воду минеральные вещества надо очень осторожно. Криптокорина плохо переносит избыток ионов натрия. Регулярно 1-2 раза в неделю можно проводить подкормку минимальными дозами комплексных минеральных удобрений с микроэлементами, но делать это нужно в том случае, если криптокорина ровно и хорошо растет. В зависимости от плотности засадки аквариума растениями однократная доза комплексных минеральных удобрений должна составлять 0,5-1,1 г на 100 л воды.

Размножается криптокорина устериана в условиях аквариума только вегетативно, образуя корневые отводки и дочерние растения на корневище. Размножение происходит довольно медленно. После формирования 3-4 листьев дочернее растение можно пересаживать на новое место.

Хорошего стабильного роста криптокорины можно добиться в условиях влажной оранжереи, куда растение переводят из аквариума, постепенно снижая уровень воды и давая ему возможность сформировать воздушные листья. Внешний вид растения в условиях оранжереи или палюдариума меняется: листья укорачиваются, приобретая овальную форму, но остаются гофрированными. Температуру воды и воздуха следует поддерживать на уровне 28-30 °С. Грунт должен иметь значительное количество органических добавок, но быть достаточно рыхлым, что достигается путем добавки значительного (до половины объема) количества песка. Освещение нужно очень яркое, лучше всего солнечное, но обязательно рассеянное. При благоприятных условиях растение зацветает, но семян получить не удается. Размножение в условиях палюдариума также вегетативное.

Криптокорина блестящая

Cryptocoryne lucens

Семейство ароидные – Araceae.

Родина – остров Шри-Ланка.

Низкорослоенеприметное растение высотой 10-12 см, образующее густые заросли сочного ярко-зеленого цвета. Отдельное растение выглядит неинтересно, но даже небольшая заросль на переднем плане может очень украсить аквариум. Криптокорина блестящая сравнительно неприхотлива и вполне подходит как для очень большого, так и для самого маленького аквариума.

Как и большинство криптокорин, этот вид предпочитает теплый аквариум. Оптимальная температура 24-28 °С, но растение выдерживает и более холодную воду. При этом скорость роста заметно снижается. Надо отметить, что даже при самых благоприятных условиях в аквариуме криптокорина растет сравнительно медленно. Жесткость воды предпочтительна выше 8°, хотя растение может существовать и в боле мягкой воде. Активная реакция среды предпочтительна нейтральная и слабощелочная, в кислой среде рост ухудшается. Регулярная подмена воды желательна, но не обязательна. Криптокорина может довольствоваться старой, богатой гуминовыми кислотами водой.

Свет должен быть достаточно яркий, тогда растение образует низкорослые плотные заросли. При умеренном освещении форма и цвет листьев почти не меняются, но они начинают сильно тянуться вверх. Заросль в таком случае выглядит менее эффектно. Для искусственного освещения применяются люминесцентные лампы типа ЛБ, которые можно использовать и как самостоятельные осветители, и в комбинации с другими лампами. При использовании ламп типа ЛД их следует комбинировать с лампами накаливания для увеличения доли красно-желтых лучей в спектре. Мощность осветителей должна быть не менее 0,4-0,5 Вт на 1 л воды. Длительность светового дня – не менее 12 часов.

Грунт должен быть хорошо заиленным. В новом, бедном гумусом грунте криптокорина растет медленно. При посадке растения под корни желательно подложить комочек смеси глины и торфа. В качестве субстрата лучше брать крупный речной песок или очень мелкую гальку. В грунте с крупными частицами корни развиваются плохо, вновь образующиеся дочерние растения сидят вплотную к материнским, молодые и старые криптокорины мешают друг другу расти. В грунте, состоящем из мелких фракций, корни легко распространяются и вновь образующиеся растения создают красивую, равномерно плотную заросль.

Криптокорину легко размножать, отделяя от образовавшейся заросли молодые растения. Даже очень маленькие кустики, имеющие 2 листочка и единственный корешок, при благоприятных условиях быстро приживаются на новом месте.

Криптокорина пригодна для выращивания как в аквариуме, так и во влажной оранжерее. Растение, взятое из аквариума, можно сразу же помещать в палюдариум. Наземное растение по внешнему виду почти не отличается от аквариумного и хорошо переносит переход из воздушной среды в водную. В палюдариуме или оранжерее криптокорина растет быстрее. Для нее нужна температура воды и воздуха выше 26 °С и достаточно питательный грунт. Минеральная подкормка не обязательна, но небольшие добавки микроудобрений могут несколько улучшить рост.

Криптокорина желтая

Cryptocoryne lutea

Семейство ароидные – Araceae.

Родина – остров Шри-Ланка.

Популярное у аквариумистов, очень стойкое к неблагоприятным условиям растение. Благодаря своей неприхотливости может быть рекомендовано для любого аквариума. Кроме того, желтая криптокорина обладает высокими декоративными качествами, образует густые заросли высотой 15-20 см. Размещать ее следует на среднем и переднем планах аквариума.

Особых требований к составу воды растение не предъявляет. Температура может колебаться в пределах от 20 до 30 °С. При температуре ниже 20 °С рост криптокорины сильно замедляется. Оптимальные условия – температура воды 24-28 °С, жесткость от 4 до 16° при рН 6,8-7,5. Однако растение достаточно хорошо переносит кислую воду с рН ниже 6. Против криптокориновой болезни этот вид очень устойчив, только резкий сдвиг рН в сторону повышения кислотности мягкой воды может привести к сбрасыванию всех листьев. Чтобы распад листьев прекратился, необходимо, слив 1/4-1/3 воды, добавить в аквариум воду, имеющую характеристики, близкие к исходным. Периодическая подмена воды не обязательна. Растение хорошо чувствует себя и в старой, и в новой воде.

Освещение для желтой криптокорины может быть самым различным. Растение хорошо переносит длительное затенение и хорошо растет при сильном освещении. Для содержания криптокорины можно рекомендовать освещение люминесцентными лампами типа ЛБ из расчета 0,25-0,5 Вт на 1 л объема аквариума или лампами накаливания из расчета 0,75-1,5 Вт на 1 л. Комбинированное освещение дает наилучшие результаты. При слабом свете вся листовая пластинка имеет зеленый цвет, а центральная жилка листа красная. С увеличением освещенности красная окраска начинает распространяться и на листовую пластинку. При очень ярком освещении в неглубоком аквариуме листья криптокорины приобретают почти свекольный цвет. Световой день может быть разной продолжительности – от 8 до 16 часов.

Грунт для выращивания желтой криптокорины должен быть старым, хорошо заиленным. Но она может удовлетворительно расти и в новом, сравнительно бедном грунте. В таком случае под корни растения можно подложить комочек глины или, что еще лучше, добавить ил из старого аквариума. В качестве субстрата, который укладывают слоем 4-5 см, лучше всего подойдет крупный песок и мелкая галька.

Размножается желтая криптокорина в аквариуме только вегетативно. При хороших условиях содержания растение быстро образует густые заросли, которые периодически надо прореживать. Из зарослей берут молодые растения с 3-4 листочками. Пересаженные на новое место, они быстро приживаются.

Выращивать криптокорину можно и в условиях влажной оранжереи. Если ее содержать при ярком свете и температуре 28-30 °С, она может зацвести, но семян в искусственных условиях не образует. Наземная форма растения менее красива, чем водная.

Чтобы перевести криптокорину из водной среды в воздушную, надо постепенно снижать уровень воды в емкости до уровня грунта. Взятое из палюдариума растение можно без вреда для него поместить в водную среду.

Криптокорина обратноспиральная

Cryptocoryne retrospiralis или Cryptocoryne tonkinensis

Семейство ароидные – Araceae.

Родина – Индокитай.

По современной номенклатуре Н. Якобсена это подвид Cryptocoryne cryspatula.

Растение широко распространено у аквариумистов. Длинные узкие листья с более или менее выраженной волнистостью, имеющие окраску от темно-зеленой до оливковой, образуют довольно густые заросли. Высота кустов до 50 см. Растение следует размещать на заднем плане аквариума. Выращивать его лучше в большой емкости. Растет криптокорина быстро и равномерно в течение всего года. Она сравнительно нетребовательна к условиям содержания.

Криптокорина обратноспиральная пригодна для выращивания в тропическом и умеренно теплом аквариумах. Оптимальная температура содержания 24-26 °С. При снижении температуры до 20 °С рост значительно замедляется. При температуре выше 27 °С криптокорина растет очень быстро, но при этом нуждается в обязательной дополнительной подкормке. Растение удовлетворительно чувствует себя как в мягкой, так и в относительно жесткой воде. В мягкой воде со слабокислой реакцией этот вид подвержен криптокориновой болезни, т. е. при малейшем сдвиге рН может сбросить все листья. Стабильный рост наблюдается только в воде жесткостью больше 6° и с нейтральной или слабощелочной реакцией. В такой воде колебания рН значительно меньше, и криптокорина переносит их без видимого ущерба для себя.

Растение сравнительно нетребовательно к условиям освещения. Оно легко переносит длительное затенение, но при этом листья его бледнеют, теряют волнистость. Для искусственной подсветки следует пользоваться лампами накаливания и люминесцентными лампами типа ЛБ. Чтобы листья имели яркую окраску, мощность люминесцентных ламп должна быть не меньше 0,4 Вт на 1 л объема, a ламп накаливания примерно в три раза больше. Растению полезен естественный свет. Продолжительность светового дня должна быть не менее 12 часов.

Для выращивания криптокорины обратноспиральной требуется питательный грунт. Посаженное в новый, бедный органическими веществами грунт, растение надолго прекращает рост и возобновляет его после накопления достаточного количества ила. Чтобы ускорить адаптацию растения на новом месте, следует добавить в новый грунт глину и торф. Для развития криптокорины важен характер субстрата. В мягком грунте, состоящем из мелких частиц, ее ползучее шнуровидное корневище легко распространяется на большое расстояние. В грунте с грубым субстратом корневище выходит на его поверхность. Корневая система растения сравнительно невелика, и для нее достаточно слоя грунта толщиной до 5 см.

Размножается растение в искусственных условиях вегетативно, образуя на корневище дочерние растения. Можно отрезать конец корневища с материнским растением, и тогда на его оставшейся части появляются молодые растения. Пасынки, отделяемые от материнского растения, должны быть хорошо сформированы, иначе на новом месте их рост надолго прекращается, а при сравнительно низкой температуре, слабом освещении и недостаточно питательном грунте они могут погибнуть.

Криптокорину можно выращивать в палюдариуме. В таких условиях листья растения укорачиваются, теряют волнистость. Как наземное растение криптокорина растет и размножается значительно быстрее. При благоприятных условиях – температуре 26-28 °С, достаточном рассеянном освещении – она зацветает, но семян в искусственных условиях не образует.

Криптокорина обратноспиральная или Криптокорина узколистная

Cryptocoryne tonkinensis или Cryptocoryne retrospiralis

Семейство ароидные – Araceae.

Родина ее – Индия и Индокитай. Имеет узкие листья длиной до 60 см. Образует густые заросли при ярком солнечном освещении и богатом удобрениями грунте. Листья оливково-коричневого цвета, нижняя сторона их имеет красноватый оттенок. Температуру предпочитает 24-26° С. К химическому составу воды этот вид неприхотлив, вода жесткостью dH 6-9° оптимальна для него.

Криптокорина понтедериеволистная

Cryptocoryne pontederiifolia

Семейство ароидные – Araceae.

Родина – остров Суматра.

Красивый и интересный представитель рода криптокорина. Свое название растение получило благодаря форме листьев, напоминающих тропическое растение понтедерию. Его светло-зеленые сердцевидные листья с удлиненным кончиком имеют на нижней стороне розово-красные жилки. Высота куста в условиях аквариума 20-25 см. Размещать криптокорину следует на среднем плане. Выращивать ее можно в аквариуме любого размера. В последние годы растение получило достаточно широкое распространение у любителей-аквариумистов. Оно сравнительно нетребовательно к условиям содержания. В течение года растет равномерно.

Оптимальная температура воды для содержания криптокорины 22-28 °С. Она неплохо переносит снижение температуры до 18 °С. Лучше всего растет при температуре близкой к 28 °С. Жесткость воды предпочтительна от 6 до 20°. В более мягкой воде рост нестабилен. Старые листья в воде жесткостью ниже 4° сохраняются недолго, так как в такой воде растение подвержено криптокориновой болезни. Активная реакция воды должна быть нейтральной или слабощелочной. В кислой воде криптокорина плохо переносит подмены воды и резкие колебания рН.

Особых требований к характеру освещения растение не предъявляет. Оно хорошо растет как при ярком, так и при умеренном освещении, хорошо переносит длительное затенение, но при этом его листья удлиняются, окраска блекнет, жилки листа теряют розовую окраску. Естественное освещение очень полезно, но избыток его может привести к обрастанию криптокорины водорослями, чего она очень боится. Для искусственного освещения вполне подойдут люминесцентные лампы типа ЛБ, которые лучше использовать в сочетании с лампами накаливания. Мощность осветителей может варьироваться в широких пределах и подбирается индивидуально. О достаточности освещения можно судить по внешнему виду растения. Продолжительность светового дня должна быть не менее 12 часов.

Криптокорина предпочитает богатый грунт с большим количеством органических питательных веществ. В новый грунт под корни надо вносить ил из старого аквариума, глину, торф. Характер субстрата существенной роли не играет. Растение хорошо развивается в грунте, состоящем как из мелких, так и из крупных частиц. Корневая система маточных кустов очень сильно развита, поэтому слой грунта должен быть достаточно толстым – около 6-7 см.

В период бурного роста и размножения растение можно подкармливать минеральными удобрениями. Особое внимание следует уделить азотным удобрениям (предпочтительно использовать мочевину) и микроэлементам.

В период бурного роста и размножения растение можно подкармливать минеральными удобрениями. Особое внимание следует уделить азотным удобрениям (предпочтительно использовать мочевину) и микроэлементам.

Размножается криптокорина понтедериеволистная в аквариуме только вегетативно, образуя молодые растения на грунтовых корневых отводках. Дочерние растения появляются на довольно большом расстоянии от материнского, поэтому очень густых зарослей криптокорина не образует. Молодые растения после формирования 2-3 листьев можно пересаживать на новое место.

Значительно лучше, чем в аквариуме, растение развился во влажной оранжерее, где оно образует большое количество дочерних растений и цветет. Температура воды и воздуха может быть в пределах 24-30 °С. Особое внимание следует уделять грунту: он должен быть достаточно питательным, может содержать перегной, торф, дерновую землю. Небольшие добавки минеральных веществ также полезны. Внешне криптокорина, выращенная в палюдариуме, мало отличается от водной формы. Растение, выращенное в воздушной среде, можно без предварительной адаптации помещать в аквариум.

Криптокорина пурпурная или Криптокорина красноцветковая

Cryptocoryne purpurea

Семейство ароидные – Araceae.

Родина – Малайзия.

Широко распространено у любителей аквариума. Формы криптокорины, выросшей в различных условиях, настолько отличаются друг от друга, что кажется, будто это разные виды. Они нередко получают разные названия.

В аквариуме криптокорина образует очень густые заросли до 40 см высотой. Листья имеют окраску от светло-зеленой до темно-оливковой сверху и от серебристо-белой до пурпурной снизу. Размещать растение следует у боковых стенок аквариума, на среднем и заднем плане. Оно очень нетребовательно к условиям содержания и равномерно растет в течение всего года.

Температура воды может колебаться в пределах 20-28 °С. Криптокорина выдерживает снижение температуры до 16 °С, но при этом ее рост прекращается. Оптимальная температура для выращивания ее в аквариуме 24-26 °С. К показателям жесткости воды особых претензий криптокорина не предъявляет, но несколько лучше растет в мягкой воде (жесткость примерно 2-10°). В более жесткой воде рост несколько замедляется, а растение уменьшается в размерах. Активная реакция воды предпочтительна слабокислая или нейтральная, в щелочной среде растение чувствует себя хуже. В отличие от многих других видов, криптокорина пурпурная почти не боится подмен воды и сбрасывает листья только при очень неблагоприятных условиях. Предпочитает старую, подолгу несменяемую воду. При подменах воды отмечается кратковременная задержка роста.

Криптокорина очень нетребовательна к условиям освещения, может расти даже в глубокой тени. Она вполне довольствуется естественным светом, попадающим в аквариум, который находится в 2-3 м от окна. Конечно, при таком освещении растение имеет бледную окраску, сильно вытягивается, но может так существовать очень долго. Для искусственного освещения можно использовать любые бытовые источники света – люминесцентные лампы типа ЛБ и ЛД, лампы накаливания. Оптимальная мощность люминесцентных осветителей – 0,3-0,4 Вт на 1 л объема, ламп накаливания – около 1 Вт. При благоприятных условиях освещения растение выглядит очень привлекательно. Продолжительность светового дня желательна не менее 10 часов.

Грунт для криптокорины должен быть питательным, хорошо заиленным. Характер субстрата значения не имеет, так как растение развивает достаточно сильную корневую систему, распространяющуюся на большое расстояние в любом субстрате. В новый грунт под корни обязательно надо внести глину или смесь глины и торфа, а лучше всего для подкормки использовать ил из старого аквариума. Слой грунта должен быть достаточно толстым – 7 см.

Минеральная подкормка может существенно влиять на рост криптокорины. Особое внимание следует уделить азоту и микроэлементам. Количество удобрений зависит от плотности засадки аквариума растениями. Для десятка растений в среднем аквариуме вполне хватает питательных веществ, поступающих с кормом для рыб.

Криптокорина очень легко размножается прикорневыми отводками, которые образуются в большом количестве вблизи материнского растения. Дочерние растения с 2-3 сформированными листьями можно отделить от заросли и перенести на новое место.

В условиях влажной оранжереи криптокорина растет несколько быстрее. В воздушную среду растение можно перевести, постепенно снижая уровень воды, по мере формирования новых листьев. При благоприятных условиях криптокорина быстро разрастается и цветет. Форма листьев сохраняется такая же, как и в аквариуме, а листовые черенки становятся короче и плотнее. Взятое из палюдариума растение можно пересаживать в аквариум без предварительной адаптации.

Криптокорина реснитчатая или Криптокорина цилиата

Cryptocoryne ciliata

Семейство ароидные – Araceae.

Родина ее – водоемы Индии, Таиланда, Индонезии. Распространена как в пресных, так и в солоноватых водоемах. Предназначена для больших аквариумов, а также для аквариумов болотного типа (палюдариумов). Только при высоком уровне воды остается с подводными листьями. Они узкие, в форме стрелы, на конце немного закруглены. Верхняя их часть при подводном образе жизни светло-зеленая, при надводном – немного темнее. Нижняя сторона листьев светло-зеленого цвета с розоватым оттенком. Околоцветниковая пластина в середине желтая, ближе к краю – пурпурно-красная с бахромой. Размножается побегами либо «живорожденной» рассадой, возникающей после самоопыления. Это растение достигает больших размеров, и потому нуждается в высоком и просторном аквариуме. Хотя оно неплохо себя чувствует под водой, однако растет медленно. Рекомендуется для палюдариумов, где оно способно разрастаться (особенно в надводной части) в настоящие заросли. Освещение предпочитает рассеянное, яркое; температуру воды – 20-30°С. Переносит жесткую, а также солоноватую воду.

Криптокорина родственная

Cryptocoryne affinis или Cryptocoryne haerteliana

Семейство ароидные – Araceae.

Родина – Малайзия.

Одна из самых распространенных у аквариумистов криптокорин. Пользуется большой популярностью благодаря красивой окраске листьев – продольнополосатых, темно-зеленых сверху и бордово-фиолетовых снизу, а также способности расти в самых различных условиях. Образует густые заросли высотой до 30-35 см. Располагать растение надо на среднем плане и у боковых стенок аквариума.

Температура при выращивании этой криптокорины может колебаться в достаточно широких пределах – от 20 до 28 °С. При температуре ниже 20 °С рост значительно замедляется. Хорошо развивается криптокорина только в воде средней жесткости, от 8 до 20°, со слабощелочной или нейтральной реакцией (рН 7-8). В мягкой старой воде растение чувствует себя неплохо, однако при очередной подмене воды или чистке аквариума криптокорина нередко сбрасывает все листья. Регулярную подмену воды (1/5-1/4 объема аквариума) следует производить в том случае, когда криптокорина содержится в относительно жесткой воде. В аквариум с мягкой водой лучше только доливать воду взамен испарившейся.

Криптокорина нетребовательна к освещению. Длительное затенение не наносит ей ущерба, но от интенсивности и продолжительности освещения зависит яркость окраски ее листьев. При недостатке света теряется полосатый рисунок листьев, пурпурная окраска их изнанки исчезает, растение приобретает блеклый зеленый цвет. Для искусственного освещения можно использовать люминесцентные лампы типа ЛБ, мощность которых должна быть не менее 0,3-0,4 Вт на 1 л объема. Подсвечивание лампами накаливания усиливает красную окраску листьев. Естественный свет, особенно солнечный, существенно улучшает внешний вид растения. Продолжительность светового дня должна составлять не менее 12 часов.

Для хорошего роста криптокорины очень важна заиленность грунта. В бедном грунте растение развивается очень медленно и не достигает значительных размеров. Величина частиц субстрата существенного значения не имеет. Очень крупную гальку лучше не применять, так как в грубом субстрате прикорневые отпрыски развиваются на очень близком расстоянии от материнского растения и начинают мешать друг другу. При посадке в новый грунт под корни следует подложить комочки глины или смеси глины и торфа. Грунт нужно укладывать слоем не тоньше 5 см.

Минеральная подкормка при хорошо заиленном грунте не оказывает существенного влияния на рост растения. В том случае, если в аквариуме образуются густые заросли криптокорины, естественных питательных веществ в грунте может не хватать. Тогда потребуется регулярная, лучше всего еженедельная, подкормка комплексными минеральными удобрениями, основу которых должны составлять азот и микроэлементы.

В искусственных условиях криптокорина родственная размножается только вегетативно. От заросли, которая образуется вокруг материнского растения, отделяют молодые растения с 3-4 листочками и переносят их на новое место.

В условиях влажной оранжереи растение развивается несколько лучше, чем в аквариуме. Для выращивания в палюдариуме необходим питательный грунт, температура не ниже 26 °С, яркий свет. Наземная форма криптокорины менее красива, чем ее водная форма, выращенная при благоприятных условиях.

Криптокорина сердцевидная или Криптокорина кордата

Cryptocoryne cordata

Семейство ароидные – Araceae.

Родина ее – Малайский полуостров, Индонезия. Большие и широкие в основании листья ее на концах немного заострены. Верхняя часть их темно-зеленая, нижняя – иногда красноватого цвета. Околоцветниковая пластина пурпурная, в середине желтая. Иногда желтый цвет распространяется на всю пластину. Культивируется так же, как и другие виды. Размножается с помощью побегов; длина листьев до 8 см, ширина 10-17 см. Предпочитают мягкую воду. Поэтому воду для растения менять нельзя, следует лишь добавлять отстоянную, взамен испаряющейся. Температуру предпочитает 25°С. Хорошо растет в аквариуме с малым количеством света, но лучше разрастается при ярком освещении. Растение, как и все криптокорины, переносит полное затемнение, необходимое для развития икры таких рыб, как пецилобриконы, расборы, обликвы. Куст криптокорины кордата возрастом до года образует красный полукруглый клубень и до 10-15 листьев. Молодые листья вырастают из пазух клубня, закрученные спирально. Они обычно бело-розового цвета.

Криптокорина сиамская

Cryptocoryne siamensis

Семейство ароидные – Araceae.

Родина ее – Индокитай. Биоформа сходна с Cryptocoryne blasii. Однако листья более узкие; верхняя их сторона зеленого цвета (у Cryptocoryne blasii с сероватым налетом), нижняя – от красно-коричневого до цвета кофе. В настоящее время Cryptocoryne blasii рассматривается как биоформа Cryptocoryne siamensis. Требует много места в аквариуме и богатой питательными веществами почвы. Оптимальный режим освещения – полутень. Температура 22-25°С. Предпочитает воду от умеренно мягкой до жесткой.

Криптокорина язычковая

Cryptocoryne lingua

Семейство ароидные – Araceae.

Родина ее – о. Калимантан (Борнео). Небольшое растение с грубыми, мясистыми листьями и коротким стеблем. Общая высота куста до 12 см. Листья имеют форму языка и достигают в длину 5, а в ширину 2,5 см. Имеют ярко-зеленую окраску с более темным рисунком на нижней стороне, верхний конец слегка заострен, чаще почти тупой. Основание листьев тоже тупое. И над и под водой растет довольно медленно. Для грунта желательно использовать богатый питательными веществами крупный песок. Освещение – слабое, рассеянное. Температура 22-28°С. К составу воды растение неприхотливо.

Кубышка карликовая

Nuphar pumilum

Семейство кувшинковые – Nymphaeaceae.

Родина – Европа, Западная Сибирь. Похожие на салат, округлые, относительно большие подводные листья бывают нежного, светло-зеленого цвета и прозрачные. Растения этого вида декоративны, на удивление долго переносят высокие температуры, хотя и растут при этом очень медленно.

Кубышка стрелолистная

Nuphar sagittifolium

Семейство кувшинковые – Nymphaeaceae.

Родина – юго-восточные области Северной Америки.

Очень красивое растение, редко встречающееся у аквариумистов. Образует длинное ползучее корневище, от которого отходят нежные светло-зеленые крупно гофрированные по краям стреловидные листья высотой до 30-35 см, жилки которых образуют очень красивый рисунок. Растение размещают на среднем плане и в центре аквариума. Для него подходит емкость большого и среднего размера. Растение сравнительно мало распространено из-за его медленного роста, некоторых особенностей содержания и трудностей размножения. Растет оно равномерно в течение года.

Содержать кубышку следует только в тропическом аквариуме с температурой воды не ниже 24 °С. В более холодной воде ее рост значительно ухудшается. Вода жесткостью 6-12° с реакцией близкой к нейтральной (рН 6,5-7,5) наиболее устраивает растение. В аквариуме не следует создавать сильного тока воды. Особое внимание нужно уделить поддержанию чистоты воды. Оседание на листьях частиц органической и минеральной мути значительно ухудшает состояние кубышки, вызывает гибель ее нежных листьев. Подмену воды желательно производить 3-4 раза в месяц.

Освещение должно быть максимально ярким. Одного естественного дневного света, попадающего в комнату через окно растению, как правило, не хватает. Рассеянный солнечный свет ему очень полезен. Искусственная досветка обязателна. Мощность люминесцентных ламп должна быть не менее 0,4 на 1 л объема аквариума. Очень полезна дополнительная подсветка лампами накаливания для увеличения доли красно-оранжевых лучей в спектре. Продолжительность светового дня должна быть 12-14 часов.

Грунт для кубышки необходим питательный. При посадке ее в новый грунт обязательно следует добавить глину и древесный уголь. Со временем накопившегося в грунте ила будет вполне хватать для питания растения. При избыточном, накоплении ила необходимо периодически просасывать грязь с помощью воронки. Характер субстрата большого значения не имеет, тем не менее предпочтительна смесь крупного песка и гальки. Так как растение развивает сильную корневую систему, для него необходим слой грунта толщиной не менее 7 см.

Размножают кубышку в аквариуме вегетативно, отделяя от достаточно развитого старого корневища его конечную часть с розеткой листьев и мочкой корней. При этом растение довольно долго болеет и перестает расти. Отделять несколько частей корневища не следует, это может привести к загниванию корневища и гибели даже очень большого и сильного растения. При появлении признаков загнивания корневища подгнившие ткани следует удалить, а здоровую часть обработать розовым раствором марганцовокислого калия или крепким отваром торфа. После этого растение сажают в грунт, куда обязательно добавляют древесный уголь.

Кубышка японская

Nuphar japonicum

Семейство кувшинковые – Nymphaeaceae.

Родина ее – Япония. Прекрасное декоративное растение. Подводная биоморфа имеет красивые, широкие снизу, глубоко разрезанные, стреловидные листья. Окраска – блестяще-зеленая, у одного подвида красновато-коричневая. Уход такой же, как и для всех кубышек.

Кувшинка «Морская роза»

Nymphaea Daubenyana

Семейство кувшинковые – Nymphaeaceae.

Гибридное растение, различные садовые формы которого широко распространены во всем мире.

Выращивается в маленьких искусственных водоемах. Цветы очень красивые, разнообразной окраски. Культивирование в аквариуме вполне возможно, но у этой кувшинки листья менее красивы, чем у других нимфейных. В качестве аквариума следует использовать довольно большую емкость с большой площадью поверхности воды. Уровень воды должен быть относительно невысоким (не более 45-50 см). В зимний период после цветения кувшинка замедляет рост.

Содержать «морскую розу» можно в теплом и умеренно теплом аквариумах. Растению подходит температура от 20 до 30 °С, оптимальная 22-25 °С. Летом, в период вегетации, температуру можно повышать до 26-28 °С, в зимний период ее лучше снизить до 20 °С. Жесткость воды должна быть небольшой, ниже 6°. В щелочной воде растение развивается несколько хуже, чем в кислой или нейтральной. Для подкисления воды можно добавлять в аквариум экстракт торфа. Нимфея предпочитает старую воду, поэтому подменивать воду можно нечасто.

Освещение должно быть очень яркое. Растению полезен прямой солнечный свет. Для искусственного освещения лучше применять люминесцентные лампы типа ЛБ и специальные фитолампы. Мощность их должна составлять около 0,5-0,6 Вт на 1 л объема аквариума, или примерно 2,5 Вт на 1 дм2 площади поверхности воды. Лампы накаливания следует применять для досветки с целью увеличения доли красно-оранжевых лучей в спектре осветителей. Продолжительность светового дня желательна 12-14 часов.

Для нимфеи очень важен характер грунта. Он должен быть достаточно питательным, содержать много ила, глину, древесный уголь, можно добавлять немного торфа. При выращивании «морской розы» в бассейне целесообразно высаживать ее в отдельные горшки. На дно горшка насыпают гальку и песок, затем – смесь перегноя, дерновой земли и песка (примерно в равных количествах), в которую высаживают растения. Сверху этот питательный грунт засыпают слоем песка и гальки. Применять в аквариуме в качестве грунта садовую землю, перегной, компост нельзя, так как это вызывает изменения химического состава воды и может привести к отравлению рыб. Слой грунта в общем аквариуме должен быть не менее 5-7 см, а в качестве субстрата лучше всего подойдет мелкая галька.

В условиях аквариума растение чаще всего размножают вегетативно. В пазухах старых, плавающих листьев образуются молодые растения, которые после формирования 3-4 листочков и мочки корней можно отделить и посадить в грунт аквариума.

Семенами кувшинка размножается сравнительно редко, хотя это вполне возможно. При благоприятных условиях растение цветет в летне-осенний период. Цветы можно опылять с помощью мягкой кисточки. Семена высевают в отдельную плошку с песком, покрытым водой, и содержат при температуре 25-28 °С. Они прорастают через 5-8 дней. После образования 2-3 листочков сеянцы пикируют и пересаживают в большие емкости. После образования 4-5 крупных листьев их можно высаживать в общий грунт аквариума или в отдельные горшочки.

Кувшинка тигровая

Nymphaea spec. «Lotus»

Семейство кувшинковые – Nymphaeaceae.

Родина нимфеи неизвестна (в некоторых источниках встречается Западная Африка (прим. автора сайта)).

Коммерческое название – «Тигер-Лотус». Одна из самых красивых кувшинок, которую ценят не только за великолепные цветы, но и за очень красивую окраску подводных листьев, покрытых множеством коричневых пятнышек. Окраска плавающих листьев почти гладкая, зеленая или оливковая. В культуре встречаются две формы этого растения: красная и зеленая. Первая из них имеет более выраженную красную окраску подводных листьев. Выращивать кувшинку можно в большом аквариуме и в бассейне, но при обзоре сверху великолепные подводные листья просматриваются плохо. Аквариум для содержания этого растения должен быть не выше 45-50 см, с большим зеркалом воды. В зимние месяцы кувшинка замедляет рост и почти не образует плавающих листьев.

Выращивать нимфею следует в тропическом аквариуме. Оптимальная температура 24-28 °С. При температуре ниже 22 °С рост резко замедляется, а цветения практически не бывает. На рост кувшинки влияет жесткость воды. Для полноценного развития этого растения вода должна быть мягкой, желательно не более 4°. В более жесткой воде растение формирует множество мелких подводных листьев, сильно кустится, плохо образует плавающие листья, цветет очень редко. Активная реакция воды предпочтительна слабокислая. Оптимальная величина рН 6-6,8. Растение предпочитает старую воду с достаточным содержанием гуминовых кислот. Необходимости в регулярной подмене воды нет.

Освещениедолжно быть яркое. При недостатке света окраска листьев ухудшается, особенно у краснолистной формы растения, у подводных листьев значительно удлиняются черенки, куст теряет форму. Нимфее очень полезен прямой солнечный свет. Для искусственного освещения можно использовать люминесцентные лампы типа ЛБ или специальные фитолампы, применяемые в парниках и оранжереях. Менее пригодны лампы накаливания. Для создания освещения удовлетворительной яркости требуются лампы очень большой мощности. Во избежание перегрева воды или ожога листьев растений лампы приходится устанавливать высоко над аквариумом. Лампы накаливания лучше применять в качестве составной части осветителей для увеличения в спектре доли красно-оранжевых лучей. Чтобы нимфея цвела и давала семена, мощность люминесцентных ламп должна составлять 0,5-0,6 Вт на 1 л объема аквариума. Продолжительность светового дня 12-14 часов.

Характер грунта для нимфеи имеет первостепенное значение. Грунт должен содержать много органических веществ. Кувшинка развивает достаточно большую корневую систему, но ее корни очень нежны и боятся повреждений, поэтому в качестве основы для аквариумного грунта лучше использовать мелкую гальку. В общий грунт аквариума следует добавить глину или смесь глины и торфа и древесный уголь. В очень больших аквариумах и в бассейнах нимфею целесообразно выращивать в отдельных горшках. В этом случае для растения можно сделать специальный грунт. На дно горшка укладывается мелкая галька и песок, потом слой грунта, состоящего из 1 части перегноя, 2 частей дерновой земли, 1 части крупного песка. Горшок заполняют на две трети. После этого производят посадку нимфеи и досыпают в горшок до верха крупный песок и мелкую гальку. Применять перегной и садовую землю в аквариумах нельзя, в таком случае изменяется химический состав воды.

В период бурного роста нимфеи очень желательна минеральная подкормка. Хороший результат дает еженедельное внесение 1,5-2 г комплексных минеральных удобрений с микроэлементами на 100 л воды.

Размножается нимфея семенным способом и вегетативно. При правильном содержании в летне-осенний период растение зацветает. Цветы можно искусственно опылить с помощью мягкой кисточки. Созревшие семена высевают в отдельные плошки с песком, покрытым водой и содержат при температуре около 26 °С. Дальше поступают так же, как при культивирования «морской розы».

Если кувшинка содержится в воде жесткостью больше 6°, она формирует множество прикорневых отводков. Образуется густая заросль, которую обязательно надо прореживать. В противном случае растения становятся очень слабыми, сильно тянутся вверх. В мягкой воде образование прикорневых отводков может происходить после цветения.

В начале зимнего периода, после цветения и образования семян, у нимфеи наступает период относительного покоя. В это время температуру воды лучше поддерживать на уровне 20-22 °С. В марте растение полезно пересадить, а для ним феи, выращиваемой в отдельном горшке, делать это обязательно. Дочерние растения отсаживают в горшок, закладывают новый питательный грунт, и цикл повторяется сначала.

Лагаросифон курчавый или Лагаросифон большой или Элодея курчавая

Lagarosiphon muscoides или Lagarosiphon major или Elodea cripsa

Семейство водокрасовые – Hydrocharitaceae.

Родина – Северная Америка.

Длинностебельное темно-зеленое растение, напоминающе элодею. Распространен лагаросифон очень широко, так как крайне нетребователен. Содержать его можно в аквариуме любого объема плавающим в толще воды.

Содержат так же, как элодею канадскую.

При благоприятных условиях – ярком освещении, температуре 18-24 °С – лагаросифон образует густые заросли, в которых находят приют мальки многих рыб.

Это растение можно рекомендовать для нового аквариума, так как оно активно участвует в обмене веществ, извлекая из воды многие химические элементы и продукты распада, и обогащает воду кислородом.

Размножение лагаросифона не представляет труда. Из отделенного от заросли кусочка стебля при благоприятных условиях образуется новое растение.

Лагенандра Меебольда

Lagenandra meeboldii

Семейство ароидные – Araceae.

Родина – тропические леса Юго-Восточной Азии.

Лагенандра образует длинное ползучее корневище, на котором очередно располагаются очень красивые овальные листья – оливково-зеленые с пурпурным оттенком и бархатистой поверхностью.

Это растение можно назвать аквариумным только с очень большой натяжкой. Обычно оно существует в условиях болота и прекрасно переносит затопление в течение нескольких месяцев, но постоянно расти под водой не может. Поэтому попытки постоянно содержать его в аквариуме обычно заканчиваются неудачей. Выращивать лагенандру можно только в полузатопленном состоянии.

Температура воды и воздуха, благоприятная для выращивания лагенандры, должна быть в пределах 24-30 °С. Снижение температуры замедляет ее рост.

В качестве грунта используется смесь дерновой земли, торфа, перегноя и песка.

Освещение должно быть достаточно яркое. Очень полезен рассеянный солнечный свет. В качестве источника искусственного света больше всего подходят люминесцентные лампы в сочетании с лампами накаливания. Важно, чтобы осветители были подняты над растением на 25-30 см. Продолжительность светового дня должна быть не менее 12 часов.

Размножается лагенандра Меебольда в искусственных условиях вегетативно, путем образования дочерних растений на корневище. Молодые растения после образования 3 листьев и мочки корней можно отделять и пересаживать на новое место.

Лучше всего содержать лагенандру в отдельном горшке. На его дно насыпают гальку, потом слой песка с глиной, затем небольшой слой дерновой земли, в который помещают корни растения, сверху насыпают песок и гальку так, чтобы корневище оказалось в этом верхнем слое грунта. Горшок с растением помещают на боковую полку большого аквариума. Вода должна покрывать только грунт, а листья должны находиться над водой. В таком положении лагенандра прекрасно растет в течение всего года, являясь великолепным украшением подводного сада. Сверху аквариум следует плотно прикрыть колпаком для создания высокой влажности воздуха.

Лагенандра яйцевидная

Lagenandra ovata

Семейство ароидные – Araceae.

Родина – остров Шри-Ланка.

Сравнительно редко встречающееся у аквариумистов интересное растение с вытянутыми овальными ярко-зелеными листьями, сидящими на мощном ползучем корневище. Содержать его можно в аквариуме и палюдариуме. Под водой оно растет очень медленно и достигает в высоту 40, редко 50 см. Выращивать лагенандру следует только в большой емкости, размещая на среднем и заднем плане. Растет она равномерно в течение всего года.

Аквариум для содержания этого растения должен быть теплым, с температурой воды 24-28 °С. Снижение температуры до 22 °С очень плохо переносится растением. Предпочтительно использовать воду средней жесткости с нейтральной реакцией. Лагенандра удовлетворительно чувствует себя в слабощелочной среде. В мягкой воде со слабокислой реакцией она при существенном сдвиге рН может сбрасывать все листья. Это истощает растение и может привести к его гибели. Необходимо регулярно подменивать 1/5-1/4 воды, причем добавляемая вода должна обязательно иметь те же показатели жесткости и рН, что и старая. Необходимо поддерживать в аквариуме чистоту, не допуская появления в воде мути. Листья растения, покрывающиеся налетом и обрастаниями, очень быстро гибнут.

Освещение должно быть умеренное. Лагенандре очень полезно притенение плавающими по поверхности воды растениями. Для освещения можно использовать естественный и искусственный свет. От прямых солнечных лучей растение обязательно надо притенять. Избыток освещения может вызвать появление водорослей на листьях лагенандры, что губительно для нее. Источниками искусственного света могут быть люминесцентные лампы и лампы накаливания. Мощность их следует подбирать индивидуально. Продолжительность светового дня – около 12 часов. При увеличении продолжительности освещения возрастает опасность появления водорослей на листьях растения.

Грунт необходим питательный, хорошо заиленный. При посадке в аквариуме под корни лагенандры целесообразно внести глину и древесный уголь. Корневая система этого растения очень мощная, состоящая из толстых шнуровидных корней, поэтому субстрат можно использовать любой.

Питание к растению поступает преимущественно через корневую систему, так что добавки питательных веществ в воду аквариума мало влияют на его рост.

Размножается растение в искусственных условиях только вегетативно. На мощном корневище образуются дочерние растения, которые можно отделять после образования 3-4 листьев и самостоятельной корневой системы. Старое длинное корневище можно разделить на части по 5-7 см и поместить во влажный песок, куда добавлена глина. Во влажной камере через несколько недель, иногда месяцев, на корневище появляются молодые растения. Для ускорения образования дочерних растений части корневища можно замочить на 24 часа в растворе гетероауксина (стандартная таблетка на 10 л воды).

В условиях палюдариума растение цветет, семян в искусственных условиях получить не удается.

Лагенандра подходит для содержания в палюдариуме гораздо больше, чем для выращивания в аквариуме. Во влажной атмосфере в заболоченном грунте она растет во много раз быстрее, достигая в высоту почти метра. Грунт ей нужен питательный, температура воды и воздуха 26-30 °С. Свет должен быть яркий, лучше всего подходит рассеянный солнечный свет. При таких условиях растение размножается значительно лучше, чем в аквариуме. Отделенные от материнского корневища детки можно переносить в аквариум.

Лимнобиум побегоносный

Limnobium stoloniferum или Limnobium laevigatum или Hydromistria stolonifera или Salvinia laevigata или Tranea bogotensis

Семейство водокрасовые – Hydrocharitaceae.

Родина – тропические и субтропические области Северной и Южной Америки.

Плавающее по поверхности растение с круглыми глянцевыми листьями диаметром 2-3 см, сидящими на коротких черенках. Лимнобиум используется не только как декоративное растение, но и в качестве естественного затенителя в аквариуме. Если лимнобиум хорошо растет, он может плотно закрыть всю поверхность аквариума. В таком случае избыток растений следует убрать. Мочковатые корни лимнобиума прекрасно очищают воду от мути. Благодаря своей неприхотливости растение очень широко распространено у аквариумистов. В домашних условиях можно добиться его равномерного роста в течение всего года.

К температурным условиям лимнобиум сравнительно нетребователен. Его можно содержать в тропическом и умеренно теплом аквариумах при температуре от 20 до 30 °С. В более холодной воде рост заметно замедляется, растение мельчает. В мягкой воде лимнобиум растет несколько лучше, чем в жесткой. Предпочтительная жесткость воды – не более 10-12°, активная реакция значения не имеет. Регулярная подмена воды желательна, но растение неплохо себя чувствует и в старой воде.

Освещение для лимнобиума, как и для большинства плавающих растений, требуется сильное, но он выдерживает кратковременное затенение. При естественном освещении, особенно солнечном, растение выглядит особенно красиво и достигает максимального размера. Оно может удовлетворительно расти и при искусственном освещении. Для этого используют люминесцентные лампы типа ЛБ мощностью не менее 2 Вт на 1 дм2 поверхности. Применение ламп накаливания нежелательно, так как возможен ожог листьев. Световой день должен быть не менее 12 часов.

Минеральную подкормку при регулярной подмене воды в общем аквариуме можно не производить.

Размножается лимнобиум очень быстро путем образования дочерних растении на концах боковых побегов. Отделять их можно после образования 3 листьев и мочки корней.

Лимнофила водная/гигантская или Амбулия водная/гигантская

Limnophila aquatica

Семейство норичниковые – Scrophulariaceae.

Родина – Индия, остров Шри-Ланка.

Одно из самых красивых длинностебельных растений. Особенно привлекательно оно выглядит на заднем плане высокого аквариума. Амбулия образует густые ажурные заросли ярко-зеленого цвета. Растение сравнительно неприхотливо и широко распространено у аквариумистов. Выращивать его лучше в большой емкости.

Амбулия теплолюбива. Оптимальная температура воды для нее 24-28 °С. При температуре ниже 22 °С растение чувствует себя неудовлетворительно. Жесткость и активная реакция воды существенного значения не имеют, амбулия хорошо растет в очень мягкой и в относительно жесткой воде. Показатели рН могут находиться в пределах 6-8°. Важно, чтобы эти показатели в аквариуме были достаточно стабильными. Для растения необходима регулярная (не реже раза в неделю) подмена 1/5-1/4 объема воды.

Освещение должно быть максимально яркое. При недостатке света стебли начинают сильно вытягиваться и растение теряет свою привлекательность. Для освещения можно использовать люминесцентные лампы типа ЛБ. Мощность осветителей должна рассчитываться исходя из следующей пропорции: 0,5 Вт на 1 л объема. Можно использовать и лампы накаливания, но мощность их должна быть в три раза больше, чем мощность люминесцентных ламп. Продолжительность светового дня 10-14 часов.

Амбулия образует нежную достаточно развитую корневую систему, поэтому характер грунта для нее имеет немаловажное значение. В качестве субстрата следует использовать крупный речной песок или очень мелкую гальку. Грунт должен быть достаточно заиленным. При посадке в новый грунт рост ам-булии замедляется. Для улучшения ее роста следует подложить под корни комочек глины. В очень старом, сильно заиленном грунте с низким редокспо-тенциалом рост амбулии также замедляется, поэтому следует своевременно проводить чистку грунта.

Амбулия очень легко размножается черенкованием стебля. Верхушечный черенок длиной 15-20 см, посаженный в грунт, очень быстро образует корешки у основания нижней мутовки листьев. Отделенный от материнского растения черенок не следует оставлять плавать, так как его рост резко замедляется, а корни долго не образуются. Длинные побеги амбулии можно разделить на несколько черенков, сохранив на каждом 4-5 мутовок листьев. При этом у черенков, взятых из середины стебля, образуется боковой побег, из которого и развивается новое растение, но лишь через довольно продолжительное время.

Размножать амбулию можно делением корневища, стелющегося по дну. Корневище делят на части, каждая из которых имеет вертикальный побег с развитой корневой системой. При таком способе размножения растение на новом месте продолжает расти практически без перерыва, если ему созданы благоприятные условия.

Все манипуляции с амбулией должны проводиться очень осторожно, так как листья растения чрезвычайно нежны и боятся грубого обращения.

Лимнофила сидячецветковая или Амбулия сидячецветковая

Limnophila sessiliflora

Семейство норичниковые – Scrophulariaceae.

Родина – Юго-Восточная Азия.

Очень нетребовательное растение, обладающее высокими декоративными качествами. Этот вид лимнофилы сравнительно редко встречается в аквариумах, хотя известен очень давно и был широко распространен у любителей еще в начале века. В благоприятных условиях длинные стебли растения с мелкоразрезными нежными светло-зелеными листьями создают густые заросли. Достигая поверхности воды, лимнофила образуёт очень красивые плотные розетки листьев и начинает стелиться по поверхности воды. Если посмотреть сверху на аквариумм, где растет лимнофила, взгляду представится необыкновенно красивый ковер. В аквариуме следует высаживать несколько побегов лимнофилы в один ряд вдоль задней стенки или размещать их пучками в дальних углах.

Температура воды, при которой удовлетворительно растет лимнофила, может колебаться в очень широких пределах: от 18 до 30 °С. На нижнем температурном пределе скорость роста замедляется. Довольно долго лимнофила может выдерживать снижение температуры до 14-15 °С. Жесткость воды предпочтительна в пределах 6-12°, но лимнофила вполне удовлетворительно может расти как в воде с жесткостью близкой к 0°, так и в воде с жесткостью до 20°. Активная реакция воды практического влияния на рост лимнофилы не оказывает, важно, чтобы она удовлетворяла потребности других растений, находящихся в аквариуме.

Освещение для лимнофилы сидячецветковой весьма важно. Оно должно быть достаточно яркое. В качестве искусственных источников света можно применять люминесцентные, лампы типа ЛБ. Лампы накаливания лучше использовать только для дополнительной подсветки. Мощность люминесцентных ламп должна составлять примерно 0,5 Вт на 1 л объема аквариума. При ярком освещении растению хватает светового дня длительностью до 10 часов. При недостатке освещения стебли лимнофилы начинают вытягиваться, внешний вид ее значительно ухудшается, но существовать она может даже при очень скудном освещении. Аквариумист сам может легко определить, достаточна ли продолжительность освещения по поведению верхушек растения: когда растение получило достаточно света, верхушечные листья, поднимаясь вверх, складываются, закрывая точку роста.

Лимнофила образует слабую нежную корневую систему, поэтому субстратом для нее должен служить песок. В субстрате, состоящем из крупных частиц, основания стеблей легко травмируются при чистке дна и могут подгнивать. В результате этого побеги всплывают к поверхности воды. Оставленные, плавать побеги растут очень медленно, мельчают и теряют свою привлекательность. Степень заиленности грунта существенной роли не играет, так как растение извлекает из воды питательные вещества практически всей своей поверхностью. Дополнительную подкормку в новый грунт можно не вносить, для лимнофилы вполне хватает постепенно увеличивающегося естественного заиливания.

Минеральная подкормка растению не нужна: оно довольствуется теми веществами, которые попадают в аквариум при кормлении рыб. Для обеспечения жизнедеятельности вполне достаточно даже незначительного количества питательных веществ.

Лимнофилу очень легко размножать черенкованием. Длинные стебли делят на 2-3 части, каждую из которых сажают в грунт, заглубив нижнюю мутовку листьев. Черенок должен иметь не менее 4-5 мутовок листьев, тогда он быстро трогается в рост. Через 4-5 дней у черенка образуется своя корневая система.

Лобелия кровяно-красная

Lobelia cardinalis

Семейство колокольчиковые – Companulaceae.

Родина ее – Северная Африка. Корневая система растения состоит из мочки толстых, коротких, белых корней. Стебель длинный, упругий, округлый, боковых побегов не образует, на нем заметны рубцы опавших листьев. Они простые, округлые, с загнутыми вниз вершинами, зеленые или светло-зеленые. При сильном освещении нижняя сторона листьев становится фиолетово-красной. Черенки по длине равны листьям. Снизу их хорошо выражены жилки, которых бывает около 9. Листья на стебле расположены по спирали. В палюдариуме образует цветонос до 50 см, покрытый ярко-красными блестящими пятнами. В аквариуме верхушку лобелии прищипывают, отчего она дает боковые побеги и становится очень красивой. Размножается делением стебля и боковыми побегами. Температуру предпочитает 18-28 °С.

Людвигвя алая

Ludwigia alternifolia

Семейство онагриковые – Onagraceae.

Распространена в южных штатах США, Европе и частично в Азии.

Содержание и уход те же, что и людвигии ползучей. Отличается ярко-красными листочками снизу. Более теплолюбиво и светолюбиво, имеет многочисленные биоформы.

Людвигия дугообразная

Ludwigia arcuata

Семейство онагриковые – Onagraceae.

Родина – Северная Америка.

Очень элегантное своеобразное декоративное растение, имеющее длинные стебли, на которых попарно сидят светло-зеленые узкие листья, при удовлетворительных условиях содержания приобретающие красно-коричневую окраску. Длинана стеблей обычно достигает 20-30 см. Людвигию можно выращивать в емкости любого размера, но с невысоким уровнем воды. В большом аквариуме растения размещают на боковых полочках, высадив их в отдельные горшочки. Несмотря на своеобразие и относительную неприхотливость людвигии, она мало распространена у любителей аквариума. Равномерно растет в течение всего года.

Людвигия пригодна для содержания в тропическом и умеренно теплом аквариумах при температуре от 20 до 28 °С. Снижение температуры на короткое время растение переносит удовлетворительно. Жесткость воды в пределах 1-20° не влияет на характер роста людвигии, так же как и активная реакция воды. Она удовлетворительно чувствует себя в слабокислой и в слабощелочной воде (рН 6-8). Если жесткость воды больше 8°, листья становятся ярче. Регулярная подмена воду желательна, но не обязательна.

Характер освещения очень важен для сохранения декоративных качеств людвигии. Рассеянный солнечный свет очень полезен для этого растения, хотя существовать оно может и при относительно слабом освещении. Если аквариум освещается только дневным светом от окна, окраска листьев становится зеленой, красно-коричневый тон исчезает. Источники искусственного света должны состоять из люминесцентных ламп и ламп накаливания. Мощность люминесцентных ламп может быть около 0,4-0,5 Вт на 1 л объема. Для улучшения окраски листьев над растением можно разместить лампу накаливания мощностью 25-40 Вт. Продолжительность светового дня должна быть около 12 часов.

Людвигию дугообразную можно высаживать в грунт, а можно и оставлять свободно плавать. Посаженное в грунт растение выглядит лучше и развивается несколько быстрее. В качестве грунта лучше всего использовать слабозаиленный крупный песок. Корневая система растения развита слабо и не требует толстого слоя грунта.

Небольшая минеральная подкормка людвигии очень полезна. При достаточном количестве микроэлементов, особенно железа, окраска листьев становится ярче.

Размножение людвигии не представляет сложностей. Для этого от растения отделяют верхушки стеблей. Черенки длиной около 10 см можно или оставить плавать у поверхности воды до появления корней, или сразу высадить в грунт, заглубив нижнюю мутовку листьев.

Людвигия может хорошо расти в условиях влажной оранжереи и палюдариума. Растение, взятое из аквариума, высаживают в грунт, только покрытый водой. В таких условиях людвигия образует воздушные побеги, которые можно пересадить в грунт, состоящий из садовой земли, перегноя и песка. Наземное растение легко переносит затопление. После короткого периода адаптации его рост возобновляется.

Людвигия ползучая

Ludwigia repens или Ludwigia repens x palustris или Ludwigia natans или Ludwigia mullerti

Семейство онагриковые – Onagraceae.

Родина – Центральная Америка, южные области Северной Америки.

У аквариумистов можно встретить как растения именно этого вида, так и гибриды, полученные от скрещивания людвигии ползучей и людвигии болотной (Ludwigia palustris).

Это длинностебельное растение с глянцевыми овальными листьями, темно-зелеными сверху и красновато-лиловыми снизу. Стебли достигают в длину 30-40 см. Растение можно содержать в аквариуме любой емкости, но с относительно невысоким уровнем воды, размещая его у боковых стенок и на среднем плане. Равномерный рост наблюдается в течение всего года.

Содержать людвигию можно в умеренно теплом и тропическом аквариумах. При температуре 20-26 °С растение развивается достаточно хорошо. Несколько лучше оно растет в воде жесткостью меньше 5-6°, со слабокислой или нейтральной реакцией, но и в более жесткой воде со слабощелочной реакцией чувствует себя удовлетворительно. Желательно регулярно подменивать воду. Очень важно поддерживать в аквариуме чистоту, не допуская взмучивания воды и появления налета на листьях, а также обрастания их водорослями.

Освещение должно быть достаточно сильным, но избыток света опасен из-за возможности появления водорослей на листьях растения. Естественный свет очень полезен. В качестве искусственной подсветки следует использовать сочетание люминесцентных ламп типа ЛБ и ламп накаливания. Мощность люминесцентных ламп должна составлять примерно 0,4 Вт на 1 л воды. Лампы накаливания мощностью 25-40 Вт применяются для увеличения доли красно-оранжевых лучей в спектре осветителей. Продолжительность светового дня должна быть не менее 12 часов.

Для людвигии необходим достаточно питательный грунт. В старом аквариуме для нее вполне достаточно естественного заиливания грунта. В новый грунт желательно вносить дополнительную подкормку в виде комочков глины. В качестве субстрата больше всего подходит крупный песок, уложенный слоем толщиной 3-4 см. Корневая система растения развита сравнительно слабо, и грунт, состоящий из крупных частиц, для него не пригоден.

Размножать людвигию можно черенкованием стебля. Черенки должны иметь выраженную точку роста, тогда они быстро приживаются на новом месте. Лучше всего брать верхнюю часть стебля длиной не менее 10-12 см. Оставшаяся в грунте часть стебля с корневой системой дает множество боковых побегов.

При выращивании в палюдариуме или во влажной оранжерее людвигия растет быстрее. В таких условиях листья ее становятся более плотными, несколько более мелкими и более глянцевыми. Грунт должен состоять из дерновой земли, торфа и песка. Температура-около 24-28 °С. Освещение-сильное. Солнечный свет должен быть рассеянным. Перевести растение из аквариума в палюдариум можно, постепенно снижая уровень воды, тогда растение формирует воздушные побеги. Взятое из палюдариума растение можно сразу помещать в аквариум, при этом рост на время адаптации приостанавливается.

Майака речная

Mayaca fluviatilis или Mayaca vandellii

Семейство майаковые – Мауасасеае.

Родина – южные районы Северной Америки.

Очень нежное длинностебельное растение, листья игольчатые светло-зеленого цвета с серебристым блеском. От длинного ползучего корневища отходят плети, достигающие в условиях аквариума 40-50 см. Растение образует очень густые заросли, которые превосходно выглядят на заднем плане аквариума. Содержать майаку можно в аквариуме любого объема. Растение неприхотливо, благодаря чему широко распространено у аквариумистов. Растет оно равномерно в течение всего года.

Для майаки больше всего подходит тропический аквариум, хотя содержать ее можно и в умеренно теплом аквариуме. Оптимальная температура 22-28 °С. Жесткость воды для этого растения имеет определенное значение: рост его заметно ухудшается при жесткости воды больше 6°. Больше всего для майаки подходит очень мягкая вода общей жесткостью меньше 4°. Активная реакция должна быть нейтральной или слабокислой. Для майаки нужна совершенно чистая, медленно текущая вода, регулярная подмена которой на 1/5-1/4 объема аквариума необходима.

Растение светолюбиво. Для него очень полезно естественное освещение, а также комбинация искусственного и естественного света. Рассеянный солнечный свет благоприятно сказывается на росте майаки. В качестве источников искусственного света можно применять люминесцентные лампы типа ЛБ и лампы накаливания. Мощность осветителей должна быть достаточно велика: для люминесцентных ламп – примерно 0,5 Вт на 1 л объема аквариума, а мощность ламп накаливания должна быть примерно в три раза больше. Растение не только светолюбиво, но и нуждается в длительном световом дне, который должен быть не менее 12 часов, желательно – около 14 часов.

Несмотря на то что майака образует довольно слабую корневую систему, характер грунта для нее важен. В качестве субстрата лучше применять песок, уложенный слоем толщиной 3-4 см. Грунт должен быть достаточно питательным, хорошо заиленным. Дополнительной подкормки не требуется, естественного заиливания грунта для питания растения вполне хватает.

Майака очень легко размножается вегетативно. Достаточно отделить несколько стеблей и перенести их на новое место, чтобы получить новую великолепную заросль.

Во влажной оранжерее майака образует плотные заросли, напоминающие ковер. Как наземное растение ее выращивают при высокой влажности воздуха, температуре 24-30 °С, на питательном грунте, состоящем из смеси песка и дерновой земли. Свет должен быть рассеянным, но ярким. Взятое из оранжереи растение можно сразу пересаживать в аквариум.

Марсилия четырехлистная

Marsilea quadrifolia

Семейство марсилиевые – Marsileaceae.

Широко распространена в субтропических областях Азии, Африки и Европы.

Папоротник, имеющий листья оригинальной формы, которые расположены на ползучем корневище, стелющемся по поверхности грунта. Высота растения в условиях аквариума обычно не превышает 10-12 см. Марсилию располагают на переднем плане аквариума. Выращивать ее можно в емкости любого размера. В аквариуме она растет очень медленно и поэтому относительно мало распространена у аквариумистов. Равномерно растет в течение всего года.

Для марсилии подходит умеренно теплый аквариум с температурой воды 18-22 °С, но растение может неплохо расти и в тропическом аквариуме. При температуре ниже 16 °С рост практически прекращается. Вода должна быть мягкой с нейтральной или слабокислой реакцией. В умеренно жесткой воде со слабощелочной реакцией марсилия растет очень медленно. Подмена воды существенного влияния на ее рост не оказывает.

К условиям освещения марсилия не очень требовательна. Свет может быть умеренный. Растение удовлетворительно переносит длительное затенение. Естественный рассеянный свет очень полезен. Если аквариум находится вблизи окна, марсилию надо располагать у стенки, обращенной к свету. Для искусственного освещения можно использовать люминесцентные лампы типа ЛБ и лампы накаливания. В высоком аквариуме при недостатке или отсутствии естественного света полезно устроить боковое освещение. Оптимальная продолжительность светового дня для марсилии составляет 10-12 часов.

Грунт должен быть питательным, хорошо заиленным. Естественного ила растению обычно хватает, и дополнительная подкормка ему не требуется. Характер субстрата для марсилии важен, так как она имеет очень слабую, нежную корневую систему. Больше всего для нее подходит крупный песок. Можно использовать даже обычный речной песок, уложенный специально для марсилии слоем не более 2-3 см.

Размножается растение черенкованием ползучего корневища, которое можно разделить на части с 4-5 листьями каждая (желательно больше). Однако надо учитывать, что черенки, взятые из середины корневища, очень медленно трогаются в рост, а нередко и погибают. Чтобы размножение было успешным, лучше брать конечную часть корневища с хорошо выраженной точкой роста.

При выращивании марсилии в неглубокой емкости (уровень воды ниже 10 см) при удовлетворительном освещении у нее появляются надводные листья. Переведенная в условия влажной оранжереи, марсилия растет очень быстро, образуя значительно более крупные листья на длинных черенках. Такое растение можно пересадить в аквариум, где оно продолжает расти как подводное.

Мох ключевой

Fontinalis antipyretica

Семейство родниковые – Fontinalaceae.

Распространен в умеренно теплых областях северного полушария Земли. Встречается во многих районах нашей страны.

В аквариумах любителей этот мох можно увидеть довольно редко, так как долго сохранять его очень трудно из-за его сравнительно высокой требовательности к условиям содержания. Густые темно-зеленые заросли мха, достигающие обычно 20-25 см в высоту, очень украшают аквариум.

Мох следует содержать в холодноводном аквариуме при температуре 14-20 °С. К более высокой температуре растение можно приучить постепенно, и тогда некоторое время его удается содержать при температуре около 24 °С. Вода должна быть мягкой (жесткость не более 8°) с нейтральной реакцией (рН близко к 7). Особое внимание следует уделять чистоте воды – появление даже незначительной мути гибельно для растения. В связи с этим в аквариуме не должно быть большого количества рыб, а содержание рыб, роющих грунт, вообще недопустимо. Перемешивание и продувку воды следует свести к минимуму. Обязательна еженедельная подмена 1/5-1/4 объема воды.

Освещение должно быть умеренным. При избытке света на мхе легко появляются водоросли, что быстро приводит к его гибели. От прямого света мох надо прикрывать, помещая его в тени плавающих или высокорослых растений. Световой день может быть в пределах 12 часов.

Мох обладает способностью плотно прикрепляться к неровностям камней, поэтому в аквариуме его не следует углублять в грунт. Растение прижимают к поверхности шероховатых или пористых камней, а также к корягам, к которым оно вскоре прочно прикрепляется. Характер грунта значения не имеет.

Размножают фонтиналис делением куста.

Мох яванский

Vesicularia dubyana

Семейство гипновые – Нурпасеае.

Родина – тропики Юго-Восточной Азии.

Представляет собой переплетение тонких нитей темно-зеленого цвета, плотно прикрепляющихся к неровностям камней и коряг. Растение, которое длительно не беспокоят, образует очень красивые заросли. Мох можно использовать в качестве субстрата для нереста многих рыб. Растение очень неприхотливо и поэтому широко распространено у любителей аквариума. Растет яванский мох медленно, но равномерно в течение всего года.

Оптимальная температура для содержания этого растения находится в пределах от 24 до 28 °С. При температуре ниже 22 °С его рост практически прекращается. Жесткость и активная реакция воды значения не имеет: яванский мох удовлетворительно растет как в очень мягкой, так и в жесткой воде с кислой и щелочной реакцией. Вода должна быть прозрачной. В мутной воде на мхе быстро образуется налет, который не только портит внешний вид растения, но и нарушает его питание. Регулярная подмена воды в аквариуме не обязательна, так как мох развивается удовлетворительно и в старой воде.

Характер освещения и его интенсивность большой роли не играют. Растение выдерживает длительное затенение, может расти при минимальном количестве света. При ярком освещении мох приобретает насыщенную зеленую окраску, нити начинают ветвиться. Заросль при этом становится плотной и имеет очень привлекательный вид.

Характер грунта для растения не имеет значения: кусочек мха может прекрасно расти, если его просто положить на дно аквариума, не покрытое грунтом.

Яванский мох очень легко размножается вегетативно. Достаточно поместить в аквариум самый маленький кусочек мха, чтобы получить новое растение. Его не обязательно прижимать к основанию, так как оно тонет под собственной тяжестью.

При желании яванский мох можно выращивать во влажной оранжерее. Для этого кусочек мха следует поместить у самой кромки воды на отлого поднимающемся грунте. Иногда растение, которое живет на декоративных камнях или корягах, поднимающихся над уровнем воды, само выходит на сушу и его заросль располагается одновременно в воде и на воздухе.

Наяда гваделупская или Наяда мелкозубчатая

Najas guadelupensis или Najas Flexilis

Семейство наядовые – Najadaceae.

Широко распространена по всей территории Америки.

Старое название – Najas microdon. Одно из самых стойких и неприхотливых растений. Образует густые ажурные заросли в толще воды. Широко используется аквариумистами в качестве субстрата для нереста рыб. Расположенный на заднем плане, наяс создает прекрасный фон для растений с крупными листьями. Растет равномерно в течение всего года.

Температура воды, при которой наяс удовлетворительно себя чувствует, может колебаться в довольно широких пределах – от 18 до 30 °С. Его можно содержать в тропическом и умеренно теплом аквариумах. Жесткость воды существенной роли не играет, но в очень мягкой воде растение развивается несколько медленнее. Активная реакция воды может быть любой. Подмена воды 3-4 раза в месяц желательна, так как наяс лучше растет в свежей воде.

К условиям освещения растение сравнительно нетребовательно, оно выдерживает длительное затенение, но красивые заросли сочного зеленого цвета образуются только при сильном освещении.

Для освещения аквариума, где растет наяс, пригоден как естественный, так и искусственный свет. При использовании люминесцентных ламп типа ЛБ оптимальная мощность осветителей должна составлять примерно 0,4 Вт на 1 л объема. Можно использовать люминесцентные лампы типа ЛД, но в сочетании с лампами накаливания малой мощности. Продолжительность светового дня может колебаться в очень широких пределах и зависит от освещенности аквариума.

Характер грунта не играет существенной роли для этого растения. Наяс можно выращивать плавающим в толще воды. При посадке в грунт он образует слаборазвитую корневую систему, которая служит в основном для прикрепления растения. Питательные вещества наяс всасывает всей своей поверхностью. В связи с этим ни степень заиленности, ни характер субстрата не оказывают существенного влияния на его рост.

Минеральная подкормка наясу не нужна, растению хватает тех веществ, которые поступают в аквариум с кормом для рыб.

Наяс очень легко размножается черенками. Достаточно взять один из многочисленных побегов и создать ему более или менее подходящие условия, чтобы получить новую густую заросль.

Растение можно рекомендовать начинающим аквариумистам не только из-за того, что его просто содержать, но и из-за того, что оно способно активно влиять на обмен веществ в аквариуме, обеспечивать рыб кислородом и подготавливать воду для многих требовательных растений.

Номафила прямая или Лимонник или Большой индийский болотник

Nomaphila stricta или Nomaphila corymbosa

Семейство акантовые – Acanthaceae.

Родина – Юго-Восточная Азия.

Своеобразное растение, обладающее высокими декоративными качествами, благодаря чему пользуется большой популярностью. На длинном, очень прочном стебле расположены попарно овальные остроконечные светло-зеленые листья серебристые с изнанки. При благоприятных условиях номафила достигает значительных размеров и может выходить из воды. Для ее выращивания нужна емкость большого размера. Размещать растение лучше на заднем плане аквариума. Растет в аквариуме круглый год.

Номафила достаточно теплолюбива и подходит для выращивания в тропическом аквариуме. Оптимальная температура содержания 22-28 °С. При снижении температуры рост заметно замедляется, размер листьев уменьшается. Выращивать это растение можно в воде средней жесткости с нейтральной или слабощелочной реакцией. Общая жесткость желательна не менее 8°, рН 7-8,5. В мягкой воде листья быстро разрушаются, сохраняется только верхушка, состоящая из 2-3 пар листьев. Еженедельно нужно производить подмену 1/5-1/4 объема воды.

Номафила требует очень сильного освещения. При недостатке света нижние листья быстро распадаются. Этим признаком аквариумист может руководствоваться, подбирая интенсивность освещения. Ориентировочно мощность люминесцентных ламп, применяемых для освещения аквариума должна составлять около 0,5 Вт на 1 л объема. Очень полезна дополнительная подсветка лампами накаливания. Продолжительность светового дня – не менее 12 часов. Естественный свет улучшает рост растения. Боковая подсветка помогает сохранить на стебле большее количество старых листьев.

Грунт для номафилы необходим питательный, хорошо заиленный. В новый грунт под корни обязательно добавляют глину.

Характер субстрата существенной роли не играет, так как растение развивает сильную корневую систему. Толщина слоя грунта должна быть не менее 5-7 см.

Минеральная подкормка существенной роли не играет, специально для этого растения ее можно не производить. Следует учитывать, что номафила чувствительна к избытку многих химических веществ. Так, она очень плохо переносит избыток ионов натрия. Поэтому подщелачивание воды питьевой содой или добавку поваренной соли надо делать с большой осторожностью.

Размножают номафилу в искусственных условиях черенками, отделяя от материнского растения верхушечные побеги. Сохранив в грунте корневую систему с частью стебля, можно получить новое растение с несколькими боковыми побегами.

Номафилу можно содержать в условиях влажной оранжереи и палюдариума, где ее сначала помещают в емкость с низким уровнем воды, а после образования воздушных побегов пересаживают в грунт, состоящий из садовой земли, песка и добавок глины. В воздушной среде номафила растет значительно быстрее, чем в воде. Ее листья приобретают рельефность и становятся шероховатыми. Черенок такого растения можно помещать в аквариум. Он легко адаптируется и продолжает расти в толще воды.

Оттелия частуховидная

Ottelia alismoides

Семейство водокрасовые – Hydrocharitaceae.

Встречается в водоемах Юго-Восточной Азии, Северной Америки и Австралии.

Образует крупные листья округлой формы сочного ярко-зеленого цвета, располагающиеся под самой поверхностью воды. В условиях аквариума достигает высоты 60-70 см. Оттелию необходимо содержать в большой емкости. Размещают ее ближе к центру аквариума, так как длинные, вертикально направленные черенки листьев занимают немного места, в то время как листья покрывают очень большую площадь, однако никогда не поднимаются над поверхностью воды. Из-за определенных сложностей размножения растение сравнительно мало распространено у любителей аквариума. Его можно выращивать в течение всего года.

Для содержания оттелии больше всего подходит тропический аквариум с температурой воды 24-30 °С, но ее можно содержать и в умеренно теплом аквариуме при температуре около 20 °С. При этом скорость роста замедляется, цветения не бывает. Вода должна быть мягкой, с нейтральной или слабокислой реакцией. В жесткой воде очень нежные и хрупкие листья растения начинают распадаться. Подмена воды должна быть регулярной. В застоявшейся воде и при появлении мути старые листья очень быстро разрушаются.

Освещение должно быть яркое не только из-за того, что сама оттелия нуждается в нем, но и потому, что тень, создаваемая этим растением, достаточно плотная и покрывает большую площадь. При недостатке освещения страдает и сама оттелия, и растения, располагающиеся в ее тени. Если в аквариуме вместе с оттелией содержатся низкорослые растения, для них целесообразно устраивать боковую подсветку. Аквариум с оттелией очень полезно устанавливать вблизи окна, так, чтобы туда попадало достаточно естественного бокового света. Для искусственного освещения следует использовать люминесцентные лампы типа ЛБ мощностью примерно до 0,5 Вт на 1 л объема. Применение ламп накаливания не улучшает рост оттелии. Продолжительность светового дня должна быть не менее 12 часов.

Оттелия нуждается в питательном хорошо заиленном грунтe. При посадке в новый грунт под корни обязательно вносится глина или смесь глины и торфа. Корневая система Растения сильно развита, но она очень ломкая, поэтому в качестве субстрата надо использовать мелкую обкатанную гальку или крупный речной песок. Слой грунта должен быть достаточно толстым – не менее 5-7 см.

Дополнительную минеральную подкормку специально для оттелии можно не производить.

В аквариуме растение размножается исключительно семенами. При хороших условиях содержания оттелия почти постоянно цветет. Как правило, цветы самоопыляются. Созревание семян происходит примерно 2 недели. Созревшая коробочка с семенами лопается, и семена высыпаются на дно. Чтобы не допустить потери семян, через 10 дней после цветения на семенную коробочку следует надеть чехол из капрона. Высыпавшиеся семена в таком случае оказываются в мешочке. А можно поступить иначе. На 10-12-е сутки после цветения коробочку снимают и помещают в плошку со смесью песка и глины, залитой водой. При температуре 28-30 °С семена дозревают и высыпаются в песок плошки. Через некоторое время они прорастают. Сеянцам необходимо яркое освещение, но их надо оберегать от водорослей. Листья сеянцев в отличие от листьев взрослого растения имеют вытянутую, ланцетовидную форму. Когда растения достигнут высоты 7-10 см, их можно пересаживать в грунт аквариума или в отдельные горшочки.

Обращаться с оттелией надо как можно осторожнее, так как это растение очень ломкое.

Папоротник индийский водяной

Ceratopteris thalictroides

Семейство роговидные – Ceratopteridaceae.

Распространен в тропических областях всего земного шара.

Одно из самых популярных у аквариумистов растений. Обладает красивыми мелкорассеченными светло-зелеными листьями, которые в аквариуме при благоприятных условиях достигают в высоту 40-50 см. Чаще всего у аквариумистов встречается разновидность папоротника с менее рассеченными листьями, получившая название роговидный папоротник (Ceratopteris thalictroides cornuta). Условия содержания цератоптерисов с различной формой листьев одинаковы.

Растение наиболее подходит для содержания в тропическом аквариуме при температуре 22-26 °С. При температуре ниже 20 °С его рост значительно замедляется, а листья становятся мелкими.

Вода обязательно должна быть мягкой – жесткость не более 6°, с нейтральной или слабокислой реакцией. В жесткой воде со щелочной реакцией растение деградирует. Постоянная подмена воды не нужна, папоротник хорошо растет в старой воде с большим содержанием гуминовых кислот.

Освещениетребуется достаточно сильное. Допустим как естественный, так и искусственный свет. От прямых солнечных лучей растение надо притенять. Для искусственного освещения можно применять люминесцентные лампы типа ЛБ, мощность которых должна составлять 0,4-0,5 Вт на 1 л объема, или лампы накаливания, в три раза более мощные. Продолжительность светового дня – не менее 12 часов.

Корневая система растения развита достаточно хорошо, но корешки его нежные и ломкие. Поэтому грунт должен состоять из мелких частиц и быть хорошо заиленным. В качестве субстрата больше всего подходит крупный песок. Грунт можно укладывать слоем толщиной до 4-5 см.

В специальной минеральной подкормке этот папоротник не нуждается, наоборот, он очень чувствителен к избытку минеральных веществ. Растению вполне достаточно питания, получаемого из грунта и воды.

Размножается папоротник легко и оригинально, путем образования дочерних растений на старых листьях материнского куста. После формирования нескольких листочков и мочки корней дочернее растение отрывается и всплывает к поверхности воды. Там оно может расти как плавающее. Его также можно посадить в грунт.

Кроме этого папоротника у аквариумистов встречается другое, похожее на него растение, обладающее крупнофестончатыми листьями. Его часто называют «водяной капустой» и относят к виду Ceratopteris cornuta.

Папоротник таиландский (крыловидный)

Microsorium pteropus или Leptochilus decurrens

Семейство многоножковые – Polypodiaceae. Родина – тропики Юго-Восточной Азии.

Очень широко распространенное у аквариумистов водное растение. Очередно расположенные на длинном корневище ланцетовидные ярко-зеленые листья достигают в высоту 25-30 см и образуют густые заросли. Выращивать этот папоротник можно в аквариуме любого размера, помещая его у боковых стенок и на среднем плане. Растение это не очень требовательно, но условия его содержания имеют некоторые особенности. В аквариуме равномерно растет в течение всего года.

Микрозориум удовлетворительно развивается в тропическом аквариуме при температуре не ниже 24 °С. Даже при оптимальных условиях он растет медленно. При снижении температуры его рост еще замедляется. Показатели жесткости и активной реакции воды для микрозориума очень важны. Больше всего для него подходит мягкая вода жесткостью не более -6°. Активная реакция должна быть нейтральной или слабокислой (рН 5,5-7). Такие условия обычно создаются в старой воде. В связи с этим частая подмена воды для крыловидного папоротника не требуется, она даже может несколько тормозить его рост. В общем аквариуме микрозориум лучше всего переносит подмену 1/6-1/5 объема воды примерно 2 раза в месяц.

Освещение может быть сильным или умеренным. Папоротник выдерживает длительное затенение, но хорошо растет только при достаточном освещении. Естественный рассеянный свет положительно влияет на развитие микрозориума. В качестве источников искусственного света можно использовать лампы накаливания и люминесцентные лампы. Мощность осветителей подбирается индивидуально в зависимости от потребностей соседних растений и особенностей аквариума. Продолжительность светового дня должна составлять примерно 12 часов.

Грунт для микрозориума не обязателен. Его корневище всегда располагается поверх грунта, а корневая система сравнительно слабо развита, для нее вполне достаточно накопившегося на дне ила. Поэтому в аквариуме с грунтом характер частиц субстрата значения не имеет.

Минеральная подкормка, внесенная в воду, улучшает рост, микрозориума. Особое внимание следует уделять добавкам микроэлементов и азотных удобрений. Для микрозориума вполне хватает минимальных, доз микроэлементов, добавляемых в воду 1-2 раза в месяц. Из азотных удобрений лучше всего использовать мочевину 2-3 раза в неделю по 1-2 гранулы на 100 л воды.

В аквариуме микрозориум размножается только вегетативно. Корневище растения делят на части с 2-3 листьями. Из каждой части образуется новое растение. У этого вида папоротника есть еще один способ вегетативного размножения: на краях старых разрушающихся листьев образуются ростовые почки, из которых развиваются молодые растения. После гибели старого листа дочерние растения отрываются и всплывают к поверхности. У плавающего молодого растения постепенно развивается корневище, под тяжестью которого оно опускается на грунт.

При выращивании микрозориума надо обязательно учитывать, что он совершенно не переносит беспокойства и присутствия в воде взвешенных органических частиц. В аквариуме, где он растет, надо как можно реже пересаживать растения и отлавливать рыб. Интенсивная продувка аквариума, сильный ток воды и присутствие в аквариуме рыб, роющих грунт, значительно ухудшают рост этого папоротника.

Пеплис, бутырлак двухтычинковый

Peplis diandra

Семейство толстянковые – Lythraceae.

Родина – Северная Америка.

Длинностебельное растение с ветвящимися стеблями, которые густо покрыты листьями, собранными в мутовки по четыре. Листья очень узкие, зеленые с коричневым оттенком. Стебли как правило короткие. Пеплис можно выращивать в аквариуме малого объема, размещая его у боковых стенок ближе к переднему плану. Растение довольно широко распространено у аквариумистов.

Пеплис больше подходит для умеренно тепловодного аквариума. Средняя температура содержания около 22-24 °С. В зимний период рекомендуется создавать этому растению период покоя на 2-3 месяца, снижая температуру до 16-18 °С. Жесткость воды должна быть незначительной, до 6-8°. Реакция воды необходима нейтральная или слабокислая. В более жесткой воде рост ухудшается. Чистота воды очень важна для растения, появление мути сказывается на нем самым отрицательным образом. Подмена воды должна производиться регулярно.

Освещение может быть умеренное и яркое. При недостатке света растение начинает вытягиваться, приобретает бледно-зеленую окраску. При хорошем освещении мутовки листьев сидят очень плотно и листья имеют коричневатую окраску. Освещение может быть любое, искусственное или естественное. От яркого солнечного света растение надо притенять. Для искусственного освещения можно применять любые лампы накаливания и люминесцентные лампы. Продолжительность светового дня – 12 часов и больше.

В качестве грунта следует использовать смесь крупного песка и глины, так как корневая система растения очень нежна. Использовать крупную и среднюю гальку не следует, в таком грунте корни развиваются плохо и часто подгнивают. Толщина слоя грунта существенного значения не имеет, вполне достаточно 2-3 см.

Пеплис очень легко размножается черенкованием стебля и тонкого нежного корневища. Кусочек стебля длиной около 10 см можно посадить в грунт, углубив нижнюю мутовку листьев, у основания которых образуется корневая система. Однако лучше размножать пеплис делением корневища, так как, имея сформированную корневую систему, черенок быстрее адаптируется в новых условиях.

Перистолистник бразильский или Уруть бразильская или чилийская

Myriophyllum brasiliense

Семейство сланоягодниковые – Haloragaceae.

Родина – Южная и Северная Америка.

Изящное длинностебельное растение светло-зеленого цвета, широко распространенное у аквариумистов, образует густые заросли в толще воды. Пригодно для содержания в аквариуме любой емкости. Сравнительно неприхотливо.

Для перистолистника подходят умеренно теплый и тропический аквариумы. Оптимальная температура содержания – от 18 до 26 °С. Растение может выдерживать кратковременное снижение температуры до 12-14 °С. Для него подходит мягкая вода (общая жесткость до 6°) с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5,5-7). При содержании перистолистника очень важно следить за чистотой воды. Частицы мути быстро оседают на нежных тонкоразрезных листьях растения, нарушая их питание, что приводит к отмиранию листьев. Очень важно регулярно еженедельно подменивать 1/5-1/4 воды.

К условиям освещения растение достаточно требовательно. Свет должен быть ярким. При недостатке освещения перистолистник сильно вытягивается, его листья теряют сочную окраску. Ему очень полезен естественный рассеянный свет, но от прямых солнечных лучей растение надо оберегать, так как оно очень боится обрастания водорослями. Для искусственного освещения можно использовать лампы накаливания и люминесцентные лампы типа ЛБ. Мощность последних должна составлять 0,4-0,5 Вт на 1 л объема аквариума. Продолжительность светового дня, в которой нуждается перистолистник, можно определить по его поведению: когда растение получило достаточно света, оно складывает листья. Свет должен выключаться примерно через 30 минут.

Корневая система перистолистника развита слабо, она очень нежна. В качестве грунта лучше всего использовать песок, уложенный небольшим слоем (достаточно 2-3 см), умеренно заиленный. Перистолистник с успехом можно выращивать свободно плавающим в толще воды.

Необходимости в дополнительной подкормке растения комплексными минеральными удобрениями нет. Обычно ему достаточно питательных веществ, поступающих при подмене воды и кормлении рыб.

Перистолистник легко размножается черенкованием стебля. Сильно разросшиеся плети растения надо периодически укорачивать, удаляя верхушку. Затем ее пересаживают в грунт, углубив нижнюю мутовку листьев. У основания листьев очень быстро образуется корневая система.

Зимой, когда естественного света мало, можно создать перистолистнику условия для отдыха, снизив температуру воды в аквариуме. Но делать это не обязательно. При достаточной искусственной подсветке перистолистник может расти круглый год.

Перистолистник выщербленный или Уруть нежная

Myriophyllum pinnatum

Семейство сланоягодниковые – Haloragaceae.

Растение известно также под названием Myriophyllum eggelingi, Myriophyllum tritoni и Myriophyllum mitschei. Родина растения – восток Северной Америки, Мексика, Куба. Водится в прозрачных мелких водоемах. При снижении уровня воды преобразуется в надводное растение. Температура содержания более высокая, чем у других видов. Из-за своей разветвленности и беспорядочного роста рекомендуется для аквариумов с живородящими рыбками. В качестве зеленого черенка может служить любая часть растения, имеющая придаточные корни. Листья расположены беспорядочно, друг против друга или как бы сменяя друг друга, с нормальными мутовками встречается реже. Содержание и уход – как у Myriophyllum elatinoides, но температура зимой 15-18, летом до 25°С.

Перистолистник елочный или Уруть елочная

Myriophyllum elatinoides

Семейство сланоягодниковые – Haloragaceae.

Листья этого перистолистника похожи на елочные иголки. Родина – Южная и Центральная Америка, распространен в холодных и пресноводных озерах.

Растение предназначено для холодных, неподогреваемых аквариумов, любит чистую, прозрачную воду, хорошо растет при высоком уровне воды. Температура 15-20 °С и ниже, вода не очень жесткая.

Перистолистник колосистый Уруть колосистая

Myriophyllum spicatum

Семейство сланоягодниковые – Haloragaceae.

Распространено почти по всему земному шару, за исключением Центральной и Южной Америки, Центральной Африки и Австралии. Водится в прозрачных тихих водах, а также в солоноватой воде.

Содержание и уход – как у Myriophyllum elatinoides. Чтобы добиться кустистых колоний, которые и зимой остаются в вегетации, еще летом растения нужно регулярно прощипывать. Особой ценности не представляет, но может быть хорошим субстратом для нереста многих рыб, так как неприхотливо.

Перистолистник мутовчатый или Уруть мутовчатая

Myriophyllum verticillatum

Семейство сланоягодниковые – Haloragaceae.

Родина растения – Европа, Канада, часть Азии и Африки. Водится в бедной известью воде.

Содержание и уход как и у Myriophyllum elatinoides, при не очень теплом содержании остается до глубокой зимы зеленым. Размножается из зимующей почки, не любит жесткой воды.

Перистолистник хвостиковидный или Уруть хвостниковая

Myriophyllum hippuroides

Семейство сланоягодниковые – Haloragaceae.

Растение известнопод именем Myriophyllum scabratum, Mexicanum affinis. Родина – Северная Америка до Мексики, распространена в прозрачных водах.

Содержание и уход – как у Myriophyllum elatinoides, однако хорошо растет и в жесткой воде. Для растения характерно образование мутовок листьев, одна за другой.

Пистия, водный салат

Pistia stratiotes

Семейство ароидные – Araceae.

Родина – тропические области Африки.

Одно из самых интересных плавающих растений. Оно образует крупные розетки бархатистых волнистых листьев голубовато-зеленого цвета. Крупные экземпляры достигают высоты 15 см, диаметр розетки листьев может достигать 25 см. Корневая система растения хорошо развита и может опускаться на значительную глубину. В переплетении корней находят для себя прекрасное убежище мальки многих рыб. Пистия широко распространена у любителей аквариума. В весенне-летний период растение развивается несколько быстрее и достигает максимальных размеров. Зимой пистия растет хуже.

Содержать пистию надо в тропическом аквариуме. Оптимальная температура воды от 24 до 30 ° С. В более холодной воде рост замедляется, размеры растения значительно уменьшаются. Характеристики воды – жесткость и активная реакция – большого значения не имеют, но при жесткости больше 12° пистия растет несколько хуже.

Корневая система пистии прекрасно очищает воду, собирая частицы мути. Подмену воды необходимо производить 3-4 раза в месяц.

Основным требованием при содержании этого растения является яркий свет. Пистия предпочитает естественный и особенно солнечный свет. При искусственном освещении мощность ламп должна быть очень большой. Использовать следует только люминесцентные лампы, мощность которых должна составлять не менее 3 Вт на 1 дм2 поверхности воды. Даже при сравнительно ярком освещении растение не бывает таким крупным, как в природных условиях. Лампы накаливания использовать не рекомендуется, так как они выделяют очень много тепла и могут вызвать ожог листьев, даже если находятся на большом расстоянии от растения. Продолжительность светового дня должна быть не менее 12 часов.

Чрезвычайно важна для пистии влажность воздуха. Поэтому аквариумы, где она выращивается, необходимо плотно закрывать стеклом или специальным высоким колпаком, над которым размещают осветители.

Корневая система пистии достигает в длину 25-30 см. Чаще всего она не достает до дна, свободно располагаясь в толще воды, поэтому характер грунта для растения не важен. В период быстрого роста полезно производить подкормку комплексными минеральными удобрениями, в состав которых обязательно должны входить микроэлементы. Количество вносимых в воду удобрений должно быть примерно таким же, как для большинства других растений – около 1,5-2 г сухого вещества на 100 л воды еженедельно.

При благоприятных условиях пистия бурно размножается путем образования дочерних боковых побегов, которые можно отделять от материнского растения уже после образования 2-3 маленьких листочков.

При плохом освещении размеры пистии значительно уменьшаются, молодые листья не поднимаются над поверхностью воды. При снижении температуры воды растение может погибнуть. Если зимой невозможно создать для растения оптимальные условия, его можно поместить во влажную камеру и содержать там на подушке из болотного мха при температуре 12-14 °С. Перезимовавшее растение весной помещают в аквариум и содержат при высокой температуре и сильном освещении.

Плавающий папоротник или Водяная капуста

Ceratopteris cornuta

Семейство роговидные – Ceratopteridaceae.

Распространен в тропиках всего земного шара.

Достигающие довольно больших размеров плавающие листья широкие, по краям глубоко разрезаны. Черенки и жилки листьев губчатого свойства, очень хрупкие. Цвет светло-зеленый. Богато разветвленные корни похожи на «бороду». Содержат в полуприкрытом аквариуме, так как на листья отрицательно действует конденсат. Является хорошим естественным светофильтром. Освещение достаточно светлое, температура 22-30 °С. Предпочитает не очень жесткую воду.

Повойничек

Elatine macropodа forma submersa

Семейство повойничковые – Elatinaceae.

Родина этого привлекательного растения – Франция, Испания, Северная Африка, острова Мальта и Сицилия. Под грунт достаточно иметь смесь мелкого песка и выветренной глины. Во время роста нуждается в покое. В особенности нельзя пускать в это время в аквариум рыб, поедающих водоросли и растения, так как они могут вырвать и уничтожить саженцы. При посадке целесообразно разделение куста на две или несколько частей для облегчения образования дернины. Этот способ посадки предоставляет защиту икре рыб, опускающейся на дно. Любит яркий, по возможности солнечный свет. Лучи должны проникать до дна. Температуру предпочитает 15-30°С. В отношении состава воды растение неприхотливо.

Рдест Гайя

Potamogeton gayi

Семейство рдестовые – Potamogetonaceae.

Родина его – тропические и субтропические области Южной Америки. Исключительно подводно-живущее растение. Имеет длинный тонкий стебель с узкими, оливково-зелеными или коричневатыми листьями. Соцветия поднимаются над водой всего на несколько сантиметров. Побеги под водой так густо сплетаются, что образуют настоящие заросли. Размножается частями стебля. Грунт должен быть богатым питательными веществами. Растение светолюбиво. Температуру предпочитает 20-25°С. Вода должна быть умеренной жесткости. Лучшие результаты дает в смягченной воде.

Рдест малайский или Рдест яванский

Potamogeton malajanus или Potamogeton javanicus

Семейство рдестовые – Potamogetonaceae.

Родина – тропические области Азии.

Длинностебельное растение, сравнительно мало распространенное среди любителей аквариумных растений, с очень красивыми, слегка волнистыми листьями, имеющими выраженный сетчатый рисунок. Рдест образует ползучее корневище, от которого отходят длинные вертикальные побеги, достигающие поверхности воды и стелющиеся по ней. Плети могут достигать значительной длины, поэтому для содержания рдеста больше всего подходит высокий аквариум (высотой более 50 см). Аквариум лучше устанавливать достаточно высоко, так, чтобы листья растения, стелющиеся под самой поверхностью воды, можно было видеть снизу, тогда они выглядят особенно привлекательно. Растение довольно требовательно к условиям содержания, этим, вероятно, и объясняется то, что оно редко встречается у любителей аквариума.

Вода для рдеста требуется достаточно теплая, с температурой 24-30 °С. При более низкой температуре воды растение сразу замедляет рост, а при температуре ниже 22 °С прекращает рост и может погибнуть. Жесткость воды должна быть достаточно высокой – от 8 до 16°. В мягкой воде рдест образует мелкие зеленые листья, растет очень медленно и теряет свои декоративные качества. Активная реакция воды должна быть нейтральной или слабощелочной (рН в пределах 7-8). В такой воде на листьях рдеста образуется беловатый кальциевый налет, количество которого в ночное время уменьшается, а днем увеличивается. Необходимо регулярно не реже раза в неделю подменивать до 1/5-1/4 объема воды.

Рдест очень требователен к условиям освещения. Даже кратковременное затенение вызывает хлороз, а затем и гибель листьев. Для освещения можно рекомендовать люминесцентные лампы типа ЛВ. Мощность осветителей можно рассчитать исходя из следующей пропорции: 0,5 Вт на 1 л объема аквариума. Очень полезно досвечивание лампами накаливания. Световой день должен быть достаточно длительным, 12-14 часов. Первым признаком недостаточности освещения является изменение цвета молодых листьев. При оптимальных условиях они имеют красно-коричневую окраску с выраженным сетчатым рисунком. При ухудшении освещения растение начинает давать светло-зеленые листья со слабо выраженным рисунком.

Меньшее значение для содержания рдеста имеет грунт. Его заиленность, дополнительная подкормка, внесенная под корни, существенного влияния на развитие этого растения не оказывает. В качестве субстрата следует использовать крупный речной песок. В более грубом субстрате корневище развивается неудовлетворительно, образуется очень плотная заросль стеблей. В результате скорость роста значительно снижается, листья становятся мельче, декоративные качества растения ухудшаются.

Размножается рдест вегетативно – путем черенкования стебля и деления корневища. Использовать следует только верхушечные черенки длиной не менее 20-25 см, так как более короткие черенки развиваются очень медленно. Черенки необходимо сразу посадить в грунт, заглубив нижний лист. Через несколько дней у основания листа появляются корни. Оставленный плавать черенок может долгое время не давать корней, образуя мелкие боковые побеги.

При благоприятных условиях растение цветет, образуя колосовидные соцветия белого цвета, но полноценные семена в аквариуме получить не удается.

Риччиокарпус плавающий

Ricciocarpus natans

Семейство риччиевые – Ricciaceae.

Ближайший родственник риччии, интересный представитель печеночных мхов, реже встречается на территории нашей страны.

Содержат в «парниковых» условиях палюдариума, так как растению необходим влажный воздух. Светолюбиво. Верхняя часть – сухая, находится в воздушной среде. Пластинки листа овальные, сердцевидные, с «клювиком» ярко-зеленого цвета. В них образуются треугольные почки, из которых вырастают дочерние растения. Лист наполнен аэрокамерами, снизу покрыт длинными фиолетовыми чешуйками, похожими на корешки. Аквариум лучше всего прикрыть стеклом для создания влажной среды.

Риччия плавающая

Ricca fluitans

Семейство риччиевые – Ricciaceae.

Широко распространена в умеренно теплых районах всего земного шара.

Плавающий по поверхности воды ажурный ярко-зеленый мох, образующий очень красивые островки. Растение встречается у аквариумистов очень часто и используется в качестве естественного субстрата для нереста рыб и укрытия для мальков. Кроме того, его применяют в качестве затенителя. Условия содержания этого растения несложны.

Риччия хорошо растет в умеренно теплом и тропическом аквариумах. Наиболее подходящая температура 22-26 °С. При температуре ниже 20 °С рост замедляется, растение уменьшается в размерах и может погибнуть. Лучше всего оно растет в мягкой воде с нейтральной или слабощелочной реакцией. При жесткости воды больше 8° рост риччии ухудшается. Желательно регулярно подменивать до 1/5 объема воды.

Освещение должно быть ярким. При недостатке света риччия распадается на отдельные веточки и не образует островков. При солнечном освещении растение лучше притенять. В качестве источников искусственного света лучше использовать люминесцентные лампы типа ЛБ, мощность которых должна составлять не менее 2 Вт на 1 дм2. Применять лампы накаливания менее желательно, так как они создают местный перегрев воды.

Дополнительная минеральная подкормка для риччии не требуется. Растению достаточно питательных веществ, попадающих в аквариум со свежей водой и кормом для рыб.

Размножение риччии не представляет сложностей. Небольшой кусочек таллома – всего несколько маленьких веточек – способен за короткое время распространиться на всю поверхность аквариума.

Роголистник кубинский

Ceratophyllum spec.

Семейство роголистниковые – Ceratophyllaceae.

Родина его – Куба. Похож на плотную и густую гроздь, составленную из сильноветвящихся побегов. Корней не имеет. Многолетняя плавающая в воде трава, зимой не отмирает, а продолжает вегетацию. Стебель нехрупкий, красноватого цвета. Если растение находится в ярко освещенном аквариуме, то образуются короткие междоузлия. Ветвь формируется пушистая, плотная. Довольно быстро растет в длину. При ярком освещении и температуре более 25 °С за месяц вырастает в длину более метра. Затем начинает куститься. В аквариуме, где растет кубинский роголистник, необычайно чистая вода. Является -активным ассимилятором растворенных в воде органических и неорганических веществ. Кислород, выделяемый большой биологически активной поверхностью, способствует быстрому окислению органических остатков от жизнедеятельности рыб. Может быть использован как интереснейший декоративный элемент в аквариуме голландского типа.

Роголистник темно-зеленый

Ceratophyllum demersum

Семейство роголистниковые – Ceratophyllaceae.

Распространен в умеренно теплых областях всего земного шара.

Длинностебельное растение с игольчатыми листьями темно-зеленого цвета и красноватыми стеблями. Растет в толще воды. У любителей аквариума роголистник распространен очень широко, так как растет он очень быстро и весьма неприхотлив.

В условиях аквариума, так же как и в природе, наблюдается сезонность роста роголистника. В зимний период рост замедляется, роголистник опускается на дно и сохраняет только верхушечные побег

Выращивать роголистник можно в любом аквариуме: холодноводном, умеренно теплом и тропическом. При высокой температуре воды 24-28 °С растение развивается исключительно быстро. Особенно благоприятна для него умеренно жесткая вода с нейтральной или слабощелочной реакцией. В мягкой воде с кислой реакцией роголистник растет несколько хуже. Растение нуждается в свежей, часто подмениваемой воде. При появлении мути частицы ее быстро оседают на роголистнике и портят его внешний вид. При этом растение переносит появление на листьях налета и обрастании достаточно стойко. Загрязненные ветки следует промыть в чистой проточной воде и вновь поместить в аквариум.

Особое внимание надо уделять свету. Несмотря на темную окраску, растение достаточно светолюбиво. Полезнее всего для него естественный рассеянный свет. От прямого солнечного света роголистник лучше прикрывать. Водоросли на его листьях поселяются редко.

Искусственное освещение должно быть достаточно яркое. Можно применять лампы накаливания, а также люминесцентные лампы типа ЛБ, мощность которых должна быть не менее 0,3 Вт на 1 л объема аквариума. Надо отметить, что окраска растения при всех видах искусственного освещения несколько уступает его окраске при естественном освещении. Продолжительность светового дня должна быть значительной, около 14 часов (желательно не менее 12 часов).

В минеральной подкормке роголистник не нуждается, ему вполне хватает веществ, поступающих со свежей водой и кормом для рыб. Растение можно выращивать плавающим в толще воды, а можно высаживать в грунт. Его корневая система очень слаба и существенной роли в питании не играет.

Осенью, когда освещение ухудшается, рост роголистника замедляется, и его стебли опускаются на дно. При сохранении высокой температуры воды и искусственном освещении рост продолжается довольно долго, но позже период покоя все же наступает. При снижении температуры воды до 12-14 °C у растения сохраняются верхушечные почки, из которых весной развиваются новые стебли.

Роголистник очень легко размножается делением стебля. Чтобы получить новое растение, достаточно взять совсем небольшой кусочек стебля.

Ротала Валлиха, красная майака

Rotala wallichii

Семейство дербенниковые – Lythraceae.

Родина – Юго-Восточная Азия.

Длинностебельное растение, очень похожее на майаку речную, но с более темными листьями, приобретающими при благоприятных условиях розоватый оттенок. Узкие нежные листочки, густо покрывающие стебель, достигают в длину 1-1,5 см. Выращивать роталу можно плавающей в толще воды, а также укорененной в грунте. Для нее подходит аквариум любой емкости, но лучше она растет при невысоком уровне воды, до 20 см. К условиям содержания в аквариуме растение требовательно и, вероятно, поэтому редко встречается у аквариумистов.

Ротала подходит для содержания в тропическом аквариуме при температуре не ниже 22 °С. В более холодной воде рост замедляется и растение может погибнуть. Вода должна быть мягкой, желательно, чтобы общая жесткость была не более 4°, реакция – слабокислая. При жесткости больше 6° рост почти прекращается. Следует регулярно подменивать до 1/5 объема воды.

Для роталы требуется хорошее освещение. При недостатке света она начинает вытягиваться, ее листья теряют оригинальную окраску. Естественный свет растению очень полезен, но от прямых солнечных лучей его лучше прикрывать, чтобы на листьях не появились водоросли. Для искусственного освещения можно использовать комбинированные осветители, состоящие из люминесцентных ламп типа ЛБ и ламп накаливания. Мощность люминесцентных ламп должна составлять 0,4-0,5 Вт на 1 л объема. Непосредственно над растением целесообразно разместить лампу накаливания мощностью 15-40 Вт, в зависимости от размера и глубины аквариума. Продолжительность светового дня должна быть не менее 12 часов.

Корневая система роталы развита слабо, поэтому степень заиленности грунта для нее не имеет большого значения. В качестве субстрата следует, использовать песок, уложенный слоем 2-3 см.

Ротала легко размножается черенкованием стебля.

Очень хорошо растет ротала в палюдариуме и во влажной оранжерее. Взятый из аквариума черенок высаживают в грунт, залитый водой, слой которого должен быть не более 1-2 см. В таких условиях ротала легко образует воздушные побеги, которые быстро растут при температуре 26-30 °С, ярком освещении и достаточно питательном грунте, состоящем из садовой земли, перегноя и песка.

Выращенное в оранжерее растение можно пересаживать в аквариум, где оно после непродолжительной адаптации трогается в рост.

Ротала круглолистная или Ротала индийская

Rotala roundifolia или Rotala indica

Семейство дербенниковые – Lythraceae.

Родина – Юго-Восточная Азия.

Длинностебельное растение, способное расти и в аквариуме, и в условиях влажной оранжереи. У аквариумистов встречается сравнительно редко. Отдельные веточки роталы, выращенной в воде, выглядят неказисто. На стеблях, достигающих в аквариуме 20-25 см, попарно сидят нежные светло-зеленые вытянутые листочки длиной около 1 см. Однако большой куст выглядит очень эффектно и удачно сочетается с крупнолистными растениями. Размещают роталу ближе к боковым стенкам. В аквариуме она растет круглый год.

Содержать роталу лучше всего в тропическом аквариуме при температуре выше 24 °С. При более низкой температуре это растение, медленно развивающееся в воде, практически прекращает рост. Вода должна быть мягкой или умеренно жесткой. Ротала лучше всего чувствует себя в воде общей жесткостью менее 6°, а если жесткость превышает 12°, она скоро гибнет. Активная реакция воды предпочтительна нейтральная или слабокислая. В щелочной воде растение развивается неудовлетворительно. В аквариуме необходимо поддерживать чистоту, регулярно подменивать 1/5-1/4 объема воды. Появление в воде мути приводит к ухудшению внешнего вида растения и замедлению его роста.

Освещение должно быть умеренно яркое. При недостатке света ротала вытягивается и выглядит слабой и бледной. Избыток освещения может привести к появлению водорослей, которые губительны для растения. Подбирать освещение надо индивидуально, учитывая, что растение выдерживает умеренное затенение. Ориентироваться можно на окраску молодых листьев, которая при благоприятных условиях приобретает розоватый оттенок. Очень полезна подсветка лампами накаливания в сочетании с рассеянным естественным светом или освещением люминесцентными лампами. Продолжительность светового дня должна быть около 12 часов.

У роталы, выращиваемой в аквариуме, корневая система развита слабо. Растение можно высаживать в грунт-тогда оно приобретает более эффектный вид, а можно оставлять плавающим в толще воды. Выращиваемому в грунте растению вполне хватает для питания естественного ила. Плавающее растение, получающее питание только из воды, развивается медленнее.

Как уже говорилось, роталу можно успешно выращивать в палюдариуме и во влажной оранжерее. Часть стебля, взятую из аквариума, высаживают в грунт, покрытый водой. В таких условиях ротала формирует упругие надводные побеги с круглыми глянцевыми листьями и цветет. Воздушные побеги при благоприятных условиях растут очень быстро. Для роталы нужна высокая влажность, высокая температура воды и воздуха (26-30 °С), яркий свет. Взятое из оранжереи растение можно сразу переносить в аквариум. После короткого перерыва оно продолжает расти, формируя побеги с листьями удлиненной формы.

Ротала крупнотычинковая

Rotala macrandra

Семейство дербенниковые – Lythraceae.

Родина – Индия.

Одно из самых красивых длинностебельных растений. Великолепная розовая окраска тончайших блестящих овальных листьев делает это растение настоящим украшением любого аквариума. Обычно максимальная длина стеблей роталы достигает 20-25 см. Растение следует располагать на переднем плане или на боковой полочке аквариума. Ротала крупнотычинковая – одно из самых прихотливых тропических водных растений.

Температура воды для роталы должна быть высокой, оптимальная 27-30 °С. При температуре 26 °С и ниже ее рост прекращается, быстро мельчают молодые листья, а старые распадаются. Ротала плохо переносит жесткую (жесткостью больше 6°) воду. Оптимальная жесткость воды для этого растения 2-4°. Такая вода имеет нейтральную или слабокислую реакцию, что вполне устраивает роталу. Она очень плохо переносит присутствие в воде многих химических веществ, в частности ионов натрия, поэтому добавки поваренной соли и питьевой соды совершенно нежелательны.

Освещение для роталы крупнотычинковой должно быть очень яркое. Растение надо располагать как можно ближе к источнику света, под прямые лучи. Прямой солнечный свет в течение 2-3 часов в день очень полезен. Однако вполне можно ограничиться искусственным освещением. В этом случае обязательно следует применять комбинацию люминесцентных ламп типа ЛБ для создания интенсивного рассеянного света и ламп накаливания для увеличения доли красно-оранжевого излучения. Использование только сильных ламп накаливания может привести к перегреву растения и связано с большими затратами энергии. Продолжительность светового дня должна быть 12-14 часов, но при этом роталу надо оберегать от водорослей. Особенно опасны для нее сине-зеленые водоросли.

Корневая система у роталы развита очень слабо. На стеблях, стелющихся у поверхности воды, образуются дополнительные корешки. Несмотря на это, растение надо обязательно высаживать в грунт. Оставленная плавать, ротала растет очень медленно и постепенно мельчает. При малейших отклонениях характеристик воды от оптимальных такие плавающие неукорененные стебли быстро гибнут.

Грунт для роталы должен быть достаточно питательным, но не слишком заиленным. В новый грунт полезно добавить некоторое количество глины и торфа. Лучшим следует считать грунт из старого аквариума. Учитывая нежное строение корневой системы роталы, для субстрата следует использовать не очень мелкий речной песок, толщина слоя которого должна быть не больше 2-3 см.

Минеральную подкормку следует производить очень осторожно, так как растение плохо реагирует на малейший избыток солей в воде. Концентрация минеральных удобрений для роталы должна быть в 2-3 раза меньше рекомендованной для других растений. Кроме того, минеральную подкормку лучше делать не один, а два-три раза в неделю, уменьшив, естественно, дозу.

Размножается ротала в искусственных условиях, как и все длинностебельные растения, черенкованием стебля. Черенки должны быть длиной 7-10 см, так как более короткие очень медленно трогаются в рост. Черенок, взятый из середины стебля, обязательно должен иметь сформированный боковой побег.

Обращаться с роталой надо как можно более осторожно, так как она очень чувствительна к прикосновениям, особенно к прикосновению пальцев. При пересадках растение должно как можно меньше находиться на воздухе.

Выращивая роталу при низком уровне воды, не следует позволять ей выходить на воздух, так как наземные побеги растения теряют декоративность. Кроме того, в наземных условиях растение цветет, что также приводит к ухудшению его внешнего вида.

Ряска горбатая

Lemna gibba

Семейство рясковые – Lemnaceae.

Мелкое растение, плавающее на поверхности воды. Листики очень маленькие, снизу выпуклые, наполненные аэрокамерами, обеспечивающими плавучесть. Листики одиночные, овальные, ярко-зеленого цвета. Длина стебля до 1 мм. Растение многолетнее. На территории нашей страны встречается редко. Светолюбиво.

Ряска малая

Lemna minor

Семейство рясковые – Lemnaceae.

Распространена по всему земному шару, на территории нашей страны встречается повсеместно.

Плавающее по поверхности воды растение, состоит из отдельных овальных светло-зеленых пластин размером до 5 мм с единственным корешком. Декоративного значения не имеет. Используют ряску для притенения растений, боящихся яркого света, и в качестве витаминной добавки к рациону многих рыб.

Температура воды, при которой может существовать ряска, колеблется в очень широком диапазоне – от 12 до 30 °С. Жесткость и активная реакция воды для нее значения не имеют.

Освещение должно быть ярким.

Выращивание ряски не представляет никаких сложностей, зато избавиться от нее трудно. Для этого ее собирают с поверхности аквариума сачком и на неделю выключают верхнее освещение, сохраняя или создавая временное боковое освещение. Обычно за такой срок ряска погибает.

Для использования в качестве кормовой добавки ряску собирают, высушивают на противне, растирают в порошок и добавляют в комплексные корма.

Ряска многокоренная, или многокоренник обыкновенный

Spirodela polyrrhisa L. schleid

Семейство рясковые – Lemnaceae.

Это плавающее: на поверхности воды растение распространено в водоемах Европы и Азии. Лист в виде пластинки, округлый, слегка, гофрированный по краю, длиной до 8 мм, шириной до 5 мм, снизу пластинки розовые или красноватые, и оттуда отходит пучок корешков. В аквариуме цветет редко, а в природных условиях цветет летом. Размножается спорами и вегета-тивно. Множество корешков – хорошее укрытие для мальков живородящих карпозубых.

Ряска трехдольная

Lemna trisulca

Семейство рясковые – Lemnaceae.

Растение распространено в умеренно теплых областях всего земного шара. На территории нашей страны встречается довольно редко.

Очень красивое растение, плавающее в толще воды, состоит из соединенных по три светло-зеленых полупрозрачных листочков длиной около 1 см. Образует в воде заросли, имеющие вид ажурного шара, в которых находят пищу и приют мальки многих рыб. Ряска трехдольная встречается у аквариумистов очень редко. У нее выражена сезонность роста. Зимой ряску необходимо сохранять в отдельных емкостях при температуре воды не выше 12 °С.

Растение больше всего подходит для умеренно теплого аквариума. Оптимальная температура содержания 18-22 °С. Вода должна быть мягкая (общая жесткость желательна меньше 8°) с нейтральной или слабокислой реакцией. В более жесткой воде со слабощелочной реакцией растение менее долговечно. До декабря ряску содержат в аквариуме, потом ее помещают в специальную неглубокую чашку и хранят при слабом освещении и температуре 5-12°С. В марте растение можно перенести в теплый аквариум.

Освещение во время роста ряски должно быть очень сильным, но от прямого солнечного света растение необходимо прикрывать. Для искусственного освещения лучше всего использовать люминесцентные лампы типа ЛБ мощностью около 0,5 Вт на 1 л объема. Лампы накаливания менее пригодны, так как вызывают перегрев верхних слоев воды.

Вода в аквариуме должна быть очень чистой, так как оседание частиц мути на листьях растения нарушает их питание и быстро приводит к их гибели,

Ряску очень легко размножать, отделяя от большой заросли самую незначительную часть. Из нескольких листочков при благоприятных условиях можно получить новое растение.

Сальвиния ушастая

Salvinia auricuiata

Семейство сальвиниевые. Salviniaceae.

Родина ее – стоячие и медленнотекущие водоемы тропической зоны Южной Америки. Долька листа растений имеет форму уха, поэтому сальвиння и получила такое название. Листья округлые, мелкие, желтоватого оттенка. Растение требовательно к освещению – при его недостатке и низкой температуре оно погибает. Из сохранившихся спор погибших растений культура легко восстанавливается. Для этого надо повысить температуру до 25-30 °С и установить яркое, рассеянное освещение. В зимнее время хорошо сохраняется при подсветке, которая длится 12-14 часов в сутки. Размножается вегетативно и спорами. Является хорошим естественным светофильтром. К составу воды неприхотлива.

Сальвиния плавающая

Salvinia natans

Семейство сальвиниевые – Salviniaceae.

Растение широко распространено в Европе, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

Широко распространенный у аквариумистов очень неприхотливый папоротник, плавающий по поверхности воды. Растение имеет короткие стебли, на которых попарно сидят опушенные овальные листья длиной до 1,5 см. При благоприятных условиях растение удается выращивать круглый год. Используют сальвинию не только для украшения аквариума, но для затенения других растений.

Содержать сальвинию можно в умеренно теплом и тропическом аквариумах. Она удовлетворительно растет при температуре 20-28 °С, но максимальных размеров достигает только в теплом аквариуме при температуре выше 24 °С. В холодной воде сальвиния растет очень медленно, а листья ее становятся мелкими. Жесткость и активная реакция воды значения не имеют. Растение хорошо развивается как в очень мягкой, так и в довольно жесткой воде. Желательно регулярно подменивать воду.

Освещение должно быть очень яркое. Лучше всего сальвиния растет при солнечном свете и высокой влажности воздуха. Чтобы растение при искусственном освещении имело вид близкий к природному, следует применять люминесцентные лампы или специальные фитолампы, мощность которых должна быть не менее 3 Вт на 1 дм2 площади. Чтобы сохранить растение в аквариуме, достаточно использовать лампы в три раза меньшей мощности, но при этом листья становятся очень мелкими и блеклыми. Лампы накаливания большой мощности применять не следует, так как они сильно сушат воздух.

Кусочек стебля с двумя листочками, отделенный от заросли, при благоприятных условиях дает новую заросль. Вегетативный способ размножения – единственный в условиях аквариума.

Сердечник лировидный или Сердечник японский

Cardamine lyrata

Семейство крестоцветные – Cruciferae.

Родина растения: Восточная Сибирь, Северный и Восточный Китай, Корея, Япония. В идентичных условиях похож на нашу ярутку (вербейник), живет над водой, иногда и под водой.

Многолетнее, в аквариуме почти исключительно культивируемое под водой, восприимчивое и нежное растение. От ползучего разветвленного корневища вертикально вверх стремятся хрупкие стебли, которые несут круглые листочки на длинных черенках. Растущие под водой растения не цветут: размножаются делением корневища или зелеными черенками. Предназначается для большого аквариума, хорошо растет и в садовом пруду – особенно над водой. Нежные листья нуждаются в защите от улиток. Освещение светлое, по возможности солнечное. Температура 15-20 °С, при большей температуре становится громоздким. Вода без особенностей, однако при более мягкой воде листья становятся больше.

Ситняг взрастающий

Eleocharis prolifera

Семейство осоковые – Сурегасеае.

Родина – южные области Северной Америки.

Это растение известно у любителей аквариума под названием «пальмочка». Имеет тончайшие игольчатые листья, на концах которых появляются молодые растения. Образует оригинальные ажурные заросли. В аквариуме ситняг обычно достигает высоты 40 см. В последнее время он встречается в аквариумах все реже, так как содержать его довольно сложно.

Лучше всего выращивать ситняг в умеренно теплом аквариуме (температура 18-24 °С). Кратковременное снижение температуры растение переносит без последствий, в тропическом аквариуме оно погибает. Вода должна быть мягкой, жесткость не должна превышать 6°, реакция нейтральная или слабокислая. В умеренно жесткой воде ситняг растет несколько хуже. Очень важно следить за чистотой воды в аквариуме. Малейшая муть губительна для растения, поэтому очень важно не перенаселять аквариум рыбами и наладить хорошую фильтрацию воды.

К условиям освещения ситняг нетребователен. Для этого растения очень важно подобрать освещение так, чтобы на нем не появлялись водоросли, губительные для него. Свет может быть достаточно сильным, но рассеянным. Подбирать осветители надо индивидуально в зависимости от количества естественного света, попадающего в аквариум. При использовании искусственного освещения лучше применять люминесцентные лампы типа ЛБ мощностью около 0,4 Вт на 1 л объема. Продолжительность светового дня – до 12 часов, но оно может быть и короче.

Ситняг очень легко размножать, отделяя молодые растения образовавшиеся на концах старых листьев. Маленькие дочерние растения лучше поместить в емкость с невысоким уровнем воды. После формирования корневой системы их можно пересаживать в глубокий аквариум.

Ситняг пригоден для постоянного содержания во влажной оранжерее или в палюдариуме.

Ситняг игольчатый

Eleocharis acicularis

Семейство осоковые – Cyperaceae.

Распространен в умеренно теплых областях Америки, Европы, Азии и Австралии.

Это растение чисто болотное. Оно переносит длительное затопление, но если его постоянно содержать в аквариуме, растет плохо. Лучше всего выращивать его в емкости с низким уровнем воды. Растение представляет собой пучки тончайших игольчатых листьев ярко-зеленого цвета высотой до 10-15 см. Размещают его обычно на переднем плане малого аквариума или на дополнительных боковых полочках в большом аквариуме.

Ситняг следует содержать в холодном или умеренно теплом аквариуме. Рост – сезонный. На зиму температуру воды следует снижать до 12-16 °С. В летний период температура должна поддерживаться на уровне 20 °С и выше. Вода этому растению нужна мягкая, со слабокислой или нейтральной реакцией. В аквариуме необходимо поддерживать чистоту, так как растение очень боится обрастании и появления налета на листьях. Регулярная подмена воды и чистка грунта необходимы.

Освещение должно быть сильным. Больше всего ситнягу подходит естественный дневной или солнечный свет. Если растение содержится в аквариуме, от прямого солнечного света его лучше прикрывать во избежание появления водорослей на листьях. Для искусственного освещения можно использовать люминесцентные лампы типа ЛБ. Лампы накаливания для этого растения подходят меньше. Мощность осветителей надо подбирать в зависимости от того, как размещается ситняг в аквариуме и какие растения его окружают. Чтобы ситняг лучше рос, ему нужна боковая подсветка. Продолжительность светового дня должна приближаться к 14 часам.

В качестве грунта для ситняга следует использовать смесь песка и глины. Тогда растение хорошо развивается и образует густые заросли. Дополнительная минеральная подкормка не нужна, для питания растения вполне хватает естественного заиливания грунта. Корневая система ситняга развита слабо, поэтому толщина слоя грунта может быть небольшой, 2-3 см.

Размножать ситняг очень легко. Рядом с материнским растением развивается множество грунтовых отводков. Дочерние растения нетрудно отделить от материнского.

Выше уже упоминалось, что растение лучше содержать в условиях палюдариума в полузатопленном состоянии при температуре 22-24 °С. В качестве грунта предпочтительно использовать смесь песка и глины с добавкой садовой земли. Свет должен быть очень ярким. На зиму растение надо переводить в прохладное умеренно освещенное помещение.

Стрелолист Эатона

Sagittaria eatoni

Семейство частуховые – Alismataceae.

Родина – Северная Америка.

Один из самых красивых стрелолистов, образующий розетку светло-зеленых листьев с загибающимися книзу закругленными кончиками. Высота растения 15-20 см. Содержать его можно в аквариуме любого объема. Растет равномерно в течение всего года.

Растение подходит для содержания в тропическом и умеренно теплом аквариумах. Оптимальная температура содержания 20-26 °С. В более холодной воде рост замедляется, растение заметно мельчает. Жесткость и активная реакция воды на рост стрелолиста существенного влияния не оказывают, практически одинаково он растет в очень мягкой воде при рН около 5,5 и в жесткой воде при рН около 8. Необходимо следить за чистотой воды. В мутной воде с большим количеством взвешенных органических частиц нежные листья стрелолиста покрываются налетом и быстро разрушаются. Поэтому нужно каждую неделю подменивать до 1/5-1/4 воды, а также обеспечить ее эффективную фильтрацию.

К освещению сагиттария не очень требовательна, но от яркости света зависит характер ее роста. При слабом освещении растение начинает тянуться вверх и теряет свою оригинальную форму. При достаточно ярком освещении листья становятся шире и дугообразно выгибаются, благодаря чему растение и приобретает свою неповторимую форму. Свет следует направлять только сверху. Боковая подсветка нежелательна, так как это деформирует куст. Естественный свет не имеет каких-либо преимуществ перед искусственным, поэтому растение можно освещать любым способом. Для искусственного освещения можно использовать и люминесцентные лампы, и лампы накаливания. Ориентировочная мощность люминесцентных ламп должна составлять не менее 0,4 Вт на 1 л объема, мощность ламп накаливания должна быть в три раза больше. Продолжительность светового дня в зависимости от яркости освещения может колебаться от 10 до 14 часов.

Растение развивает достаточно сильную корневую систему, но корни его очень нежные и ломкие. Грунт должен быть пительным, хорошо заиленным. При посадке сагиттарии в новый грунт под корни следует подложить кусочек глины или ил, взятый из старого аквариума. В качестве субстрата следует использовать крупный песок или мелкую гальку. Толщина слоя грунта должна быть достаточно большой – не менее 5 см.

Минеральная подкормка сагиттарии очень полезна, особенно в период размножения. Использовать можно любые комплексные минеральные удобрения с микроэлементами в дозе 1,5-2 г на 100 л воды.

В условиях аквариума сагиттария размножается вегетативно, образуя дочерние растения на грунтовых побегах. После образования 5-6 листьев дочерние растения можно отделять от материнской заросли и пересаживать на новое место. Ткани сагиттарии пористые и содержат запас кислорода, поэтому при пересадке растение надо хорошо закреплять в грунте с помощью камешков или стеклянных шпилек, чтобы оно не всплыло.

Столь же успешно, как в аквариуме, растение можно выращивать в условиях палюдариума – в затопленном грунте. При солнечном освещении и температуре 26-30 °С растение зацветает и может образовать полноценные семена. Высеянные в плошку с песком, залитым водой, семена прорастают при температуре 26-28 °С. Дальнейшее выращивание сеянцев не представляет больших сложностей.

Стрелолист карликовый

Sagittaria spec.

Семейство частуховые – Alismataceae.

Привезен в нашу страну из Голландии в начале 80-х годов.

Нежное, очень низкорослое растение образует густые заросли. Высота кустов в обычных условиях не более 10 см. Растение пригодно для содержания в аквариуме любого объема. Размещают сагиттарию на переднем плане. Растение очень неприхотливое, но пока еще мало распространено у аквариумистов. Растет оно в аквариуме равномерно в течение всего года.

К температурным условиям сагиттария нетребовательная и удовлетворительно растет при температуре от 18 до 28 C, хорошо выдерживает длительное снижение температуры до 12-14 °С. Жесткость и активная реакция воды практического значения не имеют, одинаково хороший рост наблюдается как в очень мягкой, так и в жесткой воде. В аквариуме необходимо поддерживать чистоту. Появление мути в воде приводит к образованию налета на листьях и быстрому их разрушению. Необходимо регулярно подменивать 3-4 раза в месяц до 1/5-1/4 объема воды.

Освещение может быть умеренно яркое. При недостатке света сагиттария тянется вверх, окраска листьев становится бледной, густых зарослей не образуется. При достаточно сильном освещении заросли очень плотные, низкорослые, имеющие вид ярко-зеленых дерновин. Подбирать яркость освещения надо в зависимости от потребности в нем окружающих растений. Для освещения подходит любой свет, естественный и искусственный. Источниками искусственного света могут служить любые лампы.

Для грунта следует использовать мелкий субстрат, который должен быть умеренно заиленным. Если в аквариуме использована крупная и средняя галька, на переднем плане можно сделать островки песка, в которые высаживают сагиттарию. Толщина слоя песка может быть 2-3 см. Если растение посажено в крупный субстрат, заросль не может равномерно распространяться по дну.

При подменах воды накапливающийся в зарослях ил следует удалять с помощью воронки.

Размножать растение очень легко: из образовавшейся заросли берут дочернее растение и пересаживают его на новое место.

В условиях влажной оранжереи карликовая сагиттария растет очень хорошо и выглядит так же, как растущая в аквариуме. Для выращивания ее в оранжерее пригоден любой достаточно питательный грунт. Свет должен быть яркий, а температура 24-30 °С. Взятое из оранжереи растение можно сразу пересаживать в аквариум.

Стрелолист шиловидный

Sagittaria subulata

Семейство частуховые – Alismataceae.

Родина – болота и медленнотекущие реки Северной и Центральной Америки. Похоже на валлиснерию и по своему строению и по способу размножения. Листья изогнуты и резко сужены к концу. Хорошо заметна центральная жилка. Размножается «усами», идущими вдоль грунта. Вырастают они из розеток, направленных вверх. Весной и летом вырастают плавающие листья. Сагиттария часто цветет в аквариумах и палюдариумах. Цветоносы тонкие, нитеобразные. Температура – 23-26 °С. Требует под корешки дополнительной подкормки торфом или глиняными шариками.

Стрелолист широколистный или Сагиттария широколистная

Sagittaria platyphylla

Семейство частуховые – Alismataceae.

Отличается от стрелолиста шиловидного более широкими листьями (3-4 см) и длиной до 20 см. Рекомендуется высаживать ее в аквариумах с цихлидами, золотыми рыбками. Он требует крупнозернистый грунт, яркое, рассеянное освещение и ежемесячную подкормку.

Топняк

Chara fragilis desvaux

Семейство харовые водоросли, лучицы – Characeae.

Распространен в пресных водоемах всего земного шара. Часто встречается в топких болотах, поэтому и получил свое русское название – топняк. Цвет водоросли от нежно-зеленого до зеленого, в зависимости от условий. Размножается вегетативно. Температура от 25 до 30 °С. К химическому составу воды топняк неприхотлив.

Эйхорния лазоревая или Эйхорния водная

Eichhornia azurea или Eichhornia aquatica

Семейство понтедерные – Pontederiaceae.

Родина ее – тропическая и субтропическая Америка. Крепится корнями по берегам водоемов или в паводковых местностях. Подводная форма значительно отличается от надводной. Подводно культивируемые экземпляры имеют сидящие в два ряда на стебле узколентовидные, светло-зеленые листья. Растения надо подрезать до того, как они достигнут поверхности воды. Полученные побеги высаживают в грунт, где они быстро пускают корни. Надводные экземпляры имеют овально-закругленные блестящие листья, расположенные на слегка утолщенном стебле. Красивые соцветия эйхорнии похожи на гиацинт. Освещение любит светлое, а в период цветения предпочитает даже солнечное. Температура должна быть 22-28° С. К составу воды растение неприхотливо.

Эйхорния отличная или Эйхорния красивейшая или Водяной гиацинт

Eichhornia crassipes

Семейство понтедериевые – Pontederiaceae.

Родина – Южная Америка. Растение распространено во всех тропических областях Земли.

Представляет собой розетку глянцевых ярко-зеленых листьев оригинальной формы, имеющих у основания воздушную камеру. Благодаря ей растение держится на плаву. Своим названием оно обязано красивому соцветию с сильным приятным запахом. В природных условиях растет с невероятной быстротой, нередко создавая помеху для судоходства даже на крупных реках. В аквариуме растение довольно требовательно к условиям содержания. Имеет сильно развитые корни, среди которых находят приют мальки рыб. Способность извлекать из воды азотистые соединения и другие продукты метаболизма рыб делает эйхорнию очень полезной для аквариума. Есть сведения о том, что это растение способно усваивать даже фенольные соединения. Таким образом, зйхорния, обладающая способностью к абсорбции и прекрасно фильтрующая воду от взвешенных частиц, может заменить самый эффективный фильтр.

Температура воды для эйхорнии должна быть достаточно высокая. Для успешного роста необходим очень теплый аквариум, 26-28 °С (до 30 °С). Аквариум должен иметь влажную воздушную камеру высотой не менее 20 см, плотно закрытую. Растение совершенно не терпит сквозняков и сухого воздуха. Вода должна быть мягкой, со слабокислой реакцией. Предпочтительна жесткость ниже 6°, рН 6-6,8. Чтобы эйхорния цвела, температура воды и воздуха должна быть не ниже 30-32 °С.

Для эйхорнии необходимо очень яркое освещение. Удовлетворительные световые условия можно создать при помощи люминесцентных ламп типа ЛБ. Рассчитать мощность осветителей можно исходя из следующей пропорции: 3,2-3,5 Вт на 1 дм2 площади поверхности воды. Лампы должны быть подняты над водой на 25-30 см. Использовать для освещения лампы накаливания не следует, так как, расположенные на таком же расстоянии от растения, они вызывают ожоги листьев. Отодвигая лампы на большее расстояние, приходится значительно увеличивать их мощность. Световой день 12-14 часов.

Летом при прямом солнечном освещении содержать эйхорнию. несложно. Осенью по мере уменьшения естественного освещения растение замедляет рост и при неблагоприятных условиях загнивает и гибнет. Сохранив яркое искусственное освещение и высокую температуру воды, можно сохранять растение всю зиму.

Однако зимой поддерживать в комнате условия, необходимые для успешного роста эйхорнии трудно. Поэтому лучше использовать другой, давно известный способ сохранить эйхорнию. Хорошо развитое растение помещают в кольцевой поплавок (лучше всего изготовить его из пенопласта) так, чтобы корни от самого основания были погружены в воду, а листья, располагаясь на поплавке, не касались воды. В противном случае листовые черенки начинают загнивать. Под растением на глубине около 5 см нужно поставить горшочек с заиленным грунтом так, чтобы корни могли врастать в грунт. В таких условиях при температуре 24-26 °С и обычном аквариумном освещении эйхорния успешно зимует. С началом весны необходимо усилить освещение и повысить температуру воды.

Размножается эйхорния очень легко, путем образования дочерних растений на концах боковых побегов. Молодые растения после появления у них 3-4 листочков можно отделить от материнского. Получить в условиях аквариума полноценные семена не удается.

Эйхорния разнолистная

Eichhornia diversifolia

Семейство понтедериевые – Pontederiaceae.

Родина – тропики Южной Америки.

По внешнему виду растение сильно отличается от своих родственников. Растет оно только в толще воды и образует длинные стебли, на которых поочередно сидят удлиненные светло– или ярко-зеленые листья. Длина стеблей в аквариуме достигает 40-50 см. Выращивать эйхорнию можно в аквариуме и большого, и малого объема. Ее размещают на заднем плане, где она образует красивые густые заросли. Благодаря нетребовательности к условиям содержания и простоте размножения растение широко распространено у любителей аквариума.

Для содержания эйхорнии больше подходит тропический аквариум, но можно выращивать ее и в умеренно теплом аквариуме. Температура воды, при которой растение удовлетворительно себя чувствует, 20-26 °С. При снижении температуры рост практически прекращается. Вода желательна мягкая, с нейтральной или слабокислой реакцией. Общая жесткость должна быть не более 6°, рН – меньше 7. Вода должна быть чистая, ее следует регулярно подменивать на 1/5-1/4. Не следует допускать появления мути в воде, так как растение не переносит образования на листьях налета и обрастаний.

Освещение для эйхорнии должно быть достаточно сильным. Можно использовать дневной и рассеянный солнечный свет, а также любое искусственное освещение, но предпочтителен свет люминесцентных ламп типа ЛБ. При недостатке освещения растение становится бледным, вытягивается. Мощность люминесцентных ламп должна быть больше 0,4 Вт на 1 л объема. Продолжительность светового дня – около 12 часов.

Растение не развивает сильной корневой системы. Для него необходим грунт, состоящей из крупного песка или мелкой гальки с небольшим количеством ила. В новый грунт дополнительную подкормку можно не вносить. Для удовлетворительного роста эйхорнии вполне достаточно естественного заиливания. Для закрепления растения и развития его корневой системы обычно хватает слоя грунта толщиной, 3-5 см.

Растению вполне достаточно того питания, которое оно получает с кормом для рыб и свежей водой, поэтому специально для эйхорнии минеральную подкормку можно не производить.

Растение очень легко размножается вегетативным способом. Длинные стебли черенкуют так, чтобы на каждой части было около десятка листьев. Черенки оставляют плавать у поверхности воды или сажают их в грунт, заглубив нижнюю пару листьев. Стебли, достигающие поверхности воды, надо укорачивать, удаляя верхушку. Нижнюю часть стебля можно оставить в грунте, если она сохранила листья, оголенные части стебля удаляют. Верхушки здесь же сажают в грунт или переносят на новое место.

Элодея канадская

Elodea canadensis

Семейство водокрасовые – Hydrocharitaceae.

Родина – Северная Америка.

Одно из самых распространенных на Земле водных растений. На территории Европейской части бывшего СССР распространено повсеместно. Из-за своей способности очень быстро расти и плотно заполнять водоемы получило название «водяная чума». Очень неприхотливое растение. Растет свободно плавая в толще воды в течение всего года.

Элодея больше всего подходит для холодноводного и умеренно теплого аквариумов. Удовлетворительно растет при температуре 16-24 °С и прекрасно переносит длительное снижение температуры до 12 °С. В тропическом аквариуме долго расти не может. Жесткость и активная реакция воды для элодеи значения не имеют, она растет как в очень мягкой, так и в жесткой воде. При перемещении растения из одного водоема в другой необходимо принимать во внимание характеристики воды. При переносе растения из очень мягкой воды в жесткую оно быстро гибнет, его веточки буквально растворяются. Перемещение в более мягкую воду для элодеи проходит безболезненно. В аквариуме с мутной водой элодея становится прекрасным фильтром, собирая на себе частички мути, так что вода делается кристально чистой. Благодаря очень быстрому росту, она усваивает многие вещества, накапливающиеся в воде аквариума, что также способствует ее очистке.

Освещение для элодеи должно быть достаточно яркое, но она может выдержать умеренное затенение. Прямой естественный свет для нее очень полезен. Для искусственного освещения подходят люминесцентные лампы типа ЛБ и лампы накаливания. Мощность осветителей подбирают индивидуально в зависимости от того, как расположен аквариум и какие растения окружают элодею.

В осенне-зимний период при недостатке освещения и низкой температуре элодея опускается на грунт, сохраняя ростовые почки. При улучшении условий она снова начинает бурно расти. При поддержании удовлетворительной температуры воды и достаточном освещении элодея украшает аквариум круглый год.

Элодея очень легко размножается черенкованием стебля. Чтобы растение хорошо и быстро адаптировалось на новом месте, длина черенков должна быть не менее 20 см.

Удалять из аквариума избыточно разросшуюся элодею надо очень осторожно, так как сок растения ядовит и, попадая в воду, может вызвать гибель мальков рыб, селящихся в зарослях. Кроме того, сок элодеи оказывает тормозящее влияние на рост многих нежных растений. Поэтому перед обрезкой растение лучше извлечь из аквариума и производить все манипуляции в отдельной емкости (например, в тазу).

См. также Лагаросифон курчавый.

Эхинодорус лопатолистный

Echinodorus palaefolius

Семейство частуховые – Alismataceae.

Родина – тропические области Южной Америки.

Интересное растение, довольно широко распространенное у аквариумистов. Образует в аквариуме узкие ланцетовидные листья, окраска которых может изменяться от темно-зеленой до коричневой. Воздушные листья имеют овальную, близкую к ромбовидной, форму, жилки хорошо выражены. Высота водной формы 25-30 см. Наземное растение достигает метровой высоты и больше, для его содержания требуется аквариум достаточно большого объема. Растет этот сравнительно неприхотливый эхинодорус в течение всего года.

Выращивать его можно в тропическом и умеренно теплом аквариумах при температуре 20-28 °С. Больше всего для эхинодоруса подходит вода средней жесткости от 8 до 16° с нейтральной или слабощелочной реакцией. При содержании в воду, со слабокислой реакцией растение имеет болезненный вид развивается гораздо хуже.

К условиям освещения эхинодорус требователен. При недостатке света его листья бледнеют и начинают вытягиваться. Если эхинодорус выращивается в аквариуме, мощность осветителей должна составлять 0,4-0,5 Вт на 1 л объема (для люминесцентных ламп типа ЛБ), кроме того, очень полезна досветка лампами накаливания мощностью 25-40 Вт, расположенными над растением. Световой день должен продолжаться 8-10 часов. Удлинение светового дня, особенно при уменьшении яркости светильников, заставляет растение формировать воздушные листья.

Грунт должен быть питательным, хорошо заиленным. Очень полезно добавлять в новый грунт глину и торф. Под корни можно также добавить древесный уголь. Корневая система растения очень мощная и требует слоя грунта значительной толщины, 7-10 см и больше. Субстрат должен состоять из крупной и средней гальки. Если грунт достаточно питателен, дополнительная минеральная подкормка не требуется. Однако при редкой подмене воды эхинодорус следует периодически подкармливать микроэлементами.

Размножается растение вегетативно и семенами. В возрасте около года при благоприятных условиях эхинодорусы, имеющие воздушные листья, выбрасывают длинные цветоносы и обильно цветут. Опылять цветы можно с помощью мягкой кисточки. Созревшие семена высевают в отдельные плошки с песком, покрытым водой, и содержат при температуре 26-28 °С. Всхожесть семян обычно очень невысока. Сеянцы очень боятся обрастания водорослями, и вообще они весьма чувствительны к резким изменениям внешней среды.

На цветоносе, погруженном в воду, образуются дочерние растения. Таким способом размножать эхинодорус очень легко, но этот способ размножения менее продуктивен, чем семенной. После формирования 4-5 листочков дочерние растения можно отделять от стрелки и высаживать в общий грунт.

Как и многие другие виды эхинодорусов, этот вид можно содержать во влажной оранжерее, там он растет лучше, чем в аквариуме, и обильно размножается. Дочерние растения очень похожи на широко распространенную в наших водоемах частуху водную. Поэтому неопытному аквариумисту при покупке на рынке молодых кустов эхинодоруса лопатолистного надо быть очень внимательным, чтобы не спутать их с частухой.

Эхинодорус Ашерсона

Echinodorus aschersonianus

Семейство частуховые – Alismataceae.

Родина – субтропические районы Южной Америки.

Очень интересное растение, имеющее листья копьевидной формы с небольшим сердцевидным вырезом у основания. Цвет листовой пластинки ярко– или темно-зеленый, жилки окрашены темнее, они почти коричневые. Максимальная высота куста около 30 см, но обычно растение меньше – около 15-20 см. Эхинодорус пригоден для выращивания в малой емкости. Размещают его на переднем плане, так как он образует плотную красивую розетку листьев. Из-за того что это растение сравнительно редко размножается в условиях аквариума, оно мало распространено у аквариумистов. Растет под водой равномерно в течение всего года.

Эхинодорус Ашерсона больше всего подходит для тропического аквариума. Содержать его следует при температуре не ниже 22 °С, оптимальная температура 24-28 ° С. Жесткость воды не должна превышать 10-12°. Активная реакция воды должна быть близкой к нейтральной. Оптимальные показатели рН – в пределах 6,5-7,5. Этот вид эхинодоруса хорошо переносит очень мягкую воду и может неплохо расти в слабокислой среде. В жесткой воде со щелочной реакцией рост эхинодоруса редко бывает удовлетворительным. Подобрать воду с характеристиками, подходящими для этого растения, довольно трудно. В таком случае аквариумисту должны помочь его практические навыки. Воду нужно подменивать еженедельно на 1/6-1/5. При значительном загрязнении воды частицами органической и минеральной мути плотность розетки листьев значительно уменьшается, так как старые листья быстро гибнут.

Сильного освещения эхинодорус не требует, наоборот, избыток света «прижимает» куст к грунту, что делает растение менее интересным. При умеренном освещении листья подняты вертикально и имеют более вытянутую форму. Освещение должно быть верхним, боковой свет приводит к деформации куста. В качестве источников искусственного света можно применять люминесцентные лампы типа ЛБ и лампы накаливания. Продолжительность светового дня обычно около 12 часов.

Характер грунта для эхинодоруса очень важен. Он должен быть достаточно питательным, содержать большое количество ила. Очень полезно добавлять глину и древесный уголь независимо от того, в какой грунт высаживают растение, старый или новый. Характер субстрата большой роли не играет. Но, учитывая размеры растения, лучше использовать мелкую и среднюю гальку или смесь их с крупным песком. Слой грунта может быть небольшим – примерно 5 см. Лучше всего растение выращивать в отдельном горшочке, причем в грунт кроме глины и угля можно внести немного садовой земли (в глубину горшка).

Минеральные удобрения в воду аквариума вносить не обязательно. Как правило, растению хватает питательных веществ, находящихся в грунте. Тем не менее регулярное добавление 1-2 раза в месяц микроудобрений в воду аквариума положительно сказывается на росте эхинодоруса.

В искусственных условиях растение размножается вегетативно. В аквариуме оно образует редкие цветочные стрелки, на которых появляются 1-2 дочерних растения. Более продуктивное размножение наблюдается в условиях влажной оранжереи, там растение дает значительно больше дочерних растений. Получить полноценные семена не удается, поэтому семенного размножения растения в искусственных условиях практически не встречается.

Во влажной оранжерее, где растет эхинодорус, надо поддерживать температуру 26-30 °С. Грунт должен быть питательный. Лучше всего его составить из смеси дерновой земли, гумуса, глины и песка. Освещение должно быть достаточно сильное, рассеянное. Эхинодорус, выращенный в воздушной среде, имеет более длинные листовые черенки и сердцевидные листья. Взятое из оранжереи растение можно сразу пересаживать в аквариум, там после непродолжительного перерыва оно продолжает расти.

Эхинодорус Блехера или Тысячелистник

Echinodorus bleheri или Echinodorus paniculatus

Семейство частуховые – Alismataceae.

Этот вид эхинодоруса широко распространен на территории Южной Америки. Растение сравнительно неприхотливо и может расти в самых разных условиях, очень популярно у аквариумистов нашей страны. Ярко-зеленые удлиненные ланцетовидные листья образуют крупный, очень густой куст. В условиях аквариума растение достигает высоты 40-50 см, поэтому размещать его следует в центре и на заднем плане. Необходимо учитывать, что из-за большой плотности куста эхинодоруса Блехера в его тени плохо растут даже самые теневыносливые растения. Взрослые эхинодорусы, имеющие значительные размеры, надо содержать в больших емкостях.

Температура воды, в которой содержится эхинодорус, может колебаться в достаточно широких пределах. Растение удовлетворительно развивается как в холодном, так и в тропическом аквариуме, при температуре 28 °С. Если эхинодорус растет в тропическом аквариуме, очень полезно дважды в год устраивать ему «зиму», снижая температуру воды на 1,5-2 месяца до 20-22 °С. Растение предпочитает воду с нейтральной или слабощелочной реакцией, но может достаточно хорошо расти в течение длительного времени и в кислой среде при рН до 5,5 и даже меньше. Жесткость воды может колебаться в значительных пределах, эхинодорус хорошо растет и в очень мягкой, и в сравнительно жесткой воде. Желательно периодически подменивать воду – не реже трех раз в месяц от 1/5 объема аквариума и более.

Освещение может быть умеренным и сильным. Эхинодорус выдерживает длительное затенение. Если аквариум расположен вблизи окна, этому растению вполне хватает естественного освещения. Для искусственного освещения можно использовать как люминесцентные лампы, так и лампы накаливания. Кроме люминесцентных ламп типа ЛБ для подсветки можно использовать лампы ЛД,, но только в сочетании с лампами ЛБ, лампами накаливания или естественным дневным освещением. Мощность осветителей может быть умеренной, ее минимальную величину можно рассчитать из следующей пропорции: 0,25 Вт на 1 л для люминесцентных ламп и 0,75 Вт на 1 л для ламп накаливания. Световой день должен быть не менее 8 часов, лучше всего – 10-12 часов.

Особых требований к характеру грунта эхинодорус не предъявляет. Он хорошо растет в сильно– и слабозаиленном грунте. При посадке в новый грунт под корни растения целесообразно подложить комочек глины или смеси глины и торфа. В таком случае оно начинает расти на новом месте значительно быстрее. В качестве субстрата лучше использовать мелкую и среднюю гальку или другой подходящий по размеру частиц грунт.

Размножается эхинодорус в условиях аквариума только вегетативно. Материнское растение образует одну или cpaзу несколько очень длинных стрелок, на которых появляется множество дочерних растений. После появления у молодых растений 3-4 листочков и 3-4 корешков их можно отделить от материнского уса и посадить в грунт. Молодые растения будут развиваться быстрее, если образовавшийся ус сразу прижать к грунту шпильками. Образование большого количества дочерних растений не ухудшает рост материнского куста, как это происходит у некоторых других видов. При отделении дочерних растений от уса надо проявлять максимальную осторожность, так как ус очень ломок. Если он случайно обломился, а на нем остались очень маленькие дочерние растения, такой обломок надо поместить в отдельную емкость с невысоким уровнем воды, поставить ее под яркий свет, присыпать ус небольшим количеством грунта или же прижать камешками или стеклянными шпильками. Маленькие слабые растения, оставшиеся на усе, таким способом удается сохранить, но развиваются они медленно.

Эхинодорус Горемана

Echinodorus horemanii

Семейство частуховые – Alismataceae.

Родина – Южная Америка, Бразилия.

Считается одним из самых красивых эхинодорусов. Темно-зеленые удлиненные листья с хорошо выраженным рисунком жилок образуют густую розетку. В условиях аквариума растение достигает высоты 50-60 см и занимает значительную площадь. Выращивать его можно только в большой емкости с достаточной площадью дна, располагая ближе к задней стенке. У аквариумистов этот вид встречается довольно редко не только из-за его требовательности к условиям содержания, но и из-за того, что размножается он сравнительно редко. Эхинодорус равномерно растет в аквариуме в течение всего года. В емкости с обычным уровнем воды это растение никогда не образует надводных листьев.

Содержать эхинодорус Горемана можно в умеренно теплом и тропическом аквариумах. Наиболее благоприятна температура воды 22-26 °С. Повышение температуры воды до 28 и даже 30 °С эхинодорус переносит очень хорошо, но при таких условиях содержания ему дважды в год надо устраивать период покоя по 1-1,5 месяца, снижая температуру до 20 °С. Лучше всего это делать весной и осенью. Растение переносит длительное снижение температуры до 14-16 °С без ущерба для себя, но его рост при этом почти прекращается. Жесткость воды желательна не ниже 6-8°; хотя растение можно длительное время содержать в очень мягкой воде, его состояние при этом заметно ухудшается. В отношении активной реакции воды эхинодорус Горемана предъявляет весьма жесткие требования (рН в пределах 7-8,5). Снижение рН до 6,8 и меньше приводит к быстрой деградации растения. Очень желательно регулярно подменивать до 1/5 объема воды примерно раз в 2 недели.

Обычно для растений с темной окраской листьев интенсивное освещение не требуется. Эхинодорус Горемана – одно из немногих исключений. Он достаточно требователен к условиям освещения. Естественный свет очень полезен растению. Листья, получающие достаточно рассеянного дневного, а также некоторое количество прямого солнечного света, приобретают яркую, изумрудную окраску. Для искусственного освещения можно использовать люминесцентные лампы типа ЛБ и лампы накаливания. Предпочтительно их комбинировать. Мощность люминесцентных ламп должна быть не менее 0,4 Вт на 1 л объема. Если применяются только лампы накаливания, их мощность должна быть в 3-3,5 раза больше. Продолжительность светового дня – около 12 часов.

Грунт необходим достаточно питательный. При посадке растения под корни полезно подложить комочек глины. В новый грунт кроме глины можно добавить небольшое количество вываренного торфа или ил из старого аквариума. Характера субстрата большого значения не имеет, но лучше применять среднюю и мелкую гальку. Толщина слоя грунта должна быть значительной – не менее 7-10 см.

В период бурного роста, особенно в теплом аквариуме, эхинодорус целесообразно еженедельно подкармливать. Лучше всего использовать комплексные минеральные удобрения, включающие полный набор необходимых для растения элементов. Если в аквариуме много рыб и их питание достаточно разнообразно, растение можно подкармливать только микроэлементами 1-2 раза в месяц.

В условиях аквариума эхинодорус размножается только вегетативно, образуя на корневище дочерние растения. Но величество деток обычно очень невелико, и появляются они сравнительно редко. После формирования самостоятельной корневой системы дочерние растения можно отделять и пересаживать на новое место.

Вполне успешно этот вид эхинодоруса можно содержать в палюдариуме. Перевести растение в воздушную среду можно, постепенно снижая уровень воды в аквариуме. В условиях мелководья у растения начинают образовываться воздушные листья. После формирования большой розетки воздушных листьев эхинодорус зацветает и может дать полноценные семена. Лучше всего опылить цветы искусственно с помощью мягкой кисточки. После созревания плодов семена высевают в отдельные плошки с песком, покрытым водой, и содержат при температуре около 28 °С. Сеянцы, у которых появилось 3-4 листочка, надо пересадить в отдельные горшочки и поместить в аквариум с ярким освещением на глубину около 10 см. Только после формирования розетки, состоящей примерно из десятка листьев, с достаточно сильной корневой системой эхинодорус можно пересаживать в общий грунт. Маленькие слабые растения очень медленно приспосабливаются к новым условиям и могут долго болеть.

Эхинодорус амазонский

Echinodorus amazonicus или Echinodorus brevipedicellatus

Семейство частуховые – Alismataceae.

Родина – Южная Америка, регион Амазонки.

Одно из самых распространенных у любителей аквариума растений, которое называют просто «амазонка». Оно очень неприхотливо и при этом достаточно эффектно. Образует густую розетку длинных узких листьев ярко-зеленого цвета. Крупные экземпляры достигают в высоту 35-40 см и занимают значительную площадь. Однако содержать эхинодорус можно и в очень небольшой емкости. Растет равномерно в течение всего года.

Этот вид эхинодоруса подходит для любых аквариумов. Температура воды, при которой удовлетворительно растет эхинодорус амазонский, может колебаться в широких пределах – от 16. до 28 °С, тем не менее постоянно содержать это растение в холодном аквариуме не стоит. Жесткость воды также может колебаться в широких пределах. В отличие от большинства эхинодорусов этот представитель рода очень хорошо растет как в воде со слабокислой реакцией, так и в щелочной воде. Предпочитает свежую, регулярно подмениваемую воду.

К освещению «амазонка» нетребовательна. Выдерживает длительное затенение, но окраска листьев при этом блекнет. Характер освещения большого значения не имеет. Растению вполне может хватить естественного света, если аквариум расположен у боковой стены вблизи окна. Для искусственного освещения вполне подойдут лампы накаливания или люминесцентные лампы. Содержать эхинодорус можно при слабом освещении (мощность люминесцентных ламп – 0,25 Вт на 1 л воды), но растение лучше развивается при более ярком свете. Продолжительность светового дня должна быть около 12 часов.

Грунт должен быть достаточно питательный, умеренно или хорошо заиленный. Для питания растения обычно хватает естественного заиливания грунта. Характер субстрата существенного влияния на рост растения не оказывает. Его сильно развитая корневая система нуждается в достаточно толстом слое грунта – от 5 до 7 см.

В специальной минеральной подкормке эхинодорус обычно не нуждается. В очень мягкой воде у него иногда появляются признаки минерального голодания. В таком случае растение можно подкормить комплексными минеральными удобрениями, обязательно добавляя в воду небольшие дозы микроэлементов – 1-2 г на 100 л раз в неделю.

В условиях аквариума эхинодорус амазонский размножается практически только вегетативно. Растение образует цветоносы, на которых в подводных условиях формируется множество дочерних растений. После образования розетки листьев и появления корневой системы дочерние растения можно отделять и пересаживать на новое место.

Растение можно рекомендовать начинающим аквариумистам как очень стойкое и нетребовательное к условиям содержания. Оно прекрасно подготавливает аквариум к размещению значительно более требовательных растений и активно участвует в круговороте веществ, поддерживая биологическое равновесие в водоеме.

Эхинодорус большой или Эхинодорус Барта

Echinodorus major или Echinodorus martii

Семейство частуховые – Alismataceae.

Родина – Южная Америка,восточные штаты Бразилии. Одно из самых великолепных водных растений. Длинные волнистые светло-зеленые листья образуют неплотную розетку. Хорошие экземпляры достигают высоты 70-80 см, поэтому содержать растение необходимо в емкости высотой не менее 45-50 см. Размещать его надо ближе к центру и задней стенке аквариума, не забывая, что растение занимает довольно большую площадь. Растет этот вид эхинодоруса в аквариуме в течение всего года и никогда не образует воздушных листьев. К условиям содержания он требователен. У аквариумистов пользуется большой популярностью.

Температура воды для эхинодоруса должна быть в пределах 22-28 °С. Растение больше подходит для тропического аквариума, так как при температуре ниже 22 °С скорость его роста заметно снижается. Жесткость воды предпочтительна 6-12°, но растение может существовать и в более жесткой воде. Очень мягкая вода для этого эхинодоруса практически неприемлема. Активная реакция должна быть нейтральной или слабощелочной – рН в пределах 7-8,5. В кислой среде растение быстро деградирует. Вода должна быть очень чистой, следует регулярно подменивать до 1/6-1/5 объема аквариума.

Эхинодорус большой нуждается в ярком освещении. Для формирования красивого куста лучше использовать только верхний свет. При дополнительном боковом освещении куст получается раскидистый и более редкий. Кроме того, начинают образовываться боковые дочерние растения, тормозящие рост материнского куста. Естественное освещение эхинодорусу очень полезно. Солнечный свет, падающий на аквариум 2-3 часа в сутки, делает окраску листьев более сочной. Для искусственного освещения больше всего подходят люминесцентные лампы типа ЛБ мощностью около 0,5 Вт на 1 л объема аквариума. Дополнительная подсветка лампами накаливания существенно не влияет на рост, но несколько улучшает окраску листьев. Продолжительность светового дня 12-14 часов.

Грунт для эхинодоруса большого должен быть питательным, с достаточным количеством ила. В новый грунт под корни растения необходимо подложить комочек глины или смеси глины и торфа, полезно добавить также некоторое количество древесного угля. Корневая система растения очень мощная, поэтому для нее требуется толстый слой грунта – не менее 8-10 см. В качестве субстрата не следует использовать песок и очень мелкую гальку.

Минеральная подкормка для этого эхинодоруса очень полезна, особенно в период цветения. Использовать можно комплексные удобрения с полным набором необходимых для растения веществ. Кроме включенных в состав удобрений микроэлементов необходимо регулярно (примерно дважды в месяц) вносить в воду соли двухвалентного железа – около 0,1 мг на 1 л.

Размножается эхинодорус большой преимущественно вегетативно, в искусственных условиях семенного размножения удается добиться не часто. Растение дает цветочные стрелки несколько раз в год, но полноценных семян почти не образует. Несколько повышает шансы на успех искусственное опыление с помощью мягкой кисточки. Плоды снимают после их полного созревания. Некоторые специалисты советуют дополнительно подсушивать семена в течение 1-2 месяцев. После этого их высевают в плошку с песком, покрытым водой, и содержат при температуре 28 °С.

В том случае, если плоды на цветоносе не завязались, его следует притопить. Тогда на цветочной стрелке обязательно появятся дочерние растения, которые можно снимать после образования 4-5 листочков и корневой системы. Молодые растения следует высаживать в отдельные плошки, причем вода должна только покрывать листья, и помещать их непосредственно под осветитель. Еще лучше всю стрелку прижать к грунту вблизи источника света, не отделяя дочерние растения до образования хорошо сформированной розетки листьев высотой 15-18 см.

Аквариумист, добившийся цветения эхинодоруса большого, должен учитывать, что после образования цветочной стрелки, а особенно после появления на ней дочерних растений, ухудшается состояние материнского куста. Новые листья формируются очень медленно и бывают значительно меньшего размера. Даже полноценная дополнительная подкормка в этот период не помогает предотвратить ухудшение внешнего вида растения. Поэтому не стоит допускать образования нескольких цветочных стрелок даже у самых сильных и крупных растений.

Периодически на корневище эхинодоруса большого образуются дочерние растения. Чаще это происходит при достаточно яркой боковой подсветке. Такие побеги развиваются значительно лучше, чем растения на цветочных стрелках. Отделять их можно после формирования самостоятельной корневой системы и появления крупных листьев. Они очень хорошо адаптируются на новом месте и быстро трогаются в рост. Образование новых растений на корневище не тормозит развития материнского куста.

Эхинодорус вертикальный

Echinodorus verticalis

Семейство частуховые – Alismataceae.

Условное название одного из гибридных эхинодорусов. Небольшое растение с овальными листьями, обычно не выше 20 см. Располагать его следует на переднем и среднем планах аквариума, объем и глубина которого существенной роли не играют. Растение сравнительно неприхотливо и достаточно широко распространено у любителей. В течение всего года оно равномерно растет в аквариуме.

Успешно выращивать этот эхинодорус можно в тропическом и умеренно теплом аквариумах. Температура 20-28 °C вполне устраивает растение. Жесткость воды предпочтительна не меньше 6°. В более мягкой воде растение развивается хуже. Активная реакция воды должна быть нейтральной или слабощелочной (рН 6,8-8). В кислой среде растение быстро сбрасывает старые листья и развивается заметно хуже. Оно нуждается в чистой, регулярно подмениваемой воде.

Освещение может быть умеренным или сильным. Эхинодорус неплохо растет в тени более крупных растений, но сильного затенения не переносит. В качестве источников искусственного света лучше всего использовать люминесцентные лампы мощностью не менее 0,3 Вт на 1 л объема. Досветка лампами накаливания на рост существенно не влияет. Световой день может варьировать в широких пределах в зависимости от яркости освещения.

Грунт предпочтителен умеренно заиленный. Его необходимо периодически просасывать с помощью воронки. В новый грунт под корни эхинодоруса целесообразно подложить комочек глины. Корневая система этого растения сравнительна невелика. Для нее лучше всего использовать субстрат, состоящий из мелких фракций,– крупный речной песок и мелкую гальку. Толщина слоя грунта 4-5 см вполне достаточна для развития этого растения.

При подменах воды следует вносить минеральные комплексные удобрения с микроэлементами. Внесение 1-1,5 г сухого удобрения на 100 л воды плотно засаженного растениями аквариума может быть достаточным для эхинодоруса вертикального.

В условиях аквариума этот эхинодорус размножается вегетативно. Он образует цветочные стрелки, на которых формируются бутоны, но цветы, как правило, не раскрываются. Вместо них на концах усов образуются 2-3 дочерних растения. Растение само опускает стрелки к грунту и, если их не беспокоить, дочерние растения быстро формируют корневую систему и укореняются в грунте. Отделять молодые растения можно после того, как у них образуются достаточно крупные листья. На новом месте при благоприятных условиях молодые растения быстро трогаются в рост.

Выращивание эхинодоруса вертикального во влажной оранжерее не представляет затруднений. При температуре 26-30 °С, ярком свете, в питательном грунте он растет очень быстро, цветет, но семян не дает. Так же как в условиях аквариума, на концах цветоносов образуются дочерние растения.

Эхинодорус горизонтальный

Echinodorus horizontally

Семейство частуховые – Alismataceae.

Родина – Южная Америка, регион Амазонки.

Очень популярное растение-амфибия, широко распространенное у аквариумистов. Сердцевидные листья, отходящие от черенков почти под прямым углом и расположенные почти параллельно грунту, делают этот вид эхинодоруса очень привлекательным. Высота куста обычно небольшая, 20-25 см ни расположение листьев делает растение раскидистым, так что взрослый куст занимает много места. Содержать его надо в аквариуме с большой площадью дна, размещая на среднем плане. Эхинодорус развивается равномерно в течение всего года. Период относительного покоя, когда он замедляет рост, иногда нааступает дважды в год, весной и осенью, и длится по 1-1,5 месяца.

Растение больше подходит для содержания в умеренно теплом аквариуме при температуре 22-24 °С, но прекрасно переносит и условия тропиков. Оно может долго расти при тёмпературе 26-28 °С, но при этом у него могут наблюдаться выраженные периоды покоя. При заметном замедлении роста необходимо на полтора месяца снизить температуру примерно до 20 °С.

Жесткость воды для эхинодоруса горизонтального не имеет большого значения. Вода может быть очень мягкой и умеренно жесткой – от 2 до 16°. Активная реакция предпочтительна нейтральная или слабощелочная (рН 7-8). В кислой среде добиться стабильного роста этого растения не удается. Первое время в такой воде эхинодорус начинает быстро расти, но затем его рост замедляется и, если растению не создать более подходящие условия, оно погибает. Регулярная подмена воды необходима.

Освещение для эхинодоруса требуется очень сильное, обязательно верхнее. Следует применять люминесцентные лампы типа ЛБ, мощность которых можно рассчитать из следующей пропорции: 0,5 Вт на 1 л объема. К ним полезно добавить лампы накаливания мощностью 25-40 Вт, поместив их непосредственно над растением. При недостатке освещения эхинодорус начинает тянуться вверх, форма куста, за которую ценится растение, начинает меняться, ярко-красная окраска молодых листьев тускнеет. Световой день должен прододжаться около 12 часов.

Грунт может быть умеренно и слабозаиленным. Характер субстрата существенного значения не имеет. Растение имеет достаточно сильную корневую систему, распространяющуюся на большое расстояние. Под корни вновь посаженого растения полезно подложить комочек глины. В дальнейшем для питания ему вполне хватает естественного заиливания.

Особо следует обратить внимание на минеральную подкормку, так как эхинодорус очень чувствителен к недостатку одних минеральных веществ и избытку других. Дефицит различных микроэлементов приводит прежде всего к нарушении роста молодых листьев. Недостаток двухвалентного железа проявляется в побледнении окраски молодых листьев и уменьшении их размера. Для предотвращения этого в воду следует 1-2 раза в месяц вносить железный купорос из расчета 0,1-0,2 мг на 1 л. Нередко у растения появляются признаки азотного голодания. Обычно причиной этого становится частая подмена воды с чисткой грунта. В таком случае накапливающаяся в аквариуме органика не успевает перерабатываться в форму, пригодную для усвоения. Поэтому в период роста необходимо еженедельно подкармливать растение небольшими дозами комплексных минеральных удобрений (1-2 г на 100 л объема). Вносить подкормку следует осторожно, так как избыток минеральных веществ растение переносит так же плохо, как их недостаток. Очень чувствителен эхинодорус к избытку ионов натрия, поэтому добавлять в воду питьевую соду нужно осторожно, а вносить поваренную соль вообще нельзя.

Размножается растение в условиях аквариума чаще всего вегетативно, путем образования дочерних растений на цветочных стрелках. При этом на каждом усе одновременно появляется по одному растению, редко – по два, как правило, на самом кончике. После образования 2 листочков молодое растение с кусочком стрелки лучше всего отделить от материнского и пересадить в отдельную плошку с крупным песком, куда добавлены ил и глина. На оставшейся у материнского растения части уса вновь появляется дочернее растение с которым поступают так же, как с предыдущим. Нередко цветочная стрелка обламывается при манипуляциях, тогда этот обломок цветоноса с ростовой почкой следует оставить плавать на поверхности воды. Через довольно продолжительное время на нем появляется маленькое растение, которое также сажают в отдельную плошку.

С семенным размножением дело обстоит сложнее. Цветы эхинодоруса, не достигшие поверхности, раскрываются под водой, у них даже происходит самоопыление и формируется семенная коробочка, но образовавшиеся семена прорастить не удается. Если опылить цветы, раскрывшиеся над водой, семена образуются, но всхожесть их низка. Семена высевают в плошку с песком, покрытым водой, и содержат при температуре 26-28 °С. По мере прорастания семян уровень воды постепенно повышают.

Эхинодорус горизонтальный можно успешно выращивать в палюдариуме в питательном грунте при сильном рассеянном свете. Внешне растение, выращенное в воздушной среде, не очень отличается от водной формы. Пересаженный в аквариум эхинодорус быстро адаптируется и продолжает расти.

Эхинодорус крапчатый

Echinodorus aspersus

Семейство частуховые – Alismataceae.

В нашей стране это растение появилось только в начале 80-х годов. Это один из самых низкорослых широколистных эхинодорусов. Растение выглядит в аквариуме чрезвычайно привлекательно. Оно образует плотную розетку сердцевидных листьев, покрытых мелкими коричневыми крапинками. Выращивать его можно в любой емкости, так как диаметр розетки обычно не превосходит 20-25 см, а высота ее не более 10 см. Размещать эхинодорус следует на переднем плане аквариума. Растение приобретает все большую популярность среди аквариумистов благодаря своему оригинальному виду и невысокой требовательности к условиям содержания. В течение всего года оно прекрасно растет в толще воды и размножается.

Содержать эхинодорус крапчатый следует в тропическом аквариуме. Температура воды – не ниже 22 °С, оптимальная 24-28 °С. Вода должна быть умеренно жесткой, с нейтральной или слабощелочной реакцией. Общая жесткость – не менее 6-8°, рН 7-8. В мягкой воде со слабокислой реакцией растение довольно быстро деградирует. Желательно регулярно подменивать 1/4-1/5 объема воды.

Характер освещения для эхинодоруса крапчатого очень важен. Только при достаточно ярком свете он сохраняет свою крапчатую расцветку и форму розетки листьев. При недостатке света листья становятся бледными, но не тянутся к свету, а уменьшаются в размерах. Естественный свет почти не улучшает роста эхинодоруса. В качестве источников искусственного света следует применять люминесцентные лампы типа ЛБ в сочетании с лампами накаливания. Ориентировочная мощность люминесцентных ламп должна быть около 0,4-0,5 Вт на 1 л объема. В маленьких аквариумах с невысоким уровнем воды (20-25 см) мощность ламп может быть ниже. Подбирать ее надо индивидуально, ориентируясь на характер роста и окраску листьев растения. Продолжительность светового дня должна быть не менее 12 часов.

Характер грунта для эхинодоруса важен. Для него следует применять смесь средней и мелкой гальки, можно с добавлением песка. Толщина слоя грунта около 5 см. Заиленнотсь должна быть достаточной. В новый грунт под корни добавляют глину. Очень полезны добавки ила из старого аквариума.

Для растения желательна минеральная подкормка. При регулярной подмене воды следует вносить комплексные минеральные удобрения, в состав которых входят микроэлементы. При плотной заселенности аквариума рыбами количество минеральных удобрений может быть незначительным – около 1 г на 100 л воды аквариума раз в неделю. В густо заросшем аквариуме и при сравнительно небольшом количестве рыб минеральная подкормка должна составлять до 2-2,5 г на 100 л и может производиться чаще, чем раз в неделю.

В условиях аквариума растение хорошо размножается вегетативно, образуя усы, на концах которых появляются 1-2 дочерних растения. Молодое растение можно пересаживать лишь после образования 5-6 листьев и мочки корней.

Эхинодорус можно содержать во влажной оранжерее или в палюдариуме, тогда он образует раскидистый куст высотой до 25-30 см. Форма листьев при этом сохраняется, но их окраска становится менее интересной – крапчатость или исчезает, или сохраняется только на очень молодых листьях. Размножение, так же как в аквариуме, вегетативное, но дочерних растений образуется значительно больше. Выращенное в оранжерее растение можно пересаживать в аквариум. Оно быстро адаптируется к новым условиям и продолжает расти, постепенно меняя свою форму и окраску.

Эхинодорус латифолиус

Echinodorus latifolius или Echinodorus xingu или Echinodorus magdalenensis или Echinodorus intermedias

Семейство частуховые – Alismataceae.

Родина его – Центральная и Южная Америка. Карликовое растение, широко распространенное в бассейне р. Амазонки. Красивое растение, пригодное и для больших, и для маленьких аквариумов. При правильном содержании разрастается по всему грунту через побеги. При содержании в тени листья остановятся больших размеров. Если срезать образующиеся побеги, можно вырастить большие и более кустистые растения. Приспособлено к различным световым режимам. Оптимальная температура 25-30° С. К химическому составу воды неприхотливо.

Эхинодорус мелкоцветный

Echinodorus parviflorus

Семейство частуховые – Alismataceae.

Родина – центральные районы Южной Америки.

Растение распространено у аквариумистов под названием «черная амазонка». Этим названием эхинодорус обязан окраске, которую приобретают его листья при благоприятных условиях. Пластинка листа темно-зеленая с темно-коричневыми жилками, образующими густую сетку. Листья похожи на листья эхинодоруса амазонского, но они несколько шире. Растение образует густую розетку высотой до 35-40 см. Размещают растение ближе к задней стенке аквариума. Оно растет равномерно в течение всего года. К условиям содержания сравнительно нетребовательно и пользуется поэтому большой популярностью у аквариумистов.

Содержать эхинодорус мелкоцветный можно в умеренно теплом и тропическом аквариумах. Температура 20-28 °С вполне устраивает это растение. Кратковременное снижение температуры до 16-18°С не вредит ему. Вода может быть от очень мягкой (1-2°) до жесткой (20° и даже больше). В нейтральной и слабощелочной воде растение чувствует себя несколько лучше, но и в кислой среде растет вполне удовлетворительно. Подмену воды следует производить регулярно, 3-4 раза в месяц. В старой кислой воде эхинодорус замедляет рост и начинает сбрасывать старые листья.

К освещению эхинодорус мелкоцветный не очень требователен, но при недостатке света листья растения утрачивают свою интересную окраску и становятся обычными зелеными. Естественный свет очень полезен этому эхинодорусу. Для искусственного освещения подходят любые люминесцентные лампы и лампы накаливания. Подбирать освещение следует индивидуально в зависимости от расположения источника света, их комбинации и присутствия в аквариуме других растений. При продолжительности светового дня 14 часов и больше растение может образовать эллиптические листья на длинных черенках.

Грунтдля эхинодоруса должен быть хорошо заиленным, богатым питательными веществами. В новый грунт под корни целесообразно внести дополнительную подкормку в виде глины или смеси глины и торфа. В старом аквариуме для питания растения вполне хватает естественного заиливания грунта. Характер субстрата практически не влияет на рост эхинодоpyca. Его мощная корневая система требует довольно толстого слоя грунта. Если используется субстрат, состоящий из мелких фракций, слой грунта должен иметь толщину не менее 5-7 см. Если частицы субстрата более крупные, слой грунта может быть толще.

Минеральная подкормка при достаточно питательном грунте и регулярной подмене воды не обязательна.

В условиях аквариума эхинодорус мелкоцветный размножается вегетативно. На его цветочных стрелках образуется множество дочерних растений, которые, после появления 4-5 листьев и корневой системы, можно отделять и пересаживать на новое место. Размножение при благоприятных условиях возможно в течение всего года.

Семенного размножения этого эхинодоруса любителю добиться трудно.

Эхинодорус нежный или Эхинодорус травянистый

Echinodorus tenellus

Семейство частуховые – Alismataceae.

Растение широко распространено в Северной и Южной Америке.

Этот вид эхинодоруса известен под названием «карликовая амазонка». Очень популярное аквариумное растение, образующее густые заросли плотных ярко-зеленых розеток удлиненных листьев, не имеющих черенков. Заросли эхинодоруса нежного высотой 7-10 см, размещенные на переднем плане, превосходно украшают аквариум. – Вегетация продолжается круглый год. Растение нетребовательно к условиям содержания.

Температура воды, в которой содержится эхинодорус нежный, может колебаться в очень широких пределах, от 18 до 30 °С, оптимальные условия создаются при 24-26 °С. Предпочтительная жесткость воды – больше 4°. В очень мягкой воде старые листья быстро разрушаются. Активная реакция может изменяться в широких пределах. Несколько лучше эхинодорус чувствует себя в нейтральной и слабощелочной среде. Желательно регулярно подменивать воду.

Освещение эхинодорусу нежному требуется сильное. На ярком свету растение приобретает яркую окраску, кустики становятся невысокими и плотными. При недостаточном ocвещении листья начинают тянуться вверх и приобретают светлую зеленовато-желтую окраску. Даже небольшое количество естественного света, попадающее в аквариум, существенно улучшает состояние растения. Для искусственного освещения лучше всего использовать люминесцентные лампы типа ЛБ. Мощность ламп зависит не только от объема аквариума, но и от присутствия других растений, притеняющих эхинодорус. Продолжительность светового дня может колебаться от 10 до 14 часов в зависимости от мощности осветителей.

Растение медленно развивается в новом, бедном илом грунте и быстро – в сильно заиленном грунте. В качестве субстрата лучше всего использовать крупный песок. В грунте, состоящем из крупных частиц, корневая система растения развивается плохо и его заросли становятся неровными. При посадке эхинодоруса в новый грунт дополнительных добавок можно не вносить, для питания растения хватает постепенно накапливающегося ила. Слой грунта может быть минимальным, 2-3 см. Минеральная подкормка требуется только в очень плотно засаженном растениями аквариуме.

У каждого куста очень быстро образуется 2-3 уса, на которых друг за другом появляются молодые растения. Такой ус с 2-3 дочерними растениями можно отделять от материнского куста и высаживать на новое место. При благоприятных условиях молодые растения быстро принимаются и через 1,5-2 месяца образуют новую заросль.

Эхинодорус нежный можно выращивать и как наземное растение. Он вполне подходит для содержания не только во влажной оранжерее, но и в террариуме как растение очень стойкое к вытаптыванию. В оранжерее эхинодорус зацветает и может образовывать полноценные семена. Цветы надо опылять с помощью мягкой кисточки. Созревшие через 1,5-2 месяца семена проращивают в песке, залитом водой.

Эхинодорус озирис

Echinodorus osiris или Echinodorus rubra

Семейство частуховые – Alismataceae.

Родина – Бразилия.

Одно из самых красивых растений, выращиваемых в аквариуме. Образует крупные раскидистые кусты. Цвет листьев варьирует от карминно-красного у молодых растении до темно-зеленого у старых. Отдельные кусты достигают в аквариуме высоты 40-50 см. Подводная форма не образует плавающих и надводных листьев. Благодаря великолепным декоративным качествам растение пользуется заслуженной популярностью у аквариумистов. К условиям содержания оно довольно требовательно.

Оптимальная температура воды для эхинодоруса озириса 22-24 °С, но растение хорошо переносит временное снижение температуры до 15-16 °С. При высокой температуре (выше 26 °С) оно быстро развивается, но со временем истощается и может погибнуть. Вода должна иметь нейтральную или слабощелочную реакцию (рН в пределах 6,8-7,5)./Жесткость воды – от 4 до 16°. В более кислой и мягкой воде эхинодорус растет неудовлетворительно. Он нуждается в чистой воде и регулярной ее подмене (до 1/4-1/5 объема 2-3 раза в месяц).

Эхинодорусу озирису нужен яркий свет. Для освещения следует применять люминесцентные лампы типа ЛБ из расчета 0,4-0,5 Вт на 1 л объема аквариума. Целесообразно использовать в качестве досветки лампы накаливания. Освещение одними лампами накаливания допустимо, но мощность осветителей должна быть не менее 1,5 Вт на 1 л. Продолжительность светового дня не менее 10-14 часов. При недостатке света листья становятся мелкими, растение болеет и, как правило, гибнет.

Грунт должен быть достаточно питательным, умеренно заиленным. В очень старом грунте корни эхинодоруса могут загнивать. Размер частиц субстрата для взрослого растения не имеет значения, можно использовать как крупный речной песок, так и крупную гальку. При посадке растения в новый грунт обязательно следует подложить под корни комочки глины.

В условиях аквариума эхинодорус озирис размножается вегетативно. Молодые растения образуются на цветочной стрелке, погруженной в воду. Не следует рано отделять дочерние растения, так как, посаженные на новое место, они развиваются очень медленно даже при самых благоприятных условиях. Стрелку с молодыми растениями надо прижать к грунту стеклянными шпильками. У деток скоро образуется корневая система, что обеспечивает их быстрое развитие. Отделять дочерние растения можно после образования у них 4-5 достаточно крупных листьев. Молодым растениям необходимо очень яркое освещение. Первые 2-3 месяца их лучше содержать в тепле (при температуре воды выше 24 °С). Когда молодые растения начинают быстро развиваться, температуру воды можно постепенно снизить до 22 °С.

На старом корневище, стелющемся по поверхности грунта, часто образуются дополнительные растения. Если их не отделять, образуются причудливые разветвления корневища, заканчивающиеся розетками листьев. Такое корневище можно разрезать на части так, чтобы на каждой части было развитое растение. Молодые растения отделяют от корневища после образования 4-5 крупных листьев и 2-3 корешков. Растения, образовавшиеся на корневищах, развиваются на новом месте лучше, чем снятые с цветочных стрелок.

Аквариумистам очень важно знать, что после образования дочерних растений на цветочной стрелке у материнского растения заметно замедляется рост, уменьшается размер листьев. Особенно истощает материнское растение образование нескольких цветоносов. Для сохранения материнского куста лишние цветоносы лучше удалить, сохранив только один. Рост материнского растения восстанавливается обычно через 1,5-2 месяца после отделения дочерних растений.

Во время быстрого роста эхинодорус необходимо регулярно подкармливать минеральными удобрениями. Комплексные удобрения можно вносить еженедельно в дозе 2-3 г на 100 л воды. Очень важна подкормка растения солями двухвалентного железа, недостаток которого выражается в исчезновении красной окраски у молодых листьев и побледнении старых. Железный купорос вносится в дозе 10-20 мг на 100 л 1-2 раза в месяц.

Эхинодорус остроконечный

Echinodorus mucronatum

Семейство частуховые – Alismataceae.

Родина его – бассейн р. Амазонки. Устойчив к избыточному освещению, поэтому его можно рекомендовать для содержания в низких аквариумах. Структура листа похожа на лист черной амазонки. Сверху и снизу его хорошо заметны три продольные светлые жилки. Ширина листа 3-4, длина 7-8 см. Листья неровные, волнистые, пластина их выпуклая, овальной формы. Цвет старого листа – темно-зеленый, молодые листья светло-коричневые с красноватым оттенком. Черенок листа короткий – 1-2,5 см, сечение треугольное, стебель короткий. Листья расположены к розетке. Диаметр куста в возрасте более года достигает около 25 см, высота до 10-11 см. На кусте более 100 листьев, на конце каждого жесткий и острый выступ – эта особенность и оправдывает название растения. Взрослый куст напоминает зеленый шар на грунте. Он непрозрачен, поэтому другие растения под ним не растут. Наиболее целесообразно посадить эхинодорус остроконечный на средний или передний план, или же перед растением, имеющим длинный черенок, например, перед кустом кубышки или гигантской амазонки. По наблюдениям новосибирских аквариумистов, при содержании этого эхинодоруса (возраст куста около двух лет) в палюдариуме он, как и другие представители рода, дает воздушные листья. Цветения пока добиться не удалось. Это прекрасное декоративное растение. Температура воды при содержании 22-26°С. К химическому составу воды неприхотливо. Предпочитает смягченную воду.

Эхинодорус селловианус

Echinodorus sellovianus

Семейство частуховые – Alismataceae.

Растение, описываемое под этим названием, вернее всего, результат гибридизации. У любителей аквариума сейчас имеется множество различных эхинодорусов, которые относят к этому виду. Внешне они очень похожи, точно установить их принадлежность к тому или иному виду довольно трудно. Условия их содержания сходны.

Очень красивы молодые растения эхинодоруса селловиануса, имеющие плотную розетку крупноволнистых овальных листьев ярко-зеленого цвета. Высота куста обычно не более 25 см. Годовалые растения могут образовывать большие плавающие листья, а также выбрасывать надводные листья. Тогда высота кустов может достигать 70-80 см. Содержать растения можно в большом и среднем аквариуме, размещая его ближе к заднему плану.

Температура воды может колебаться в довольно широких пределах. Оптимальные условия создаются при температуре 22-26 °С, но растение спокойно переносит значительное похолодание и может хорошо расти при очень высокой температуре. Жесткость воды должна быть не ниже 4-6°, активная реакция – нейтральная или слабощелочная. В кислой среде растение может удовлетворительно развиваться сравнительно недолго. Ему необходима регулярная подмена воды.

Освещение имеет для эхинодоруса большое значение. Особенно важна продолжительность светового дня, от которой зависит характер его роста. При продолжительности светового дня 8-10 часов и ярком освещении кусты обычно низкорослые, образующие плотную розетку листьев. С увеличением светового дня до 12 часов и больше и особенно при уменьшении интенсивности освещения эхинодорус образует крупные листья, поднимающиеся над поверхностью воды. Для искусственного освещения следует использовать люминесцентные лампы типа ЛБ мощностью около 0,5 Вт на 1 л объема. Досвечивание лампами накаливания не обязательно.

Грунт для эхинодоруса должен быть достаточно питательным. В новый грунт под корни растения обязательно надо добавить глину или ил из старого аквариума. Характер субстрата для этого растения существенного значения не имеет, можно применять субстрат с любым размером частиц. Толщина слоя грунта должна быть не менее 7 см, так как растение развивает мощную корневую систему.

В возрасте около года эхинодорус зацветает, образует семена, но они, как правило, не прорастают. На цветочных стрелках образуется множество дочерних растений. Их можно отделять от стрелки после формирования 4-5 листьев и мочки корней. Лучше всего прижать цветонос к грунту аквариума, тогда дочерние растения легко укореняются и быстро развиваются. Таким способом эхинодорус целесообразно размножать в комнатных условиях.

Содержать эхинодорус селловианус, как и большинство растений-амфибий, лучше во влажной оранжерее, чем в аквариуме. Во влажной атмосфере, питательном грунте и при высокой температуре он очень быстро растет, легко и продуктивно размножается.

Эхинодорус сердцелистный

Echinodorus cordifolius или Echinodorus radicans

Семейство частуховые – Alismataceae.

Родина – Центральная Америка.

Оригинальное растение, имеющее очень красивые крапчатые листья. Может достигать значительных размеров. Обычно в течение первого года растение, помещенное в аквариум, не бывает выше 20-30 см, позже оно образует надводные и плавающие листья, достигая высоты 80 см. Содержать его надо в глубоком аквариуме или во влажной оранжерее.

Температура воды предпочтительна в пределах 22-26 °С, тем не менее эхинодорус очень хорошо переносит значительное (до 12 °С) понижение температуры в течение 2-3 недель. При температуре воды до 10 °С он может сбросить все листья. Однако в грунте сохраняется корневище, которое возобновляет при благоприятных условиях рост. Так же хорошо, как и снижение температуры, растение переносит повышение температуры больше 28 °С, но нуждается при этом в отдыхе при температуре 18-20 °С дважды в год в течение 1-1,5 месяца. Растение не любит кислую, очень мягкую воду. Оптимальные условия для роста – вода жесткостью 8-16° при рН больше 6,8.

Аквариум, где содержится эхинодорус сердцелистный, должен быть освещен достаточно ярко. Затенение растение переносит плохо. Для освещения можно использовать люминесцентные лампы типа ЛБ из расчета 0,4-0,5 Вт на 1 л воды. Полезно использовать досветку лампами накаливания. Освещение только лампами накаливания очень энергоемко и мало приемлемо для комнатного аквариума. Яркое освещение при коротком световом дне (около 8 часов) позволяет растению долгое время сохранять только подводные листья. При удлинении светового дня до 11-12 часов эхинодорус начинает образовывать воздушные листья и зацветает.

Грунт должен быть умеренно– или слабозаиленным. В очень богатом гумусом грунте корни растения могут загнивать. Для предотвращения этого очень полезно вносить под корни глину и древесный уголь. Субстрат может быть любой, от крупного песка до крупной гальки.

Размножается эхинодорус сердцелистный в условиях аквариума, как правило, вегетативно. После цветения на цветоносе образуются дочерние растения. В таком случае цветочную стрелку надо погрузить в воду. После формирования нескольких листочков и мочки корней дочерние растения можно отделять от материнского куста и пересаживать в общий грунт. Как правило, они быстро начинают расти и хорошо развиваются даже в мало благоприятных условиях.

Во влажной оранжерее у растения можно получить семена, но всхожесть их обычно невелика. После созревания их следует высеять в неглубокие плошки с песком, залитым водой, разместив их при достаточно ярком освещении.

В палюдариуме эхинодорус растет значительно лучше, чем в аквариуме, достигает значительно большего размера, раньше зацветает. В оранжерее для его выращивания можно использовать садовую землю с добавками торфа и песка. Температуру воздуха лучше поддерживать на уровне 24-28 °С.

Эхинодорус узколистный

Echinodorus angustifolius

Семейство частуховые – Alismataceae.

Родина – центральные районы Южной Америки.

Этот эхинодорус значительно отличается от остальных представителей рода своим внешним видом. Узкие длинные ярко-зеленые листья при первом взгляде напоминают валлиснерию – широко распространенное водное растение. Однако структура и форма листьев да и все строение растения совершенно своеобразны. Высота его куста достигает 40-45 см. Лучше всего расположить эхинодорус у боковой дверки ближе к заднему плану аквариума. Растение сравнительно редко встречается у ак-варумистов. Оно сравнительно неприхотливо и растет в аквариуме равномерно в течение всего года.

Эхинодорус переносит колебания температуры воды в довольно широких пределах. Растение удовлетворительно себя чувствует как в тропическом, так и в умеренно теплом аквариуме, при температуре от 20 до 28 °С. Предпочитает воду средней жесткости, но может расти и в мягкой воде. Как и у большинства эхинодорусов, стабильный рост наблюдается только в нейтральной или слабощелочной воде. Кислая среда тормозит рост растения. Подменивать воду желательно регулярно, не реже 2-3 раз в месяц.

Освещение для эхинодоруса предпочтительно достаточно сильное. При недостатке света окраска листьев ухудшается: молодые листья теряют красновато-коричневый цвет, старые становятся блекло-зелеными. Растение любит естественное освещение, рассеянный солнечный свет действует на него наиболее благотворно. Для искусственного освещения подходят лампы накаливания и люминесцентные лампы типа ЛБ. Мощность последних должна составлять не менее 0,4 Вт на 1 л объема, а ламп накаливания – 1,2 Вт и более. В зависимости от яркости освещения продолжительность светового дня может изменяться от 8 до 14 часов.

В старом аквариуме для питания растения вполне хватает естественного заиливания грунта. В качестве субстрата предпочтительно использовать песок и мелкую гальку, так как корневая система у эхинодоруса довольно нежна. Слой грунта толщиной в 3-4 см обеспечит правильное развитие корневой системы. Более толстый слой грунта следует чистить более тщательно, чтобы предотвратить закисание избытка органики.

Растению полезна минеральная подкормка, особенно в период быстрого роста и размножения. В первую очередь надо уделить внимание микроэлементам. Для предотвращения азотного голодания следует вносить дважды в неделю по 5-10 гранул мочевины на 100 л воды аквариума, богатого растениями и не перенаселенного рыбами.

В условиях аквариума эхинодорус узколистный размножается вегетативно. Растение образует множество усов, стелющихся по грунту. На каждом из них на расстоянии 5-10 см друг от друга образуются дочерние растения. Отделять детки не повреждая усов не удается, поэтому ус делят на части, на каждой из которых можно оставить по одному хорошо сформированному растению с 5-6 листьями. Конечную часть уса, на которой осталось три-четыре очень маленьких растения, делить не следует. Эту плеть надо прижать к грунту камешками или стеклянными шпильками.

Семена этого вида эхинодоруса можно получить во влажной оранжерее, где при благоприятных условиях он цвет. Цветы опыляют с помощью мягкой кисточки. Значение семенного размножения в искусственных условиях невелико, так как вегетативно размножать растения значительно легче, а результат получается не хуже.

Как наземное растение эхинодорус узколистный выращивать нетрудно. Особых требований к характеру грунта растение не предъявляет. Освещение должно быть яркое, рассеянное, температура воздуха 24-28 °С.

Ярутка, вербейник, монетница

Lysmachia himmalaria

Семейство первоцветные – Primulaceae.

Родина ее – Европа, восток Северной Америки, Япония. Как водное растение встречается в сырых местах, по краям берегов и т. д. На ползучем или вертикально стоящем стебле имеются округлые, светло-зеленые, нежные листья. Они расположены на коротких ножках крестообразно или супротивно. Цветет только при надводном способе жизни. Однако ее выращивают полностью и под водой. Постепенно ярутку можно приучить к более высоким температурам. Освещение должно быть светлое, а температура – 15-22° С. К воде неприхотлива.

Content

Аквариумные растения

Азолла каролинская

Аир травянистый (акорус)

Альтернантера Рейнека или альтернантера розовая или Очереднопыльник маленький

Альтернантера лиловая или Очереднопыльник большой

Альтернантера сидячая

Анубиас Афцели

Анубиас Бартера

Анубиас нана

Анубиас узколистный

Апоногетон волнистый или апоногетон живородящий

Апоногетон дистачиус

Апоногетон жестколистный

Апоногетон кожистолистный

Апоногетон курчавый

Апоногетон мадагаскарский или Апоногетон увирандра или Апоногетон сетчатый

Апоногетон удлиненный

Апоногетон ульвовидный

Бакопа каролинская

Бакопа мелколистная

Банан водный или Банановое растение

Барклайя длиннолистная

Блестянка

Болбитис Геделоти или конголезский папортник или щитовик болотный

Болотница

Болотноцветник

Валлиснерия гигантская

Водокрас лягушачий

Вольфия бескорневая

Гетерантера остролистная

Гигрориза

Гигрофила деморфная или Синема деморфная

Гигрофила длиннолистная

Гигрофила красноватая

Гигрофила многосеменная или Гигрофила индийская или Индийский болотник

Гидрокотила вертикальная или Щитолистник мутовчатый

Гидротрихе или Гидротрих

Кабомба каролинская

Кабомба куститсая или Кабомба водная или Кабомба обыкновенная

Кабомба прекраснейшая

Кабомба спиральнолистная

Кладофора шаровидная или Эгагропила

Кринум таиландский

Криптокорина Балансе

Криптокорина Беккетта

Криптокорина Бласса

Криптокорина Вендта

Криптокорина Гриффита

Криптокорина Невилля

Криптокорина Пётча

Криптокорина апоногенолистная или Криптокорина устериана

Криптокорина блестящая

Криптокорина желтая

Криптокорина обратноспиральная

Криптокорина обратноспиральная или Криптокорина узколистная

Криптокорина понтедериеволистная

Криптокорина пурпурная или Криптокорина красноцветковая

Криптокорина реснитчатая или Криптокорина цилиата

Криптокорина родственная

Криптокорина сердцевидная или Криптокорина кордата

Криптокорина сиамская

Криптокорина язычковая

Кубышка карликовая

Кубышка стрелолистная

Кубышка японская

Кувшинка «Морская роза»

Кувшинка тигровая

Лагаросифон курчавый или Лагаросифон большой или Элодея курчавая

Лагенандра Меебольда

Лагенандра яйцевидная

Лимнобиум побегоносный

Лимнофила водная/гигантская или Амбулия водная/гигантская

Лимнофила сидячецветковая или Амбулия сидячецветковая

Лобелия кровяно-красная

Людвигвя алая

Людвигия дугообразная

Людвигия ползучая

Майака речная

Марсилия четырехлистная

Мох ключевой

Мох яванский

Наяда гваделупская или Наяда мелкозубчатая

Номафила прямая или Лимонник или Большой индийский болотник

Оттелия частуховидная

Папоротник индийский водяной

Папоротник таиландский (крыловидный)

Пеплис, бутырлак двухтычинковый

Перистолистник бразильский или Уруть бразильская или чилийская

Перистолистник выщербленный или Уруть нежная

Перистолистник елочный или Уруть елочная

Перистолистник колосистый Уруть колосистая

Перистолистник мутовчатый или Уруть мутовчатая

Перистолистник хвостиковидный или Уруть хвостниковая

Пистия, водный салат

Плавающий папоротник или Водяная капуста

Повойничек

Рдест Гайя

Рдест малайский или Рдест яванский

Риччиокарпус плавающий

Риччия плавающая

Роголистник кубинский

Роголистник темно-зеленый

Ротала Валлиха, красная майака

Ротала круглолистная или Ротала индийская

Ротала крупнотычинковая

Ряска горбатая

Ряска малая

Ряска многокоренная, или многокоренник обыкновенный

Ряска трехдольная

Сальвиния ушастая

Сальвиния плавающая

Сердечник лировидный или Сердечник японский

Ситняг взрастающий

Ситняг игольчатый

Стрелолист Эатона

Стрелолист карликовый

Стрелолист шиловидный

Стрелолист широколистный или Сагиттария широколистная

Топняк

Эйхорния лазоревая или Эйхорния водная

Эйхорния отличная или Эйхорния красивейшая или Водяной гиацинт

Эйхорния разнолистная

Элодея канадская

Эхинодорус лопатолистный

Эхинодорус Ашерсона

Эхинодорус Блехера или Тысячелистник

Эхинодорус Горемана

Эхинодорус амазонский

Эхинодорус большой или Эхинодорус Барта

Эхинодорус вертикальный

Эхинодорус горизонтальный

Эхинодорус крапчатый

Эхинодорус латифолиус

Эхинодорус мелкоцветный

Эхинодорус нежный или Эхинодорус травянистый

Эхинодорус озирис

Эхинодорус остроконечный

Эхинодорус селловианус

Эхинодорус сердцелистный

Эхинодорус узколистный

Ярутка, вербейник, монетница