Большая Советская Энциклопедия (АЩ)

Ащису (река в Павлодарской обл.)

Ащису', река в Павлодарской области Казахской ССР. Длина 348 км, площадь бассейна 7420 км^2. Протекает по северной окраине Казахского мелкосопочника, впадает в оз. Алкамерген (по другим источникам, в оз. Жарколь). Питание снеговое. Пересыхает на значительном протяжении. Приток — Куртьюзек (лев.).

Ащису (река в Семипалатинской обл.)

Ащису', река в Семипалатинской области Казахской ССР. Длина 349 км, площадь бассейна 18100 км^2. Протекает по восточной части Казахского мелкосопочника, впадает справа в р. Шаган (приток Иртыша). Питание снеговое. Пересыхает.

Content

Большая Советская Энциклопедия (АЩ)

Ащису (река в Павлодарской обл.)

Ащису (река в Семипалатинской обл.)