Алексей Алексеевич Кадочников Михаил Борисович Ингерлейб

Специальный армейский рукопашный бой (Система А. Кадочникова)

Часть 3 главы 13, 14.

Часть 3 (завершение)

13. Рукопашный бой с использованием подручных средств и оружия

Использование в рукопашном бою подручных средств и оружия является обязательным условием его возникновения. Умение использовать с максимальной эффективностью подручные средства и свойства табельного оружия совершенно необходимо бойцу для обеспечения эффективности его действий. При этом технические действия с оружием и подручными средствами, а также против вооруженного противника, как с голыми руками, так и с использованием собственного снаряжения, должны опираться на общую стилевую базу движений, проиллюстрированную в предыдущих главах. Боец не должен «нарабатывать» отдельные движения для использования в бою с оружием и использования в бою «голыми руками». В противном случае «разваливается» созданный единый стереотип движения, который позволяет спонтанно и эффективно реагировать на любые атаки.

Однако надо отдавать себе отчет, что использование подручных средств и оружия в рукопашном бою расширяет диапазон применения рычагов, а это, в свою очередь, усложняет двигательную задачу. Не последнюю роль в этом играют и специфические свойства предметов и оружия — к примеру, автомат (без примкнутого штыка) может использоваться для нанесения ударов прикладом, стволом, магазином, а также для зацепов противника и т.д.

Кроме того, с точки зрения биомеханики и эргономики, существует и другая специфическая особенность боя с использованием оружия и подручных средств — их применение позволяет производить меньшие энергозатраты и существенно ускоряет сам процесс боевого взаимодействия.

13.1. Использование палки в рукопашном бою

Пример 1 (рис. 48)

Ситуация: противник с выпадом наносит тычковый удар палкой в грудь (рис. 48а).

Решение: защищающийся разворачивается бедрами и корпусом по направлению удара (в данном случае назад — влево) и подшагивает левой ногой навстречу атакующему. Одновременно с разворотом палка принимается на внешнюю сторону предплечья правой руки, которая с проворотом уводит в сторону атакующее усилие. Таким образом защищающийся уходит с линии атаки и сокращает дистанцию, что позволяет начать контратакующие действия. Для этого он левой рукой прихватывает дальний конец палки. В результате образуется достаточно жесткая биокинематическая система «противник — палка — защищающийся» (рис. 48б).

Благодаря предыдущим действиям защищающегося противник «провалился» и начал терять устойчивость, но имеет возможность ее восстановить, подшагнув правой ногой. Чтобы этого не случилось, защищающийся, применяя «пару сил» (левая рука на себя вниз — правая рука от себя вверх) и используя длинный рычаг, образовавшийся в результате захвата палки, отшагивает левой ногой, приседает и разворачивается, выводя проекцию центра тяжести противника за пределы опорной площадки (с точки зрения нападающего: вперед — вправо) (рис. 48в).

Окончательно потерявший устойчивость и не имеющий возможности ее восстановить противник опрокидывается на спину, а у защищающегося появляется возможность отобрать палку. Подробнее — стр. 93-97.

Финал: упавшему противнику наносится поражающий удар (рис. 48г).

Рис. 48

Пример 2 (рис. 49)

Ситуация: противник с выпадом наносит тычковый удар палкой в грудь (рис. 49а).

Решение: дальнейшие действия защищающегося подобны описанным в примере 1 — до момента прихвата палки левой рукой (рис. 49б). Далее защищающийся продолжает разворачиваться по направлению движения противника, выводя его из равновесия приложением пары сил (левая рука — вперед-вверх, правая рука — на себя-вниз) (рис. 49в).

Так как дальний конец палки при этом заводится плавным движением вверх и за спину противника, возникает болевой рычаг на плечевой сустав атакующего. Под действием боли противник падает и выпускает палку (иначе будет вывих плечевого сустава) (рис. 49г).

Финал: упавший противник добивается.

Рис. 49.

Пример 3 (рис. 50)

Ситуация: противник наносит косой удар палкой сверху справа налево (рис. 50а).

Решение: защищающийся вытягивает руки в сторону удара (чтобы войти в соприкосновение на наименьшем возможном плече импульса удара и на стадии замаха — когда еще не полностью набрана скорость движения палки), принимает его на наружную часть правого предплечья с проворотом кисти и предплечья «от себя» (рис. 50б). Комплекс этих движений позволяет погасить кинетическую энергию палки безболезненно, в результате палка проскальзывает вдоль защиты мимо цели, плавно изменяя свою траекторию (рис. 50в).

Далее правая рука защищающегося продолжает движение палки и рук противника, обеспечивая скручивание его корпуса, а как следствие — выведение его центра тяжести за пределы опорной площадки. Левая рука производит захват за волосы, одновременно защищающийся наступает правой ногой на подколенный сгиб ближней к себе ноги противника (рис. 50г). За счет кругового движения левой рукой на себя вниз, а правой от себя вверх и одновременного приседа обеспечивается опрокидывание противника (рис. 50д). Механизм см. стр. 93-97, рис. 4.

Финал: упавший противник добивается.

Рис. 50.

Пример 4 (рис. 51)

Ситуация: противник наносит удар палкой по голове сверху (рис. 51а).

Решение: защищающийся делает «шаг с подшагом» и одновременно движением предплечий к себе встречает палку противника (рис. 51б). Предплечья в этот момент проворачиваются внутрь. На следующем рисунке (рис. 50в) показан момент проскальзывания палки в точке контакта с проворачивающимися предплечьями защищающегося. При этом предплечье левой руки «пригружает» локоть противника, начиная разворот его корпуса. Далее защищающийся сопровождающим движением правой руки прихватывает палку, локтем левой руки наносит встречный удар по горлу нападающего и одновременно приседает (рис. 51 г).

В результате этого противник оказывается под воздействием трех сил. Первая — вытягивающая по направлению удара и прикладываемая правой рукой защищающегося; вторая — сила удара локтевым суставом по горлу; третья — давление левого колена защищающегося в подколенный сгиб правой ноги нападающего в момент приседа. Противник с этими силами не справляется и опрокидывается (рис. 51д).

Финал: упавшему противнику наносится добивающий удар.

Рис. 51

Пример 5 (рис. 52)

Ситуация: противник наносит удар палкой по голове сверху (рис. 52а).

Решение: защищающийся шагом левой ноги в сторону нападающего сокращает дистанцию и встречает палку противника своей палкой (рис. 52б).

Далее, не останавливая ударного движения палки противника, защищающийся пропускает ее в сторону от себя. Для этого палка вращается вокруг точки контакта в горизонтальной плоскости так, что верхний конец собственной палки создает своего рода «направляющие рельсы», оберегающие правое плечо и голову защищающегося от продолжения атакующего движения, а нижний конец палки в этот момент наносит удар в голову противника. Для усиления удара и чтобы не «открыть» правое плечо и голову защищающийся к движению палки добавляет собственный разворот по направлению движения противника (рис. 52в).

Противник, не справившись с набранной инерцией, провалившись мимо цели и получив поражающий удар в голову, падает (рис. 52г).

Финал: упавший противник добивается тычковым ударом.

Рис. 52

Пример 6 (рис. 53)

Ситуация: противник наносит косой удар палкой сверху вниз, справа налево (рис. 53а).

Решение: защищающийся отводит атаку полукруговым движением верхнего конца собственной палки по направлению «вверх-вправо-вниз» в конце этой траектории «накрывая» палку противника. Одновременно защищающийся разворачивается бедрами и корпусом назад-влево вокруг своей левой ноги и слегка проседает (рис. 53б). Все это создает двоякий эффект — уводит в сторону атаку и создает дополнительный импульс, «проваливающий» промахнувшегося противника. Не разрывая образовавшегося контакта, защищающийся добавляет ускорение подручному средству нападающего кистевым движением, создавая резкий импульс по основному направлению атаки. Палка противника проскакивает мимо цели, и он начинает терять равновесие (рис. 53в).

«Дослав» палку противника, защищающийся возвратным движением всего корпуса наносит удар дальним (верхним) концом своей палки по шее нападающего (рис. 53г).Удар наносится с проносом (дожимом), распределяя усилия рук следующим способом: дальний конец — к себе вниз, ближний — от себя вверх к противнику. Противник опрокидывается назад-вправо относительно его движения (рис. 53д).

Финал: упавший противник добивается.

Рис. 53

13.2. Обезоруживание противника при угрозе ножом

Пример 1 (рис. 54)

Ситуация: противник угрожает ножом, приставив его к животу защищающегося (рис. 54а).

Решение: защищающийся, отшагивая правой ногой назад и одновременно разворачиваясь в направлении отшага корпусом, прихватывает кисть противника, держащую нож, и запястьем прижимает к себе (рис. 53б), выключая таким образом степени свободы в запястье.

Далее защищающийся, продолжая держать кисть противника, отшагивает уже левой ногой и вытягивает вооруженную руку с ее одновременным скручиванием на себя — влево — вниз. Правая рука противника полностью «выключается», т. е. теряет все степени свободы, и противник, подчиняясь болевому воздействию в запястье, локтевом и плечевом суставах, следует за всеми движениями защищающегося (рис. 54в).

После этого защищающийся, продолжая общее движение в заданном направлении, приседает на необходимый уровень, и противник опрокидывается на спину (рис. 54г).

Финал: защищающемуся остается только забрать нож и принять решение на дальнейшие действия (рис. 54д).

Рис. 54

Пример 2 (рис. 55)

Ситуация: противник наносит колющий удар ножом в корпус (живот) (рис. 55а).

Решение: защищающийся шагает левой ногой вперед-влево, уходя, таким образом, с линии атаки. Одновременно с этим движением наносит удар предплечьем правой руки по запястью вооруженной руки противника с вращением своего предплечья вовнутрь в точке контакта. При этом локоть правой руки поднимается вверх, а кисть идет вниз. Левой рукой защищающийся контролирует возможные отклонения атакующей руки противника (рис. 55б).

Независимо от того, выбит нож или нет, защищающийся продолжает движение правой рукой, нанося удар локтем в лицо противнику, а левой прихватывая и подтягивая к себе локоть его атакующей руки. Противник проваливается на ударе и, выведенный из равновесия примененной «парой сил» (локоть атакующей руки на себя — голова от себя), начинает падать (рис. 55в).

Далее защищающийся отшагивает левой ногой с одновременным приседом, продолжая рычажное воздействие на противника. Противник, не справившись с потерей устойчивости, опрокидывается (рис. 55г).

Финал: упавший противник добивается ногой, нож отбирается.

Рис. 55

Пример 3 (рис. 56)

Ситуация: противник наносит колющий удар ножом в корпус (живот) (рис. 56а).

Решение: защищающийся на «шаге с подшагом», уходя с линии атаки и сокращая дистанцию с противником, отводит атакующую конечность кистью правой руки, не прерывая движения руки с ножом (рис. 56б). При этом корпус и бедра разворачиваются в направлении атаки.

Колено левой ноги оказывается в непосредственной близости от колена правой ноги противника. Далее коленом «выбивается» коленный сустав противника, разрушая опорную функцию его ноги. Одновременно производится воздействие на атакующую руку противника сверху вниз (рис. 56в). Воздействие на руку и колено полностью разбалансирует биомеханическую систему противника. Защищающийся продолжает воздействовать на руку выведенного из равновесия противника по принципу «пары сил» ( плечо и локоть — на себя и вниз, кисть руки противника — от себя и вверх) и противник опрокидывается на спину (рис. 56г). Финал: упавший противник добивается.

Рис. 56.

Пример 4 (рис. 57)

Ситуация: противник наносит колющий удар ножом в корпус (живот) (рис. 57а).

Решение: обороняющийся разворачивается по направлению атаки противника, мягко встречая атакующую руку с ножом кистями своих рук, проворачивая их от себя наружу (рис. 57б). Не встречая сопротивления, противник проскальзывает мимо цели, а защищающийся, прихватывая правой рукой за запястье атакующей конечности и левой за локоть, применяет «пару сил» (запястье к себе вверх — локоть от себя вниз) и приседает (рис. 57в). Возникает болевой рычаг на локоть противника с переразгибанием его локтевого сустава.

Противник, не справившись с набранной инерцией, потеряв точку опоры и поддавшись болевому воздействию, начинает падать.

Финал: защищающийся, продолжая воздействовать на руку, усиливает левой рукой хват за запястье кисти, держащей нож, действует согласно обстановке: или отбивает нож, или наносит поражающий удар — сгибая кисть противника в запястье по направлению естественного сгиба (рис. 57г).

Рис. 57

Пример 5 (рис. 58)

Ситуация: противник наносит секущий удар ножом наотмашь (рис. 58а).

Решение: защищающийся принимает удар на «сопровождающей» траектории на ребро ладони или ладонь левой руки. Проворот кисти и предплечья «от себя-наружу-вниз» уводит нож с атакующей траектории и «растягивает» противника (рис. 58б). При этом защищающийся делает наша-гивание в приседе, что позволяет, с одной стороны, «нырнуть» под нож и уйти с траектории удара, а с другой стороны — понизить собственный центр тяжести и «пригрузить» атакующую руку. Правая рука осуществляет защитное движение от возможного удара свободной рукой противника, или наносится вспомогательный (отвлекающий) удар в лицо или шею либо захват за шею, одежду и т. п. (рис. 58в).

Левая рука продолжает развивать движение с прихватом вооруженной ножом руки у запястья с постепенным изменением траектории удара в более крутую (в сторону опорной ноги противника).

Продолжая разворачиваться вокруг своей оси назад — вправо, защищающийся приседает еще глубже, чем производит выведение из равновесия нападающего. Это обеспечивает скручивание опорной площадки противника. А правой рукой защищающийся прихватывает колено противника и воздействует на него круговым движением по естественному сгибу коленного сустава (рис. 58г). Этим нарушается опорность ноги и разрушается устойчивость всей биомеханической конструкции. Доводя воздействие на атакующую руку и колено противника до логического завершения, защищающий опрокидывает его на землю.

Финал: у упавшего противника либо забирается нож, либо он добивается (рис. 58д).

Рис. 58

Пример 6 (рис. 59)

Ситуация: противник наносит удар ножом сверху, держа его хватом «от мизинца» (рис. 59а).

Решение: защищающийся из стойки с верхней рамкой (или ей подобной) встречает атакующую вооруженную ножом руку изнутри своей левой рукой в той же плоскости, совершая вращение в точке контакта сначала кистью и локтем к себе. Этим движением он уводит траекторию вооруженной руки вниз-кнаружи (рис. 59б).

Далее защищающийся проворачивает кисть и предплечье от себя. Угол этого вращения может быть более или менее выраженным в зависимости от траектории атаки, но в результате вращения должна быть достигнута следующая позиция: лезвие ножа должно плашмя лежать на предплечье защищающегося, а его кисть — плотно прилегать к запястью противника (рис. 59в).

Одновременно движением таза назад — вниз — вправо защищающийся, продолжая разворачиваться лицом в сторону противника на от-шаге левой ногой назад, приседает и начинает увлекать вниз и в сторону нападающего, используя для управления им появившийся рычаг «своя левая рука — нож — правая рука противника» (рис. 59г).

Не останавливая начавшегося падения противника, защищающийся ускоряет его опрокидывание ударным воздействием или давлением правой руки в голову или шею (рис. 59д).

Финал: упавший противник добивается.

Рис. 59

13.3. Обезоруживание противника при угрозе пистолетом (револьвером)

Пример 1 (рис. 60)

Ситуация: противник угрожает пистолетом с минимальной дистанции (дистанции, позволяющей захват вооруженной руки) (рис. 60а).

Решение: защищающийся, уходя с линии огня, делает шаг левой ногой вперед — влево, одновременно вращая корпус в направлении движения, добиваясь этим еще и сокращения дистанции. При этом происходит наложение кисти правой руки на оружие в зависимости от его типа (для револьвера — на ствол, для пистолета — на кисть руки противника ). Одновременно со смещением с линии огня захваченную руку с оружием вращательным движением в направлении «стволом снизу вверх — от себя — на противника, рукояткой к себе — вниз» вытягивают в направлении правого плеча защищающегося (рис. 60б — 60в). Таким образом, к моменту окончания этой фазы движения ствол пистолета направлен вверх, а рука противника вытянута до предела, что полностью «выключает» степени свободы в суставах захваченной конечности. Таким образом защищающийся начинает управлять движениями противника с оптимальными энергозатратами, используя правило механики: «чем больше длина рычага, тем меньше требуется усилий, чтобы с его помощью переместить тело».

Используя для управления противником руку в целом, защищающийся во вращении забирает оружие. Пистолет при этом движении поворачивается стволом в противника. Защищающийся в это время производит захват за волосы противника (рис. 60г) и в приседе начинает разворачиваться левой ногой за себя, опрокидывая его на спину (рис. 60д).

Финал: отобранным пистолетом можно нанести поражающий удар или под его угрозой контролировать противника.

Рис. 60

Пример 2 (рис. 61)

Ситуация: противник угрожает пистолетом с минимальной дистанции (дистанции, позволяющей захват вооруженной руки) (рис. 61а).

Решение: для ухода с линии огня защищающийся делает шаг левой ногой вперед — влево, сокращает дистанцию с противником, одновременно отбивая оружие в сторону, противоположную собственному движению, встречным движением кистей своих рук (рис. 61б). При этом левой рукой удар наносится по тыльной стороне вооруженной кисти противника, а правой — по его запястью. После этого правая рука скользит под руку противника и ложится ладонью на его лучезапястный сгиб и внутреннюю сторону предплечья. Левая рука продолжает оказывать давление на тыл кисти (рис. 61в).

После этого целесообразно, не разрывая контакта с противником и используя болевое воздействие на кисть, применить «пару сил» (локоть на себя вниз — запястье от себя к противнику). Это движение усиливается приседом на необходимый уровень (рис. 61г). В результате движения своих рук и использования рычагов защищающийся «выключил» все степени свободы в руке противника, а приседом, т. е. своим весом и смещением своего центра тяжести в сторону левой ноги, вовлек нападающего в движение вниз и влево.

Подчиняясь болевому воздействию на руку, а также не справившись с потерей устойчивости, противник опрокидывается на спину (рис. 61д).

Финал: упавший противник добивается.

Рис. 61.

13.4. Обезоруживание противника при угрозе автоматом

Пример 1 (рис. 62)

Ситуация: противник наносит тычковый удар стволом автомата (рис. 62а).

Решение: защищающийся на шаге с подшагом принимает удар на внутреннюю сторону своего правого предплечья с вращением его в точке контакта с цевьем (рис. 62б) до прихвата за ствол.

Левой рукой в это время прихватывает шейку приклада и, продолжая движение противника, начинает прикладывать «пару сил» (ствол вниз к противнику — приклад вверх на себя) к противнику, который в этот момент выведен из равновесия прошедшим вскользь ударом и собственной инерцией (рис. 62в). Противник теряет опору и начинает проваливаться вперед. Защищающийся, продолжая вращать автомат, наносит топчущий удар левой ногой в подколенный сгиб опорной ноги противника (рис. 62г). Биомеханическая система противника полностью разбалансирована, он становится легко управляемым и падает. Защищающийся, помогая противнику упасть, воздействует на него стволом отобранного автомата (рис. 62д) и, просаживаясь на необходимый уровень, контролирует нападавшего до полного падения (рис. 62е).

Финал: у упавшего противника отбирается оружие, либо ему наносится добивающий удар.

Рис. 62.

Пример 2 (рис. 63)

Ситуация: противник наносит тычковый удар стволом автомата (рис. 63а).

Решение: защищающийся принимает тычковый удар противника на кисть правой руки с вращением ее сверху вниз — наружу в точке контакта с цевьем и одновременно разворачивается бедрами по направлению удара (рис. 63б).

Правой рукой защищающийся прихватывает противника за запястье и, разворачиваясь корпусом влево, приседает, применяя «пару сил» (ствол от себя к противнику — приклад к себе). Противник, потеряв точку опоры, начинает заваливаться на правый бок (рис. 6Зв).

Защищающийся отшагивает левой ногой, освобождает противнику место для падения, который опрокидывается на спину, выпустив из рук автомат.

Финал: противнику наносится добивающий удар (рис. 63г).

Пример 3 (рис. 65)

Ситуация: противник наносит удар прикладом сбоку (на примере — справа) в голову (рис. 65а).

Решение: защищающийся, сокращая дистанцию, нашагивает правой ногой в сторону противника и встречает приклад автомата своим правым предплечьем под возможно более острым углом, а левое предплечье в этот момент, замыкая биокинематическую цепь, помогает создать без больших мышечных усилий жесткий треугольник (рис. 65б). Проскальзывание удаpa осуществляется за счет плавного наращивания угла встречи проворо-том предплечья вовнутрь и подпирающего удар движения локтевого сустава вперед — вправо.

После проскальзывания приклада мимо цели защищающийся прихватывает правую руку противника и, плавно сопровождая ее, перенаправляет траекторию атакующего движения вниз. Одновременно наносит топчущий удар правой ногой в подколенный сгиб правой ноги противника (рис. 65в).

Происходит скручивание опорной площадки противника, выведение его центра тяжести за границы этой площадки, и противник опрокидывается на спину (рис. 65г).

Финал: упавший противник добивается.

Рис. 65

13.5. Методические приемы для наилучшего усвоения темы

Преподаватель должен прицельно сориентировать обучающихся на то, что при ведении рукопашного боя с использованием оружия и подручных средств применяются те же законы механики человеческого тела, что и при ведении рукопашного боя без них. Так же необходимо умение управлять как своим телом и оружием (подручными средствами), так и телом и оружием (подручными средствами) противника, используя его собственную инерцию и силу, вкладываемую в удары. Полезно прививать обучающимся навык рассмотрения противника и оружия как единой биомеханической системы.

Тренировка с использованием оружия и подручных средств требует от обучающихся работы с вынесенным центром тяжести и дает расширенный опыт управления движением на различных скоростях и траекториях, необходимых для нанесения поражающего удара, а также помогает научиться правильно перемещаться и оптимально тратить при этом энергию.

Для обучающихся принципиально важным является отсутствие страха перед оружием. Исчезновение этой реакции на оружие возможно в единственном варианте: когда оружие знают и умеют им пользоваться. В ходе занятий обучаемые должны постоянно оценивать дистанцию и учитывать следующие особенности:

а) по мере сближения, на дальней дистанции, может использоваться стрельба или метание оружия и подручных средств;

б) удары оружием, подручными средствами будут наноситься, в основном, со средней или минимальной дистанции;

в) бой с оружием (подручными средствами), как правило, более скоротечен.

Занятия обычно начинаются с тренировки ударов оружием и палкой.

Удары оружием и палкой отрабатываются на специальных снарядах (мишенях, манекенах, чучелах и т. д.). При тренировке ударов необходимо использовать все возможные части оружия (у автомата — ствол, мушка, приклад, пистолетная рукоятка и др., у ножа, штык-ножа — острие клинка, лезвие, обух, обратная сторона рукоятки, у палки — любая часть).

Абсолютно недопустимым является подмена оружия его макетами. Этому есть много причин, основными из которых являются необходимость развития навыка обращения со штатным вооружением и преодоление психологического барьера (страха), возникающего при столкновении с вооруженным противником.

Если удары на снарядах отрабатываются односторонним методом, то удары с использованием напарника — двухсторонним методом. Этим методом обучающиеся быстрее приобретают навык прицельного удара, лучше контролируют его траекторию и место приложения основного усилия.

Техники обезоруживания являются более сложными, чем техники ударов оружием, требуют более высокого уровня владения собственным те-

лом и более совершенных технических навыков. В связи с этим к их отработке приступают после отработки ударов оружием и подручными предметами. Кроме того, при работе с подручными предметами необходимо отдельно разбирать использование различных категорий предметов. Особенно на изменение техники работы с подручными предметами влияет длина последних. Поэтому для создания необходимой «ширины спектра» навыков и умений рекомендуется использовать, например, палки длиной 60, 120, 180 см и отводить примерно равное время на их изучение.

Возвращаясь к теме «Обезоруживание противника», следует рекомендовать преподавателю при его отработке отводить равное время как на работу с автоматом, так и с пистолетом и со штык-ножом. Отрабатывать обезоруживание противника необходимо начинать с выбивания оружия, придерживаясь правила: «невыбитое оружие забирается».

Выполнение этого правила диктует тактика. Выбивание оружия применяется с целью выбить или оттолкнуть оружие противника в сторону для нанесения удара, укола и обезоруживания. Оружие противника выбивается ударами своего оружия, подручных средств, ног и рук, ударом ствола (приклада) своего оружия по оружию противника или по его рукам.

Если отрабатывается выбивание ногой или рукой, то они должны быть при ударе ненапряженными и удары наносятся по болевым зонам и точкам или по ближайшему суставу. При этом необходимо уйти с линии возможного огня или атаки.

При недостаточной силе удара, при невыбитом оружии необходимо, продолжая сокращать дистанцию, немедленно нанести повторный удар по незащищенному месту, применить рычаги и воздействие по болевым зонам и точкам, отобрать оружие, свалить (опрокинуть) противника, оглушить его, взять в плен или уничтожить.

После достаточной отработки (достаточность определяет преподаватель) обезоруживания, например, использование рук против автомата, автомата против автомата, рук против пистолета, рук против ножа, ножа против ножа, рук против палки, палки против палки, необходимо проводить тренировку, произвольно меняя оружие: нож против палки, автомат против ножа и т. д.

Такие действия позволяют обучающимся освободиться от стереотипов использования оружия в рукопашном бою и дадут возможность прочувствовать тонкости в предлагаемой системе рукопашного боя, разовьют интуицию и предчувствие действий противника.

Отработка учебных вопросов, связанных с использованием подручных средств (в данном случае палки), осуществляется с точно таких же позиций, которые были описаны выше. Целесообразно отметить лишь некоторые общие моменты в процессе занятий:

1. Необходимо на каждом занятии уделять время на отработку учебных вопросов с завязанными глазами.

2. По мере наработки базовых элементов смело позволять обучающимся проявлять разумную фантазию, инициативу, нестандартный подход.

14. Краткие выводы

Необходимость написания этой главы вызвана общим психологическим механизмом познавательных процессов: знакомясь с чем-то принципиально новым, человек тем не менее ищет уместные аналогии в своем прошлом опыте. И именно в неверном подборе аналогий кроется возможность ошибки.

Описанные в части III технические действия, иллюстрирующие общий принцип описываемой нами системы, могут быть восприняты по аналогии с хорошо знакомыми боевыми системами — как отдельные приемы. Однако в подобном понимании изложенного материала и кроется серьезная ошибка. В особенности хочется предостеречь именно тех подготовленных читателей, которые неосознанно будут опираться на собственный опыт изучения одной из современных или традиционных систем рукопашного боя, — не воспринимайте техники боя по аналогии с тем, что вы уже изучали. Отдельные элементы системы естественно несут черты сходства с техническими действиями других стилей боя. Но это внешнее подобие очень и очень обманчиво...

Излагаемая система рукопашного боя, как одна из частей системы выживания человека, ПРИНЦИПИАЛЬНО отличается от других боевых комплексов:

– отсутствием ПРИЕМОВ, а наличием БАЗОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, которые боец свободно комбинирует в процессе боя;

– опорой процесса обучения не на рациональное запоминание, а на непосредственную ЗАПИСЬ навыков В ПОДСОЗНАНИЕ, чему служат специальные методы обучения.

Читателю рекомендуется обратить внимание на общность приведенных в каждом разделе примеров, которые специально подбирались таким

образом, чтобы продемонстрировать возможность гибкого применения в зависимости от изменяющейся обстановки основополагающих принципов системы. Кроме того, при внимательном и последовательном чтении глав части книги, посвященной непосредственно техническим действиям, становится заметно, что принципы защитных и контратакующих действий действительно едины при использовании в различных боевых ситуациях — при освобождении от захватов и защите от ударных техник руками и ногами, при столкновении с вооруженным противником и использовании собственного оружия. Наличие этого единства и является доказательным признаком существования системы, которая может изменяться при возникновении различных условий деятельности, сохраняя при этом совокупность вариативно-устойчивых компонентов — структуру стиля. Данная система отличается от других стилей своей методикой подготовки, особенностью применения и способами восстановления.

Существует категория читателей, которые при ознакомлении с примерами технических действий начнут выражать свое разочарование отсутствием внешней красоты и эффектности используемых технических подходов. Однако любой профессионал знает — эффективность лучше эффектности.

В заключение этой части книги, посвященной технике рукопашного боя, необходимо привести определенное количество правил-наставлений, которые должны откладываться в памяти занимающихся одновременно с формированием соответствующих двигательных навыков.

– Основы и принципы — общие.

– В бой сломя голову не ввязывайся.

– Помни и знай — ты имеешь 3 ангелов-хранителей: смелость, хитрость, внезапность.

– Риск с расчетом — равновелики мужеству.

– Хитрость — второй ум.

– Атаку проводи с трех сторон.

– Стреляй только в крайнем случае.

– Стреляй и веди бой не более 1,5-3 минут: отдыхай, смотри, прикидывай.

– Всегда стреляй сначала в грудь, потом в голову.

– Удары необходимо наносить по костям и суставам, а не по мышцам.

– Корпус своего тела с руками не откидывай назад. Руки всегда держи впереди себя.

– Большее сгибание ног (просаживание при ударе) придает удару силу.

– Не делай ничего приблизительно.

– Решившись применить удар — применяй наверняка. Никогда не торопись, избегай мазни.

– Работай в стиле. Без стиля нет техники.

Заключение

Данная книга впервые излагает основы системы выживания человека и рукопашного боя по этой системе. Став известной широкой публике под названиями «русский стиль рукопашного боя» или «система Кадочникова», эта система давно завоевала глубокое уважение профессионалов и безупречную репутацию. Прочитанная вами книга впервые дает связное и подробное изложение ОСНОВ системы в самом популярном ее проявлении — в разделе рукопашного боя. В этом смысле данная работа является КЛЮЧОМ к секретам мастерства — как ПРИНЦИП, как СПОСОБ, как ОСНОВА ДЕЙСТВИЯ.

Многие вопросы, составляющие суть «Системы выживания человека» в данном руководстве изложены вскользь, так как их подробное раскрытие выходит за рамки темы данной книги — собственно рукопашного боя. Так, практически не затронуты вопросы методов восстановления и мобилизации организма, противодействия агрессивным воздействиям среды, оказания само- и взаимопомощи, развития тонких восприятий и интуиции и многое, многое другое. Можно сказать, что даже сами контуры системы не были полностью очерчены — это дело последующих книг и руководств.

Возвращаясь к уже написанной и прочитанной вами книге, необходимо заметить, что действительность, в которой мы живем, ставит нас перед необходимостью вновь, в современных условиях и на научных началах, создавать «Науку побеждать» — эту непревзойденную суворовскую науку русского воинства. Каким бы ни было наше отношение к оружию, мы должны понимать — оно было и будет всегда! Оно будет совершенствоваться и развиваться. Поэтому, помня девиз «знать, чтобы предвидеть; предвидеть, чтобы избежать», необходимо идти в ногу со временем, в темпе развития эпохи и, не забывая старого, постоянно корректировать и развивать наработанные и устоявшиеся формы рукопашного боя.

И еще одно примечание.

Для желающих компилировать данные из этой работы или использовать их в своих методических изысканиях сообщается, что основы и принципы данной системы защищены патентом РФ на изобретение №2159580.

Краткий словарь биологических, военных, технических и физических терминов

1-Й ЗАКОН НЬЮТОНА — см. ИНЕРТНОСТЬ.

2-Й ЗАКОН НЬЮТОНА — сила, действующая на тело, равна произведению массы тела на ускорение (направления массы и ускорения совпадают): F=ma.

3-Й ЗАКОН НЬЮТОНА — сила действия равна силе противодействия. Силы всегда возникают парами, они равны по модулю и противоположны по направлению (аналогично и силы, действующие на расстоянии, и когда тела движутся).

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ — огнестрельное оружие, в котором перезаряжание и производство очередного выстрела выполняются автоматически за счет энергий пороховых газов или других (посторонних) ее источников. Обладает высокой скорострельностью.

АДАПТАЦИЯ — приспособление человеческого организма к воздействию новых раздражителей или к изменившимся условиям деятельности и жизни в целом. К основным видам А. относят биологическую, физиологическую, психологическую и социальную.

АЗБУКА СЕМАФОРНАЯ — условное обозначение букв и служебных знаков, изображаемое различным положением рук с семафорными флажками. Применяется для связи кораблей между собой на ходу и стоянке, а также с береговыми постами.

АККУМУЛЯТОР — устройство для накопления энергии с целью последующего ее использования. Существуют электрические (наиболее распространенные), гидравлические (пневматические), тепловые и инерционные А.

АКУСТИКА — в узком смысле слова учение о звуке, т. е. упругих колебаниях и волнах в газах, жидкостях и твердых телах, слышимых человеческим ухом; в широком смысле — область физики, исследующая упругие колебания во всем диапазоне частот и их взаимодействие со средой.

АМОРТИЗАЦИЯ (в технике) — смягчение (поглощение) ударов в машинах и сооружениях в целях защиты их от сотрясений и больших нагрузок. Осуществляется с помощью амортизаторов, в конструкции которых используются рессоры, торсионы, резиновые элементы, а также жидкости и газы.

АРМИЯ — 1. совокупность ВС государства; 2. часть ВС; 3. оперативное объединение, состоящее из нескольких соединений и отдельных частей различных видов ВС, родов войск и специальных войск.

АРСЕНАЛ — военное учреждение для приема, ремонта, сборки, учета, хранения и выдачи войскам оружия и боеприпасов.

АРЬЕРГАРД — часть (подразделение), выделяемая от общевойскового соединения (части) для прикрытия отхода главных сил. Элемент боевого порядка войск.

АТАКА — стремительное движение в боевом порядке подразделений в сочетании с огнем наивысшего напряжения с целью уничтожения противника; наиболее решительный период наступательных действий.

БАЗА — 1. основание, основа ч-л.; 2. опорный пункт ВС.

БАЛЛИСТИКА — наука о движении артиллерийских снарядов, мин, авиабомб, пуль, неуправляемых ракет при стрельбе (пуске).

БАРАБАНЩИК — военнослужащий, подающий установленные сигналы с помощью барабана.

БИТВА — до 2-й половины 19 в.— решающее столкновение главных сил воюющих сторон с целью разгрома противника. Развертывалось на ограниченном пространстве и носило характер массовой кровопролитной и быстротечной рукопашной схватки. В войнах 20 в. — ряд одновременных и последовательных наступательных и оборонительных операций крупных группировок войск на важнейших направлениях в целях достижения стратегических результатов в войне.

БЛОКИРОВАНИЕ — изоляция какого-либо объекта в целях последующего его уничтожения или захвата при ведении боевых действий тактического масштаба.

БОЕВАЯ ВЫУЧКА — комплекс знаний, умений и навыков военнослужащих, обученность личного состава подразделений, частей (кораблей) и соединений ведению боевых действий в различной обстановке и в соответствии с их предназначением.

БОЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ — состояние, обеспечивающее способность войск (сил) в любых условиях обстановки начать военные действия в установленные сроки и успешно выполнять поставленные задачи. Определяется боеспособностью войск (сил), своевременной подготовкой к предстоящим действиям. Современная напряженная международная обстановка требует максимального сближения степеней боевой готовности в мирное и военное время.

БОЕВАЯ ЗАДАЧА — задача, поставленная вышестоящим командиром (командующим) подразделению или отдельному военнослужащему для достижения определенной цели в бою (операции) к установленному сроку.

БОЕВАЯ ОБСТАНОВКА — совокупность факторов и условий, в которых осуществляются подготовка и ведение боя (операции).

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА — система мероприятий по обучению и воинскому воспитанию личного состава, слаживанию подразделений, частей, соединений ВС для ведения боевых действий или выполнения других задач в соответствии с их предназначением.

БОЕВОЕ ЗНАМЯ — в ВС символ воинской чести, доблести и славы. Вручается, сохраняется за воинской частью на все время независимо от изменения ее наименования и нумерации, всегда находится в части (на поле боя — в районе боевых действий). Личный состав части обязан самоотверженно и мужественно защищать БЗ в бою и не допустить захвата его противником.

БОЕВОЕ ПИТАНИЕ (боепитание) — снабжение оружием и боеприпасами мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.

БОЕВОЙ КОМПЛЕКТ (боекомплект) — количество боеприпасов, установленное на единицу оружия (автомат, пулемет, миномет, орудие и т. п.) или на боевую машину.

БОЕВОЙ ОПЫТ — знания (умения, навыки) способов (приемов) боевых действий, приобретенные военнослужащими, подразделениями, частями, экипажами кораблей и соединениями в боях и сражениях. БО накапливается, изучается и обобщается, учитывается в последующих боевых действиях и отражается в приказах, инструкциях, наставлениях и уставах.

БОЕВЫЕ ПЛОВЦЫ — легкие водолазы, выполняющие диверсионно-разведывательные задачи в тылу противника (уничтожение кораблей в базах, на якорных стоянках, разрушение гидротехнических сооружений и др.).

БОЕСПОСОБНОСТЬ — возможности войск вести военные действия и выполнять поставленные задачи в соответствии с их предназначением; определяющий элемент боевой готовности войск (сил). Зависит от укомплектованности, боевой выучки и морально-боевых качеств личного состава, потерь и возможностей их восполнения, обеспеченности материальными средствами и других факторов.

БОЙ — согласованные по цели, месту и времени удары, огонь и маневр соединений, частей (кораблей), подразделений в целях уничтожения (разгрома) противника и выполнения других тактических задач в ограниченном районе в течение сравнительно короткого времени; основная форма тактических действий войск, авиации и сил флота.

БОЙ РУКОПАШНЫЙ — 1. вид боевого контакта, протекающий без использования огнестрельного оружия, с применением холодного оружия и подручных предметов, с использованием мускульной силы противников; 2. часть СИСТЕМЫ ВЫЖИВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА (см.), как раздел личной безопасности; 3. вид спортивных соревнований, протекающих по определенным правилам и с использованием защитного снаряжения.

ВЕТЕРАН — опытный воин, участник войны в прошлом, также лица, длительное время прослужившие в вооруженных силах, в одной части.

ВЕЩЕСТВО — вид материи, изучаемый физикой, совокупность частиц, обладающих массой.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ — согласованные по целям, задачам, месту, времени и способам выполнения задач действия войск (сил) для достижения цели боя (операции).

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ — 1. способность военнослужащего одной специальности заменять другого военнослужащего по смежной специальности в расчете, экипаже. В. — неотъемлемая часть высокой боевой готовности; 2. в технике — свойство данного вида (типа) оружия и военной техники, позволяющее производить в них замену однотипных механизмов, узлов, деталей другими без предварительной подгонки. В. может быть полной или частичной.

ВЗРЫВ — процесс быстрого освобождения большого количества энергии в ограниченном объеме.

ВИБРАЦИЯ — механические колебания в машинах, механизмах, конструкциях. М.б. вредная и полезная.

ВИДЫ ОГНЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ — классификация огня стрелкового оружия по тактическому назначению, направлению, напряженности и способам стрельбы. По тактическому назначению различают кинжальный и сосредоточенный огонь. Кинжальный огонь открывается из пулемета (пулеметов) внезапно с замаскированных позиций с близких расстояний в одном направлении и ведется с предельным напряжением. Сосредоточенный огонь — огонь из нескольких видов стрелкового оружия силами одного или нескольких подразделений, направлен по одной цели или части боевого порядка противника. По направлению стрельбы различают фронтальный, фланговый и перекрестный огонь. Фронтальный огонь ведется перпендикулярно фронту цели; фланговый — во фланг цели (параллельно ее фронту); перекрестный — по одной цели не менее чем с двух направлений. По напряженности стрельбы различают огонь одиночными выстрелами, короткими и длинными очередями, непрерывный огонь. По способу стрельбы из пулеметов — огонь в точку, с рассеиванием по фронту, с рассеиванием в глубину, с одновременным рассеиванием по фронту и в глубину.

ВИНТОВКА — индивидуальное стрелковое оружие с винтовыми нарезами в канале ствола, предназначенное для поражения противника огнем, штыком и прикладом.

ВНЕЗАПНОСТЬ — неожиданные для противника действия, способствующие достижению успеха в бою, операции, войне. В. предоставляет возможность добиться максимальных результатов при наименьшей затрате сил, средств, усилий и времени.

ВОДНАЯ ПРЕГРАДА — естественное или искусственное водное препятствие (река, озеро, пролив, лиман, канал, водохранилище и т. п.). Характеризуется шириной, глубиной, скоростью течения, характером дна и берегов, наличием бродов, мостов и мест, удобных для оборудования переправ.

ВОЕННАЯ НАУКА — система знаний о законах и военно-стратегическом характере войны, строительстве и подготовке вооруженных сил и страны к войне и способах ведения вооруженной борьбы.

ВОИН — вооруженный защитник родной земли, боец, солдат.

ВОЙНА — общественно-политическое явление, продолжение политики насильственными средствами. Ведется всей страной, затрагивает все сферы жизни и деятельности общества. Специфическое содержание В. составляет вооруженная борьба.

ВОЙСКА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ — особые части и подразделения в ВС, предназначенные для ведения диверсионно-разведывательных и террористических действий, организации повстанческой деятельности, пропаганды и подрывных действий на иностранной территории или в тылу противника, ведения психологической войны. Используются и в мирное время.

ВОЛНЫ — возмущения среды или поля, распространяющиеся в пространстве с конечной скоростью и несущие с собой энергию без переноса вещества, например, упругие В. (звуковые, сейсмовзрывные), поверхностные (морские) и электромагнитные В.

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ — вооруженная организация государства или группы государств; одно из важнейших орудий политической власти.

ВРЕМЯ — свойство материальных процессов иметь определенную длительность, следовать друг за другом в определенной последовательности и развиваться по этапам и стадиям.

ВСТРЕЧНЫЙ БОЙ — действия подразделений (частей, соединений), в которых обе стороны стремятся выполнить поставленные задачи наступлением.

ВЫСТРЕЛ — 1. процесс выбрасывания снаряда из канала ствола оружия за счет энергии газов, образующихся при взрывчатом превращении (горении) метательного заряда; 2. боеприпас для стрельбы из артиллерийского орудия; 3. устройство на корабле в виде деревянного бруса, выдвигаемого перпендикулярно борту. Служит для постановки и крепления шлюпок и катеров во время якорной стоянки, а также для посадки в них личного состава.

ГЕРБ — эмблема, отличительный знак, сочетание фигур и предметов, которым придается символическое значение.

ГЕРОИЗМ — совершение выдающихся по своему общественному значению действий, отвечающих интересам народных масс и требующих от человека (воина) личного мужества, стойкости, готовности к самопожертвованию.

ГИДРАВЛИКА — наука о законах движения и равновесия жидкостей и их применения для решения практических задач (гидромеханика).

ГИРОСКОП — быстро вращающийся ротор (волчок, диск, маховик), ось вращения которого может изменять свое направление в пространстве. Наиболее распространены Г. в кардановом подвесе, обеспечивающем 3 степени свободы по 3 осям вращения. При отсутствии внешних сил ось такого Г. устойчиво сохраняет первоначальное направление, приданное ей при пуске ротора.

ГИРОСКОПИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА — основаны на использовании свойств гироскопа. Подразделяются на ГУ для определения угловых отклонений объекта (гироазимуты, гировертикали, гирогоризонты), угловых скоростей и угловых ускорений объекта (гиротахометры и др.); линейной скорости поступательного движения объекта (гироинтеграторы линейных ускорений); для стабилизации объекта или находящихся на нем приборов и устройств (гиростабилизаторы); для решения навигационных задач (гирокомпасы, гирорулевые и др.).

ГЛИССАДА — траектория, по которой снижается авиационный летательный аппарат при посадке.

ГЮЙС — специальный военно-морской флаг, поднимаемый ежедневно одновременно с кормовым флагом (обычно с 8 часов утра до захода солнца) на гюйсштоке в носовой части кораблей 1 и 2-го ранга при их стоянке на якоре, бочке, швартовах и в доке. Г. поднимается также на мачте береговой батареи, выделяемой для производства артиллерийских залпов в ответ на салют иностранных военных кораблей.

ДВИГАТЕЛЬ — энергосиловая машина, преобразующая какой-либо вид энергии в механическую работу. Подразделяются на первичные, непосредственно преобразующие в работу энергию природных ресурсов (химическую энергию топлива, энергию течения рек и др.), и вторичные, преобразующие энергию, полученную с помощью первичных Д. (электрические, гидравлические и др. Д.). К Д. относят также устройства, отдающие накопленную механическую энергию (пружинные, гиревые и др.).

ДВИЖИТЕЛЬ — устройство для преобразования энергии двигателя или природного источника в полезную работу, обеспечивающую движение боевых и транспортных средств: колесо, гусеничный ход, гребной винт, водометный движитель, воздушный винт, реактивное сопло.

ДЕВИАЦИЯ — 1. отклонение подвижной системы компаса от направления на магнитный (у магнитного компаса) или на географический (у гирокомпаса) полюс земли. Возникает под влиянием магнитных и электромагнитных полей, ускоренного движения, качки. Компенсируется соответственно с помощью вспомогательных магнитов или корректоров; 2. отклонение частоты колебаний от среднего значения (в частотной модуляции обычно максимальное ее отклонение).

ДЕМОРАЛИЗАЦИЯ — моральное разложение, упадок нравственности, дисциплины, духа.

ДЕТОНАЦИЯ — 1. быстропротекающий процесс химического превращения взрывчатых веществ, сопровождающийся освобождением энергии и распространяющийся по ВВ в виде волны со сверхзвуковой скоростью. 2. быстрый, приближающийся к взрыву процесс горения топливной смеси в поршневых двигателях внутреннего сгорания с искровым зажиганием.

ДИВЕРСИОННО-РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ ГРУППА (отряд) — специально подготовленное подразделение, предназначенное для разведки и диверсий в тылу противника (см. Войска специального назначения). Оснащаются минами, зарядами ВВ, воспламенителями-автоматами, напалмом и др. Переброска (засылка) в тыл противника осуществляется скрытным переходом линии фронта, выброской с самолета, высадкой на побережье с ПЛ, катеров и других средств.

ДИВЕРСИЯ — 1. действия отдельных лиц, групп (подразделений, частей, партизанских отрядов) в тылу противника по выводу из строя военных, промышленных и других объектов, нарушению управления войсками, разрушению коммуникаций, уничтожению живой силы и военной техники; 2. один из способов подрывных действий разведок и специальных служб на территории других стран в мирное время.

ДИНАМИКА — раздел механики, изучающий причины движения тел. Всякое движение относительно, т. е. зависит от выбираемой системы отсчета.

ДИРЕКТРИСА — 1. направление (полоса местности) войскового учебного центра или подготовленное для обучения личного состава стрельбе; 2. направление стрельбы орудия (пулемета), установленного в оборонительном сооружении, проходящее через центр амбразуры по середине сектора обстрела.

ДИРЕКЦИОННЫЙ УГОЛ — угол, определяющий направление произвольной прямой относительно исходного направления (оси координат). На топографических картах ДУ — угол между северным направлением вертикальной линии координатной сетки и направлением на предмет; отсчитывается по ходу часовой стрелки от 0 до 360°.

ДОКТРИНА ВОЕННАЯ — принятая в государстве на данное (определенное) время система взглядов на сущность, цели, характер возможной будущей войны, на подготовку к ней страны и ВС и на способы ее ведения.

ДОЛГ ВОИНСКИЙ — нравственно-правовая норма поведения военнослужащего. Имеет классовую природу, определяется господствующей идеологией и моралью, назначением вооруженных сил.

ЖИВУЧЕСТЬ войск (сил) — их способность сохранять или быстро восстанавливать боеспособность. Обеспечивается целесообразной организационной структурой и технической оснащенностью войск (сил), высокой выучкой личного состава, использованием средств защиты, инженерным оборудованием местности, своевременным рассредоточением и сменой районов расположения, созданием резервов сил и средств, проведением мероприятий по защите войск (сил) от оружия массового поражения и др.

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ — при движении материальной точки в потенциальном силовом поле сумма кинетической и потенциальной энергии остается постоянной.

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА (количества движения) — если на точку не действуют внешние силы, то количество движения (импульс) ее остается неизменным (сохраняется). (Или: внутренние силы не меняют суммарного импульса системы (это не зависит от времени и вида взаимодействия тел)).

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ МОМЕНТА ИМПУЛЬСА — если суммарный момент всех внешних сил, действующих на тело, равен нулю, то момент

импульса этого тела остается постоянным. Наглядно демонстрируется на скамье Жуковского (фигурист — вращаясь, гимнаст — делая сальто).

ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ — для замкнутых систем действуют законы сохранения: импульса, момента импульса, энергии. (Законы сохранения позволяют рассмотреть общие свойства движения без решения уравнений и детальной информации о развитии процессов во времени.)

ЗВЕНО МЕХАНИЗМА — одна или несколько жестко соединенных деталей.

ЗНАНИЕ — 1. результаты познания, научные сведения; 2. совокупность сведений в какой-либо области.

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА — в войне, идейно-политическое и морально-психологическое воздействие на личный состав ВС и население воюющих стран с целью подорвать их моральный дух.

ИНЕРТНОСТЬ — свойство тел сохранять свою скорость при отсутствии воздействия на них других тел (1-Й ЗАКОН НЬЮТОНА: тела находятся в покое или движутся равномерно и прямолинейно, если к ним не приложены силы).

ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА войск — обучение личного состава подразделений, частей и соединений родов войск и специальных войск выполнению задач инженерного обеспечения при подготовке и в ходе боевых действий (по фортификационному оборудованию и маскировке позиций и районов расположения, преодолению заграждений и естественных препятствий, устройству заграждений, прокладыванию колонных путей и др.); составная часть боевой подготовки.

ИНИЦИАТИВА (в операции (бою) — стремление активными действиями самостоятельно, под личную ответственность осуществить наилучший способ выполнения задачи в соответствии со складывающейся обстановкой и замыслом действий старшего начальника. Захват и удержание И. — важный фактор достижения победы.

ИНСТРУКТОР военный — должностное лицо в армии и на флоте, основной обязанностью которого является практическое обучение военнослужащих определенной военной специальности.

ИНТУИЦИЯ — способность быстро и верно оценить обстановку и мгновенно принять правильное решение без предварительного логического рассуждения. В основе И. лежат высокая профессиональная подготовка, личный опыт, природный дар. Развивается на учениях, в процессе командирской подготовки.

КАТЕГОРИИ (утверждение, основной и общий признак) — философские универсальные формы мышления, отражающие всеобщие свойства и отношения объективной действительности и познания (материя, сознание, движение, пространство и время, качество и количество, противоречия, необходимость и случайность, содержание и форма, возможность и действительность).

КВАЛИФИКАЦИЯ ВОЕННАЯ — вид и степень профессиональной обученноети военнослужащего (военнообязанного), наличие у него политических, военных, технических и других знаний и практических навыков, необходимых для выполнения определенных служебных обязанностей.

КИБЕРНЕТИКА — наука о законах управления, связи и переработки информации. Основными объектами исследований К. являются процессы управления в технических, биологических, административных, социальных и других системах. Военная К. является теоретической основой автоматизации управления войсками (силами) и боевыми средствами.

КИНЕМАТИКА — раздел механики, изучающей движение тел без учета их масс и действующих сил (т. е. без причин возникновения движения).

КЛИНОК — боевая часть рубящего и колющего холодного оружия (сабли, шашки, кинжала и т. п.), непосредственно служащая для поражения противника в рукопашном бою.

КОДИРОВАНИЕ — 1. преобразование с помощью кодов открытого текста в условный с целью скрыть от противника содержание передаваемой по каналам связи информации. Производится с использованием технических средств или вручную; 2. процесс перевода информации из одной знаковой системы в другую.

КОМПАС — прибор для определения курса или направления на ориентир (азимут, пеленг). Различают К. магнитный, астрономический, гироскопический, гиромагнитный, радиокомпас.

КОНСТРУКЦИЯ — состав и взаимное расположение частей к-л. сооружения, построения, механизма, а также само построение, сооружение, машина с таким устройством.

КОНТРАТАКА — атака, проводимая обороняющимися войсками против наступающих с целью разгрома противника, вклинившегося в оборону, и полного или частичного восстановления положения.

КООРДИНАТЫ ЦЕЛИ — угловые или линейные числовые величины, определяющие положение цели на поверхности или в пространстве в соответствующей системе координат. К. движущейся цели (текущие координаты) определяют ее положение в фиксируемый момент [момент считывания (снятия) координат].

КУМУЛЯТИВНЫЙ ЭФФЕКТ (кумуляция) — концентрация действия взрыва в определенном направлении. Достигается путем создания у заряда ВВ кумулятивной выемки (сферической, конической и др.), обращенной в сторону поражаемого объекта. К. э. существенно повышается, если выемка покрывается металлической оболочкой (облицовкой).

КУРС — направление движения (например, самолета, корабля).

ЛЕГЕНДА — краткое текстовое пояснение к графическому документу.

МАГАЗИН оружия — специальное устройство в огнестрельном оружии для размещения патронов (выстрелов) и последовательного их продвижения на линию досылания (в приемник) перед подачей в патронник.

МАНЕВР — организованное передвижение войск (сил) в ходе боевых действий на новое направление.

МАСКИРОВОЧНЫЕ СРЕДСТВА — имущество, техника, боеприпасы и изделия, как табельные, так и войскового изготовления, используемые для маскировки военных объектов — маскировочная одежда, маски, макеты военной техники, радиолокационные отражатели, радиопоглощающие покрытия, светомаскировочные устройства, тепловые экраны, глушители, дымы, средства окрашивания и др.

МАССА — мера инертности тела.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ — 1) экспериментальное исследование качественно другого физического процесса, описываемого такими же по форме математическими уравнениями. 2) метод исследования объектов и процессов реального мира с помощью их приближенных описаний на языке математики — математических моделей.

МАТЕРИЯ — философская категория для обозначения объективной реальности, нерастворима и неуничтожима. Основное свойство материи — движение. Физика изучает два вида материи — вещество и поле.

МАШИНА — устройство, выполняющее механические движения, предназначенное для преобразования энергии, материалов, движения или для накопления и переработки информации с целью повышения производительности.

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ — приемы и способы, с помощью которых достигаются передача и усвоение военных знаний, формирование навыков и умений, выработка высоких идейно-политических и морально-боевых качеств у личного состава, обеспечивается боевое слаживание подразделений, частей, кораблей, соединений, органов управления. Основными общими МО являются: устное изложение (рассказ, объяснение, лекция); обсуждение изучаемого материала (беседа, семинарские и классно-групповые занятия); показ (демонстрация);упражнение (тренировка); практические (регламентные) работы; самостоятельное изучение учебного материала.

МЕХАНИЗМ — представляет собой совокупность взаимосвязанных звеньев, допускающую их относительное движение и предназначенную для преобразования движения одного или нескольких звеньев в требуемое движение остальных звеньев.

МЕХАНИКА — раздел физики, наука о механическом движении материальных тел и их взаимодействии в пространстве и времени.

МОМЕНТ — произведение одной из сил пары на ее плечо. Изображается вектором, перпендикулярным к плоскости действия пары и приложенным в любой точке.

МОРАЛЬНО-БОЕВЫЕ КАЧЕСТВА воина — совокупность тесно связанных и дополняющих друг друга черт личности, необходимых для успешного выполнения военнослужащими своих обязанностей в мирное и военное время. Воину присущи такие МБК, как верность долгу, военной присяге, боевая активность, дисциплинированность, стойкость, мужество, решительность, стремление к победе над противником, инициативность, воинское мастерство, физическая выносливость.

МОЩНОСТЬ — энергетическая характеристика, равная количеству работы в единицу времени. Измеряется в ваттах (Вт). Важнейшая характеристика различных машин (двигателей, генераторов и других устройств), широко применяемых в военном деле.

МУЖЕСТВО — морально-психологическое и боевое качество воина, характеризующее его способность устойчиво переносить длительные физические нагрузки, психическое напряжение и сохранять при этом присутствие духа, в опасных ситуациях проявлять высокую боевую активность.

НАСТУПЛЕНИЕ — основной вид военных действий, применяемый в целях разгрома противника и овладения важными районами (рубежами, объектами). Заключается в огневом поражении противника, решительной атаке, стремительном продвижении войск в глубину его расположения, уничтожении (пленении) живой силы, захвате оружия, военной техники и намеченных районов местности (рубежей).

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ — целенаправленный процесс формирования у людей моральных качеств, норм и принципов поведения.

ОБОРОНА — вид военных действий, применяемый в целях срыва или отражения наступления (ударов) превосходящих сил противника и нанесения им поражения, прикрытия (удержания) занимаемой территории (районов, объектов, акваторий), экономии сил и средств на второстепенных (менее важных) направлениях, создания превосходства над противником на главных направлениях и условий для перехода своих войск в наступление. О. применяется в тактическом, оперативном и стратегическом масштабах вынужденно или преднамеренно. Организация и ведение О. в особых физико-географических условиях (в горах, пустынях, северных районах, на морском побережье) имеет свои отличия.

ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА — обучение личного состава применению штатного оружия для поражения целей в бою; предмет боевой подготовки. Включает изучение материальной части оружия, основ, правил и приемов стрельбы (метания гранат), способов разведки целей и определения дальности до них, управление огнем; отработку совместных действий экипажа (расчета) при стрельбе. Высшая форма ОП — боевая стрельба.

ОПЕРАТИВНОЕ (БОЕВОЕ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ — комплекс мероприятий, осуществляемых в целях создания благоприятных условий для успешного ведения операции (боя), эффективного применения средств вооруженной борьбы, сохранения высокой боеспособности войск (сил) и др. Основные виды О. (б.) о.: разведка, защита от ОМП, радиоэлектронная борьба, маскировка, инженерное, химическое, топогеодезическое, гидрометеорологическое обеспечение, а в тактическом звене и охранение.

ОПЕРАЦИЯ — совокупность согласованных и взаимосвязанных по цели, задачам, месту и времени операций, сражений, боев, ударов и маневра разнородных войск (сил), проводимых одновременно и последовательно по единому замыслу и плану для решения задач на театре (театрах) военных действий, стратегическом или операционном направлении (в операционной зоне) в установленный период времени; форма военных действий.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ — определение своего положения и положения топографических и тактических объектов на местности относительно сторон горизонта, рельефа и местных предметов. Осуществляется по положению Солнца, Полярной звезды, по местным предметам, с помощью карты, аэрофотоснимка, компаса, навигационной аппаратуры, радио-, световых и звуковых сигналов.

ОРУЖИЕ — устройства и средства, предназначенные для поражения противника в вооруженной борьбе.

ОСНОВАНИЕ — 1. опорная часть предмета, основа; 2. источник, главное, что является сущностью ч-л.; 3. исходные главные положения; 4. существенный признак, по которому распределяются явления и понятия; 5. причина, повод.

ОТВАГА — морально-психологическое и боевое качество воина, проявляющееся в смелом, решительном порыве, непреклонной стойкости в бою и в другой сложной обстановке, в умелом и расчетливом преодолении трудностей, дерзком навязывании своей воли противнику. Внутреннюю основу этого качества составляют идейная убежденность, вера в правоту своего дела, в силу, мощь оружия, сознание превосходства над противником.

ОТЕЧЕСТВО (отчизна, родина) — политическая, социальная и культурная среда, в которой живет и трудится данный народ; страна, где человек родился и гражданином которой он является; исторически принадлежащая данному народу территория.

ОЦТ — (общий центр тяжести тела) — точка приложения равнодействующих всех сил тяжести, действующих на тело.

ПАРА СИЛ — две равные по абсолютному значению (модулю) и противоположные по направлению параллельные силы, приложенные к одному и тому же твердому телу.

ПАРАДОКС — 1)изменение кривизны встречи в касании, обеспечивает рикошет в поступательном движении; 2) явление, мысль или высказывание, расходящееся с общепринятыми представлениями, странное, противоречащее (иногда только на первый взгляд) здравому смыслу, кажущееся невероятным, неожиданным.

ПАТРИОТИЗМ — преданность своему отечеству, любовь к родине, стремление служить ее интересам, защищать от врагов.

ПЕЛЕНГ — направление от наблюдателя на какой-либо объект, определяемое углом между плоскостью меридиана точки наблюдения и вертикальной плоскостью, проходящей через эту точку и наблюдаемый объект. Отсчитывается от северного направления меридиана по часовой стрелке от 0 до 360°. П., взятый от объекта на наблюдателя (корабль), называется обратным.

ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — комплекс экстренных простейших медицинских мероприятий, проводимых на месте ранения (заболевания).

ПЕРЕГРУЗКА — чрезмерная нагрузка, превышение нормальной для кого-чего-л. силы тяжести (температуры и пр.) При ускоренном движении системы могут возникнуть особые состояния, называемые перегрузками и невесомостью.

ПЕРЕДАЧА — 1) механизм, предназначенный для передачи движения, как правило, с преобразованием скорости и соответственным изменением вращающего момента. Передача решает задачи регулирования скорости при постоянной мощности, изменения направления движения, преобразования движений (вращательное в поступательное, винтовое и др., и наоборот). Механические передачи основаны на а) зацеплении (сцеплении) б) трении; 2) механизм, служащий для передачи механической энергии на расстояние.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ — вектор, характеризующий изменение положения (тела, объекта, системы) относительно выбранной системы отсчета.

ПЕХОТА — старейший род сухопутных войск, предназначенный для нанесения поражения противнику в общевойсковом бою, овладения его территорией и обороны своей территории.

ПЛАЩ-ПАЛАТКА — предмет военного обмундирования. Может быть использована в качестве плащ-накидки, походной палатки (обычно из 6 полотнищ), а также носилок или волокуш для транспортировки раненых и больных.

ПЛЕЧО РЫЧАГА — расстояние от оси до точки приложения силы.

ПЛОЩАДЬ ОПОРЫ — внешнеогибающая всех точек опоры.

ПОДВИГ — героический, самоотверженный поступок, важное по своему значению действие, совершенное человеком, группой людей, народом в

трудных условиях во имя высокой цели. Различают воинский, трудовой, научный П.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ — воинское формирование, имеющее, как правило, постоянную организацию и однородный состав.

ПОЛЕ — вид материи, пространство, в пределах которого проявляется действие каких-либо сил (магнитное, силовое, тяготения).

ПОЛЕ БОЯ — употребляемое в литературе обозначение пространства, в пределах которого ведутся боевые действия.

ПОЛЕВАЯ ВЫУЧКА — комплекс умений и навыков личного состава, обученность и слаженность подразделений, частей, соединений, органов управления и их способности вести боевые действия в различной обстановке или выполнять задачи в соответствии с предназначением; составная часть боевой выучки, один из показателей боеготовности сухопутных войск. ПВ военнослужащих заключается в умении сноровисто действовать и максимально использовать возможности оружия и техники в бою; подразделений, частей и соединений — в способности согласованно действовать с применением всех современных средств борьбы против сильного противника; командиров и штабов — в умении в короткие сроки организовать боевые действия, твердо управлять войсками в ходе боя и операции.

ПОЛКОВОДЕЦ — военный деятель, военачальник, умело руководящий вооруженными силами государства или крупными воинскими формированиями во время войны, владеющий искусством подготовки и ведения военных действий. К П. относят лиц, обладающих талантом, творческим мышлением, интуицией, способностью предвидеть развитие военных событий, волей и решительностью, богатым боевым опытом, высокими организаторскими способностями и другими качествами, которые позволяют с наибольшей эффективностью использовать все имеющиеся силы и средства для достижения победы.

ПОНЯТИЕ — форма мышления, отражающая общие существенные свойства предметов и явлений, объективной действительности, общие взаимосвязи между ними в виде целостной совокупности признаков.

ПОТЕНЦИАЛ — средства, запасы, источники, возможности, которые имеются в наличии и могут быть использованы для достижения определенных целей, решения каких-либо задач.

ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ — механическое напряжение, которому соответствует наибольшая выдерживаемая телом нагрузка перед разрушением его кристаллической структуры.

ПРИБОРЫ — устройства для измерения, получения, анализа, обработки и представления информации, а также средства регулирования и управления.

ПРИНЦИП — 1. основное, исходное положение какой-либо теории (учения, науки, мировоззрения); 2. основная особенность устройства какого-либо механизма, прибора.

ПРИРОДА — весь окружающий нас материальный мир.

ПРОЧНОСТЬ — свойство выдерживать действия внешних сил без разрушения.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА личного состава вооруженных сил — система мероприятий по формированию у военнослужащих и воинских коллективов психологических качеств, необходимых для выполнения боевых задач. Способствует формированию таких черт характера, как мужество, смелость, стойкость, самоотверженность, войсковое товарищество, взаимовыручка в бою и др.

РАБОТА СИЛЫ — произведение силы на перемещение, которое эта сила совершает:

РАБОЧЕЕ ТЕЛО — газообразное или жидкое вещество, которое применяют в машинах для преобразования энергии, получения работы и т. д. Наиболее часто РТ служат: продукты сгорания (газы) — в двигателях внутреннего сгорания, газовых турбинах; водяной пар — в паровых машинах и турбинах. РТ называется также ракетное топливо.

РАЗВЕДЧИК — лицо, занимающееся добыванием, изучением и обобщением сведений о действующем или вероятном противнике.

РЕКОГНОСЦИРОВКА — визуальное изучение противника и местности. Проводится при организации военных действии, передвижении и расположении войск, выборе мест размещения, пунктов управления и др.

РИКОШЕТ — отраженный полет снаряда или пули от поверхности преграды после удара.

САМООТВЕРЖЕННОСТЬ — морально-психологическое и боевое качество воина, выражающееся в его способности подчинить свои интересы и даже пожертвовать жизнью ради выполнения боевой задачи. Основу С.

воина составляют любовь к Родине, сознание воинского долга, войсковое товарищество и дружба.

СБЛИЖЕНИЕ — выдвижение войск одной или обеих воюющих сторон с целью вхождения в боевое соприкосновение.

СВОБОДНЫЕ ОСИ — оси вращения, которые без специального закрепления сохраняют свое направление в пространстве. Если ось вращения проходит перпендикулярно стержню через центр масс, то воздействия на эту ось со стороны вращающегося тела не будет (пример — ось Земли, волчка).

СВЯЗИ — тела, ограничивающие движение.

СВЯЗИ МЕХАНИЧЕСКИЕ — условия, стесняющие свободу движения механической системы. Основные типы связей — гладкая опорная поверхность, опорная точка, скользящая муфта, неподвижная точка, заделка, жесткий стержень, гибкая. Связи реализуются в виде каких-нибудь тел (не входящих в изучаемую систему)

СВЯЗЬ военная — передача и прием информации в системах управления войсками (силами) и оружием; основное средство обеспечения управления войсками (силами). По применяемой оконечной аппаратуре (по виду связи) различают: телефонную, телеграфную, телекодовую, факсимильную, телевизионную, видеотелефонную, сигнальную связь. В зависимости от используемых средств и среды распространения сигналов (по роду связи) С. делится на проводную, радиосвязь, радиорелейную, космическую, оптическую, лазерную. Кроме того, существует фельдъегерско-почтовая С. и С. подвижными средствами. Различают дуплексную и симплексную, двустороннюю или одностороннюю связь.

СИГНАЛЫ — условные знаки для передачи команд, распоряжений, донесений и другой информации. Для повышения надежности передача отдельных С. может дублироваться. По характеру применяемых средств могут быть звуковыми, световыми (зрительными) и передаваемыми с помощью радиотехнических средств; по назначению различают С: бедствия на море, взаимодействия, оповещения, опознавания, управления, целеуказания.

СИГНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА — средства зрительной и звуковой сигнальной связи для передачи коротких команд, донесений и т. д. Зрительные СС подразделяются на средства предметной сигнализации (сигналь-

ные флаги, фигуры, флажной семафор); средства световой связи и сигнализации (сигнальные фонари, прожекторы, клотиковые и сигнальные огни) и пиротехнические средства сигнализации (сигнальные и освети-тельно-сигнальные патроны, морские сигнальные факелы). Средства звуковой сигнализации — сирены, мегафоны, гудки и др. Для передачи сигналов может также использоваться проводная и радиосвязь.

СИЛА ТРЕНИЯ — сила сопротивления среды (приложена вдоль поверхности соприкосновения и всегда направлена противоположно относительной скорости перемещения тел).

СИСТЕМА — 1) нечто целое, единство закономерно расположенных и находящихся во взаимной связи частей; 2) определенный порядок в расположении и связи действий; 3) форма организации ч-н.; 4) техническое устройство, конструкция.

СИСТЕМА ВЫЖИВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА — многопредметная полнофункциональная система подготовки и обучения военнослужащих, включающая знания анатомии, физиологии, медицины, географии, экологии и т.д., в целях сохранения боеспособности в условиях боя и неблагоприятных факторов внешней среды. Рукопашный бой является частью СВЧ как техника личной безопасности.

СИСТЕМА КООРДИНАТ — совокупность точек, линий или поверхностей, относительно которых определяется положение любых объектов на поверхности или в пространстве. Линейные и угловые величины, определяющие положение объекта в какой-либо СК, называются его координатами.

СМЕЛОСТЬ — морально-психологическое и боевое качество воина, выражающееся в его неподверженности страху, готовности и способности эффективно действовать в опасной ситуации, выполнять задачи, связанные с риском для жизни. Основывается на идейной убежденности, боевом мастерстве, решительности.

СРАЖЕНИЕ — составная часть операций, совокупность наиболее важных и напряженных боев и ударов, объединенных общим замыслом, проводимых определенными группировками войск (сил) и направленных на выполнение одной оперативной задачи; форма военных действий.

СТАБИЛИЗАЦИЯ — приведение чего-либо в постоянное, устойчивое состояние или поддержание этого состояния.

СТАБИЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ — изменение динамических свойств системы, направленных на повышение ее устойчивости, уменьшение влияния внешних возмущений на ее состояние. Стабилизация осуществляется изменением параметров или структуры системы.

СТАТИКА — раздел механики, изучающий условия равновесия твердых тел под действием приложенных сил.

СТЕПЕНИ СВОБОДЫ — 1) количество независимых перемещений, линейных и угловых. Абсолютно свободное тело имеет 6 степеней свободы— три поступательных относительно трех взаимно перпендикулярных осей и три вращательных вокруг тех же осей; 2) число независимых параметров, которыми можно описать движение системы материальных точек; 3) независимые переменные, характеризующие положение механической системы.

СТЕПЕНЬ УСТОЙЧИВОСТИ — определяется углами устойчивости, если на тело не действуют другие силы, кроме силы тяжести.

СТЕРЕОТИП — прочно сложившийся, постоянный образец, стандарт.

СТИЛЬ — 1) язык выражения системы — индивидуальность; 2) совокупность черт, близость приемов и средств, обусловливающая собой единство к-н. направление в творчестве; 3) метод, совокупность приемов к-н. работы, деятельности, поведения.

СТОЙКОСТЬ — морально-психологическое и боевое качество воина, позволяющее сохранить присутствие духа и способность продолжать выполнение боевой задачи в условиях крайней опасности. Обусловливается сознанием долга, высокими волевыми качествами, воинским мастерством, чувством коллективизма.

СТРАТЕГИЯ ВОЕННАЯ — составная часть военного искусства, его высшая область, охватывающая теорию и практику подготовки страны и ВС к войне, планирование и ведение стратегических операций и войны в целом, СВ тесно связана с военной доктриной государства (см. Доктрина военная) и руководствуется ее положениями в решении практических задач.

СТРАХ — отрицательная эмоциональная реакция, возникающая у отдельных военнослужащих или в группах под влиянием реальной или мнимой опасности вследствие недостаточной морально-политической и психической устойчивости. Пресечению явлений С. на поле боя служит энергичное руководство личным составом, постоянный контакт командира с подчиненными, воодушевляющий призыв, личный пример, поддержка коллектива.

ТАКТИКА — составная часть военного искусства, охватывающая теорию и практику подготовки и ведения боя подразделениями, частями (кораблями) и соединениями различных видов ВС, родов войск (сил) и специальных войск. Определяющее влияние на развитие тактики оказывает изменение вооружения и качества личного состава, подготовка и воспитание войск. Современная Т. находится в диалектической взаимосвязи с оперативным искусством и стратегией военной, положениями которых она руководствуется.

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА — обучение личного состава подразделений, частей (кораблей), соединений, а также командиров и органов управления подготовке и ведению боевых действий; один из важнейших предметов боевой подготовки. ТП включает: изучение теории боя, организации, вооружения, боевых возможностей, приемов и способов действий в бою своих войск (сил) и вероятного противника; совершенствование умений и навыков командиров и штабов в организации боя (боевых действий) и управлении войсками (силами); обучение личного состава умелому применению оружия, военной техники в сложной обстановке на разнообразной местности днем и ночью; воспитание у военнослужащих высоких морально-боевых качеств; слаживание подразделений, частей (кораблей), соединений различных родов войск (сил) для умелых, согласованных и решительных действий в различных видах боя. Т. п. является основой полевой, воздушной, морской выучки войск (сил).

ТЕОРЕМА О ДВИЖЕНИИ ЦЕНТРА ИНЕРЦИИ (центра масс, ЦТ) — Центр масс системы движется как материальная точка, в которой сосредоточена вся масса системы и к которой приложены все внешние силы, действующие на систему.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА — обучение личного состава ВС способам изучения и оценки местности, ориентирования на ней, использования топографических и специальных карт, других исходных данных и фотодокументов местности, а также средств навигации, производства полевых измерений при организации и ведении боевых действий; предмет боевой подготовки.

ТРАДИЦИИ БОЕВЫЕ — соблюдение исторически сложившихся в армии и на флоте и передающихся из поколения в поколение правил, обычаев и норм поведения военнослужащих, связанных с образцовым выполнением боевых задач, несением воинской службы.

ТРЕНИРОВКА — многократное повторение обучаемыми приемов и действий в целях приобретения, закрепления и совершенствования навыков воинов; метод обучения, который называется также упражнением.

УПРАВЛЕНИЕ — совокупность действий, выбранных и осуществленных на основании определенной информации и направленных на поддержание или улучшение функционирования объекта (системы) в соответствии с изменяющейся программой (алгоритмом) или целью функционирования (цель управления: минимум ступеней, перспективы, адаптивность (см. Кибернетика).

УПРАВЛЕНИЕ ОГНЕМ — деятельность командиров и штабов, направленная на своевременное и эффективное применение огня и выполнение огневых задач. Включает: определение характера и координат целей; уяснение огневых задач и условий их выполнения; постановку огневых задач подразделениям (огневым средствам), корректирование огня и контроль его результатов; осуществление маневра огнем. Может быть автоматизированным и автоматическим.

ФИЗИКА (греч. «природа») — наука об основных и общих закономерностях природы и свойствах материи (вещества и поля), пространства и времени.

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА — комплекс мероприятий, проводимых в целях развития физических качеств и формирования военно-прикладных навыков военнослужащих; предмет боевой подготовки. Организуется и проводится с учетом предназначения вида ВС и требований, обусловленных военной службой.

ФЛАГ — официальный отличительный знак государства, его ВС, различных учреждений, международных организаций и союзов, спортивных обществ и др. Представляет собой полотнище установленного цвета, формы и размера, обычно с гербом, эмблемой или надписями.

ФОРМА — 1. способ существования содержания, неотъемлемый от него и служащий его выражением; 2. внешние очертания, наружный вид предмета; 3. техническое для придания тех или иных очертаний.

ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ — оружие, боевое использование которого не связано с применением ВВ и предназначено для рукопашного боя. Подразделяется на ударное, колющее и рубящее, а также сочетающее несколько из перечисленных признаков (например, колюще-рубящее). В современных армиях из ХО сохранились штык, кортик, шашка, армейский нож.

ХРАБРОСТЬ — морально-психологическое и боевое качество воина, характеризующее его способность в опасной для жизни обстановке продолжать выполнение боевой задачи и своим примером воодушевлять других. Основой храбрости на поле боя являются идейная убежденность воина, сознание воинского долга, а также боевое мастерство, умение владеть собой.

ЦЕЛЕУКАЗАНИЕ — сообщение данных о характере, месте расположения и действиях цели. Может производиться от ориентиров (местных предметов), наведением на цель прибора или оружия, по карте, трассирующими пулями и др.

ЦЕЛЬ — объект противника, намеченный для поражения. Ц. разделяют: по расположению в пространстве — на наземные, воздушные, морские; по составу — на одиночные (танк, самолет, корабль и т. п.), групповые и сложные; по размерам — на точечные, площадные, линейные; по характеру деятельности — на активные, пассивные, движущиеся (маневрирующие), неподвижные и появляющиеся; по степени защищенности — на открытые, укрытые, бронированные и др.

ШАНЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ — инструмент, используемый войсками при самоокапывании личного состава в бою, возведении фортификационных сооружений, прокладывании путей маневра, строительстве мостов и устройстве заграждений. Различают Ш. и. носимый, который входит в личное снаряжение солдат (малая лопата), и возимый на боевых и транспортных машинах (большая лопата, топор, лом, пила поперечная, киркомотыга, трассировочный шнур).

ШТУРМ — способ овладения крепостью, крупным населенным пунктом или сильно укрепленными позициями, заблаговременно подготовленными войсками. Применялся с древних времен при взятии крепостей.

ШТЫК — колющее и режущее холодное оружие, укрепляемое на дульной части ствола винтовки (карабина, автомата) для рукопашного боя. Различают Ш. граненые и клинковые, отъемные и неотъемные, Ш.-нож.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ — возмущения электромагнитного поля, распространяющиеся в пространстве с конечной скоростью в зависимости от свойств среды. В зависимости от длины волны различают следующие виды ЭВ: радиоволны, оптическое излучение, рентгеновское излучение и гамма-излучение.

ЭЛЕМЕНТ — 1. составная часть, компонент, доля чего либо; 2. простое вещество, неразложимое на составные части.

ЭНЕРГИЯ — общая мера различных форм движения материи (механическая, внутренняя, гравитационная, электропотенциальная, кинетическая, магнитная, ядерная и т. д.) В замкнутой системе выполняется закон сохранения энергии (при этом энергия может только превращаться или перераспределяться между частями системы (первое начало термодинамики)).

ЭНЕРГИЯ ТЕЛА — способность тела совершать работу.

#Библиография

Андреев В. В. Введение в структурный анализ функционирования биологически активных точек и применение методов хроноритмологии в «лечебном» и «боевом» приложениях. 1 часть. К. Здравствуйте, 1998.

Андреев В. В. Введение в структурный анализ функционирования биологически активных точек и применение методов хроноритмологии в «лечебном» и «боевом» приложениях. 2 часть. К. Здравствуйте, 1998.

Андреев В. В. Резонансно-волновые карты человека. К. Здравствуйте. 1998.

Бендолл Дж. Мышцы, молекулы и движение. М., «Мир». 1970.

Бернштейн Н. А. О ловкости и ее развитии. М.: Физкультура и спорт, 1991.

Булочко К. Т. Физическая подготовка разведчика. М.: Воениздат, 1945.

Булочко К. Т. Обучение рукопашному бою. М. — Л., 1942.

Булочко К. Т. Обучение рукопашному бою. Фрунзе. 1942.

Булочко К. Т. Обучение юношей рукопашному бою. М.: 1945.

Булочко К. Т. Фехтование и рукопашный бой. М. — Л., 1940.

Бут Д. А. и др. Накопители энергии. М., Энергоатомиздат, 1991.

Годфруа Ж. Что такое психология. М.: 1992.

Гримак Л. П. Магия биополя. М.: Республика, 1994.

Гусев. А. С, Сергеев Ю. П. Анатомия. М.: Медицина, 1970.

Донской Д. Д. Биомеханика. М., Просвещение, 1975.

Дэвид-Ниль А. Мистики и маги Тибета. Ростов н/Д, 1991.

Зациорский В. М. и др. Биомеханика двигательного аппарата человека. М. Физкультура и спорт, 1981.

Иродов И. Е. Основные законы механики. М., Высшая школа, 1985.

История боевых искусств (под ред. Панченко Г. К.), т. 1-4 . М., ACT, 1996.

Кадочников А. А. и др. Психолого-педагогические основы подготовки специалистов рукопашного боя. Учебное пособие. Краснодар. 2000.

Кадочников А. А. и др. Философские, исторические и биомеханические аспекты рукопашного боя. Учебное пособие. Краснодар. 2000.

Кадочников А. А. Рукопашный бой. М. МО СССР, 1991.

Кадочников А. А. и др. РБ. учебно-методическое пособие. М.: МО СССР, 1988.

Калочев Г. А. Штыковой бой (по иностранным источникам). М.: Нар-комвоенкор, 1927.

Кох И. Э. Как поразить врага в штыковом бою. Л., 1941.

Мовин А. С. и др. Основы технической механики. Л. Судостроение, 1969.

Наставление по подготовке к рукопашному бою РККА (НПРБ-38). М. Военное издательство, 1938.

Наставление по физической подготовке в СА и ВМФ (НФП-87). М.: Военное издательство, 1987.

Наставление по физической подготовке ВС СССР (НФП-66). М.: Военное издательство, 1966.

Основы физиологии человека. Учебник /Под редакцией академика РАМН Б.И.Ткаченко. СПб. Международный фонд истории науки, 1994.

Разин Е. И. История военного искусства т. 1-3. М., «Полигон», 1994.

Руководство по подготовке к рукопашному бою в Красной Армии (РПРБ-41) М.. Военное издательство, 1941.

Рукопашный бой: Учебник /под редакцией проф. Ю. Г. Чихачева. Л.: ВДКиФК, 1979.

Рукопашный бой: Учебник/Под редакцией Ю. И. Блажко. Л.: ВиФК. 1990.

Судебная медицина. Учебник /Под редакцией профессора В. И. Крюкова. М., 1940.

Content

Алексей Алексеевич Кадочников Михаил Борисович Ингерлейб
Специальный армейский рукопашный бой (Система А. Кадочникова)
Часть 3 главы 13, 14.

Часть 3 (завершение)

13. Рукопашный бой с использованием подручных средств и оружия

13.1. Использование палки в рукопашном бою

13.2. Обезоруживание противника при угрозе ножом

13.3. Обезоруживание противника при угрозе пистолетом (револьвером)

13.4. Обезоруживание противника при угрозе автоматом

13.5. Методические приемы для наилучшего усвоения темы

14. Краткие выводы

Заключение

Краткий словарь биологических, военных, технических и физических терминов