MIILIITEC-1: НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА

Современный рынок смазок и средств для ухода за металлическими изделиями насыщен разнообразными высокотехнологичными составами. Militec-1, Tuff Glide, White Lightening, FP-10, ArmaLube, TriFlow, Ballistol, Corrosion-X — вот далеко не полный перечень предлагаемых средств. Militec-1 является одним из наиболее популярных.

В США Militec-1 используется как основное штатное средство для ухода за огнестрельным оружием такими организациями и силовыми структурами, как ФБР, Агентство по борьбе с наркотиками (DEA), U.S. Secret Service, US Marshals, Служба береговой охраны, а также различными частями вооруженных сил США, полное перечисление которых заняло бы не менее страницы. Многие фирмы-производители огнестрельного оружия, среди которых Beretta, SIG, Glock, Heckler&Koch, также рекомендуют использовать для своих изделий именно Militec-1. Среди производителей ножей Militec-1 активно продвигают Benchmade и Buck.

Что же представляет собой этот отнюдь не дешевый продукт, и что он может дать в плане ухода за ножами по сравнению с традиционно используемыми бюджетными средствами вроде различных вариантов машинного и оружейного масла.

Militec-1 практически бесцветен, имеет слабый запах, не токсичен и работает в достаточно широком диапазоне температур от -59 °C до 200 °C. По своему функциональному назначению Militec-1 представляет собой средство для снижения трения. Его основной областью применения с точки зрения ножей является смазка шарнира поворота клинка на складных ножах, а также механизма его выброса на автоматических моделях. От традиционных масел Militec-1 отличает в первую очередь механизм взаимодействия с металлом. Обычное масло для того, чтобы быть эффективным, должно образовать пленку между трущимися деталями. Подобная схема имеет ряд существенных недостатков. Во-первых, недолговечность, связанная с высыханием масла и его выдавливанием из области трущихся поверхностей. Во-вторых, масляная пленка как магнитом притягивает пыль, микрочастицы металла, различный мусор, что приводит к существенному повышению трения в шарнире. Militec-1 действует совершенно иначе. Его углеводородные соединения вступают с металлом в особую химическую реакцию, заполняя поверхность на молекулярном уровне. Данный процесс значительно сложнее, чем простое физическое заполнение микропор. Компоненты Militec-1 взаимодействуют с металлом на уровне кристаллической решетки, повышая жесткость поверхности металла. Поверхность, обработанная Militec-1, может быть вытерта насухо, и тем не менее эффект смазки останется. Значение этого трудно переоценить. С одной стороны, это значительно увеличивает долговечность эффекта от применения Militec-1. С другой, отсутствие жидкой пленки снижает загрязняемость шарнира.

Militec-1 не просто смазывает поверхность, он повышает ее жесткость, то есть способность сопротивляться образованию деформаций на поверхности металла. Исследования, проведенные в лабораториях университета во Флориде, показали, что жесткость поверхности, обработанной Militec-1, возрастает более чем в 16 раз. Благодаря этому значительно снижается износ обработанных поверхностей, что в свою очередь означает, что нож прослужит гораздо дольше и не разболтается.

Долговечность эффекта от применения Militec-1 можно оценить на следующем примере. Даже после 1000 выстрелов Militec-1 остается на трущихся поверхностях огнестрельного оружия и продолжает работать.

Для эффективного применения Militec-1 необходимо очистить поверхность обрабатываемой детали и нагреть ее до температуры 65 °C. Сделать это проще всего, используя бытовой или паяльный фен. Подобный нагрев никоим образом не может повредить закалке клинка, так как даже для низкотемпературного отпуска необходимо нагреть деталь минимум до 150–200 °C. После нанесения Militec-1 нож нужно несколько раз сложить, а затем насухо вытереть обработанные поверхности. Для наилучшего результата можно повторить весь этот процесс 2–3 раза.

Militec-1 может применяться не только «насухую», но и как добавка к ранее нанесенному маслу. При этом отсутствует проблема несовместимости, так как Militec-1 не вступает в реакцию ни с одним из распространенных масел и даже не разбавляет их. Микроскопические капли Militec-1 «путешествуют» вместе с маслом до тех пор, пока им не встречается трущаяся или нагретая поверхность металла, тогда они вступают с ней в реакцию и переходят из масла в металл.

Militec-1 — это действительно высококачественный продукт, отрабатывающий свою цену.

Иллюстрации

Content

MIILIITEC-1: НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА

Иллюстрации