Валентин Красник

Правовые аспекты деятельности энергослужбы предприятий и организаций. Термины, определения, основные понятия. Справочник

Предисловие

В современную эпоху рыночной экономики взаимоотношения между потребителями электрической энергии, ее поставщиками и продавцами (энергоснабжающими организациями), а в ряде случаев и с органами государственного энергетического надзора строятся на коммерческой основе.

При этом важнейшее значение имеют законодательные, правовые и подзаконные акты, регламентирующие нормы и правила работы в электроустановках.

Незнание этих актов, норм и правил, их несоблюдение, игнорирование или неумение ими пользоваться приводят не только к конфликтам между указанными сторонами и росту числа споров в арбитражных судах, но и к аварийным ситуациям в электроустановках, электротравматизму и другим нежелательным последствиям, влекущим дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность.

В настоящем Справочнике приведены термины, определения и основные понятия в области правовых аспектов деятельности энергослужб предприятий (организаций) со ссылками на соответствующие законодательные, правовые, подзаконные акты, нормативно-технические документы либо на другие опубликованные источники.

В Справочнике использованы две формы изложения материала:

• термин – определение – основные понятия – источник;

• схемы, характеризующие содержание основных положений правовых актов и нормативных документов, необходимых в повседневной практической деятельности энергослужб, виды правовых нарушений, формы ответственности, а также порядок действий руководителей и специалистов энергослужб при решении правовых проблем.

В Приложении приведены формы (образцы) отдельных документов.

Справочник включает более 400 терминов и более 40 схем.

Для удобства работы со Справочником термины расположены в алфавитном порядке.

Справочник предназначен для руководителей и специалистов энергослужб предприятий (организаций) – потребителей электрической энергии, осуществляющих взаимодействие с энергоснабжающими организациями и органами госэнергонадзора, а также для специалистов энергоснабжающих организаций и органов госэнергонадзора, проектных, монтажных, наладочных организаций, специалистов по охране труда, контролирующих электроустановки.

Справочник может быть полезен при обучении и повышении квалификации специалистов в энергетике, а также при подготовке к проверке знаний норм и правил работы в электроустановках.

Из Конституции Российской Федерации:

1. По предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории Российской Федерации.

2. По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.

3. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам, принятым в соответствии с частями первой и второй настоящей статьи.

Ст. 76 части 1, 2, 3.

Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом.

Ст. 41, п. 3.

Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц.

Ст. 53.

Юридические термины, определения и основные понятия в электроэнергетике

Абонент энергоснабжащей организации (абонент) – потребитель электрической энергии (тепла), энергоустановки которого присоединены к сетям энергоснабжающей организации.

ГОСТ 19431-84.

Аварийный режим электроустановки – работа неисправной электроустановки, при которой могут возникнуть опасные ситуации, приводящие к электротравмированию людей, взаимодействующих с электроустановкой.

ГОСТ 12.1.038-82.

Аварийные электроэнергетические режимы – режимы, которые характеризуются параметрами, выходящими за пределы требований технических регламентов, и ведут к угрозе повреждения оборудования и ограничению подачи электрической и тепловой энергии в значительном объеме.

ФЗ об электроэнергетике, ст. 15.

Административная ответственность – см. Виды правонарушений и ответственности.

Административная ответственность должностных лиц. Административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

КоАП РФ, ст. 2.4.

Примечание. Совершившие административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций руководители и другие работники, а также лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как должностные лица, если законом не установлено иное.

Административное наказание – установленная государством мера ответственности за совершение административного правонарушения.

В отношении юридического лица могут применяться следующие административные наказания: предупреждение, административный штраф, возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения, конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения.

КоАП РФ, ст. 3.2, пп. 1 – 4.

Предупреждение выносится в письменной форме. Возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения с последующей реализацией и передачей бывшему собственнику вырученной суммы за вычетом расходов на реализацию изъятого предмета, а также конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения с безвозмездным обращением в федеральную собственность назначаются судьей. Ст. 3.6, 3.7.

См. также Административный штраф.

Административное правонарушение – противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

КоАП РФ, ст. 2.1, п. 1.

Административный арест – содержание нарушителя в условиях изоляции от общества. Устанавливается на срок до 15 суток.

КоАП РФ, ст. 3.9, п.1.

Административный штраф – денежное взыскание, выраженное в величине кратной:

МРОТ (без учета районных коэффициентов), установленному федеральным законом на момент окончания или пресечения административного правонарушения;

стоимости предмета административного правонарушения на момент окончания или пресечения административного правонарушения;

сумме неуплаченных налогов, сборов, подлежащих уплате на момент окончания или пресечения административного правонарушения, либо сумме незаконной валютной операции.

Размер административного штрафа не может быть менее одной десятой МРОТ.

КоАП РФ, ст.3.5, пп.1,2.

Аккредитация – официальное признание органом по аккредитации компетентности физического или юридического лица выполнять работы в определенной области оценки соответствия.

ФЗ о техническом регулировании, ст.2.

Активное состояние готовности к работе – состояние готовности к работе, при котором нагрузка питается в основном от сети переменного тока при помощи обводной цепи, а инвертор работает без нагрузки. В случае пропадания напряжения в обводной цепи инвертор вместе с аккумуляторной батареей поддерживает непрерывность питания приемников.

ГОСТ 27699-88.

Акцепт – согласие принять предложение, заключить договор; согласие плательщика на выплату оговоренных сумм.

Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии.

Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из закона, обычая делового оборота или из прежних деловых отношений сторон.

ГК РФ, ст. 438, пп. 1, 2.

Арбитражный суд осуществляет правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

АПК РФ, ст.1.

Аудит обязательный – ежегодная обязательная аудиторская проверка ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организации или индивидуального предпринимателя.

ФЗ об аудиторской деятельности от 7.08.2001 г. № 119-ФЗ.

Баланс электроэнергии энергосистемы – система показателей, характеризующая соответствие потребления электроэнергии в энергосистеме, расхода ее на собственные нужды и потерь в электрических сетях величине выработки электроэнергии в энергосистеме с учетом перетоков мощности из других энергосистем.

ГОСТ 21027-75.

Безопасное расстояние – наименьшее допустимое расстояние между работающим и источником опасности, необходимое для обеспечения безопасности работающего.

ИПИСЗ, термины.

Безопасное сверхнизкое напряжение – напряжение в цепи, электрически отделенной от питающей сети безопасным разделительным трансформатором, не превышающее 50 В переменного или 50(корень из 2) В пульсирующего постоянного тока между проводниками или между любым проводником и землей.

ГОСТ 30030-93.

Безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации – состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений.

ФЗ о техническом регулировании, ст.2.

Безопасность производственного процесса – свойство производственного процесса соответствовать требованиям безопасности труда при проведении его в условиях, установленных нормативно-технической документацией.

ГОСТ 12.0.002-80.

Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов.

ТК РФ, ст. 209.

Бесхозяйная вещь – вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен, либо вещь, от права собственности на которую собственник отказался.

ГК РФ, ст.225, п.1.

Бригада – группа из двух и более человек, включая производителя работ.

МПБЭЭ, Термины.

Ввод в эксплуатацию топливо– и энергопотребляющих объектов без разрешения соответствующих органов, осуществляющих государственный надзор на указанных объектах, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 20 МРОТ; на юридических лиц – от 100 до 200 МРОТ.

КоАП РФ, ст. 9.9.

Веерное отключение – обусловленное технологическими причинами ограничение (полное или частичное) режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, по причинам, не связанным с исполнением потребителем электрической энергии своих договорных обязательств или техническим состоянием его энергетических установок.

ФЗ об электроэнергетике, ст.3.

Взятка. Дача взятки должностному лицу лично или через посредника наказывается штрафом в размере от 200 до 500 МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

УК РФ, ст. 291, п. 1.

Виды правонарушений и ответственности:

Гражданские правонарушения – гражданская ответственность: имущественная, материальная. Регулируется ГК РФ.

Административные правонарушения – административная ответственность. Регулируется КоАП РФ.

Дисциплинарные правонарушения – дисциплинарная ответственность. Регулируется ТК РФ.

Преступления – уголовная ответственность. Регулируется УК РФ.

Воздушная линия под наведенным напряжением – ВЛ и ВЛС, которые проходят по всей длине или на отдельных участках вблизи действующих ВЛ или вблизи электрифицированной железной дороги переменного тока и на отключенных проводах которых при различных схемах их заземления и при наибольшем рабочем токе влияющих ВЛ наводится напряжение более 25 В.

МПБЭЭ, Термины.

Возмещение убытков, причиненных государственными органами и органами местного самоуправления. Убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежат возмещению Российской Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием.

ГК РФ, ст. 16.

Возраст, по достижении которого наступает административная ответственность. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста 16 лет.

КоАП РФ, ст. 2.3, п. 1.

Вредное воздействие на человека – воздействие факторов среды обитания, создающее угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу жизни или здоровью будущих поколений.

ФЗ о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

Вредный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого может привести к заболеванию работника.

ТК РФ, ст. 209.

Вымогательство – требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.

УК РФ, ст.163, п.1.

Гарантии и компенсации при несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании. При повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания работнику (его семье) возмещаются его утраченный заработок (доход), а также связанные с повреждением здоровья дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию либо соответствующие расходы в связи со смертью работника.

ТК РФ, ст. 184.

Гарантии и компенсации работникам, направляемым работодателем для повышения квалификации. При направлении работодателем работника для повышения квалификации с отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. Работникам, направляемым в другую местность для повышения квалификации с отрывом от работы, производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки.

ТК РФ, ст. 187.

Гарантии надежного обеспечения потребителей электрической энергией. Субъекты электроэнергетики, обеспечивающие поставки электрической энергии потребителям электрической энергии, в том числе энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики и территориальные сетевые организации (в пределах своей ответственности), отвечают перед потребителями электрической энергии за надежность обеспечения их электрической энергией и ее качество в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями.

Запрещается ограничение режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, потребителей, не имеющих задолженности по оплате электрической энергии и исполняющих иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и соглашением сторон.

За исключением случаев возникновения аварийных электроэнергетических режимов, веерные отключения потребителей, не имеющих задолженности по оплате электрической энергии, запрещаются.

ФЗ об электроэнергетике, ст.38, п. 1.

Гарантии по оплате труда работников. Основные государственные гарантии:

величина МРОТ в Российской Федерации;

величина минимального размера тарифной ставки (оклада) работников организаций бюджетной сферы в Российской Федерации;

меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной платы;

ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной платы по распоряжению работодателя, а также размеров налогообложения доходов от заработной платы;

ограничение оплаты труда в натуральной форме;

обеспечение получения работником заработной платы в случае прекращения деятельности работодателя и его неплатежеспособности в соответствии с федеральными законами;

государственный надзор и контроль за полной и своевременной выплатой заработной платы и реализацией государственных гарантий по оплате труда;

ответственность работодателей за нарушение требований, установленных настоящим Кодексом, законами, иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями;

сроки и очередность выплаты заработной платы.

ТК РФ, ст. 130.

Гарантирующий поставщик электрической энергии – коммерческая организация, обязанная в соответствии с настоящим Федеральным законом или добровольно принятыми обязательствами заключить договор купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к нему потребителем либо с лицом, действующим от имени и в интересах потребителя и желающим приобрести электрическую энергию.

ФЗ об электроэнергетике, ст.3.

Государственный контроль (надзор) – проведение проверки выполнения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем при осуществлении их деятельности обязательных требований к товарам (работам, услугам), установленных федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.

ФЗ о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при приведении государственного контроля (надзора) от 8.08.2001 г. № 134-ФЗ, ст. 2.

Государственный пожарный надзор – специальный вид государственной надзорной деятельности, осуществляемый должностными лицами органов управления и подразделений Государственной противопожарной службы в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

ФЗ о пожарной безопасности от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ.

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор – специальный орган, ведающий вопросами санитарно-эпидемиологического надзора в Российской Федерации, осуществляющий государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением организациями санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемиологических норм и правил.

ТК РФ, ст. 368.

Государственный энергетический надзор – специальный орган, ведающий вопросами энергетического надзора в Российской Федерации, осуществляющий государственный надзор за проведением мероприятий, обеспечивающих безопасное обслуживание электрических и теплоиспользующих установок.

ТК РФ, ст. 367.

Основная задача госэнергонадзора – осуществление контроля за техническим состоянием и безопасным обслуживанием электрических и теплоиспользующих установок потребителей электрической и тепловой энергии, оборудования и основных сооружений электростанций, электрических и тепловых сетей энергоснабжающих организаций, рациональным и эффективным использованием электрической и тепловой энергии, нефти, газа, угля, торфа, горючих сланцев и продуктов их переработки (топливно-энергетических ресурсов) на предприятиях, в организациях и учреждениях независимо от формы собственности.

В систему госэнергонадзора входят: структурное подразделение по управлению государственным энергетическим надзором центрального аппарата Минэнерго России; региональные управления госэнергонадзора; управления госэнергонадзора в субъектах Российской Федерации (государственные учреждения).

Положение о государственном энергетическом надзоре в Российской Федерации, п. 2, 3. Утверждено постановлением Правительства РФ от 12.08.1998 г. № 938.

Примечание. С 2004 г. Госэнергонадзор является подразделением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Гражданская ответственность – см. Виды правонарушений и ответственности.

Гражданское законодательство – законодательство, которое основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.

ГК РФ, ст. 1, п. 1.

Граница балансовой принадлежности – линия раздела элементов электрической сети между владельцами электроустановок по признаку права собственности или иного законного основания на эти элементы.

Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснабжающими организациями и потребителями. Утверждены

Минэнерго России 19.01.2002.

Граница ответственности за качество электроэнергии – пункт контроля качества электроэнергии, обычно совпадающий с границей раздела балансовой принадлежности сети, за поддержание качества электроэнергии в которой несет ответственность энергоснабжающая организация.

ГОСТ 23875-88.

Граница эксплуатационной ответственности – линия раздела электрической сети по признаку обязанностей по эксплуатации тех или иных ее участков или элементов, устанавливаемая соглашением (договором) сторон. При отсутствии такого соглашения (договора) граница эксплуатационной ответственности совпадает с границей балансовой принадлежности.

Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснабжающими организациями и потребителями. Утверждены Минэнерго России 19.01.2002.

Декларация о соответствии – документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов.

ФЗ о техническом регулировании, ст.2.

Декларирование соответствия – форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов. ФЗ о техническом регулировании, ст. 2.

Дефицит мощности энергосистемы – недостаток мощности в энергосистеме, равный разности между требуемой мощностью энергосистемы при нормальных показателях качества электроэнергии и рабочей мощностью в данный момент времени с учетом перетоков мощности.

ГОСТ 21027-75.

Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными нормативными актами.

ТК РФ, ст.189.

Дисциплинарная ответственность – см. Виды правонарушений и ответственности.

Дисциплинарные взыскания применяются за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине.

ТК РФ, ст. 192.

Договор возмездного оказания услуг – договор, по которому исполнитель по заданию заказчика обязуется оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

ГК РФ, ст. 779, п. 1.

Договор купли-продажи. По этому договору одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

К отдельному виду договора купли-продажи относится энергоснабжение.

ГК РФ, ст. 454, пп. 1, 5.

См. также Договор энергоснабжения.

Договор купли-продажи электрической энергии двусторонний – соглашение, в соответствии с которым поставщик обязуется поставить покупателю электрическую энергию в определенном количестве и определенного соответствующими техническими регламентами и иными обязательными требованиями качества, а покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию на условиях заключенного в соответствии с правилами оптового рынка и основными положениями функционирования розничных рынков договора.

ФЗ об электроэнергетике, ст.3.

Договорная электрическая мощность – установленная договором предельная величина суммарной (по всем источникам электроснабжения) потребляемой абонентом мощности в зависимости от времени суток, дня недели, месяца, сезона и режима электроснабжения.

Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснабжающими организациями и потребителями. Утверждены Минэнерго России 19.01.2002.

Договор оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению.

Заключение договоров оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике между субъектами электроэнергетики и системным оператором является обязательным для обеих сторон. При этом системный оператор не вправе отказать в заключении такого договора.

ФЗ об электроэнергетике, ст. 16, п. 2.

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ – договор, по которому подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

ГК РФ, ст. 758.

Договор складского хранения – договор, по которому товарный склад (хранитель) обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные ему товаровладельцем (поклажедателем), и возвратить эти товары в сохранности.

Товарным складом признается организация, осуществляющая в качестве предпринимательской деятельности хранение товаров и оказывающая связанные с хранением услуги.

ГК РФ, ст. 907, п. 1.

Договор энергоснабжения – договор, по которому энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

ГК РФ, ст. 539 п. 1.

См. также Договор купли-продажи.

Договорные обязанности энергоснабжающей организации. Энергоснабжающая организация обязана подавать абоненту энергию через присоединенную сеть в количестве, предусмотренном договором энергоснабжения, и с соблюдением режима подачи, согласованного сторонами. Количество поданной энергоснабжающей организацией и использованной абонентом энергии определяется в соответствии с данными учета о ее фактическом потреблении.

ГК РФ, ст. 541, п. 1.

Документы, представляемые соискателем лицензии в лицензирующий орган для получения лицензии на эксплуатацию электрических сетей:

заявление о предоставлении лицензии с указанием наименования, организационно-правовой формы, места нахождения;

фамилии, имени, отчества, места жительства, данных документа, удостоверяющего личность;

лицензируемую деятельность;

копии учредительных документов и копии свидетельства о государственной регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица (то же – индивидуального предпринимателя);

копия свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе;

копии документов, подтверждающих соответствующую установленным требованиям квалификацию должностного лица, ответственного за обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей, а также за безопасность эксплуатации и проведение ремонта электрических сетей;

копии документов, подтверждающих квалификацию работников соискателя лицензии;

документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора за рассмотрение лицензирующим органом заявления о предоставлении лицензии.

Положение о лицензировании деятельности по эксплуатации электрических сетей, п. 5. Утверждено постановлением Правительства РФ от 28.08.2002 г. № 637.

Документы, прилагаемые к исковому заявлению в арбитражный суд:

уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют;

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных порядке и размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины;

документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;

копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;

доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления;

копии определения арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов до предъявления иска;

документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором;

проект договора, если заявлено требование о понуждении заключить договор.

АПК РФ, ст. 126.

Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство организации согласовывается с главными специалистами, юристом и утверждается руководителем (владельцем) организации. Инструкция должна включать следующие основные разделы: перечень нормативно-технической документации ответственного за электрохозяйство, права, обязанности, ответственность, взаимоотношения с персоналом и организациями.

Рекомендации ФГУ «Мосгосэнергонадзор».

См. также Ответственный за электрохозяйство.

Должностное лицо – лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, т. е. наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него.

КоАП РФ, ст.2.4.

Допускающий – см. Ответственность за безопасное ведение работ в электроустановках.

Допуск к работам первичный– допуск к работам по распоряжению или наряду, осуществляемый впервые; повторный – допуск к работам, ранее выполнявшимся по наряду, а также после перерыва в работе.

МПБЭЭ, Термины.

Допуск к самостоятельной работе работников органов госэнергонадзора. Положение о порядке подготовки, проверки знаний и допуска к самостоятельной работе работников органов госэнергонадзора утверждено начальником Главгосэнергонадзора 19.01.2001 г.

Допустимая аварийная перегрузка – перегрузка трансформатора, допустимая в аварийных режимах, величина и длительность которой установлены нормативными документами.

ГОСТ 16110-82.

Допустимое время пребывания персонала в зоне влияния электрического и магнитного полей:

МПБЭЭ, п. 4.1.4, ИПИСЗ, приложение 12.

Допустимый режим нагрузки трансформатора – режим продолжительной нагрузки трансформатора, при которой расчетный износ изоляции обмотки от нагрева не превосходит износ, соответствующий номинальному режиму работы.

Примечание. Метод и нормы для расчета износа изоляции устанавливаются нормативным документом.

ГОСТ 16110-82.

Дублирование – управление энергоустановкой или несение других функций на рабочем месте, исполняемые под наблюдением лица, ответственного за подготовку дублера

Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, п. 2.16.

Единая энергетическая система России – совокупность производственных и иных имущественных объектов электроэнергетики, связанных единым процессом производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и передачи электрической энергии в условиях централизованного оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.

ФЗ об электроэнергетике, ст.3.

Задаток – денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения. Соглашение о задатке независимо от суммы задатка должно быть совершено в письменной форме.

ГК РФ, ст. 380, пп. 1, 2.

Заказчик – лицо, имеющее намерение по присоединению своих электроустановок к сетям энергоснабжающей организации.

Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснабжающими организациями и потребителями. Утверждены Минэнерго России 19.01.2002.

Заключение договора в обязательном порядке. В случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными правовыми актами заключение договора обязательно для стороны, направившей оферту (проект договора), и ей в течение 30 дней будет направлен протокол разногласий к проекту договора, эта сторона обязана в течение 30 дней со дня получения протокола разногласий известить другую сторону о принятии договора в ее редакции либо об отклонении протокола разногласий.

Если сторона, для которой в соответствии с настоящим Кодексом или иными законами заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор.

Сторона необоснованно уклоняющаяся от заключения договора, должна возместить другой стороне причиненные этим убытки.

ГК РФ, ст. 445, пп. 2, 4.

Заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

ТК РФ, ст. 129.

См. также Минимальная заработная плата.

Защита прав потребителей. Закон Российской Федерации о защите прав потребителей от 7.02.1992 г. № 2300-1 регулирует отношения, возникающие между потребителями и предпринимателями, устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества, на безопасность их жизни и здоровья, получение информации о товарах (работах, услугах) и их изготовителях (исполнителях, продавцах), государственную и общественную защиту потребителей, а также определяет механизм реализации этих прав.

Защита прав юридических лиц при проведении государственного контроля (надзора). Основные принципы:

презумпция добросовестности юридического лица и индивидуальных предпринимателей;

открытость и доступность для юридических лиц нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, выполнение которых проверяется при проведении государственного контроля (надзора);

возможность обоснования действий (бездействия) должностных лиц органов государственного контроля (надзора), нарушающих порядок проведения мероприятий по контролю, установленный настоящим федеральным законом, иными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами;

недопустимость взимания органами государственного контроля (надзора) платы с юридических лиц за проведение мероприятий по контролю, за исключением случаев возмещения расходов органов государственного контроля (надзора) на осуществление исследований (испытаний) и экспертиз, в результате которых выявлены нарушения обязательных требований;

недопустимость непосредственного получения органами государственного контроля (надзора) отчислений от сумм, взысканных с юридических лиц в результате проведения мероприятий по контролю и др.

ФЗ о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) от

8.08.2001 г. № 134-ФЗ, ст. 3.

Заявитель – физическое или юридическое лицо, осуществляющее обязательное подтверждение соответствия выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов.

ФЗ о техническом регулировании, ст. 2.

Заявление о привлечении к административной ответственности лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность. В заявлении должны быть указаны:

дата и место совершения действий, послуживших основанием для составления протокола об административном правонарушении;

должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол об административном правонарушении;

сведения о лице, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении;

нормы закона, предусматривающего административную ответственность за действия, послужившие основанием для составления протокола об административном правонарушении;

требование заявителя о привлечении к административной ответственности.

К заявлению прилагаются протокол об административном правонарушении и прилагаемые к протоколу документы, а также уведомление о вручении или иной документ, подтверждающий направление копии заявления лицу, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении.

АПК РФ, ст. 204.

Злоупотребление полномочиями – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства. Наказывается штрафом в размере от 200 до 500 МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

УК РФ, ст. 201, п. 1.

Знак безопасности (плакат) – знак, предназначенный для предупреждения человека о возможной опасности, запрещения или предписания определенных действий, а также для информации о расположении объектов, использование которых связано с исключением или снижением последствий воздействия опасных и (или) вредных производственных факторов.

ГОСТ 12.0.002-80. МПБЭЭ, Термины.

Знак соответствия – обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту.

ФЗ о техническом регулировании, ст. 2.

Зона влияния магнитного поля – пространство, в котором напряженность магнитного поля превышает 80 А/м.

МПБЭЭ, Термины.

Зона влияния электрического поля – пространство, в котором напряженность электрического поля превышает 5 кВ/м.

МПБЭЭ, Термины.

Идентификация продукции – установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам. ФЗ о техническом регулировании, ст. 2.

Изменение и расторжение договора энергоснабжения. Энергоснабжающая организация вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным ст. 523 настоящего Кодекса, за исключением случаев, установленных законом или иными правовыми актами.

ГК РФ, ст. 546, п. 1.

Индивидуальный трудовой спор – неурегулированные разногласия между работодателем и работником по вопросам применения законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, трудового договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

ТК РФ, ст.381.

Инструктаж целевой – указания по безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке, охватывающие категорию работников, определенных нарядом или распоряжением, от выдавшего наряд, отдающего распоряжение до члена бригады или исполнителя. Без проведения целевого инструктажа допуск к работе не разрешается.

МПБЭЭ, Термины, п. 2.7.7.

Инструкция о порядке расчетов за электрическую и тепловую энергию. В целях приведения ведомственных нормативных актов в соответствие с действующим законодательством, регламентирующим отношения в области электроэнергетики, а также в соответствии с заключением ФЭК Инструкция о порядке расчетов за электрическую и тепловую энергию и дополнения к ней признаны утратившими силу на территории Российской Федерации с 1.01.2001 г.

Приказ Минтопэнерго России от 28.12.2000 г. № 167.

Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (ИПИСЗ). Распространяется на средства защиты, используемые в электроустановках организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, а также граждан – владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В и устанавливает классификацию и перечень средств защиты, объем, методики и нормы испытаний, порядок пользования ими и содержания их, а также нормы комплектования средствами защиты электроустановок и производственных бригад. Утверждена приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. № 261. С вводом в действие инструкции утратили силу Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним, утвержденные Главгосэнергонадзором 26.11.1992 г.

Инцидент – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных технических документов и правовых актов Российской Федерации, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте.

ФЗ о промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ.

Исковая давность – срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Общий срок исковой давности – три года.

ГК РФ, ст. 195, 196.

Исправное состояние – состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

ГОСТ 27.002-89.

Испытания электроустановок потребителей. Руководителям (владельцам) предприятий и организаций предписывается:

проводить ежегодные профилактические испытания электроустановок в соответствии с действующими нормами и требованиями;

допускать к эксплуатации электроустановок только специально подготовленный и аттестованный персонал.

Информационное письмо-предписание Управления «Мосгосэнергонадзор» № ИП-02/98 «О проведении испытаний электроустановок потребителей г. Москвы».

Примечание. За 2002 г. Госстандартом России аккредитовано 735 аналитических и 239 калибровочных лабораторий, 62 лаборатории радиационного контроля, 6 государственных центров испытаний средств измерений и 75 метрологических служб юридических лиц на право поверки средств измерений // Стандарты и качество, № 4, 2003.

Источники загрязнения – объекты, с которых осуществляется сброс или иное поступление в водные объекты вредных веществ, ухудшающих качество поверхностных и подземных вод, ограничивающих их использование, а также негативно влияющих на состояние дна и берегов водных объектов.

Водный кодекс РФ, ФЗ от 16.11.1995 г. № 167-ФЗ.

Источник электрической энергии – электротехническое изделие (устройство), преобразующее различные виды энергии в электрическую энергию.

ГОСТ 18311-80.

Качество энергии – соответствие требованиям ГОСТ или иных обязательных правил. В случае нарушения энергоснабжающей организацией требований, предъявляемых к качеству энергии, абонент вправе отказаться от оплаты такой энергии. При этом энергоснабжающая организация вправе требовать возмещения абонентом стоимости того, что абонент неосновательно сберег вследствие использования этой энергии.

ГК РФ, ст. 542, п. 2.

См. также Показатель качества электрической энергии.

Квалификационный разряд – величина, отражающая уровень профессиональной подготовки работника.

ТК РФ, ст. 129.

Клевета – распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Наказывается штрафом в размере от 50 до 100 МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца, либо обязательными работами на срок от 120 до 180 часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, наказывается штрафом в размере от 100 до 200 МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев.

УК РФ, ст. 129, пп. 1, 2.

Коллективный трудовой спор – неурегулированные разногласия между работниками (их представителями) и работодателями (их представителями) по поводу установления и изменения условий труда (включая заработную плату), заключения, изменения и выполнения коллективных договоров, соглашений, а также в связи с отказом работодателя учесть мнение выборного представительного органа работников при принятии актов, содержащих нормы трудового права, в организациях.

ТК РФ, ст. 398.

Комиссия по проверке знаний персонала в организациях электроэнергетики – см. Проверка знаний норм и правил работы в электроустановках.

Компенсация(и) – денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных предусмотренных федеральным законом обязанностей или возмещение гражданам произведенных ими расходов, установленных законодательством.

ТК РФ, ст. 164;

ФЗ о государственной социальной помощи от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ.

Комплексная проверка предусматривает проведение мероприятий контроля по всем темам одновременно, в том числе и теме рационального и эффективного использования топливно-энергетических ресурсов.

Инструкция по проведению мероприятий по контролю при осуществлении государственного энергетического надзора за оборудованием, зданиями и сооружениями электрических и тепловых установок, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей энергоснабжающих организаций и потребителей тепловой и электрической энергии. Утверждена Госэнергонадзором Минэнерго России 26.11.2001 г.

См. также Тематическая проверка.

Конечный потребитель – лицо, покупающее электрическую энергию только для собственного потребления.

Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснабжающими организациями и потребителями. Утверждены Минэнерго России 19.01.2002.

Контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов – проверка выполнения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем требований технических регламентов к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации и принятие мер по результатам проверки.

ФЗ о техническом регулировании, ст. 2.

Контроль качества электрической энергии – проверка соответствия показателей качества электрической энергии установленным нормам качества.

ГОСТ 23875-88.

Методические указания по контролю и анализу качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения утверждены Госэнергонадзором Минэнерго России 27.12.2000 г.

Крайняя необходимость. Не является административным правонарушением причинение лицом вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный вред.

КоАП РФ, ст. 2.7.

Критическое напряжение в энергосистеме – предельное наименьшее значение напряжения в узлах энергосистемы по условиям статической устойчивости.

ГОСТ 21027-75.

Ликвидация аварий в электрической части энергосистем. Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части энергосистем утверждена приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. № 289.

Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса:

стороны:

истец: организации и граждане, предъявившие иск в защиту своих прав и законных интересов (АПК РФ, ст. 44, п. 2);

ответчик: организации и граждане, к которым предъявлен иск (ст. 44, п. 3);

заявители и заинтересованные лица: организации и граждане, обращающиеся в арбитражный суд с заявлениями в предусмотренных настоящим Кодексом и иным Федеральным законом случаях и вступающие в арбитражный процесс по этим заявлениям (ст. 45, п. 1);

третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, могут вступить в дело до принятия решения арбитражным судом первой инстанции (ст. 50, п. 1);

иные участники:

эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями по касающимся вопросам и назначенное судом для дачи заключения в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом (ст. 55, п. 1);

свидетель;

переводчик;

помощник судьи, секретарь судебного заседания (ст. 56 – 58).

Лицензионные требования и условия при осуществлении деятельности по эксплуатации электрических сетей:

соблюдение требований нормативных правовых актов РФ и нормативных технических документов, устанавливающих правила эксплуатации электрических сетей;

наличие сертификатов на оборудование, используемое лицензиатом при осуществлении лицензируемой деятельности;

подтвержденное документами наличие у лицензиата принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании производственных помещений и сооружений, соответствующих техническим нормам и требованиям эксплуатации технологического оборудования и инвентаря;

наличие у лицензиата работников, имеющих специальное высшее или среднее профессиональное образование либо иное высшее или среднее профессиональное образование, при условии прохождения ими переподготовки с целью осуществления лицензируемой деятельности, а также специалистов, прошедших специальную подготовку в установленном порядке;

наличие у лицензиата лица, ответственного за обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей, а также за безопасность эксплуатации и проведение ремонта электрических сетей;

наличие у лицензиата паспорта (акта) готовности к работе в зимний период.

Положение о лицензировании деятельности по эксплуатации электрических сетей, п. 4. Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2002 г. № 637.

Лицензирование деятельности по эксплуатации электрических сетей (включая прием, передачу и распределение электрической энергии, а также техническое обслуживание и ремонт электрических сетей) осуществляет Министерство энергетики РФ (с 2004 г. – Министерство промышленности и энергетики РФ).

Положение о лицензировании деятельности по эксплуатации электрических сетей, пп. 2, 3. Утверждено постановлением Правительства РФ от 28.08.2002 г. № 637.

Положение об организации работы по осуществлению лицензирования видов деятельности, отнесенных к компетенции Минэнерго России. Утверждено приказом Минэнерго России от 16.09.2002 г. № 309.

Лицензирующий орган – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий лицензирование в соответствии с ФЗ о лицензировании отдельных видов деятельности от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ.

Лицензия – специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

ФЗ о лицензировании отдельных видов деятельности от 8.08.2001 г. № 128-ФЗ.

Лицо, виновное в преступлении – лицо, совершившее противоправное деяние умышленно или по неосторожности. Деяние, совершенное только по неосторожности, признается преступлением лишь в случае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

УК РФ, ст. 24, пп. 1, 2.

Локаут – увольнение по инициативе работодателя работников в связи с коллективным трудовым спором и объявлением забастовки, а также ликвидацией или реорганизацией организации.

ТК РФ, ст.415;

ФЗ о порядке разрешение коллективных трудовых споров от 23.11.1995 г. № 175-ФЗ.

Медицинские осмотры работников. При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров работников в соответствии с требованиями МПБЭЭ следует руководствоваться:

Приказом Минздрава России от 14.03.1996 г. № 90 «О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии»;

Приказом Минздрава России от 10.12.1996 г. № 405 «О проведении предварительных и периодических медицинских осмотров работников».

Международный стандарт – стандарт, принятый международной организацией.

ФЗ о техническом регулировании, ст. 2.

Мероприятие по контролю – совокупность действий должностных лиц органов государственного энергетического надзора, связанных с проведением проверки выполнения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем обязательных требований, осуществлением необходимых испытаний, экспертиз, оформлением результатов проверки и принятием мер по результатам проведения мероприятия по контролю.

Инструкция по проведению мероприятий по контролю при осуществлении государственного энергетического надзора за оборудованием, зданиями и сооружениями электрических и тепловых установок, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей энергоснабжающих организаций и потребителей тепловой и электрической энергии, п. 1.4. Утверждена Госэнергонадзором Минэнерго России 26.11.2001 г.

См. также Ответственность органов госэнергонадзора и их должностных лиц при проведении мероприятий по контролю.

Место заключения договора. Если в договоре не указано место его заключения, договор признается заключенным в месте жительства гражданина или в месте нахождения юридического лица, направившего оферту.

ГК РФ, ст. 444.

Место предъявления иска в арбитражный суд. Иск предъявляется в арбитражный суд по месту нахождения или месту жительства ответчика.

АПК РФ, ст. 35.

Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже установленного федеральным законом МРОТ. Порядок расчета прожиточного минимума и его величина устанавливаются федеральным законом.

ТК РФ, ст. 133.

См. также Минимальная заработная плата.

Методы государственного регулирования и контроля в электроэнергетике:

государственное регулирование цен (тарифов) на отдельные виды продукции (услуг), перечень которых определяется федеральными законами;

государственное антимонопольное регулирование и контроль, в том числе установление единых на территории Российской Федерации правил доступа к электрическим сетям и услугам по передаче электрической энергии;

управление государственной собственностью в электроэнергетике;

лицензирование отдельных видов деятельности в сфере электроэнергетики, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

техническое регулирование в электроэнергетике;

государственный контроль (надзор) за соблюдением субъектами электроэнергетики требований настоящего Федерального закона и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере электроэнергетики, в том числе технических регламентов, устанавливающих требования к безопасной эксплуатации объектов по производству электрической и тепловой энергии.

ФЗ об электроэнергетике, ст. 20.

Минимальная заработная плата (минимальный размер оплаты труда МРОТ) – гарантируемый федеральным законом размер месячной заработной платы за труд неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых работ в нормальных условиях труда. ТК РФ, ст. 129.

Многотарифный счетчик – счетчик, снабженный несколькими счетными механизмами, приводимыми в движение в течение строго определенных интервалов времени, которым соответствуют различные тарифы.

ГОСТ 6570-96.

Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Наказывается штрафом в размере от 200 до 700 МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до семи месяцев, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

УК РФ, ст. 159, п.1.

Наблюдающий – см. Ответственность за безопасное ведение работ в электроустановках.

Надежность работы энергосистемы – способность энергосистемы обеспечивать бесперебойность энергоснабжения потребителей и поддержание в допускаемых пределах показателей качества электроэнергии и тепла.

ГОСТ 21027-75.

Надзор за соблюдением норм и правил работы в электроустановках

осуществляется органами государственного энергетического надзора.

ПТЭЭП, п. 1.2.11. МПБЭЭ, предисловие.

Положение о государственном энергетическом надзоре в Российской Федерации.

См. также Государственный энергетический надзор.

Надзор за соблюдением требований безопасности при проведении работ в электроустановках возлагается на производителя работ (ответственного руководителя, наблюдающего), который должен так организовать свою работу, чтобы вести контроль за всеми членами бригады, находясь по возможности на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа. Наблюдающему совмещать надзор с выполнением какой-либо работы не допускается.

МПБЭЭ, п. 2.8.1.

Назначение административного наказания без составления протокола. В случае, если при совершении административного правонарушения назначается административное наказание в виде предупреждения или административного штрафа в размере, не превышающем одного МРОТ, протокол об административном правонарушении не составляется, а уполномоченным на то должностным лицом на месте совершения административного правонарушение оформляется предупреждение либо налагается и взимается административный штраф.

КоАП РФ, ст. 28.6, п. 1.

Наказания. Виды наказаний: штраф; лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград; обязательные работы; исправительные работы; ограничение по военной службе; конфискация имущества; ограничение свободы; арест; содержание в дисциплинарной воинской части; лишение свободы на определенный срок; пожизненное лишение свободы; смертная казнь.

УК РФ, ст. 44.

Нарушение обязательных требований государственных стандартов, правил обязательной сертификации, нарушение требований нормативных документов по обеспечению единства измерений влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 10 МРОТ с конфискацией предметов административного правонарушения; на юридических лиц – от 50 до 100 МРОТ с конфискацией предметов административного правонарушения. КоАП РФ, ст. 19.19, п. 1.

Примечание. На 1 января 2003 г. органами Госстандарта России за несвоевременное устранение обнаруженных нарушений и неисполнение выданных предписаний применено штрафов на 20,8 млн рублей.

Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ лицами, ответственными за соблюдение этих правил, если это повлекло существенное изменение радиоактивного фона, причинение вреда здоровью человека, массовую гибель животных либо иные тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

УК РФ, ст. 246.

Нарушение правил охраны труда. Нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению этих правил, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека, наказывается штрафом в размере от 200 до 500 МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

УК РФ, ст. 143.

Нарушение правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В, могущее вызвать или вызвавшее перерыв в обеспечении потребителей электрической энергией, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 20 МРОТ; на юридических лиц – от 100 до 200 МРОТ.

КоАП РФ, ст. 9.8.

Нарушение правил пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека, наказывается штрафом в размере от 100 до 200 МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

УК РФ, ст. 219, пп.1, 2.

Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо– и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 20 МРОТ; на юридических лиц – от 100 до 200 МРОТ.

КоАП РФ, ст. 9.11.

Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий, а также незаконная пересылка этих веществ по почте или багажом, если эти деяния повлекли по неосторожности тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

УК РФ, ст. 218.

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, наказывается штрафом в размере от 100 до 200 МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека, наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

УК РФ, ст.236, пп. 1, 2.

Нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 20 МРОТ; на юридических лиц – от 100 до 200 МРОТ. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 30 МРОТ; на юридических лиц – от 200 до 300 МРОТ.

КоАП РФ, ст. 20.4, пп. 1, 2.

Наряд-допуск (наряд) – задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы.

МПБЭЭ, Термины.

Национальный стандарт – стандарт, утвержденный национальным органом Российской Федерации по стандартизации. ФЗ о техническом регулировании, ст. 2.

Невменяемость – состояние, при котором лицо не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики.

УК РФ, ст.21, п.1.

Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 10 МРОТ; на юридических лиц – от 50 до 100 МРОТ.

КоАП РФ, ст. 19.5, п. 1.

Недействительная сделка – сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями деятельности, определенно ограниченными в его учредительных документах, либо юридическим лицом, не имеющим лицензии на занятие соответствующей деятельностью.

ГК РФ, ст. 173.

См. также Сделка.

Недоотпущенная электрическая энергия (недоотпуск) – количество электрической энергии, которое недополучил абонент (потребитель) за время перерыва электроснабжения, включая отключения и ограничения.

Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснабжающими организациями и потребителями. Утверждены Минэнерго России 19.01.2002.

Недостаток – несоответствие товара (работы, услуги) или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора, или целям, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется, или целям, о которых продавец (исполнитель) был поставлен в известность потребителем при заключении договора, или образцу и (или) по описанию.

ФЗ о внесении изменений и дополнений в Закон РФ о защите прав потребителей от 9.01.1996 г. № 2-ФЗ. См. также Существенный недостаток.

Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.

ТК РФ, ст. 101.

Необходимые мероприятия перед допуском к работе в электроустановках. Ответственный руководитель и производитель работ (наблюдающий) должны выяснить у допускающего, какие меры приняты при подготовке рабочего места, и совместно с допускающим проверить подготовку рабочего места. При возникновении сомнения в достаточности и правильности мер по подготовке рабочего места и в возможности безопасного выполнения работы подготовка должна быть прекращена, а намеченная работа отложена до выдачи нового наряда, предусматривающего технические мероприятия, устраняющие возникшие сомнения в безопасности.

МПБЭЭ, пп. 2.7.1, 2.7.4.

Неотложные работы – работы, выполняемые безотлагательно для предотвращения воздействия на людей опасного производственного фактора, который привел или может привести к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья, а также работы по устранению неисправностей и повреждений, угрожающих нарушением нормальной работы оборудования, сооружений, электро– и теплоснабжения потребителей и т. д.

МПБЭЭ, Термины.

Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных обязанностей влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 20 МРОТ.

КоАП РФ, ст. 19.4, п. 1.

Непредставление сведений (информации). Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или искаженном виде влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех до пяти МРОТ, на юридических лиц – от 30 до 50 МРОТ.

КоАП РФ, ст. 19.7.

Непроизводительный расход энергетических ресурсов – расход энергетических ресурсов, обусловленный несоблюдением требований, установленных государственными стандартами, а также нарушением требований, установленных иными нормативными актами, технологическими регламентами и паспортными данными для действующего оборудования.

ФЗ об энергосбережении от 3.04.1996 г. № 28-ФЗ.

Непроизводительное расходование энергетических ресурсов вследствие несоблюдения требований, установленных государственными стандартами или иными правовыми или нормативно-техническими документами влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 20 МРОТ; на юридических лиц – от 100 до 200 МРОТ.

КоАП РФ, ст. 9.12.

Несчастные случаи на объектах, подконтрольных органам госэнергонадзора.

Результаты анализа несчастных случаев на объектах, подконтрольных органам госэнергонадзора, за 2000 г.

Региональные управления………………………….. Число несчастных случаев

Центргосэнергонадзор………………………………………………… 163

Севзапгосэнергонадзор……………………………………………….. 79

Севвостокгосэнергонадзор…………………………………………… 139

Востокгосэнергонадзор……………………………………………….. 189

Уралгосэнергонадзор…………………………………………………. 123

Южгосэнергонадзор……………………………………………………. 131

Итого:……………………………………………………………………….. 824

Информационное письмо Госэнергонадзора от 29.06.2001 г. № 32-01-04/63.

Результаты анализа несчастных случаев на объектах, подконтрольных органам госэнергонадзора, за 2001 г.

Из общего числа несчастных случаев (776):

наибольшее число тяжелых, групповых и несчастных случаев со смертельным исходом произошло на электроустановках промышленных потребителей – 317 (41 %);

наиболее высокий уровень травматизма зарегистрирован в организациях частных и смешанной форм собственности (акционерные общества) из-за недостаточного уровня организации эксплуатации энергоустановок – 323 (41,6 %);

среди отраслей наиболее высокий уровень травматизма зарегистрирован на предприятиях энергетики – 241 (31 %);

среди организаций топливно-энергетического комплекса наибольшее число несчастных случаев приходится на предприятия РАО «ЕЭС России» – 181 (91 % от количества несчастных случаев на предприятиях топливно-энергетического комплекса);

большинство несчастных случаев (80 %) произошло на ВЛ, при работах в ячейках РУ силовых щитах, шкафах, сборках, а также при эксплуатации переносных и передвижных электроприемников (93).

Основными причинами несчастных случаев на переносных и передвижных электроприемниках являются их неправильное подключение к источникам питания, неудовлетворительное техническое состояние, в том числе питающего кабеля, несоответствие условиям окружающей среды и использование неквалифицированным персоналом.

Результаты анализа несчастных случаев на объектах, подконтрольных органам госэнергонадзора, за 2002 г.

Из общего числа несчастных случаев (721):

наибольшее число тяжелых, групповых и несчастных случаев со смертельным исходом произошло на электроустановках промышленных потребителей и электрических станций и сетей;

при этом от электрической дуги в 2001 г. пострадало 267 чел., в 2002 г. – 184 чел., а от электрического тока в 2001 г. 489 чел., в 2002 г. – 499 чел.;

наиболее высокий уровень травматизма по-прежнему остается в организациях частной и смешанной форм собственности (акционерные общества). Увеличение количества несчастных случаев произошло и в организациях с государственной формой собственности;

среди отраслей экономики больше всего несчастных случаев зарегистрировано на предприятиях энергетики (по сравнению с прошлым годом число несчастных случаев на этих предприятиях увеличилось на 8 %);

среди организаций топливно-энергетического комплекса наибольшее число несчастных случаев приходится на предприятия РАО «ЕЭС России»;

по-прежнему несчастные случаи чаще всего происходят при работах на воздушных линиях, в ячейках РУ, силовых щитах, шкафах, сборках.

Анализ несчастных случаев на объектах, подконтрольных органам Госэнергонадзора // Вестник Госэнергонадзора, 2002, № 3.

Распределение несчастных случаев в электроустановках на объектах, подконтрольных органам госэнергонадзора, по категориям персонала

Аудит-карты для оценки уровня организации работы по предупреждению электротравматизма и пожарной безопасности. – М., Энергосервис, 2004.

См. также Электротравматизм.

Несчастный случай на производстве – событие, в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных установленных настоящим Федеральным законом случаях как на территории страхователя, так и за ее пределами либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном страхователем, и которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть.

ФЗ об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ.

Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи на производстве, происшедшие с работниками и другими лицами, в том числе подлежащими обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний при исполнении ими трудовых обязанностей и работы по заданию организации или работодателя – физического лица.

ТК РФ, ст. 227.

См. также Порядок расследования несчастных случаев на производстве.

Сбор и обработка данных о несчастных случаях на объектах, подконтрольных органам госэнергонадзора должны производиться с использованием базы данных по учету и анализу несчастных случаев в энергоустановках, направленной во все региональные управления госэнергонадзора.

Информационное письмо Госэнергонадзора от 29.11.2000 г. № 32-01-04/38.

Неустойка (штраф, пеня) – определенная законом или договором сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

ГК РФ, ст. 330, п. 1.

Нормативы обеспечения работников и бесплатной выдачи им специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты установлены в следующих документах:

Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Утверждены постановлением Минтруда России от 18.12.1998 г. № 51;

Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики. Утверждены постановлением Минтруда России от 30.12.1997 г. № 69.

См. также Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; Средства индивидуальной и коллективной защиты работников.

Нормативные документы – государственные стандарты, санитарные и другие нормы и правила, инструкции и иные документы, содержащие требования в определенной сфере деятельности, действующие на основании законов и правовых актов.

Например, нормативные документы по пожарной безопасности действуют на основании ФЗ о пожарной безопасности от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ.

Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при подъеме и перемещении тяжести вручную утверждены постановлением Минтруда России от 07.04.1999 г.

Нормы труда – нормы выработки, времени, обслуживания. Устанавливаются для работников в соответствии с достигнутым уровнем техники, технологии, организации производства и труда.

ТК РФ, ст. 160.

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам выдаются сертифицированные средства индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства в соответствии с нормами, утвержденными в порядке, установленном Правительством РФ.

Приобретение, хранение, стирка, чистка, ремонт, дезинфекция и обезвреживание средств индивидуальной защиты работников осуществляется за счет средств работодателя.

ТК РФ, ст. 221.

См. также Нормативы обеспечения работников и бесплатной выдачи им специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; Средства индивидуальной и коллективной защиты работников.

Обман потребителей в значительном размере – обман, причинивший потребителям ущерб в сумме, превышающей одну десятую часть МРОТ.

Обман потребителей в крупном размере – обман, причинивший потребителям ущерб в сумме не менее одного МРОТ.

УК РФ, ст.200, Примечание.

Обстоятельства, отягчающие административную ответственность:

продолжение противоправного поведения несмотря на требование уполномоченных на то лиц прекратить его;

повторное совершение однородного административного правонарушения, если за совершение первого административного правонарушения лицо уже подвергалось административному наказанию, по которому не истек срок;

вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения;

совершение административного правонарушения группой лиц;

совершение административного правонарушения в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах;

совершение административного правонарушения в состоянии опьянения.

КоАП РФ, ст. 4.3, п.1.

Обстоятельства, смягчающие административную ответственность:

раскаяние лица, совершившего административное правонарушение;

предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, вредных последствий административного правонарушения, добровольное возмещение причиненного ущерба или устранение причиненного вреда;

совершение административного правонарушения в состоянии сильного душевного волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных или семейных обстоятельств;

совершение административного правонарушения несовершеннолетним;

совершение административного правонарушения беременной женщиной или женщиной, имеющей малолетнего ребенка.

КоАП РФ, ст. 4.2.

Обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда – все работники организации, в том числе ее руководитель, обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в порядке, установленном Правительством РФ.

Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и проведение их периодического обучения по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в период работы.

ТК РФ, ст. 225.

Общественные работы – общедоступная трудовая деятельность, имеющая социально полезную направленность и организуемая в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу.

ФЗ о внесении изменений и дополнений в Закон РФ о занятости населения в Российской Федерации от 20.04.1996 г. № 36-ФЗ.

Общий трудовой стаж – суммарная продолжительность трудовой и иной общественно полезной деятельности.

Закон РФ о государственных пенсиях в Российской Федерации от 20.11.1990 г.

Объекты гражданских прав. К объектам гражданских прав относятся: вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.

ГК РФ, ст. 128.

Объекты налогообложения – операции по реализации товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, стоимость реализованных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) либо иной объект, имеющий стоимостную, количественную или физическую характеристики, с наличием которого у налогоплательщика законодательство о налогах и сборах связывает возникновение обязанности по уплате налога.

НК РФ, ст. 38.

Объекты электросетевого хозяйства – линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование.

ФЗ об электроэнергетике, ст.3.

Объекты электроэнергетики – имущественные объекты, непосредственно используемые в процессе производства, передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и сбыта электрической энергии, в том числе объекты электросетевого хозяйства.

ФЗ об электроэнергетике, ст.3.

Обычаи делового оборота. Обычаем делового оборота признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.

ГК РФ, ст. 5, п. 1.

Обязанности работодателя и работника в области охраны труда изложены в ТК РФ, ст. 212 и 214 соответственно.

Обязанности покупателя по содержанию и эксплуатации сетей, приборов и оборудования. Абонент обязан обеспечить надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и оборудования, соблюдать установленный режим потребления энергии, а также немедленно сообщать энергоснабжающей организации об авариях, о пожарах, неисправностях приборов учета энергии и об иных нарушениях, возникающих при пользовании энергии.

ГК РФ, ст. 543, п. 1.

Обязательная сертификация – подтверждение уполномоченным на то органом соответствия товара (работы, услуги) обязательным требованиям стандарта.

Закон РФ о защите прав потребителей от 7.02.1992 г. № 2300-1.

Меры по обеспечению обязательной сертификации электрической энергии указаны:

в постановлении Госстандарта России от 14.08.2001 г. «О внесении изменений и дополнений в Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация»;

в совместном решении Госстандарта России, Минэнерго России и РАО «ЕЭС России» «О мерах по обеспечению обязательной сертификации электрической энергии».

См. также Сертификация.

Обязательные формы работы с персоналом. Обязательные формы работы с административно-техническим персоналом:

вводный и целевой (при необходимости) инструктажи по охране труда;

проверка знаний правил, норм по охране труда, ПТЭЭП, ППБ и других нормативных документов;

профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации.

ПТЭЭП, п. 1.4.5.1.

Обязательные формы работы с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом:

вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной безопасности;

подготовка по новой должности или профессии с обучением на рабочем месте (стажировка);

проверка знаний правил, норм по охране труда, ПТЭЭП, ППБ и других нормативных документов;

дублирование;

специальная подготовка;

контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки; профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации.

ПТЭЭП, п. 1.4.5.2.

Обязательные формы работы с ремонтным персоналом:

вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной безопасности;

подготовка по новой должности или профессии с обучением на рабочем месте (стажировка);

проверка знаний правил, норм по охране труда, ПТЭЭП, ППБ и других нормативных документов;

профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации.

ПТЭЭП, п. 1.4.5.3.

Обязательный экземпляр документов – экземпляры различных видов тиражированных документов, подлежащих передаче производителями в соответствующие организации в порядке и количестве, установленных настоящим Федеральным законом.

ФЗ об обязательном экземпляре документов от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ.

Оговорка – одностороннее заявление, сделанное при подписании, ратификации, утверждении, принятии договора или присоединении к нему, посредством которого выражается желание исключить или изменить юридическое действие определенных положений договора в их применении к Российской Федерации.

ФЗ о международных договорах Российской Федерации от 15.07.1995 г. № 101-ФЗ.

Односторонний отказ от исполнения договора (полностью или частично) или одностороннее его изменение. Допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон:

нарушение договора поставки поставщиком:

поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок; неоднократное нарушение сроков поставки товаров; нарушение договора поставки покупателем: неоднократное нарушение сроков оплаты товаров; неоднократная невыборка товаров.

ГК РФ, ст. 523 пп. 1, 2, 3.

Оклад – см. Тарифная ставка.

Опасная зона – пространство, в котором возможно воздействие на работающего опасного и (или) вредного производственных факторов.

ГОСТ 12.0.002-80.

Опасные отходы – отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью и т. п.) либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.

ФЗ об отходах производства и потребления от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ.

Опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого может привести к травме работника.

ТК РФ, ст. 209.

Оплата труда – система отношений, связанных с обеспечением установления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

ТК РФ, ст. 129.

Оплата энергии. Оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

Порядок расчетов за энергию определяется законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

ГК РФ, ст. 544, пп. 1, 2.

Оптовый рынок электрической энергии (мощности) – сфера обращения особого товара – электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России в границах единого экономического пространства Российской Федерации.

ФЗ об электроэнергетике, ст. 3.

См. также Розничный рынок электрической энергии.

Орган по сертификации – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккредитованные в установленном порядке для выполнения работ по сертификации.

ФЗ о техническом регулировании, ст. 2.

Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права:

государственный надзор за соблюдением правил по безопасному ведению работ в отдельных отраслях и на некоторых объектах промышленности (федеральные надзоры);

внутриведомственный государственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов.

Государственный надзор за точным и единообразным исполнением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в соответствии с федеральным законом.

ТК РФ, ст. 353.

Органы государственного энергетического надзора. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органов государственного энергетического надзора вправе:

главный государственный инспектор Российской Федерации по энергетическому надзору, его заместители;

старшие государственные инспектора по энергетическому надзору;

государственные инспектора по энергетическому надзору.

Размер административного штрафа, налагаемого государственными инспекторами по энергетическому надзору на граждан, не может превышать 5 МРОТ; на должностных лиц – 10 МРОТ; на юридических лиц – 100 МРОТ.

КоАП РФ, ст. 23.30, пп. 2, 3.

Освобождение лица, получившего административное взыскание от исполнения обязанности, за неисполнение которой административное наказание было назначено. Лицо, получившее административное взыскание, не освобождается от исполнения такой обязанности.

КоАП РФ, ст. 4.1, п. 4.

Основания компенсации морального вреда: вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности; вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ и т. п.; вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию; в иных случаях, предусмотренных законом.

ГК РФ, ст. 1100.

Основной потребитель – абонент (потребитель), непосредственно присоединенный к сетям энергоснабжающей организации и покупающий электрическую энергию как для собственного потребления, так и для частичной продажи по договору абонентам, присоединенным к его сети, по отношению к которым он выступает в качестве энергоснабжающей организации.

Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснабжающими организациями и потребителями. Утверждены Минэнерго России 19.01.2002.

Ответственность – см. Виды правонарушений и ответственности.

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих. Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование механизмов, электрической энергии высокого напряжения, взрывчатых веществ и т. п.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения и т. д. либо на ином законной основании (на праве аренды, по доверенности и т. п.).

ГК РФ, ст. 1079, п. 1.

Ответственность за безопасное ведение работ в электроустановках несут следующие работники: выдающий наряд; отдающий распоряжение; утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; ответственный руководитель работ; допускающий; производитель работ; наблюдающий; члены бригады.

Права выдающего наряд, распоряжение, допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ (наблюдающего), а также право единоличного осмотра электроустановок должны быть оформлены письменным указанием руководителя организации.

Выдающий наряд, отдающий распоряжение определяет необходимость и возможность безопасного выполнения работ и отвечает за достаточность и правильность указанных в наряде (распоряжении) мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады и назначение ответственных за безопасность, а также за соответствие выполняемой работе групп перечисленных в наряде работников, проведение целевого инструктажа ответственного руководителя работ (производителя работ, наблюдающего).

Ответственный руководитель работ отвечает за выполнение всех указанных в наряде мер безопасности и их достаточность, за принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ, за полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ, а также за организацию безопасного ведения работ.

Допускающий отвечает за правильность и достаточность принятых мер безопасности и соответствие их мерам, указанным в наряде или распоряжении, характеру и месту работы, за правильный допуск, а также за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа.

Производитель работ отвечает:

за соответствие подготовленного рабочего места указаниям наряда, дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ;

за четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады;

за наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений;

за сохранность на рабочем месте ограждений, плакатов, заземлений, запирающих устройств приводов;

за безопасное проведение работы и соблюдение настоящих Правил им самим и членами бригады;

за осуществление постоянного контроля за членами бригады.

Наблюдающий отвечает:

за соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в наряде;

за четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады;

за наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов;

за безопасность членов бригады в отношении поражения электрическим током электроустановки.

Ответственность за безопасность, связанную с технологией работы в электроустановках несет работник, возглавляющий бригаду, который входит в ее состав и должен постоянно находиться на рабочем месте. Его фамилия указывается в строке «Отдельные указания» наряда.

МПБЭЭ, п.2.1.

Ответственность за соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ, предусмотренных актом-допуском к работам СМО несут руководители СМО и организации – владельца электроустановок.

МПБЭЭ, п. 13.1.4.

Ответственность за соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в наряде-допуске, за наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов и за безопасность работников СМО в отношении поражения электрическим током несет наблюдающий наравне с ответственным руководителем (исполнителем) СМО.

МПБЭЭ, п. 13.2.5.

Ответственность за соответствие присвоенных командированным работникам групп и прав, предоставляемых им настоящими Правилами, а также за соблюдение ими настоящих Правил, несет командирующая организация.

МПБЭЭ, п. 12.7.

Ответственность за выполнение мер безопасности, обеспечивающих защиту работников от поражения электрическим током рабочего и наведенного напряжения электроустановки несет организация, в электроустановках которой производятся работы командированным персоналом.

МПБЭЭ, п. 12.8.

Предоставление командированным работникам права работы в действующих электроустановках в качестве выдающих наряд, ответственных руководителей и производителей работ, членов бригады может быть оформлено руководителем организации – владельца электроустановки резолюцией на письме командирующей организации или письменным указанием.

МПБЭЭ, п. 12.5.

Ответственность за нарушение норм и правил работы в электроустановках устанавливают ГК РФ, ТК РФ, УК РФ, КоАП РФ, а также другие правовые и подзаконные акты.

ПТЭЭП, п. 1.2.10.

Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами.

ТК РФ, ст. 419.

Ответственность за нарушения в работе электроустановок. Персональную ответственность несут:

руководитель потребителя и ответственные за электрохозяйство – за невыполнение требований, предусмотренных Правилами и должностными инструкциями;

работники, непосредственно обслуживающие электроустановки – за нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке;

работники, проводящие ремонт оборудования, – за нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта;

руководители и специалисты энергетической службы – за нарушения в работе электроустановок, происшедшие по их вине, а также из-за несвоевременного и неудовлетворительного технического обслуживания и невыполнения противоаварийных мероприятий;

руководители и специалисты технологических служб – за нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования.

ПТЭЭП, п. 1.2.9.

Ответственность за несчастные случаи на производстве. По материалам расследования несчастных случаев, связанных c эксплуатацией электроустановок, а также нарушения требований безопасности труда руководитель Потребителя несет ответственность за правильное и своевременное расследование и учет несчастных случаев, оформление актов формы H-1, разработку и реализацию мероприятий по устранению причин несчастного случая.

ПТЭЭП, п. 1.7.10.

Ответственность за несчастные случаи, произошедшие на производстве, несут как работники, непосредственно нарушившие требования безопасности или инструкции по охране труда, так и ответственные за электрохозяйство потребителя и его структурных подразделений, а также другие работники из административно-технического персонала и руководитель потребителя, не обеспечившие безопасность труда и нормы производственной санитарии и не принявшие должных мер для предупреждения несчастных случаев.

ПТЭЭП, п. 1.7.11.

Ответственность за средства защиты. Работники, получившие средства защиты в индивидуальное пользование, отвечают за их правильную эксплуатацию и своевременный контроль за их состоянием.

ИПИСЗ, п. 1.2.5.

Ответственность за состояние охраны труда в организации несет работодатель, который имеет право передать свои права и функции по этому вопросу руководящему работнику организации распорядительным документом.

ФЗ об основах охраны труда в РФ от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ, ст. 12, 14.

МПБЭЭ, п. 1.1.5.

Ответственность органов госэнергонадзора и их должностных лиц при проведении мероприятий по контролю. В случае совершения противоправных действий (бездействия) указанные органы и их должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. О мерах, принятых в отношении должностных лиц, виновных в нарушении законодательства РФ, органы госэнергонадзора обязаны в месячный срок сообщить юридическому лицу, права и законные интересы которого были нарушены.

Инструкция по проведению мероприятий по контролю при осуществлении государственного энергетического надзора за оборудованием, зданиями и сооружениями электрических и тепловых установок, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей энергоснабжающих организаций и потребителей тепловой и электрической энергии, п. 1.4. Утверждена Госэнергонадзором Минэнерго России 26.11.2001 г.

См. также Мероприятие по контролю.

Ответственность по договору энергоснабжения. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору энергоснабжения сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить причиненный этим реальный ущерб.

ГК РФ, ст. 15, п. 2.

Если в результате регулирования режима потребления энергии, осуществленного на основании закона или иных правовых актов, допущен перерыв в подаче энергии абоненту, энергоснабжающая организация несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств при наличии ее вины.

ГК РФ, ст. 547, пп. 1, 2.

Ответственность руководителя потребителя и ответственного за электрохозяйство, как и работников их замещающих. Указанные лица несут персональную ответственность за создание безопасных условий труда для работников электрохозяйства, укомплектование штата обученным и аттестованным электротехническим персоналом, организационно-техническую работу по предотвращению случаев поражения персонала электрическим током.

Ответственные за электрохозяйство структурных подразделений потребителя несут ответственность за проведение организационных и технических мероприятий по созданию безопасных и здоровых условий труда, за проведение инструктажей по охране труда и технике безопасности с наглядным показом и обучением персонала безопасным методам работы, за соблюдением персоналом требований безопасности труда и применением им инструмента, приспособлений, средств защиты, спецодежды, отвечающих требованиям действующих норм и правил.

ПТЭЭП, п. 1.7.6.

Ответственный за безопасную эксплуатацию электроустановок – см. Ответственный за электрохозяйство.

Ответственный за электрохозяйство – работник из числа административно-технического персонала, на которого возложены обязанности по организации безопасного обслуживания электроустановок в соответствии с действующими правилами и нормативно-техническими документами. Назначается приказом руководителя предприятия (организации) после проверки знаний и присвоения ему соответствующей группы по электробезопасности:

V – в электроустановках напряжением выше 1000 В;

IV – в электроустановках напряжением до 1000 В.

Обязанности ответственного за электрохозяйство изложены в п.1.2.6 действующих ПТЭЭП. Кроме того, в должностной инструкции ответственного за электрохозяйство дополнительно следует указывать его права и ответственность.

При наличии у потребителя должности главного энергетика обязанности ответственного за электрохозяйство, как правило, возлагаются на него.

По представлению ответственного за электрохозяйство руководитель потребителя может назначить ответственных за электрохозяйство структурных подразделений (филиалов). Взаимоотношения и распределение обязанностей между ответственными за электрохозяйство структурных подразделений и ответственным за электрохозяйство потребителя должны быть отражены в их должностных инструкциях.

МПБЭЭ, Термины, ПТЭЭП, п. 1.2.3, 1.2.7,1.2.8.

У потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявления-обязательства.

ПТЭЭП, п. 1.2.4.

См. также Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство; Ответственность руководителя потребителя и ответственного за электрохозяйство.

Отказ коммерческой организации от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы не допускается.

ГК РФ, ст. 426, п. 3.

Оферта – адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение заключить договор.

Признается адресованное предложение, которое достаточно определенно выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение.

Оферта должна содержать существенные условия договора. Полученная адресатом оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного для ее акцепта, если иное не оговорено в самой оферте либо не вытекает из существа предложения или обстановки, в которой оно было сделано.

ГК РФ, ст. 435.

Оформление наряда после полного окончания работ в электроустановке. После полного окончания работ производитель работ (наблюдающий) должен удалить бригаду с рабочего места, снять установленные бригадой временные ограждения, переносные плакаты безопасности, флажки и заземления, закрыть двери электроустановки на замок и оформить в наряде полное окончание работ своей подписью. Ответственный руководитель работ после проверки рабочих мест должен оформить в наряде полное окончание работ.

МПБЭЭ, п.2.11.1.

Оформление перерывов в работе в электроустановках. При перерыве в работе на протяжении рабочего дня (на обед, по условиям работы) бригада должна быть удалена с рабочего места, а двери электроустановки закрыты на замок. При перерыве в работе в связи с окончанием рабочего дня бригада должна быть удалена с рабочего места. Плакаты безопасности, ограждения, флажки, заземления не снимаются.

МПБЭЭ, пп. 2.10.1, 2.10.2.

Оформление приема на работу. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.

ТК РФ, ст. 68.

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

ТК РФ, ст. 209.

Оценка соответствия – прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту. ФЗ о техническом регулировании, ст.2.

Пеня – см. Неустойка.

Перевод на другую постоянную работу в той же организации по инициативе работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение существенных условий трудового договора, а равно перевод на постоянную работу в другую организацию либо в другую местность вместе с организацией допускается только с письменного согласия работника.

ТК РФ, ст. 72.

Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии допускаются по соглашению сторон, за исключением случаев, когда удостоверенное органом государственного энергетического надзора неудовлетворительное состояние энергетических установок абонента угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности граждан. О перерыве в подаче, прекращении или об ограничении подачи энергии энергоснабжающая организация должна предупредить абонента.

Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии без согласования с абонентом и без соответствующего его предупреждения допускаются в случае необходимости принять неотложные меры по предотвращению или ликвидации аварии в системе энергоснабжающей организации при условии немедленного уведомления абонента об этом.

ГК РФ, ст. 546, пп. 2, 3.

Перечень стратегических организаций, обеспечивающих безопасность государства и финансируемых за счет средств федерального бюджета, поставки топливно-энергетических ресурсов которым не подлежат прекращению или ограничению ниже установленных им соответствующими федеральными органами исполнительной власти лимитов в натуральном и стоимостном выражении, утвержден постановлением Правительства РФ от 17.06.1998 г. № 601.

Перечень товаров (работ), по истечении срока службы или срока годности на которые они могут представлять опасность для жизни и здоровья потребителя и причинить вред его имуществу или окружающей среде, утвержден постановлением Правительства РФ от 16.06.1997 г. № 720 с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства РФ от 05.11.1999 г. № 1119 и от 10.05.2001 г. № 361.

Периодичность проверок схем электроснабжения, пересмотра инструкций, контроля замеров показателей качества электрической энергии:

проверка соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке – не реже 1 раза в 2 года;

пересмотр инструкций и схем – не реже 1 раза в 3 года;

контроль замеров показателей качества электрической энергии – не реже 1 раза в 2 года;

повышение квалификации электротехнического персонала – не реже 1 раза в 5 лет.

Выполнение указанного перечня мероприятий обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство организации.

ПТЭЭП, п. 1.2.6.

Повод к возбуждению дела об административном правонарушении:

непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения;

поступившие из правоохранительных органов, а также из других государственных органов, органов местного самоуправления, от общественных объединений материалы, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения;

сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения.

КоАП РФ, ст. 28.1, п. 1.

Повреждение электрических сетей:

напряжением до 1000 В влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – от 20 до 30 МРОТ; на юридических лиц – от 200 до 300 МРОТ;

напряжением свыше 1000 В влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – от 30 до 40 МРОТ; на юридических лиц – от 300 до 400 МРОТ. КоАП РФ, ст. 9.7.

Повышение квалификации персонала предприятий и организаций энергетики. Необходимость повышения квалификации и профессионального роста персонала предприятий и организаций энергетики, в том числе инспекторского состава Госэнергонадзора закреплена в следующих руководящих документах:

О мерах по развитию системы повышения квалификации и профессионального роста персонала предприятий и организаций энергетики топливно-энергетического комплекса Российской Федерации, приказ Минтопэнерго России от 21.12.1999 г. № 432;

Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, приказ Минтопэнерго России от 10.02.2000 г. № 49.

См. также Правила работы с персоналом.

Подготовка рабочего места – выполнение до начала работ технических мероприятий для предотвращения воздействия на работающего опасного производственного фактора на рабочем месте.

МПБЭЭ, Термины.

Подрядчик – физическое или юридическое лицо, выполняющее работы по договору подряда и (или) государственному контракту, заключаемым с заказчиками в соответствии с ГК РФ.

ФЗ об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ.

Показатель качества электрической энергии – величина, характеризующая качество электрической энергии по одному или нескольким ее параметрам.

ГОСТ 23875-88.

Показатель энергоэффективности – абсолютная или удельная величина потребления или потери энергетических ресурсов для продукции любого назначения, установленная государственными стандартами.

ФЗ об энергосбережении от 03.04.1996 г. № 28-ФЗ.

Полная материальная ответственность работника – обязанность работника возмещать причиненный ущерб в полном размере.

ТК РФ, ст.242.

Положение об ограничении или временном прекращении подачи электрической энергии (мощности) потребителям при возникновении или угрозе возникновения аварии в работе систем электроснабжения утверждено постановлением Правительства РФ от 22.06.1999 г. № 664.

Положение о государственном энергетическом надзоре в Российской Федерации утверждено постановлением Правительства РФ от 12.08.1998 г. № 938.

Порядок допуска в эксплуатацию и подключения вновь вводимых и реконструированных электроустановок определяют «Методические указания по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок», утвержденные Минэнерго России 03.04.2002 г.

Порядок изменения и расторжения договора. Требование об изменении или расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии – в 30-дневный срок.

ГК РФ, ст. 452, п. 2.

Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций утвержден совместным постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 г. № 1/29.

Порядок оплаты работы. Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или в договоре подряда.

ГК РФ, ст. 711.

Порядок оформления и заключения договора энергоснабжения подробно рассмотрен в производственно-практическом пособии «Управление электрохозяйством предприятий» (М., Изд-во НЦ ЭНАС, 2004).

Порядок полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня применяется в случае неисполнения обязательств по оплате электрической энергии и обеспечивает:

обязательность предварительного (не менее чем за десять дней) предупреждения о возможном введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления, содержащего информацию о состоянии задолженности потребителя за электрическую энергию, а также о предполагаемом сроке введения ограничений режима потребления;

обязательность введения предварительного частичного ограничения режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня перед полным ограничением режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня;

запрет на нарушение прав иных потребителей в связи с вводимым ограничением режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня;

ответственность за нарушение порядка ограничения режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, повлекшее за собой причинение убытков потребителям и (или) продавцам эклектри-ческой энергии;

обязательность предоставления обеспечения обязательств по оплате электрической энергии указанными в п.6 настоящей статьи группами потребителей за счет средств бюджета соответствующих уровней.

ФЗ об электроэнергетике ст. 38, п. 7.

Порядок прекращения или ограничения подачи электрической и тепловой энергии и газа организациям-потребителям при неоплате поданных им (использованных ими) топливно-энергетических ресурсов утвержден постановлением Правительства РФ от 05.01.1998 г. № 1.

Порядок расследования несчастных случаев на производстве и оформление материалов расследования рассмотрены в ТК РФ, ст. 229 и 230.

Формы документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях утверждены постановлением Минтруда России от 24.10.2002 г. № 73.

Порядок расчетов за электроэнергию. В соответствии с Указом Президента РФ от 08.07.2004 г. № 857 о внесении изменения в Указ Президента РФ от 18.09.1992 г. № 1091 «О мерах по улучшению расчетов за продукцию топливно-энергетического комплекса», безакцептный порядок расчетов за топливно-энергетические ресурсы отменен. Платежные документы за потребленную электроэнергию должны выставляться «с акцептом». Настоящее правовое положение должно являться неотъемлемой частью договора энергоснабжения.

Потери электроэнергии в трансформаторе определяются расчетным путем. Значение указанных потерь в виде приложения является неотъемлемой частью договора энергоснабжения.

Подробная методика расчета приведена в производственно-практическом пособии «Управление электрохозяйством предприятий» (М., Изд-во НЦ ЭНАС, 2004).

См. также Договор энергоснабжения.

Потери электроэнергии в электрических сетях от границы балансовой принадлежности до места установки расчетных приборов учета относятся на владельца сетей. Порядок определения и величина потерь устанавливается в договоре энергоснабжения.

Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснабжающей организацией и потребителями. Утверждены Минэнерго России 19.01.2002 г.

См. также Договор энергоснабжения; Регулирование отношений между энергоснабжающей организацией и потребителями.

Потребители электрической и тепловой энергии – лица, приобретающие электрическую и тепловую энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд.

ФЗ об электроэнергетике, ст.3.

Потребители электрической энергии с управляемой нагрузкой – категория потребителей, которые в силу режимов работы (потребления электрической энергии) влияют на качество электрической энергии, надежность работы Единой энергетической системы России и оказывают в связи с этим на возмездной договорной основе услуги по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций. Указанные потребители могут оказывать и иные согласованные с ними услуги на условиях договоров.

ФЗ об электроэнергетике, ст. 3.

Потребитель-регулятор – абонент (юридическое лицо), принимающий на себя в договоре обязательство участвовать в согласованных размерах в регулировании графика нагрузки энергосистемы с передачей управления его режимами диспетчеру энергоснабжающей организации.

Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснабжающими организациями и потребителями. Утверждены Минэнерго России 19.01.2002.

Потребитель электрической энергии (потребитель) – предприятие, организация, территориально обособленный цех, строительная площадка, квартира, у которых приемники электрической энергии присоединены к электрической сети и используют электроэнергию.

ГОСТ 19431-84.

Юридическое или физическое лицо, осуществляющее пользование электрической энергией (мощностью).

ГОСТ 13109-97.

Правила пользования электрической и тепловой энергией. В целях приведения в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации нормативных документов, регулирующих отношения в области электроэнергетики, Правила пользования электрической и тепловой энергией, утвержденные приказом Министерства энергетики и электрификации СССР от 6.12.1981 г. № 310, признаны не действующими на территории РФ с 1 января 2000 г.

Приказ Минтопэнерго России от 10.01.2000 г. № 2.

Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках. С вводом в действие Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. № 261, Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним, утвержденные Главгосэнергонадзором 26.11.1992 г., утратили силу.

См. также Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.

Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации устанавливают основные положения и требования к персоналу предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих проектирование, эксплуатацию, ремонт, наладку, испытание, организацию и контроль работы оборудования, зданий и сооружений, входящих в состав электроэнергетического производства, независимо от форм собственности. Утверждены Минтопэнерго России приказом от 19.02.2000 г. № 49.

Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган государственной власти Российской Федерации.

ФКЗ о правительстве РФ от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ.

Право абонента изменять количество принимаемой им энергии. Такое право абонента может быть предусмотрено договором энергоснабжения при условии возмещения им расходов, понесенных энергоснабжающей организацией в связи с обеспечением подачи энергии не в обусловленном договором количестве. ГК РФ, ст. 541, п. 2.

Правовое регулирование трудовых отношений. Основные принципы: свобода труда, включая право на труд, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности;

запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда;

защита от безработицы и содействие в трудоустройстве; равенство прав и возможностей работников;

обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. ТК РФ, ст. 2.

Право на включение электроустановки после полного окончания работ может быть предоставлено допускающему из числа оперативно-ремонтного персонала без получения дополнительного разрешения или распоряжения. Предоставление права на включение должно быть записано в строке наряда «Отдельные указания».

МПБЭЭ, п.2.12.2.

Правонарушение – см. Виды правонарушений и ответственности.

Правонарушение, совершенное по неосторожности – см. Формы вины.

Правонарушение, совершенное умышленно – см. Формы вины.

Превышение величины отпущенной и потребленной электроэнергии, согласованной участниками договора энергоснабжения, по вине потребителя подлежит дополнительной оплате, рассчитываемой по следующей формуле:

С = (АЭ Т)+(АЭ Т К),

где Сэ – стоимость электроэнергии, потребленной абонентом в расчетный период, руб;

АЭ – оличество электроэнергии, потребленной абонентом в расчетном периоде в пределах договорных значений, кВт-ч;

АЭс – количество электроэнергии, потребленной абонентом в расчетном периоде сверх договорных значений, кВт-ч;

Тэ – действующий тариф на электроэнергию в расчетном периоде,

Кэс › 1– расчетный коэффициент.

Например, в системе ОАО «Мосэнерго» величина Кэс принимается равной 1,5.

Предварительный договор – договор, по которому стороны обязуются заключить в будущем договор о выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором. Предварительный договор заключается в форме, установленной для основного договора, а если форма основного договора не установлена, то в письменной форме. Предварительный договор должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а также другие существенные условия основного договора. В предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной договор. Если такой срок в предварительном договоре не определен, основной договор подлежит заключению в течение года с момента заключения предварительного договора.

ГК РФ, ст. 429.

Предельно допустимая (критическая) нагрузка – показатель воздействия одного или нескольких вредных (загрязняющих) веществ на окружающую природную среду, превышение которого может привести к вредному воздействию на окружающую природную среду.

ФЗ об охране атмосферного воздуха от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ.

Предупреждение – мера административного наказания, выраженная в официальном порицании физического или юридического лица. Предупреждение выносится в письменной форме.

КоАП РФ, ст. 3.4.

См. также Административное наказание.

Предупреждение причинения вреда. Если причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия, сооружения либо иной производственной деятельности, которая продолжает причинять вред или угрожает новым вредом, суд вправе обязать ответчика, помимо возмещения вреда, приостановить или прекратить соответствующую деятельность.

ГК РФ, ст. 1065, п. 2.

Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения. Незаконные прекращение или ограничение подачи потребителям электрической энергии либо отключение их от других источников жизнеобеспечения, совершенные должностным лицом, а равно лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, если это могло повлечь смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются штрафом в размере от 200 до 500 МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

УК РФ, ст. 215 , пп.1, 2.

Преступление – виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания.

УК РФ, ст. 14, п. 1.

Преступления небольшой тяжести – умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 2 лет лишения свободы.

Преступления средней тяжести – умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 5 лет лишения свободы и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 2 года лишения свободы.

Тяжкие преступления – умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 10 лет лишения свободы.

Особо тяжкие преступления – умышленные деяния, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет или более строгое наказание.

УК РФ, ст. 15.

Приемник электрической энергии – устройство, в котором происходит преобразование электрической энергии в другой вид энергии для ее пользования.

ГОСТ 19431-84.

Принудительный труд – выполнение работы под угрозой применения какого-либо наказания (насильственного воздействия). К принудительному труду относятся: нарушение установленных сроков выплаты заработной платы или выплата ее не в полном размере; требование работодателем исполнения трудовых обязанностей от работника, если работник не обеспечен средствами коллективной или индивидуальной защиты либо работа угрожает жизни или здоровью работника. Принудительный труд запрещен.

ТК РФ, ст. 4.

Присвоение или растрата – хищение чужого имущества, вверенного виновному. Наказывается штрафом в размере от 200 до 500 МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо обязательными работами на срок от 120 до 180 часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо лишением свободы на срок до трех лет.

УК РФ, ст. 160.

Присоединенная мощность электроустановки – сумма номинальных мощностей трансформаторов и приемников электрической энергии потребителя, непосредственно подключенных к электрической сети.

ГОСТ 19431– 84.

Присоединенная сеть – электрическая сеть, через которую абонент (потребитель), присоединенный непосредственно или через сети других владельцев к сети энергоснабжающей организации, получает электрическую энергию.

Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснабжающими организациями и потребителями. Утверждены Минэнерго России 19.01.2002.

Проверка знаний норм и правил работы в электроустановках. Для проведения проверки знаний персонала в организациях электроэнергетики руководитель организации должен назначить постоянно действующую комиссию организации в составе не менее пяти человек. Председателем комиссии назначается, как правило, главный технический руководитель организации. Члены комиссии должны пройти проверку знаний в комиссии вышестоящих хозяйственных органов или в комиссии органов госэнергонадзора.

Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики. Утверждены Минтопэнерго России приказом от 19.02.2000 г. № 49.

Проверка знаний ответственных за электрохозяйство и специалистов по охране труда, контролирующих электроустановки, производится по программам подготовки электротехнического персонала. Учебная программа и перечень вопросов для подготовки электротехнического персонала к проверке знаний норм и правил работы в электроустановках опубликованы в учебно-методическом пособии Московского института энергобезопасности и энергосбережения, 2003.

См. также Правила работы с персоналом.

Продукция – результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях.

ФЗ о техническом регулировании, ст. 2.

Производитель работ – см. Ответственность за безопасное ведение работ в электроустановках.

Производственная деятельность – совокупность действий работников с применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг.

ТК РФ, ст. 209.

Производственный отказ – отказ, возникающий по причине, связанной с несовершенством или нарушением установленного процесса изготовления или ремонта, выполняемого на ремонтном предприятии.

ГОСТ 27.002-89.

Профессиональная трудоспособность – способность человека к выполнению работы определенной квалификации, объема и качества.

ФЗ об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ.

Профессиональное заболевание – хроническое или острое заболевание застрахованного, являющееся результатом воздействия на него вредного (вредных) производственного (производственных) фактора (факторов) и повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности.

ФЗ об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ.

Профессиональный риск – вероятность повреждения (утраты) здоровья или смерти застрахованного, связанная с исполнением им обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных установленных настоящим Федеральным законом случаях.

ФЗ об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ.

Публичный договор – договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществить в отношении каждого, кто к ней обратится (услуги связи, энергоснабжение и т. п.).

ГК РФ, ст. 426 п. 1.

Работа с персоналом – форма производственной деятельности организации, обеспечивающая поддержание необходимого профессионального образовательного уровня персонала для выполнения им производственных функций, определенной работы или группы работ.

Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, п. 2.14.

См. также Правила работы с персоналом.

Работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации. Организация работ в порядке текущей эксплуатации допускается только в электроустановках напряжением до 1000 В. Работа выполняется силами оперативного или оперативно-ремонтного персонала на закрепленном за этим персоналом оборудовании, участке. Подготовка рабочего места осуществляется теми же работниками, которые в дальнейшем выполняют необходимую работу.

Работа, включенная в перечень, является постоянно разрешенной, на которую не требуется каких-либо дополнительных указаний, распоряжений, целевого инструктажа. При оформлении перечня таких работ следует учитывать условия обеспечения безопасности и возможности единоличного выполнения конкретных работ, квалификацию персонала, степень важности электроустановки в целом или ее отдельных элементов в технологическом процессе. Перечень должен содержать указания, определяющие виды работ, разрешенные к выполнению бригадой. В перечне должен быть указан порядок регистрации работ (уведомление вышестоящего оперативного персонала о месте и характере работы, ее начале и окончании, оформлении работы записью в оперативном журнале и т. п.).

МПБЭЭ, пп. 2.4.1 – 2.4.5.

Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка организации и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.

ТК РФ, ст. 91.

См. также Режим рабочего времени.

Рабочее место – место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя.

ТК РФ, ст. 209.

Рабочее место при выполнении работ в электроустановке – участок электроустановки, куда допускается персонал для выполнения работы по наряду, распоряжению или в порядке текущей эксплуатации.

МПБЭЭ, Термины.

Разрешение на изменение состава бригады при производстве работ в электроустановках дается работнику, выдавшему наряд, или другому работнику, имеющему право выдачи наряда на выполнение работ в данной электроустановке. Указания об изменениях в составе бригады могут быть переданы по телефону, радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю или производителю работ (наблюдающему), который в наряде за своей подписью записывает фамилию и инициалы работника, давшего указание об изменении.

МПБЭЭ, п. 2.8.5.

Разрешение на подготовку рабочего места и допуск к работе в электроустановках. Подготовка рабочего места и допуск бригады к работе могут производиться только после получения разрешения от оперативного персонала, в управлении или ведении которого находится оборудование, или уполномоченного на это работника. Разрешение может быть передано выполняющему подготовку рабочего места и допуск бригады к работе персоналу лично, по телефону, радио, с нарочным или через оперативный персонал промежуточной подстанции. Не допускается выдача таких разрешений до прибытия бригады на место работ.

МПБЭЭ, пп. 2.6.1, 2.6.2.

Разрешенная мощность – величина электрической мощности, которую энергоснабжающая организация разрешила абоненту (потребителю) на основании технических условий присоединить к своим сетям.

Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснабжающими организациями и потребителями. Утверждены Минэнерго России 19.01.2002.

Распоряжение – задание на производство работы, определяющее ее содержание, место, время, меры безопасности (если они требуются) и работников, которым поручено ее выполнение, с указанием группы по электробезопасности.

МПБЭЭ, Термины.

Расчетный период – установленный договором период времени, за который должны быть учтены и полностью оплачены плательщиком потребленная электрическая энергия и мощность.

Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснабжающими организациями и потребителями. Утверждены Минэнерго России 19.01.2002.

Расчетный резерв мощности энергосистемы – резерв мощности, необходимый для обеспечения нормальной работы энергосистемы в процессе ее развития и эксплуатации.

Примечание. Расчетный резерв включает в себя аварийный, нагрузочный и ремонтный резервы.

ГОСТ 21027-75.

Расчетный (коммерческий) учет электрической энергии – определение в точке учета на основании измерений и других регламентированных процедур объема электрической мощности и количества электрической энергии для осуществления коммерческих взаиморасчетов между энергоснабжающими организациями и абонентами.

Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснабжающими организациями и потребителями. Утверждены Минэнерго России 19.01.2002.

Регулирование отношений между энергоснабжающей организацией и потребителями. Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснабжающей организацией и потребителями, определяющие порядок регулирования отношений между энергоснабжающей организацией и абонентом (потребителем электрической энергии) – юридическим лицом на потребительском рынке, не урегулированных ГК РФ, регулирование которых в соответствии с ГК РФ должно осуществляться иными правовыми актами, утверждены Минэнерго России 19.01.2002 г.

См. также Регулирование разногласий.

Регулирование разногласий, возникающих при заключении, изменении, расторжении и исполнении договоров энергоснабжения. Разногласия сторон по техническим вопросам договора энергоснабжения могут рассматриваться управлениями госэнергонадзора либо Госэнергонадзором, выбираемыми по соглашению сторон.

Если стороны не пришли к соглашению по возникшим при заключении договора разногласиям, абонент вправе в 30-дневный срок, исчисляемый с момента получения извещения энергоснабжающей организации о неприятии предложенных абонентом условий, передать их на рассмотрение арбитражного суда, если иной срок не согласован сторонами.

Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснабжающей организацией и потребителями. Утверждены Минэнерго России 19.01.2002 г.

См. также Регулирование отношений между энергоснабжающей организацией и потребителями.

Регулируемые тарифы на электрическую энергию, поставляемую промышленным потребителям устанавливаются в трех вариантах для каждой группы потребителей:

одноставочный тариф – в виде одной ставки тарифа, включающей полную стоимость покупки одного кВт-ч электроэнергии;

двухставочный тариф – в виде двух ставок, включающих ставку платы за покупку одного кВт-ч электроэнергии и ставку платы за один кВт электрической мощности;

дифференцированный тариф – зонные тарифы (цены), устанавливающие стоимость покупки одного кВт-ч электроэнергии дифференцированно по зонам суток и времени года.

Методические указания по расчету регулируемых тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию на розничном (потребительском) рынке. Утверждены постановлением ФЭК России от 31.07.2002 г. № 49-э/8.

Режим потребления – регламентирование потребления электрической энергии и мощности абонентом (потребителем), установленное договором либо задаваемое энергоснабжающей организацией.

Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснабжающими организациями и потребителями. Утверждены Минэнерго России 19.01.2002.

Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность рабочей недели (пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику), работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников, продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней, которые устанавливаются коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка организации в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями.

ТК РФ, ст. 100.

См. также Рабочее время.

Резервная мощность электроустановки – разность между рабочей мощностью генерирующей электроустановки и мощностью, генерируемой в установленный момент времени.

ГОСТ 19431-84.

Риск – вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда.

ФЗ о техническом регулировании, ст. 2.

Розничный рынок электрической энергии – сфера обращения электрической энергии вне оптового рынка с участием потребителей электрической энергии.

ФЗ об электроэнергетике, ст. 3.

См. также Оптовый рынок электрической энергии (мощности).

Руководитель организации – работник, осуществляющий прямое управление организацией независимо от формы собственности, имеющий право без доверенности осуществлять действия от имени организации, представлять ее интересы в любых инстанциях, включая и судебные.

МПБЭЭ, Термины.

Руководитель структурного подразделения – работник, заключивший трудовой договор (контракт) с руководителем организации (работодателем) или назначенный им для управления деятельностью структурного подразделения (начальник, заведующий и т. п.) и его заместители.

МПБЭЭ, Термины.

Руководящие работники организации – работники, назначенные в установленном порядке в качестве заместителей руководителя организации, с определенными административными функциями и направлениями (главный инженер, вице-президент, технический директор, заместитель директора и др.).

МПБЭЭ, Термины.

Рынок электрической энергии – см. Оптовый рынок электрической энергии (мощности); Розничный рынок электрической энергии.

Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – от 30 до 40 МРОТ; на юридических лиц – от 300 до 400 МРОТ.

КоАП РФ, ст. 7.19.

Самоуправство – самовольное, вопреки установленному федеральным законом или иным нормативным правовым актом порядку, осуществление своего действительного или предполагаемого права, не причинившего существенного вреда гражданам или юридическим лицам, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одного до трех МРОТ; на должностных лиц – от трех до пяти МРОТ.

КоАП РФ, ст. 19.1.

Самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен существенный вред, наказывается штрафом в размере от 100 до 200 МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев.

То же деяние, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

УК РФ, ст. 330.

Сверхурочная работа – работа, проводимая работником по инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени, ежедневной работы (смены), а также работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный период.

ТК РФ, ст.97.

Свобода договора. Стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

ГК РФ, ст. 421, пп. 2, 4.

Сделка. Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Сделки могут быть двух– или многосторонними и односторонними.

ГК РФ, ст. 153, 154, п. 1.

См. также Недействительная сделка.

Сделка-договор. Сделка является договором, если она многосторонняя. Для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двухсторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка).

ГК РФ, ст. 154, пп. 1, 3.

Примечание. Любой договор является сделкой, но не всякая сделка является договором.

Сезонные работы – работы, которые в силу климатических и иных природных условий выполняются в течение определенного периода (сезона), не превышающего шести месяцев. Перечни сезонных работ утверждаются Правительством Российской Федерации.

ТК РФ, ст. 293.

Сертификат соответствия – документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.

ФЗ о техническом регулировании, ст.2.

Сертификат соответствия включает в себя:

наименование и местонахождение заявителя;

наименование и местонахождение изготовителя продукции, прошедшей сертификацию;

наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия;

информацию об объекте сертификации, позволяющую идентифицировать этот объект;

наименование технического регламента, на соответствие требованиям которого проводилась сертификация;

информацию о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях;

информацию о документах, представленных заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технических регламентов;

срок действия сертификата соответствия (определяется соответствующим техническим регламентом).

Форма сертификата соответствия утверждается федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию.

ФЗ о техническом регулировании, ст.25.

Примечание. Вопрос журналиста на встрече с разработчиками ФЗ о техническом регулировании:

– Каким образом потребитель узнает о том, что данный товар отвечает требованиям безопасности, т. е. техническому регламенту?

Ответ Председателя Госстандарта России Б. С. Алешина:

– Обязательно будет установлен знак обращения продукции на рынке, другими словами – знак допуска на рынок товаров, соответствующих требованиям технических регламентов.

Техническое регулирование в вопросах и ответах // Стандарты и качество, 2003, № 4.

Сертификат соответствия работ по охране труда (сертификат безопасности) – документ, удостоверяющий соответствие проводимых в организации работ по охране труда установленным государственным нормативным требованиям охраны труда.

ТК РФ, ст. 209.

Сертификация – форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.

ФЗ о техническом регулировании, ст.2.

См. также Обязательная сертификация.

Сертификация электрооборудования. Правила, процедуры и порядок проведения обязательной и добровольной сертификации электрооборудования, проводимой органами по сертификации, аккредитованными в установленном порядке, утверждены постановлением Госстандарта России от 16.07.1999 г. № 36.

Сертификация электрической энергии – см. Обязательная сертификация.

Сертификация электроустановок зданий. Система сертификации электроустановок зданий, разработанная Главгосэнергонадзором, утверждена Минтопэнерго России 26.12.1996 г.

Система сертификации – совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и правил функционирования системы сертификации в целом.

ФЗ о техническом регулировании, ст. 2.

Примечание. На 1 января 2003 г. в России функционировало 19 систем обязательной и 161 система добровольной сертификации.

Система стандартов безопасности труда (ССБТ) – комплекс взаимосвязанных стандартов, содержащих требования, нормы и правила, направленные на обеспечение безопасности, сохранения здоровья и работоспособности человека в процессе труда.

ГОСТ 12.0.001-82.

Все стандарты, начинающиеся с двух первых цифр «12», образуют единую ССБТ.

Система бесперебойного питания – набор функциональных устройств (инверторы, выпрямители, коммутирующие устройства и аккумуляторные батареи), создающих систему для поддержания непрерывности питания приемников в случае нарушения питающей сети переменного тока.

ГОСТ 27699-88.

Система электроснабжения общего назначения – совокупность электроустановок и электрических устройств энергоснабжающей организации, предназначенных для обеспечения электрической энергией различных потребителей (приемников электрической энергии).

ГОСТ 13109-97.

Служебный подлог – внесение должностным лицом, а также государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности. Наказываются штрафом в размере от 100 до 200 МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. УК РФ, ст. 292.

Сменная работа – работа в две, три или четыре смены. Вводится в тех случаях, когда длительность производственного процесса превышает допустимую продолжительность ежедневной работы, а также в целях более эффективного использования оборудования, увеличения объема выпускаемой продукции или оказываемых услуг. Работа в течение двух смен подряд запрещается.

ТК РФ, ст. 103.

Совместительство – выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. Заключение трудовых договоров о работе по совместительству допускается с неограниченным числом работодателей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

ТК РФ, ст. 282.

Соглашение – правовой акт, устанавливающий общие принципы регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений, заключаемый между полномочными представителями работников и работодателей на федеральном, региональном (межотраслевом) и территориальном уровнях в пределах их компетенции.

ТК РФ, ст. 45.

Содержание искового заявления в арбитражный суд. В исковом заявлении, подписанном истцом или его представителем, должны быть указаны:

наименование арбитражного суда, в который подается исковое заявление;

наименование истца, место его нахождения;

наименование ответчика, место его нахождения или место жительства;

требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, а при предъявлении иска к нескольким ответчикам – требования к каждому из них;

обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и подтверждающие эти обстоятельства доказательства;

цена иска, если иск подлежит оценке;

расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы;

сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором;

сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению имущественных интересов до предъявления иска; перечень прилагаемых документов.

В заявлении могут быть указаны и иные сведения, в том числе номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, если они необходимы для правильного и своевременного рассмотрения дела, могут содержаться ходатайства, том числе ходатайства об истребовании доказательств от ответчика или других лиц.

АПК РФ, ст. 125.

Содержание протокола об административном правонарушении: дата и место составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие, место, время совершения и событие административного правонарушения, статья настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за данное административное правонарушение, объяснение физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело, иные сведения, необходимые для разрешения дела.

КоАП РФ, ст. 28.2, п. 1.

Соучастники преступления.

Исполнитель – лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости и др.

Организатор – лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создававшее организованную группу или преступное сообщество либо руководившее ими.

Подстрекатель – лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом.

Пособник – лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы и др.

УК РФ, ст. 33.

Социальное партнерство – система взаимоотношений между работниками (представителями работников), работодателями (представителями работодателей), органами государственной власти, органов местного самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.

ТК РФ, ст. 23.

См. также Трудовое законодательство.

Специальная подготовка – форма поддержания квалификации работника путем его систематической тренировки в управлении производственными процессами на учебно-тренировочных средствах, формирования его знаний умения и навыков, проработки организационно-распорядительных документов и разборки технологических нарушений, пожаров и случаев производственного травматизма.

Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, п. 2. 17.

Специальные работы в электроустановках: верхолазные работы; работы под напряжением на токоведущих частях (чистка, обмыв и замена изоляторов, ремонт проводов, контроль измерительной штангой изоляторов и соединительных зажимов, смазка тросов); испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с мегаомметром). Перечень специальных работ может быть дополнен указанием работодателя с учетом местных условий. Работники, обладающие правом проведения специальных работ, должны иметь об этом запись в удостоверении.

МПБЭЭ, п. 1.2.6.

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников – технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.

ТК РФ, ст. 209.

Выбор необходимых электрозащитных средств, средств защиты от электрических полей повышенной напряженности и средств индивидуальной защиты регламентируется действующими ИПИСЗ, МПБЭЭ, «Санитарными нормами выполнения работ в условиях воздействия электрических полей промышленной частоты» и другими нормативно-техническими документами с учетом местных условий.

ИПИСЗ, п. 1.1.9.

Средства защиты, используемые в электроустановках:

средства защиты от поражения электрическим током (электрозащитные средства);

средства защиты от электрических полей повышенной напряженности, коллективные и индивидуальные (в электроустановках напряжением 330 кВ и выше);

средства индивидуальной защиты в соответствии с государственным стандартом (средства защиты головы, глаз и лица, рук, органов дыхания, от падения с высоты, одежда специальная защитная).

ИПИСЗ, п.1.1.4.

См. также Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; Нормативы обеспечения работников и бесплатной выдачи им специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; Электрозащитное средство.

Средства учета электрической энергии – совокупность устройств, обеспечивающих измерение и учет электроэнергии (измерительные трансформаторы тока и напряжения, счетчики электрической энергии, телеметрические датчики, информационно-измерительные системы и их линии связи) и соединенных между собой по установленной схеме.

Правила учета электрической энергии. Утверждены Минтопэнерго России 19.09.1996 г.

Срок административного наказания. Лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию в течение одного года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания.

КоАП РФ, ст. 4.6.

Срок предоставления лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации электрических сетей – 5 лет. Срок действия лицензии может быть продлен по заявлению лицензиата в порядке, предусмотренном для переоформления лицензии.

Положение о лицензировании деятельности по эксплуатации электрических сетей, п. 7. Утверждено постановлением Правительства РФ от 28.08.2002 г. № 637.

Стажировка – практическое освоение непосредственно на рабочем месте навыков выполнения работы или группы работ, приобретенных при профессиональной подготовке.

Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, п. 2.15.

Стандарт – документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. Стандарт также может содержать требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения.

ФЗ о техническом регулировании, ст.2.

Примечание. По состоянию на 1 января 2003 г. общий фонд действующих государственных стандартов составил более 23 000 документов.

Строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы на территории организации – владельца электроустановок должны производиться в соответствии с договором или иным письменным соглашением со СМО (ремонтной, наладочной организацией), в котором должны быть указаны сведения о содержании, объеме и сроках выполнения работы.

МПБЭЭ, п. 13.1.1.

Субабонент – лицо, присоединенное к электрическим сетям абонента энергоснабжающей организации и пользующееся электрической энергией на основании договора, заключенного с этим абонентом (потребителем).

Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснабжающими организациями и потребителями. Утверждены

Минэнерго России 19.01.2002.

Субъекты электроэнергетики – лица, осуществляющие деятельность в сфере электроэнергетики, в том числе производство электрической и тепловой энергии, поставки (продажу) электрической энергии, энергоснабжение потребителей, предоставление услуг по передаче электрической энергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, сбыт электрической энергии, организацию купли-продажи электрической энергии.

ФЗ об электроэнергетике, ст.3.

Судопроизводство в арбитражных судах. Основные задачи:

защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, а также прав и законных интересов Российской Федерации, муниципальных образований в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, органов государственной власти Российской Федерации и др. в указанной сфере;

обеспечение доступности правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

справедливое публичное судебное разбирательство в установленный законом срок независимым и беспристрастным судом;

укрепление законности и предупреждение правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

формирование уважительного отношения к закону и суду;

содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений, формированию обычаев и этики делового оборота.

АПК РФ, ст. 2.

Существенное нарушение договора одной из сторон. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной мере лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

ГК РФ, ст. 450, п. 2.

Существенные условия договора – условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

ГК РФ, ст. 432, п. 1.

Существенный недостаток – недостаток, который делает невозможным или недопустимым использование товара (работы, услуги) в соответствии с его целевым назначением, либо не может быть устранен в отношении данного потребителя, либо для его устранения требуются большие затраты труда и времени, либо делает товар (работу, услугу) иным, чем предусмотрено договором, либо проявляется вновь после его устранения.

Закон РФ о защите прав потребителей от 7.02.1992 г. № 2300-1.

См. также Недостаток.

Счет-фактура – документ, служащий основанием для принятия предъявленных сумм налога к вычету или возмещению в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации.

НК РФ, ст.169.

Счетчик вар-часов (счетчик реактивной энергии) – интегрирующий прибор, который измеряет реактивную энергию в вар-часах или кратных им единицах.

Примечание. Общее определение реактивной мощности и энергии для случаев, когда переменные величины несинусоидальны, отсутствует.

ГОСТ 6570-96.

Счетчик ватт-часов (счетчик активной энергии) – прибор, предназначенный для измерения активной энергии путем интегрирования активной мощности в зависимости от времени.

ГОСТ 6570-96.

Тарификация работы – отнесение видов труда к тарифным разрядам или квалификационным категориям в зависимости от сложности труда.

ТК РФ, ст. 129.

Тариф на электрическую энергию – система ставок, по которой взимают плату за потребленную электрическую энергию.

ГОСТ 19431-84.

Тарифная сетка – совокупность тарифных разрядов работ (профессий, должностей), определенных в зависимости от сложности работ и квалификационных характеристик с помощью тарифных коэффициентов.

ТК РФ, ст. 129.

Тарифная система – совокупность нормативов, с помощью которых осуществляется дифференциация заработной платы работников различных категорий.

ТК РФ, ст. 129.

Тарифная ставка (оклад) – фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) определенной сложности (квалификации) за единицу времени.

ТК РФ, ст. 129.

Тарифный разряд – величина, отражающая сложность труда и квалификацию работника.

ТК РФ, ст. 129.

Тематическая проверка предусматривает проведение мероприятий по контролю по одной или нескольким темам.

Инструкция по проведению мероприятий по контролю при осуществлении государственного энергетического надзора за оборудованием, зданиями и сооружениями электрических и тепловых установок, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей энергоснабжающих организаций и потребителей тепловой и электрической энергии. Утверждена Госэнергонадзором Минэнерго России 26.11.2001 г.

См. также Комплексная проверка.

Территориальная сетевая организация – коммерческая организация, оказывающая услуги по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к Единой национальной (общероссийской) электрической сети.

ФЗ об электроэнергетике, ст. 3.

Техника безопасности – система организационных мероприятий, технических средств и методов, предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных факторов.

ГОСТ 12.0.002-80.

Технический регламент – документ, который принят международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).

ФЗ о техническом регулировании, ст.2.

Технические регламенты с учетом степени риска причинения вреда устанавливают минимально необходимые требования, обеспечивающие: безопасность излучений; биологическую безопасность; взрывобезопасность; механическую безопасность; пожарную безопасность; промышленную безопасность; термическую безопасность; химическую безопасность; электрическую безопасность; ядерную и радиационную безопасность; электромагнитную совместимость в части обеспечения безопасности работы приборов и оборудования; единство измерений.

ФЗ о техническом регулировании, ст. 7, п.1.

Технические регламенты в электроэнергетике принимаются по вопросам: технической и технологической безопасности в электроэнергетике; качества электрической энергии; установления нормативов резерва энергетических мощностей; устройства электрических установок; деятельности субъектов электроэнергетики, связанной с эксплуатацией электрического оборудования, в том числе с соблюдением техники безопасности при его эксплуатации.

ФЗ об электроэнергетике, ст. 28, п.2.

Техническое регулирование – правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в области установления и применения на добровольной основе требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование отношений в области оценки соответствия.

ФЗ о техническом регулировании, ст. 2.

Технологические нарушения в работе энергетических организаций.

Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса согласованы Госэнергонадзором и утверждены Госстроем России.

Письмо Госэнергонадзора от 09.06.2001 № 32-01-04/61. Приказ Госстроя России от 20.08.2001 г. № 191.

Товарный знак и знак обслуживания – обозначения, способные отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц.

Закон РФ о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров от 23.09.1992 г. № 3520-1.

Ток утечки – ток, который протекает в землю или на сторонние проводящие части в электрически неповрежденной цепи. ГОСТ 30331.1-95, ГОСТ Р 50571.1-93.

Трансформаторный счетчик – счетчик, предназначенный для включения через измерительный трансформатор (трансформаторы).

ГОСТ 6570-96.

Требования безопасности при монтаже, измерениях электрических характеристик и эксплуатации заземляющих устройств изложены в книге «Нормы устройства сетей заземления» (М., Энергосервис, 2002).

Требования к электротехническому персоналу:

должен иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы. При отсутствии профессиональной подготовки должен быть обучен (до допуска к самостоятельной работе) в специализированных центрах подготовки персонала;

обязан соблюдать требования норм и правил работы в электроустановках;

должен пройти проверку знаний норм и правил работы в электроустановках: первичную, периодическую (очередную, внеочередную).

должна проводиться первичная и периодическая проверка здоровья персонала (в соответствии с приказом Минздрава России от 14.03.1996 № 90); МПБЭЭ, п.1.2.

ПТЭЭП, п. 1.4.19.

Требования промышленной безопасности – условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а также в нормативных технических документах, которые принимаются в установленном порядке и соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность.

ФЗ о промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ.

Трудовое законодательство. Основные цели: установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и работодателей.

Основные задачи: создание необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, а также правовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений по:

организации труда и управлению трудом; трудоустройству у данного работодателя;

профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников непосредственно у данного работодателя;

социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению коллективных договоров и соглашений;

участию работников и профессиональных союзов в установлении условий труда и применении трудового законодательства в предусмотренных законом случаях;

материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда;

надзору и контролю (в том числе профсоюзному контролю) за соблюдением трудового законодательства (включая законодательство об охране труда);

разрешению трудовых споров.

ТК РФ, ст. 1.

Убытки – расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

ГК РФ, ст. 15, п. 2.

Уголовная ответственность – см. Виды правонарушений и ответственности.

Уголовный кодекс РФ. Основные задачи УК РФ: охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений.

УК РФ, ст. 2, п. 1.

Удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках – документ, удостоверяющий право предъявителя на самостоятельную работу в электроустановках в указанной должности (профессии). Удостоверение выдается работнику при его оформлении на работу и действительно только после соответствующих записей о результатах проверки знаний норм и правил работы в электроустановках.

МПБЭЭ, Приложение 2, пп. 1, 2.

Умышленное повреждение или срыв печати (пломбы), наложенной правомочным должностным лицом, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одного до трех МРОТ; на должностных лиц – от трех до пяти МРОТ.

КоАП РФ, ст. 19.2.

Управление качеством электрической энергии – воздействие на условия и факторы, влияющие на качество электрической энергии.

ГОСТ 23875-88.

Уровень напряжения в пунктах электрической цепи – значение напряжения в пунктах электрической сети, усредненное по времени или по некоторому числу узлов сети.

ГОСТ 19431-84.

Условия заключения договора энергоснабжения с абонентом. Договор заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии.

ГК РФ, ст. 539, п. 2.

Условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.

ТК РФ, ст. 209.

Условия эксплуатации электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования) – совокупность значений внешних воздействующих факторов, которые во время эксплуатации электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования) могут на него влиять.

ГОСТ 18311-80.

Услуги – предпринимательская деятельность, направленная на удовлетворение потребностей других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой на основе трудовых правоотношений.

ФЗ о государственном регулировании внешнеторговой деятельности от 13.10 1995 г. № 157-ФЗ.

Услуги по передаче электрической энергии – комплекс организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей в соответствии с техническими регламентами.

ФЗ об электроэнергетике, ст. 3.

Установленная генерирующая мощность – мощность объектов по производству электрической энергии на момент введения в эксплуатацию соответствующего генерирующего объекта.

ФЗ об электроэнергетике, ст. 3.

Установленная (присоединенная) мощность – величина суммарной мощности трансформаторов абонента, преобразующих электрическую энергию на рабочее напряжение электроприемников абонента и электродвигателей напряжением выше 1000 В, присоединенных непосредственно к электрической сети энергоснабжающей организации. В случае, если электроустановки абонентов (потребителей) питаются от трансформаторов или сетей энергоснабжающей организации напряжением до 1000 В, за присоединенную мощность абонента принимается разрешенная договором к потреблению мощность, размер которой устанавливается энергоснабжающей организацией.

Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснабжающими организациями и потребителями. Утверждены

Минэнерго России 19.01.2002.

Устройства защитного отключения. Рекомендации по применению устройств защитного отключения как одной из эффективных мер обеспечения электро– и пожаробезопасности приведены в работе «Рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации электроустановок зданий при применении устройств защитного отключения» (М., Изд-во МЭИ, 2002).

Устройство регулирования напряжения трансформатора под нагрузкой – устройство для регулирования напряжения без перерыва питания нагрузки и без отключения обмоток трансформатора.

ГОСТ 16110-82.

Ущерб от снижения качества электрической энергии – все виды отрицательных последствий, возникающих в работе систем электроснабжения потребителей и приемников при ухудшении качества электрической энергии.

ГОСТ 23875-88.

См. также Экономический ущерб от снижения качества электрической энергии.

Федеральная инспекция труда – единая централизованная система государственных органов, осуществляющих надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на территории Российской Федерации.

ТК РФ, ст. 354.

Форма договора. Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма.

Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он считается заключенным после придания ему условленной формы, хотя бы законом для договоров данная такая форма не требовалась.

ГК РФ, ст. 434, п. 1.

Формы вины:

правонарушение, совершенное умышленно – если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично;

правонарушение, совершенное по неосторожности – если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований рассчитывало на предотвращение таких последствий либо не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть.

КоАП РФ, ст. 2.2.

Халатность – неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законов интересов общества или государства.

УК РФ, ст.293, п.1.

Хранение отходов – содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования. Объект размещения отходов – специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон и др.).

ФЗ об отходах производства и потребления от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ.

Хулиганство – грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества.

УК РФ, ст.213, п.1.

Цвет безопасности – цвет, предназначенный для привлечения внимания человека к отдельным элементам производственного оборудования и (или) строительной конструкции, которые могут являться источником опасных и (или) вредных производственных факторов, средствам пожаротушения и знаку безопасности.

ГОСТ 12.0.002-80.

Штраф – денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом. Штраф устанавливается в размере от 25 до 1000 МРОТ размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух недель до одного года. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа он заменяется обязательными работами, исправительными работами или арестом соответственно размеру назначенного штрафа в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом для этих видов наказаний.

УК РФ, ст. 46, пп. 1, 2, 5.

Штрафные санкции к потребителю электрической энергии за нарушение в работе электроустановок, невыполнения предписаний и распоряжений органов госэнергонадзора и энергоснабжающих организаций, а также за несоблюдение обязательств по договору энергоснабжения предусматриваются только в законодательных актах на уровне кодексов Российской Федерации, в частности, КоАП РФ (административный штраф согласно ст. 3.5), УК РФ (штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью согласно ст. 45, п. 1.).

Ни органы госэнергонадзора, ни какие-либо другие правительственные органы (вплоть до постановления Правительства РФ) не правомочны применять к потребителю электрической энергии штрафные санкции за нарушения, не предусмотренные законодательными актами.

Экономический ущерб от снижения качества электрической энергии – выраженные в стоимостном исчислении убытки от снижения производительности или повреждения электротехнических устройств и электрооборудования, а также другие затраты, возникающие в связи с ухудшением качества электрической энергии.

ГОСТ 23875-88.

См. также Ущерб от снижения качества электрической энергии.

Эксплуатирующая организация – коммерческая организация, которой в соответствии с действующим законодательством собственником переданы права доверительного управления электрической сетью.

Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснабжающими организациями и потребителями. Утверждены Минэнерго России 19.01.2002.

Электробезопасность – система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества.

ГОСТ 12.1. 009-76.

Электрозащитное средство – средство защиты от поражения электрическим током, предназначенное для обеспечения электробезопасности.

ИПИСЗ. Термины.

См. также Средства индивидуальной и коллективной защиты работников.

Электронные издания – программы для электронных вычислительных машин и базы данных, а также электронные документы, имеющие выходные сведения, тиражируемые и распространяемые на машиночитаемых носителях.

ФЗ об обязательном экземпляре документов от 29.12.1994 г. № 77–38.

Электротравматизм – явление, характеризующееся совокупностью электротравм. (Электротравма – травма, вызванная воздействием электрического тока или электрической дуги).

ГОСТ 12.1.009-76

См. также Несчастные случаи на объектах, подконтрольных органам госэнергонадзора.

Электроустановка – любое сочетание взаимосвязанного электрооборудования в пределах данного пространства или помещения. ГОСТ 30331.1-95, ГОСТ Р 50571.1-93.

Электроэнергетика – отрасль экономики Российской Федерации, включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с использованием производственных и иных имущественных объектов, принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики или иным лицам. Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения.

ФЗ об электроэнергетике, ст. 3.

Энергетический ресурс – носитель энергии, который используется в настоящее время или может быть полезно использован в перспективе.

Вторичный энергетический ресурс – энергетический ресурс, получаемый в виде побочного продукта основного производства или являющийся таким продуктом.

ФЗ об энергосбережении от 03.04.1996 г. № 28-ФЗ.

Энергораспределительная организация – энергоснабжающая организация независимо от организационно-правовой формы, основным видом деятельности которой в соответствии с Уставом (Положением) является продажа купленной и (или) частично произведенной собственными источниками электрической энергии, и выступающая в отношении энергоснабжающей организации при покупке электрической энергии в качестве абонента (потребителя), а в отношении абонентов, присоединенных к ее сетям, – в качестве энергоснабжающей организации, включенной региональной энергетической комиссией в Реестр естественных монополистов в энергетике.

Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснабжающими организациями и потребителями. Утверждены Минэнерго России 19.01.2002.

См. также Энергосбытовая организация; Энергоснабжающая организация.

Энергосберегающая политика государства – правовое, организационное и финансово-экономическое регулирование деятельности в области энергосбережения.

ФЗ об энергосбережении от 03.04.1996 г. № 28-ФЗ.

Энергосбережение – реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное использование энергетических ресурсов и на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии.

ФЗ об энергосбережении от 03.04.1996 г. № 28-ФЗ.

Энергосбытовая организация – организация, осуществляющая в качестве основного вида деятельности продажу другим лицам произведенной или приобретенной электрической энергии.

ФЗ об электроэнергетике, ст.3.

См. также Энергораспределительная организация; Энергоснабжающая организация.

Энергоснабжающая организация – коммерческая организация независимо от организационно-правовой формы, осуществляющая продажу потребителям произведенной или купленной электрической и (или) тепловой энергии.

ФЗ о государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ от 14 апреля 1995 г. № 41-ФЗ.

См. также Энергораспределительная организация; Энергосбытовая организация.

Эффективное использование энергетических ресурсов – достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологий и соблюдении требований к охране окружающей природной среды.

ФЗ об энергосбережении от 03.04.1996 г. № 28-ФЗ.

Юридическое лицо – организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету.

ГК РФ, ст. 48, п. 1.

Схемы, отражающие структуру и содержание правовой и нормативно-технической документации, виды нарушений и законодательный порядок действий энергослужб предприятий (организаций)

СХЕМА № 1. Иерархическая структура российского законодательства

СХЕМА № 2. Основы функционирования электроэнергетики

ФЗ об электроэнергетике, ст.5, пп.1,2, ст.7, п.1

СХЕМА № 3. Регулирование доступа к электрическим сетям и услугам по передаче электрической энергии

ФЗ об электроэнергетике, ст. 26, пп.1, 2

СХЕМА № 4. Формы обращения в арбитражный суд

АПК РФ, ст.4, п.4

СХЕМА № 5. Цели административного наказания

КоАП РФ, ст.3.1, пп. 1,2

СХЕМА № 6. Административные правонарушения в энергетике

КоАП РФ

СХЕМА № 7. Административные правонарушения против порядка управления

КоАП РФ

СХЕМА № 8. Возмещение вреда

ГК РФ, ст. 1084, 1093, 1096

СХЕМА № 9. Незаконное предпринимательство

УК РФ, ст. 171, п. 1

СХЕМА № 10. Незаконное предпринимательство с отягчающими обстоятельствами (см. схему № 9)

УК РФ, ст. 171, п. 2

СХЕМА № 11. Формы сделок

ГК РФ, ст. 159, п. 2, 160, п. 1, 161, п. 1, 163, п. 2

СХЕМА № 12. Виды договоров

Договор – соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей

СХЕМА № 13. Основные положения договора энергоснабжения

Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснабжающей организацией и потребителями. Утверждены Минэнерго России 19.01.2002 г., пп. 1.5, 1.6, 1.7, 1.8

СХЕМА № 14. Перечень документов, необходимых для заключения договора энергоснабжения

Рекомендуемый перечень Энергосбыта ОАО «Мосэнерго»

СХЕМА № 15. Материальная ответственность работодателя перед работником

СХЕМА № 16. Продолжительность рабочего времени

ТК РФ, ст. 91, 92, 93

СХЕМА № 17. Оплата времени простоя

ТК РФ, ст. 157

СХЕМА № 18. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала

ТК РФ, ст. 115, 122, 123

СХЕМА № 19. Унитарное предприятие

ГК РФ, ст. 113, пп. 1–5

СХЕМА № 20. Служба охраны труда в организации

Структура и численность работников службы охраны труда в организации определяются работодателем с учетом рекомендаций федерального органа исполнительной власти по труду

ТК РФ, ст. 217

СХЕМА № 21. Порядок допуска персонала к самостоятельной работе в электроустановках

ПТЭЭП, пп. 1.4.8, 1.4.11, 1.4.13, 1.4.14, 1.4.15

СХЕМА № 22. Акт допуска в эксплуатацию электроустановок потребителей

Составляется государственным инспектором органа госэнергонадзора в присутствии, как правило, ответственного за электрохозяйство потребителя

Типовое содержание акта допуска ФГУ «Мосгосэнергонадзор»

СХЕМА № 23. Порядок и условия безопасного производства работ в электроустановках

с

СХЕМА № 24. Нормы и правила, по которым проводится обучение и проверка знаний электротехнического персонала

СХЕМА № 25. Проверка знаний норм и правил работы в электроустановках

СХЕМА № 26. Порядок и условия присвоения группы по электробезопасности ответственным за электрохозяйство и их заместителям

МПБЭЭ, Приложение 1

СХЕМА № 27. Проверка знаний ответственных за электрохозяйство

Проводится в комиссии органов госэнергонадзора

ПТЭЭП п. 1.4.28

ПТЭЭП п. 1.4.29

СХЕМА № 28. Требования к потребителям электроэнергии при подготовке к допуску электроустановки в эксплуатацию

ПТЭЭП, п. 1.2.3;

Методические указания по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок. Утверждены Минэнерго России 03.04.2002 г.

СХЕМА № 29. Порядок получения необходимой документации до начала монтажа или реконструкции электроустановок

ПТЭЭП, п. 1.3.2

СХЕМА № 30. Подготовка электроустановок к приемке в эксплуатацию

ПТЭЭП, п. 1.3.3, 1.3.5, 1.3.7

СХЕМА № 31. Порядок получения технических условий (разрешения) на присоединение мощности в энергоснабжающей организации

Инструктивное письмо СПиПР Московской кабельной сети ОАО «Мосэнерго»

СХЕМА № 32. Допуск электроустановок в эксплуатацию

Методические указания по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок. Утверждены Минэнерго России 03.04.2002 г.

СХЕМА № 33. Словесные обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ

ПУЭ, п. 1.1.17, 1.1.18

СХЕМА № 34. Классификация изолирующих электрозащитных cредств в электроустановках

СХЕМА № 35. Организация учета электроэнергии

СХЕМА № 36. Требования к установке расчетных квартирных счетчиков (к сведению владельцев офисов и организаций, расположенных в жилых домах и являющихся субабонентами энергоснабжающих организаций)

ПУЭ, п. 7.1.62 – 7.1.65

СХЕМА № 37. Структура электрохозяйства предприятия

ПТЭЭП, пп. 1.4.1, 1.4.4

СХЕМА № 38. Проектно-техническая документация в электроустановках

СХЕМА № 39. Смысловые значения цветов сигнализации

ГОСТ 2914991 (СТ МЭК 73–84)

Цель настоящего стандарта – обеспечить безопасность персонала и облегчить управление и эксплуатацию оборудования посредством унификации значений некоторых цветов.

СХЕМА № 40. Смысловые значения цветов кнопок

ГОСТ 2914991 (СТ МЭК 73–84)

Цель настоящего стандарта – обеспечить безопасность персонала и облегчить управление и эксплуатацию оборудования посредством унификации значений некоторых цветов.

СХЕМА № 41. Специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки

МПБЭЭ, Приложение 1

СХЕМА № 42. Порядок отстранения от работы

ТК РФ, ст. 76

СХЕМА № 43. Незаконные забастовки

ТК РФ, ст. 413

Приложение. Формы (образцы) отдельных документов

Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, Приложение 4

Принятые сокращения

АПК РФ – Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации

АПУ – Архитектурно-планировочное управление

БТИ – Бюро технической инвентаризации

ВЛ – воздушная линия электропередачи

ВЛС – воздушная линия связи

ВРУ – вводно-распределительное устройство

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации

ГРЩ – главный распределительный щит

ДЕЗ – Дирекция единого заказчика

ИПИСЗ – Инструкция по применению и испытания средств защиты, применяемых в электроустановках

КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

МПБЭЭ – Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок

МРОТ – минимальный размер оплаты труда

НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации

ППБ – правила пожарной безопасности

ПТЭЭП – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

ПУЭ – Правила устройства электроустановок

РУ – распределительное устройство

СМО – строительно-монтажная организация

СНиП – Строительные нормы и правила

СПиПР – Служба присоединения и перспективного развития

ССБТ – Система стандартов безопасности труда

ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации

УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации

ФЗ – Федеральный закон

ФКЗ – Федеральный конституционный закон

ФЭК – Федеральная энергетическая комиссия

Список литературы

1. Конституция Российской Федерации.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации.

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.

4. Трудовой кодекс Российской Федерации.

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

6. Уголовный кодекс Российской Федерации.

7. Федеральный закон о техническом регулировании.

8. Федеральный закон об электроэнергетике.

9. Закон Российской Федерации о защите прав потребителей.

10. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. – 304 с.

11. Правила устройства электроустановок. 7-е изд. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004.

12. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (с изменениями и дополнениями). – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. – 192 с.

13. Сборник инструктивных материалов Госэнергонадзора. – М.: Энергосервис, 2000. – 256 с.

14. Сборник правовых, нормативных и инструктивных материалов по лицензированию в Российской Федерации. – М.: Энергосервис, 2002. – 72 с.

15. Безопасность России. Безопасность промышленного комплекса. – М.: ГУП НТЦ «Промышленная безопасность», 2002. – 458 с.

16. Сборник нормативных, правовых актов и ведомственных документов по регулированию электрической энергии в аварийных режимах работы систем электроснабжения и работе с потребителями-неплательщиками. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2001. – 176 с.

17. Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснабжающей организацией и потребителями. – М.: Госэнергонадзор, 2002. – 23 с.

18. Инструкция по проведению мероприятий по контролю при осуществлении государственного энергетического надзора за оборудованием, зданиями и сооружениями электрических и тепловых установок, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей энергоснабжающих организаций и потребителей тепловой и электрической энергии. – М.: Энергосервис, 2002. -28 с.

19. Методические указания по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок // Вестник Госэнергонадзора. – 2002. – № 2. – С. 43–57.

20. Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части энергосистем. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. – 72 с.

21. Инструкция по расследованию и учету технологических нарушений в работе энергосистем, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. – 24 с.

22. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. – 16 с.

23. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей в вопросах и ответах. Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. – 136 с.

24. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок в вопросах и ответах. Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. – 160 с.

25. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, в вопросах и ответах. Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. – 120 с.

26. Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах. 7 изд. Разделы 1, 6, 7. Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. – 160 с.

27. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. – 144 с.

28. Инструкция по применению и испытаниям средств защиты, используемых в электроустановках. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. – 96 с.

29. Правила учета электрической энергии. Сборник. – М.: Энергосервис, 2002. – 362 с.

30. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. – 40 с.

31. Словарь юридических терминов. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. – 424 с.

32. Российская энциклопедия по охране труда. В 2-х томах. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. – 784 с.

33. Красник В.В. Термины и определения в электроэнергетике: Справочник. – М.: Энергосервис, 2002. – 320 с.

34. Карякин Р.Н. Нормы устройства сетей заземления. – М.: Энергосервис, 2002. – 240 с.

35. Правила сертификации. – М.: Энергосервис, 2001. – 96 с.

36. Красник В.В. Управление электрохозяйством предприятий. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. – 152 с.

37. Душкин Н. Д., Монаков В. К., Старшинов В. А. Рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации электроустановок зданий при применении устройств защитного отключения. – М.: Изд-во МЭИ, 2002. – 122 с.

38. Объем и нормы испытаний электрооборудования. 6-е изд. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. – 256 с.

39. Типовая инструкция по эксплуатации ВЛ электропередачи напряжением 35-800 кВ. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. – 200 с.

40. Типовая инструкция по ТО и ремонту ВЛ электропередачи 0,38–20 кВ с неизолированными проводами. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. – 80 с.

41. Сборник нормативных и методических документов по измерениям, коммерческому и техническому учету электрической энергии и мощности. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. – 504 с.

42. Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении с изменением № 1. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. – 48 с.

43. Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. – 56 с.

44. Пушин В. И. Аудит-карты для оценки уровня организации работы по предупреждению электротравматизма и пожарной безопасности. – М.: Энергосервис, 2004. – 146 с.

45. Учебная программа и перечень вопросов для подготовки электротехнического персонала к проверке знаний норм и правил работы в электроустановках / Под ред. В. Л. Титова. – Учебно-методическое пособие МИЭЭ, 2003,

46. Памятка по организации электроснабжения объектов и по безопасному обслуживанию электроустановок потребителей // Под ред. В. М. Гордиенко. – М: Госэнергонадзор, 2000 г.

47. Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. – 232 с.

48. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте в вопросах и ответах для изучения и подготовки к проверке знаний. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. – 104 с.

49. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций в вопросах и ответах для изучения и подготовки к проверке знаний. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. – 80 с.

50. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте в вопросах и ответах для изучения и подготовки к проверке знаний. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. – 104 с.

51. Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов в вопросах и ответах для изучения и подготовки к проверке знаний. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. – 120 с.

52. Межотраслевые правила по охране труда при электро– и газосварочных работах в вопросах и ответах для изучения и подготовки к проверке знаний. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. – 72 с.

Постановления Правительства Российской Федерации и ряд иных законодательных и правовых актов и нормативных документов указаны по тексту Справочника.

Content

Валентин Красник
Правовые аспекты деятельности энергослужбы предприятий и организаций. Термины, определения, основные понятия. Справочник

Предисловие

Юридические термины, определения и основные понятия в электроэнергетике

Схемы, отражающие структуру и содержание правовой и нормативно-технической документации, виды нарушений и законодательный порядок действий энергослужб предприятий (организаций)

СХЕМА № 1. Иерархическая структура российского законодательства

СХЕМА № 2. Основы функционирования электроэнергетики

СХЕМА № 3. Регулирование доступа к электрическим сетям и услугам по передаче электрической энергии

СХЕМА № 4. Формы обращения в арбитражный суд

СХЕМА № 5. Цели административного наказания

СХЕМА № 6. Административные правонарушения в энергетике

СХЕМА № 7. Административные правонарушения против порядка управления

СХЕМА № 8. Возмещение вреда

СХЕМА № 9. Незаконное предпринимательство

СХЕМА № 10. Незаконное предпринимательство с отягчающими обстоятельствами (см. схему № 9)

СХЕМА № 11. Формы сделок

СХЕМА № 12. Виды договоров

СХЕМА № 13. Основные положения договора энергоснабжения

СХЕМА № 14. Перечень документов, необходимых для заключения договора энергоснабжения

СХЕМА № 15. Материальная ответственность работодателя перед работником

СХЕМА № 16. Продолжительность рабочего времени

СХЕМА № 17. Оплата времени простоя

СХЕМА № 18. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков

СХЕМА № 19. Унитарное предприятие

СХЕМА № 20. Служба охраны труда в организации

СХЕМА № 21. Порядок допуска персонала к самостоятельной работе в электроустановках

СХЕМА № 22. Акт допуска в эксплуатацию электроустановок потребителей

СХЕМА № 23. Порядок и условия безопасного производства работ в электроустановках

СХЕМА № 24. Нормы и правила, по которым проводится обучение и проверка знаний электротехнического персонала

СХЕМА № 25. Проверка знаний норм и правил работы в электроустановках

СХЕМА № 26. Порядок и условия присвоения группы по электробезопасности ответственным за электрохозяйство и их заместителям

СХЕМА № 27. Проверка знаний ответственных за электрохозяйство

СХЕМА № 28. Требования к потребителям электроэнергии при подготовке к допуску электроустановки в эксплуатацию

СХЕМА № 29. Порядок получения необходимой документации до начала монтажа или реконструкции электроустановок

СХЕМА № 30. Подготовка электроустановок к приемке в эксплуатацию

СХЕМА № 31. Порядок получения технических условий (разрешения) на присоединение мощности в энергоснабжающей организации

СХЕМА № 32. Допуск электроустановок в эксплуатацию

СХЕМА № 33. Словесные обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ

СХЕМА № 34. Классификация изолирующих электрозащитных cредств в электроустановках

СХЕМА № 35. Организация учета электроэнергии

СХЕМА № 36. Требования к установке расчетных квартирных счетчиков (к сведению владельцев офисов и организаций, расположенных в жилых домах и являющихся субабонентами энергоснабжающих организаций)

СХЕМА № 37. Структура электрохозяйства предприятия

СХЕМА № 38. Проектно-техническая документация в электроустановках

СХЕМА № 39. Смысловые значения цветов сигнализации

СХЕМА № 40. Смысловые значения цветов кнопок

СХЕМА № 41. Специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки

СХЕМА № 42. Порядок отстранения от работы

СХЕМА № 43. Незаконные забастовки

Приложение. Формы (образцы) отдельных документов

Принятые сокращения

Список литературы