Валентин Красник

Коммерческая электроэнергетика. Словарь-справочник

ПРЕДИСЛОВИЕ

В эпоху рыночной экономики электроэнергетика как одна из базовых ее отраслей все в большей степени приобретает коммерческий характер. В этих условиях для эффективной работы руководителям и специалистам электроэнергетических предприятий и организаций недостаточно знания только технических и технологических аспектов функционирования электроэнергетики; требуется также отчетливое понимание правовых и экономических вопросов, умение пользоваться знаниями в этой области в практической работе.

Незнание нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, их несоблюдение или неумение ими пользоваться приводит не только к конфликтам между энергоснабжающими организациями и потребителями электроэнергии, но и к аварийным ситуациям в энергосистемах и электроустановках, к повышению уровня электротравматизма и другим нежелательным последствиям, влекущим дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность.

В настоящем Словаре-справочнике наряду с технической терминологией приведены определения основных технико-экономических показателей работы электроэнергетических установок на всех этапах производства, передачи (поставки), распределения и сбыта электроэнергии, а также терминология в области экономических и гражданско-правовых взаимоотношений субъектов электроэнергетики.

Словарь-справочник содержит около 1500 терминов, определений и основных понятий, связанных с коммерческой деятельностью в области электроэнергетики, включая технические, технологические, экономические и гражданско-правовые аспекты. Все термины сопровождаются ссылками на соответствующие стандарты (использовано 55 государственных и международных стандартов), законодательные, нормативные правовые акты, нормативно-технические документы, справочники и другие источники.

Словарь-справочник предназначен для руководителей и специалистов всех субъектов электроэнергетики, включая эксплуатационные, энергоснабжающие, проектные, научно-исследовательские, монтажно-наладочные организации, а также для персонала органов Ростехнадзо-ра. Может быть также рекомендован студентам энергетических вузов.

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ В КОММЕРЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

А

Абонент (потребитель) – организация, потребляющая энергию через присоединенную сеть.

Положение об основах организации энергосбытовой работы с потребителями энергии. Утверждено Правлением РАО «ЕЭС России» 14.02.2000 г. См. также Потребитель.

Абонентная плата – плата, вносимая абонентами (организациями, предприятиями, гражданами) за многократное, длительное пользование предоставляемыми услугами [28].

Абонент-неплательщик. Абонент считается неплательщиком при наличии хотя бы одного из трех условий:

если за ним числится текущая задолженность;

если он имеет просроченную задолженность за электрическую (тепловую) энергию более чем за один полный период платежа, и отсутствует заключенное им с энергоснабжающей организацией соглашение о порядке урегулирования просроченной задолженности. При наличии остатков задолженности за несколько разных периодов платежа общий объем просроченной задолженности определяется по их сумме;

если ранее с абонентом было заключено соответствующее соглашение об урегулировании его текущей (просроченной) задолженности, но это соглашение не выполняется абонентом надлежащим образом.

Положение об основах организации энергосбытовой работы с потребителями энергии. Утверждено Правлением РАО «ЕЭС России» 14.02.2000 г.

См. также Текущая задолженность, Просроченная задолженность.

Абонентская задолженность – обязанность абонента оплатить в установленные сроки уже предоставленные ему услуги. В случае если абонент не погашает задолженность, он может быть лишен права дальнейшего получения услуг, а задолженность может быть взыскана в судебном порядке [28].

Абоненты-неплательщики исключительной группы. Для таких абонентов исключается ограничение менее установленного лимита, а равно полное прекращение подачи энергии. Указанные абоненты не могут быть ограничены в подаче им энергии ниже уровня установленной им аварийной (технологической) брони. Перечень таких организаций и признаки отнесения абонентов к этой категории (группе) определяются нормативными актами федеральных органов исполнительной власти.

Положение об основах организации энергосбытовой работы с потребителями энергии. Утверждено Правлением РАО «ЕЭС России» 14.02.2000 г.

Абоненты-неплательщики льготной группы – абоненты, для которых установлен льготный порядок применения мер по ограничению и прекращению подачи энергии. Такому абоненту-неплательщику энерго-снабжающая организация обязана сначала ограничить подачу энергии до установленного данному неплательщику уровня аварийной брони, затем провести соответствующие переговоры о порядке урегулирование его задолженности, затем, если такое соглашение не достигнуто, полностью приостановить подачу энергии или наряду с прекращением подачи энергии этому неплательщику расторгнуть с ним договор энергоснабжения.

Положение об основах организации энергосбытовой работы с потребителями энергии. Утверждено Правлением РАО «ЕЭС России» 14.02.2000 г.

Абоненты-неплательщики общей группы – абоненты, для которых отсутствуют дополнительные установленные законом или нормативными и распорядительными актами ограничения в части применения мер по ограничению и прекращению подачи энергии. Такому абоненту-неплательщику энергоснабжающая организация вправе по своему усмотрению ограничить и (или) приостановить подачу энергии и (или) расторгнуть договор с ним и полностью прекратить подачу энергии.

Положение об основах организации энергосбытовой работы с потребителями энергии. Утверждено Правлением РАО «ЕЭС России» 14.02.2000 г.

Абонент энергоснабжающей организации (абонент) – потребитель электрической энергии (тепла), энергоустановки которого присоединены к сетям энергоснабжающей организации. ГОСТ 19431—84.

Абсолютная прибыль – прибыль, равная доходу, который продавец получил от всех товаров за вычетом расходов [21].

Авансирование – экономический процесс, в котором денежные средства, израсходованные на производство, возвращаются к своему исходному пункту с приращением в виде стоимости прибавочного продукта [21].

Авансовый отчет – бухгалтерский документ типовой формы, подтверждающий расходование аванса, оформляющий использование по лученных подотчетных сумм, составляемый и представляемый подотчетными лицами. В нем указываются полученные под отчет суммы, фактически произведенные расходы, остаток подотчетных сумм или перерасход. К авансовому отчету прилагаются оправдательные документы на расход подотчетных сумм: командировочное удостоверение, квитанции, счета на покупку материалов и др. Авансовый отчет проверяется бухгалтерией, утверждается руководителем и служит основанием для списания израсходованных подотчетных сумм или возмещения перерасхода [28].

Авансовый платеж – внесение денежных средств, осуществление платежа в счет оплаты товаров или выполнения услуг. Одна из форм вложений в дело; включается в активы фирмы, предоставившей аванс [28].

Аварийная броня электроснабжения – минимальный расход электрической энергии (наименьшая мощность), обеспечивающий безопасное для персонала и окружающей среды состояние предприятия с полностью остановленным технологическим процессом.

Методика определения и установления величины технологической и аварийной брони электроснабжения потребителей электрической энергии. Приказ Минтопэнерго РФ от 04.08.1999 г. № 262.

См. также Технологическая броня электроснабжения.

Аварийная ситуация – изменение в нормальной работе оборудования, которое создает угрозу возникновения аварии. Признаки аварии определяются отраслевым нормативно-техническим документом [31].

Аварийный режим работы электроагрегата (электростанции) – состояние, при котором электроагрегат (электростанция) не способен (не способна) вырабатывать электрическую энергию с установленными в нормативно-технической документации мощностью и (или) показателями качества.

ГОСТ 20375—83.

Аварийный режим электроустановки – работа неисправной электроустановки, при которой могут возникнуть опасные ситуации, приводящие к электротравмированию людей, взаимодействующих с электроустановкой.

ГОСТ 12.1.038—82.

Аварийный резерв мощности энергосистемы (аварийный резерв) – резерв мощности, необходимый для восполнения аварийного понижения генерирующей мощности в энергосистеме.

ГОСТ 21027—75.

Авария (аварийный режим) в работе системы электроснабжения – критическое состояние работы системы электроснабжения или отдельных ее элементов как в энергоснабжающей организации, так и за ее пределами (при параллельной работе), при котором частично или полностью нарушается техническая возможность подачи электрической энергии потребителям.

Правила разработки и применения графиков ограничения потребления и временного отключения электрической энергии (мощности) и использования противоаварий-ной автоматики при возникновении или угрозе возникновения аварии в работе систем электроснабжения. Утверждены приказом Минтопэнерго России от 15.12.1999 г. № 427.

Автоматизация учета электроэнергии и мощности в электрических сетях. Рекомендуется внедрять системы АСКУЭ, которые обеспечивают решение следующих задач:

сбор и формирование данных на энергообъекте для использования их при коммерческих расчетах;

сбор и передача информации на верхний уровень управления и формирование на этой основе данных для проведения коммерческих расчетов между объектами рынка (в том числе по сложным тарифам);

формирование баланса производства и потребления электроэнергии по отдельным узлам, районам, АО-энерго в целом, а также по РАО «ЕЭС России»;

оперативный контроль и анализ режимов потребления мощности и электроэнергии основными потребителями;

формирование статистической отчетности;

оптимальное управление нагрузкой потребителей;

автоматизация финансово-банковских операций и расчетов с потребителями;

контроль достоверности показаний приборов учета электроэнергии [12].

Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) – комплекс специализированных метрологически аттестованных технических и программных средств, позволяющих производить измерение и вычисление сальдированного значения потребления – генерации электроэнергии субъекта оптового рынка.

Положение об организации коммерческого учета электроэнергии и мощности на оптовом рынке. Утверждено Правлением РАО «ЕЭС России» 12.10.2001 г.

Автоматизированная система электронных платежей (АСЭП) – система, в которой для перевода платежей, осуществления взаимных безналичных (клиринговых) расчетов и других финансово-кредитных операций используются ЭВМ [28].

Автоматизированные системы управления (АСУ) – кибернетические системы, в которых умственная деятельность людей сочетается с переработкой информации, расчетами, проводимыми с использованием вычислительной техники и современных средств хранения, передачи и обработки информации. Применяются в управлении производством, транспортом, строительством и другими экономическими объектами и процессами [28].

Автоматическая частотная разгрузка (АЧР) – система отключения потребителей электроэнергии небольшими долями по мере снижения частоты (АЧР-I) или по мере увеличения продолжительности существования пониженной частоты (АЧР-II). Устройства АЧР должны устанавливаться, как правило, на подстанциях энергосистемы. Допускается их установка непосредственно у потребителей под контролем энергосистемы.

ПУЭ, п. 3.3.79.

Автоматическое включение резервного питания и оборудования (АВР). Устройства АВР должны предусматриваться для восстановления питания потребителей путем автоматического присоединения резервного источника питания при отключении рабочего источника питания, приводящем к обесточиванию электроустановок потребителя. Устройства АВР должны предусматриваться также для автоматического включения резервного оборудования при отключении рабочего оборудования, приводящем к нарушению нормального технологического процесса. Устройства АВР также рекомендуется предусматривать, если при их применении возможно упрощение релейной защиты, снижение токов КЗ и удешевление аппаратуры за счет замены кольцевых сетей радиально-секционированными и т. п.

ПУЭ, п. 3.3.30.

Автоматическое ограничение повышения напряжения. С целью ограничения длительности воздействия повышенного напряжения на высоковольтное оборудование линий электропередачи, электростанций и подстанций должны применяться устройства автоматики, действующие при повышении напряжения выше 110–130 % номинального, при необходимости с контролем значения и направления реактивной мощности по линиям электропередачи.

ПУЭ, п. 3.3.86.

Автоматическое ограничение повышения частоты. С целью предотвращения недопустимого повышения частоты на тепловых станциях, которые могут оказаться работающими параллельно с гидроэлектростанциями значительно большей мощностью в условиях сброса нагрузки, должны применяться устройства автоматики, действующей при повышении частоты выше 52–53 Гц. Эти устройства должны в первую очередь действовать на отключение части генераторов ГЭС. Возможно применение устройств, действующих на отделение ТЭС с нагрузкой, по возможности соответствующей их мощности, от ГЭС. ПУЭ, п. 3.3.84.

Автоматическое ограничение снижения напряжения. Устройства автоматического ограничения снижения напряжения должны предусматриваться с целью исключения нарушения устойчивости нагрузки и возникновения лавины напряжения в послеаварийных условиях работы энергосистемы.

ПУЭ, п. 3.3.85.

Автоматическое ограничение снижения частоты должно выполняться с таким расчетом, чтобы при любом возможном дефиците мощности в энергообъединении, энергосистеме, энергоузле возможность снижения частоты ниже уровня 45 Гц была исключена полностью, время работы с частотой ниже 47 Гц не превышало 20 с, а с частотой ниже 48,5 Гц – 60 с. Система автоматического ограничения снижения частоты осуществляет:

автоматический частотный ввод резерва;

автоматическую частотную разгрузку (АЧР);

дополнительную разгрузку;

включение питания отключенных потребителей при восстановлении частоты (частотное АПВ – ЧАПВ);

выделение электростанций или генераторов на питание собственных нужд электростанций.

ПУЭ, пп. 3.3.76, 3.3.77.

Автоматическое повторное включение (АПВ). Устройства АПВ должны предусматриваться для быстрого восстановления питания потребителей или межсистемных и внутрисистемных связей путем автоматического включения выключателей, отключенных устройствами релейной защиты.

ПУЭ, п. 3.3.2.

Автоматическое предотвращение перегрузки оборудования. Устройства автоматического предотвращения перегрузки оборудования предназначены для ограничения длительности тока в линиях, трансформаторах, устройствах продольной компенсации, превышающего наибольший длительно допустимый (до 10–20 мин).

ПУЭ, п. 3.3.87.

Автоматическое регулирование возбуждения (АРВ), напряжения и реактивной мощности. Устройства АРВ, напряжения и реактивной мощности предназначены для:

поддержания напряжения в электрической системе и у электроприемников по заданным характеристикам при нормальной работе электроэнергетической системы;

распределения реактивной нагрузки между источниками реактивной мощности по заданному закону;

повышения статической и динамической устойчивости электрических систем и демпфирования колебаний в переходных режимах.

ПУЭ, п. 3.3.51.

Автоматическое регулирование частоты и активной мощности (АРЧМ).

Системы АРЧМ предназначены для:

поддержания частоты в энергообъединениях и изолированных энергосистемах в нормальных режимах согласно требованиям ГОСТ на качество электрической энергии;

регулирования обменных мощностей энергообъединений и ограничения перетоков мощности по контролируемым внешним и внутренним связям энергообъединений и энергосистем;

распределения мощности (в том числе экономичного) между объектами управления на всех уровнях диспетчерского управления (между ОЭС в ЕЭС, энергосистемами в ОЭС, электростанциями в энергосистемах и агрегатами или энергоблоками в пределах электростанций).

ПУЭ, п. 3.3.63.

Агрегатное средство измерений – техническое средство или конструктивно законченная совокупность технических средств с нормируемыми метрологическими характеристиками и всеми необходимыми видами совместимости в составе информационно-измерительной системы.

Информационно-измерительные системы, метрологическое обеспечение. Основные положения. Утверждено Правлением РАО «ЕЭС России» 12.03.2001 г., приложение 1.

Административная ответственность. Административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. Под должностным лицом в КоАП понимается лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, т. е. наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях. КоАП, ст. 2.4.

Административно-технический персонал в электроустановках – руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках.

МПБЭЭ, термины.

Административные меры воздействия на нарушителей заданий по ограничениям и отключениям электроэнергии (мощности) – проведение технического аудита с разбором результатов и причин недостатков на комиссии РАО «ЕЭС России» по регулированию производственной деятельности, по корпоративной политике или на Правлении

РАО «ЕЭС России».

Основные меры воздействия на нарушителей заданий по ограничениям и отключениям. Приложение к приказу РАО «ЕЭС России» от 01.12.1999 г. № 488.

Административный штраф – денежное взыскание, выраженное в величине кратной:

МРОТ (без учета районных коэффициентов), установленному федеральным законом на момент окончания или пресечения административного правонарушения;

стоимости предмета административного правонарушения на момент окончания или пресечения административного правонарушения;

сумме неуплаченных налогов, сборов, подлежащих уплате на момент окончания или пресечения административного правонарушения, либо сумме незаконной валютной операции.

КоАП РФ, ст.3.5, п.1.

Администратор торговой системы (АТС) – см. Оператор торговой системы.

Адрес юридический – см. Юридический адрес.

Аккредитация – официальное признание органом по аккредитации компетентности физического или юридического лица выполнять работы в определенной области оценки соответствия.

ФЗ «О техническом регулировании», ст. 2.

Аккредитация на право поверки средств измерений – официальное признание уполномоченным на то государственным органом полномочий на выполнение поверочных работ.

Закон РФ «Об обеспечении единства измерений», ст. 1.

Аккредитив – денежное обязательство банка произвести по просьбе и указанию клиента платеж в пользу его контрагента (при наличных расчетах) или акцептовать тратту, выставленную контрагентом (при расчетах в кредит), в пределах определенной суммы и срока и против предусмотренных документов (обычно коносамента, страхового полиса, счета-фактуры). Суть аккредитивной формы расчета заключается в том, что плательщик поручает своему банку произвести платеж в месте нахождения поставщика. При этом плательщик представляет в банк заявление на открытие аккредитива. По усмотрению покупателя аккредитив может быть открыт по почте или телеграфу [28].

При расчетах по аккредитиву банк, действующий по поручению плательщика об открытии аккредитива и в соответствии с его указанием (банк-эмитент), обязуется произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель либо дать полномочие другому банку (исполняющему банку) произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель.

ГК РФ, ст. 867, п. 1.

Актив – часть бухгалтерского баланса (обычно левая сторона), которая на конкретную дату показывает все принадлежащие предприятию (фирме, организации) материальные ценности, денежные средства и долговые требования. Совокупность имущественных прав, все имущество, принадлежащее физическому или юридическому лицу [21].

Активное состояние готовности к работе – состояние готовности к работе, при котором нагрузка питается в основном от сети переменного тока при помощи обводной цепи, а инвертор работает без нагрузки. В случае пропадания напряжения в обводной цепи инвертор вместе с аккумуляторной батареей поддерживает непрерывность питания приемников.

ГОСТ 27699—88.

Акцепт – согласие принять предложение, заключить договор; согласие плательщика на выплату оговоренных сумм. Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из закона, обычая делового оборота или из прежних деловых отношений сторон.

ГК РФ, ст. 438, пп. 1, 2.

См. также Отказ от акцепта.

Акцептная форма расчетов – одна из основных форм безналичных расчетов, при которой поставщик выписывает товарные и расчетные документы и представляет их в свой банк на инкассо. Банк поставщика пересылает документы банку плательщика, который их оплачивает при условии акцепта (согласия) плательщика. Применяется в двух видах: при положительном акцепте, т. е. при письменном согласии получателя (заказчика), и отрицательном (молчаливом) акцепте, когда расчет производится, если в течение срока акцепта покупатель не отказался от уплаты [28].

Акциз – вид косвенных налогов на товары массового спроса и услуги, включаемый в цену или тариф и, таким образом, получаемый за счет потребителей [21].

Акционерное общество (АО) – организация, созданная гражданами путем объединения их вкладов в целях осуществления хозяйственной деятельности. АО является юридическим лицом. Образование АО начинается с выработки и юридического оформления учредительного договора и устава общества. Размер фонда акционерного общества определяется его уставом (поэтому он называется уставным) [21].

Акционерным обществом признается общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций; участники АО (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

ГК РФ, ст. 96, п. 1.

Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли АО в виде дивидендов, на участие в управлении АО и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Альтернатива – один из возможных вариантов экономического поведения, сравниваемый с другим вариантом в целях выбора лучшего способа действий; управленческое решение, противопоставляемое другому решению, исключающему данное [28].

Альтернативные виды топлива – виды топлива (сжатый и сжиженный газ, биогаз, генераторный газ, продукты переработки биомассы, водоугольное топливо и др.), использование которого сокращает или замещает потребление энергетических ресурсов более дорогих и дефицитных видов.

ФЗ «Об энергосбережении», ст. 1.

Амортизационные отчисления – постепенное перенесение стоимости средств труда по мере их физического и морального износа на стоимость производимых с их помощью продукции, работ, услуг. Амортизационные отчисления производятся по установленным нормам амортизации и выражаются, как правило, в процентах к балансовой стоимости основных средств [21].

Амортизация – экономический процесс, организуемый предприятием на нормативной основе. Нормируются сроки службы и размеры амортизации по каждому наименованию основных средств [33].

Анализ издержек – важнейший инструмент при выработке ценовой политики предприятия. Спрос на товар определяет верхний уровень цены, которую может установить предприятие. Валовые издержки производства (себестоимость производства товара) определяют ее минимальное значение [33].

Анализ качества электрической энергии (КЭ) – установление причин несоответствия КЭ установленным значениям.

ГОСТ 23875—88.

Анализ КЭ проводят при наличии претензий или замечаний от потребителей, а также в случае выявления существующих или потенциальных несоответствий по результатам:

входного контроля КЭ;

периодического контроля КЭ;

технологического контроля КЭ, проводимого энергоснабжающей организацией в питающих и распределительных электрических сетях;

испытаний электроэнергии органами государственного надзора;

сертификационных испытаний электроэнергии и испытаний при инспекционном надзоре за сертифицированной электроэнергией.

Методические указания по контролю и анализу качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Ч. 2. Анализ качества электрической энергии. Утверждены Госэнергонадзором 27.12.2000 г.

См. также Входной контроль КЭ, Измерения КЭ, Контроль КЭ, Периодический контроль КЭ, Технологический контроль КЭ.

Анализ показателей производственно-сбытовой деятельности – анализ, направленный на выявление эффективности деятельности организации по каждому из направлений производства и сбыта. Конечная цель – выяснение целесообразности изменения (или сохранения) стратегии по каждому из направлений. Основная задача – привести показатели деятельности в соответствие с целевыми установками фирмы (нормой прибыли, темпом роста объемов продаж и др.) [21].

Анализ поставщиков – оценка поставщиков по таким показателям, как качество обслуживания, цены, потенциальные и реальные производственные возможности, надежность и др. [21].

Анализ потребителя – анализ, направленный на изучение вкусов, структуры потребностей по группам потребителей, выявление мотивов предпочтения потребителем тех или иных товаров [21].

Анализ рынка – центральное направление исследовательской деятельности в сфере предпринимательства. Включает изучение основных фактов, влияющих на состояние рынка, количественных и качественных характеристик рынка, его сегментацию по потребителям, региональным признакам, изменения динамики основных количественных характеристик [21].

Анализ цен конкурентов. Каждое предприятие должно знать цены на продукцию конкурентов и отличительные черты их товаров. С этой целью делаются сравнительные покупки, в результате которых проводится анализ цен, товаров и качества. Фирма может использовать полученную информацию как исходную для ценообразования и определения своего места на конкурентном рынке [33].

Анализ хозяйственной деятельности – экономический анализ результатов деятельности предприятия, при котором комплексно оценивается ее соответствие целям и задачам, стоящим перед предприятием на данном этапе его развития. Является необходимым элементом управления. Направлен на выявление величины и динамики изменения во времени экономических показателей, характеризующих производство, обращение, потребление продукции, товаров, услуг, эффективность использования ресурсов, качество производимого продукта. В ходе анализа выявляются причины и возможные последствия влияния изучаемых факторов [28].

Антимонопольное законодательство – комплекс правовых актов, направленных на поддержание конкурентной среды в различных сферах предпринимательской деятельности [21].

АО-энерго – региональное АО энергетики и электрификации, дочернее (зависимое) АО РАО «ЕЭС России», имеющее соответствующие распределительные сети, генерирующие мощности и занимающееся продажей выработанной электрической и тепловой энергии (собственной и покупной).

Положение об основах организации энергосбытовой работы с потребителями энергии. Утверждено Правлением РАО «ЕЭС России» 14.02.2000 г.

См. также Региональное АО-энерго.

Арбитражные испытания электрической энергии – претензионные испытания, проводимые аккредитованными в установленном порядке испытательными лабораториями (центрами) по постановлению судов при рассмотрении претензий к КЭ, участвующих в споре сторон.

Методические указания по контролю и анализу качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Ч. 1. Контроль качества электрической энергии. Утверждены Госэнергонадзором 27.12.2000 г.

Арбитражный суд – постоянно действующий третейский суд. Разрешает споры, связанные с договорными и другими гражданско-правовыми отношениями [21].

Аргументарий – документация, предоставленная в распоряжение продавца товаров или услуг и содержащая полный набор доводов, способных склонить к покупке данного товара, а также ответы на возражения, которые можно ожидать от потенциального покупателя; используется как метод борьбы за рынок [28].

Аренда – имущественный наем; договор, по которому собственник (арендодатель) предоставляет любому субъекту (арендатору) свое имущество во временное владение, или пользование, или частичное распоряжение за определенную (арендную) плату. В аренду сдаются земля, средства производства, жилье, торговые и производственные помещения, промышленные и торговые предприятия [21].

Асинхронный режим энергосистемы – переходный режим, характеризующийся несинхронным вращением части генераторов энергосистемы.

ГОСТ 21027—75.

Аудиторская деятельность, аудит – предпринимательская деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей.

ФЗ «Об аудиторской деятельности». См. также Ревизия.

Б

Базисный режим электростанции – режим работы электростанции с заданной практически постоянной мощностью в течение установленного интервала времени.

ГОСТ 19431—84.

Базовая трансфертная цена предприятий энергосистемы. При расчете трансфертных цен используются следующие формулы [35]: для электростанций (ЭС):

Цтр. эс. = (Ст. п + П)/Эп.э. о.,

где Стп – себестоимость производства электрической энергии;

П – минимально необходимая прибыль;

Эп.э. о– плановая электроэнергия, отпускаемая с шин электростанций;

для предприятий электрических сетей (ПЭС): Ц = (С + П)/Э,

Цтр. пэс = (Ст. п + П)/Эп.о. э,

где Стп – себестоимость товарной продукции;

П – минимально необходимая прибыль;

Эп.о. э – количество полезно отпущенной электроэнергии.

См. также Трансферт, Трансфертная цена.

Баланс бухгалтерский – важнейшая форма бухгалтерской отчетности; система показателей, сгруппированных в сводную таблицу, характеризующих в денежном выражении состав, размещение, источник и назначение средств на отчетную дату. Состоит из двух частей: левая – актив, правая – пассив; их итоги должны быть равны [21].

Баланс мощности – система показателей, характеризующая соответствие суммы значений нагрузок потребителей энергосистемы (ОЭС) и необходимой резервной мощности величине располагаемой мощности энергосистемы.

ГОСТ 21027—75.

Баланс электроэнергии – система показателей, характеризующая соответствие потребления электроэнергии в энергосистеме (ОЭС), ее расхода на собственные нужды и потерь в электрических сетях величине выработки электроэнергии в энергосистеме (ОЭС) с учетом перетоков мощности из других энергосистем (ОЭС).

ГОСТ 21027—75.

В баланс электроэнергии электростанции должны включаться следующие сведения:

выработка электроэнергии генераторами;

поступление электроэнергии от АО-энерго или других собственников;

расход электроэнергии на собственные нужды;

расход электроэнергии на хозяйственные нужды;

расход электроэнергии на производственные нужды;

отпуск электроэнергии с шин электростанции потребителям по классам напряжений;

отпуск электроэнергии с шин электростанции в сети АО-энерго или других собственников;

потери электроэнергии в станционной электросети [12].

Балансовая стоимость – стоимость долгосрочных активов (объекта, основных средств предприятия, фирмы), внесенных в баланс и зафиксированных в балансовой ведомости. Исчисляется как первоначальная стоимость приобретения, создания объекта, по которой он был занесен в балансовую ведомость, за вычетом накопленного износа. Балансовая стоимость компании, фирмы определяется как ее чистые активы, собственный капитал, т. е. совокупные активы за вычетом совокупных обязательств, долгов [28].

Балансовый метод планирования – метод, обеспечивающий установление связей между потребностями в ресурсах и источниками их покрытия, а также между разделами плана. Например, балансовый метод увязывает производственную программу с производственной мощностью предприятия, трудоемкость производственной программы с численностью персонала. На предприятии составляются балансы производственной мощности, рабочего времени, материальный, энергетический, финансовый и др. [33].

Банковская гарантия – гарантия, при которой банк, иное кредитное учреждение или страховая компания (гарант) дает по просьбе другого лица (принципиала) письменное обязательство уплатить кредитору принципиала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обьязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате.

ГК РФ, ст. 368.

Банкротство – несостоятельность должника (физического или юридического лица), т. е. признанная судом или объявленная должником неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) сделать обязательные платежи. Внешний признак несостоятельности (банкротства) предприятия – неисполнение требований по уплате вышеуказанных сумм в течение трех месяцев с момента наступления даты их исполнения [33].

Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, за исключением казенного предприятия, а также юридическое лицо, действующее в форме потребительского кооператива либо благотворительного или иного фонда, по решению суда может быть признано несостоятельным (банкротом), если оно не в состоянии удовлетворить требования кредиторов. Признание юридического лица банкротом судом влечет его ликвидацию.

ГК РФ, ст. 65, п. 1.

Бартерная сделка – безвалютный (безденежный), но оцененный и сбалансированный обмен товарами, оформляемый договором. Оценка товаров производится с целью создания условий эквивалентного обмена, для таможенного учета, определения страховых сумм, оценки претензий, начисления санкций. Расчеты по взаимным претензиям при бартерной сделке обычно осуществляются дополнительными поставками или уменьшением поставок товаров. Основной причиной бартерных сделок являются валютные или денежные проблемы. Бартерные сделки используются как во внешней, так и во внутренней торговле [28].

Безвозмездный договор – договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления.

ГК РФ, ст. 423, п. 2.

Безналичные расчеты – расчеты, осуществляемые путем перечисления определенных сумм со счета плательщика на счет кредитора в банке или путем зачета взаимных требований [21].

Безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации – состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений.

ФЗ «О техническом регулировании», ст. 2.

Безотказность – свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки.

ГОСТ 27.002—89.

См. также Надежность.

Бизнес-план – план реализации предпринимательского проекта. Оптимальным по структуре и содержанию считается бизнес-план, включающий семь разделов:

цели и задачи проекта;

обобщенное резюме, основные параметры бизнес-плана; характеристика продуктов, товара, работ, услуг, предоставляемых потребителю;

анализ и оценка коньюнктуры рынка сбыта, спроса, объемов продаж; план (программа) действий и организационные меры; ресурсное обеспечение проекта; эффективность проекта [33].

Биржа – организационно оформленный, регулярно функционирующий рынок, на котором осуществляется торговля ценными бумагами (фондовая биржа) или оптовая торговля товарами по стандартам и образцам (товарная биржа). Биржи являются центрами, в которых в зависимости от спроса и предложения формируются цены на различные виды ресурсов. Посредниками при совершении товарных сделок на биржах являются брокеры [21].

Биржевая сделка – зарегистрированный биржей договор (соглашение), заключаемый участниками биржевой торговли в отношении биржевого товара в ходе биржевых торгов. Сделки, совершенные на бирже, но не соответствующие указанным требованиям, не являются биржевыми [28].

Бланки строгой отчетности – бланки документов, подлежащие учету и выдаваемые под отчет работникам для оформления хозяйственных операций. Учет бланков строгой отчетности ведется по забалансовому счету 006 «Бланки строгой отчетности». Перечень документов, относящихся к бланкам строгой отчетности, порядок их хранения и использования устанавливается предприятием. В дебет этого счета записывается поступление, а в кредит – расходование бланков. Аналитический учет по счету ведется по каждому виду бланков строгой отчетности и местам их хранения [28].

Бригада (при производстве работ в электроустановках) – группа из двух человек и более, включая производителя работ.

МПБЭЭ, термины.

Бригадный подряд и бригадный хозрасчет – методы бригадной организации труда, основанные на внутрипроизводственном хозяйственном расчете; система организации труда, денежных расчетов, оплаты труда, при которой бригаде выдается свой фронт работ, а заработанные бригадой деньги поступают в ее распоряжение и распределяются в самой бригаде согласно трудовому вкладу каждого работника (коэффициенту трудового участия). Взаимные обязательства администрации и хозрасчетной бригады оформляются в виде договора подряда. Каждая сторона несет материальную ответственность по договору. Оплата труда осуществляется по конечному результату (производству товаров или услуг в определенный договором срок) в соответствии с коллективными формами организации и стимулирования труда [28]. См. также Коллективный подряд.

Бухгалтерская отчетность – система показателей, характеризующая состояние средств и хозяйственно-финансовую деятельность предприятия (организации, учреждения) за отчетный период (месяц, квартал, год); составляется по данным бухгалтерского учета [21].

Бухгалтерский учет – см. Учет бухгалтерский.

Бюджетное финансирование – выделение из государственного бюджета средств для предприятий и организаций в безвозвратном порядке на определенные цели – капитальное строительство, подготовку кадров, содержание детских учреждений, НИОКР и т. д. Является необходимым средством развития и поддержки науки, культуры, образования, здравоохранения, а также отдельных предприятий, отраслей, регионов [28].

В

Валовая прибыль – общая суммарная прибыль, полученная за определенный период от всех видов производственной и непроизводственной деятельности, зафиксированная в бухгалтерском балансе предприятия; часть добавочной стоимости, которая остается у производителей после вычета расходов, связанных с оплатой труда и налогов [28].

Валовая продукция – часть валового продукта, произведенного на предприятии за определенный период (как правило, за год), выраженная в стабильных оптовых ценах (без налога с оборота) [21].

Валовой доход – исчисленный в денежном выражении суммарный годовой доход предприятия, фирмы, полученный в результате производства и продажи продукции, товаров, услуг. Определяется как разность между суммой денежной выручки от продажи товара и суммой материальных затрат на его производство. Валовой доход равен сумме заработной платы и чистого дохода (прибыли) [28].

Ввод в эксплуатацию топливо– и энергопотребляющих объектов без разрешения соответствующих органов, осуществляющих государственный надзор на указанных объектах, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 20 МРОТ; на юридических лиц – от 100 до 200 МРОТ.

КоАП РФ, ст. 9.9.

Вводное устройство (ВУ) – совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть. Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-рас-пределительным (ВРУ).

ПУЭ, п. 7.1.3.

Запирающийся щиток, укрепленный на наружной стене здания и предназначенный для ввода наружной проводки или кабеля, их последующего ввода в здание и транзитного вывода, идущего к следующему зданию.

ГОСТ 50669—94.

Вводно-распределительное устройство (ВРУ) – совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть, а также на отходящих от него линиях.

ГОСТ 50669—94.

Веерное отключение – обусловленное технологическими причинами ограничение (полное или частичное) режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, по причинам, не связанным с исполнением потребителем электрической энергии своих договорных обязательств или техническим состоянием его энергетических установок.

ФЗ «Об электроэнергетике», ст. 3.

См. также Ограничение режима потребления электрической энергии.

Вексель – вид ценной бумаги, денежное обязательство. Безусловный и бесспорный долговой документ строго установленной законом формы. Различают вексель простой и переводной (тратта). Передача векселя от одного лица другому оформляется передаточной надписью – индоссаментом [21].

См. также Тратта.

Вероятность безотказной работы – вероятность того, что в пределах заданной наработки отказ объекта не возникнет.

ГОСТ 27.002—89.

Взаимные расчеты (взаимозачеты) – способ осуществления расчетов между предприятиями, организациями, фирмами, каждая из которых должна осуществить платежи другой, так как обладает по отношению к ней совпадающими во времени денежными обязательствами. Существо способа состоит во взаимном погашении долгов без перечисления денежных средств [28].

Взятка. Получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе наказывается штрафом в размере от 700 до 1000 МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие) наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

УК РФ, ст. 290, пп. 1, 2.

Дача взятки должностному лицу лично или через посредника наказывается штрафом от 200 до 500 МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. Дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействия) или неоднократно наказывается штрафом от 700 до 1000 МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года либо лишением свободы на срок до восьми лет. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки.

УК РФ, ст. 291, пп. 1, 2.

Виды правонарушений и ответственности:

гражданские правонарушения – гражданская ответственность: имущественная, материальная. Регулируется ГК РФ;

административные правонарушения – административная ответственность. Регулируется КоАП РФ;

дисциплинарные правонарушения – дисциплинарная ответственность. Регулируется ТК РФ;

преступления – уголовная ответственность. Регулируется УК РФ.

Виды предпринимательства: производственное, коммерческое, финансовое, страховое, посредническое [33].

См. также Коммерческое предпринимательство, Посредническое предпринимательство, Предпринимательская деятельность, Производственное предпринимательство, Страховое предпринимательство, Финансовое предпринимательство.

Виды ценных бумаг: государственная облигация, облигация, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг.

ГК РФ, ст. 143.

См. также Ценная бумага.

Включенная мощность энергосистемы – суммарная располагаемая мощность генераторов энергосистемы, находящихся в работе в данный момент.

ГОСТ 21027—75.

Включенный резерв мощности энергосистемы – резервная мощность работающих в данное время агрегатов, которая может быть использована практически немедленно.

ГОСТ 21027—75.

Воздушная линия электропередачи (ВЛ) – устройство для передачи электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным с помощью изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях (мостах, путепроводах и т. п.). За начало и конец ВЛ принимаются линейные порталы или линейные вводы РУ, а для ответвлений – ответвительная опора и линейный портал или линейный ввод РУ.

МПБЭЭ, термины.

С точки зрения питания потребителей ВЛ делятся на две категории: тупиковые – линии, получающие напряжение с одной стороны и питающие подстанции, к шинам которых не подключены электростанции, а также линии, получающие напряжение с одной стороны и питающие подстанции, к шинам которых подключены мелкие электростанции, оборудованные делительной автоматикой; транзитные [31].

Возмездный договор – договор, по которому одна из сторон должна получить плату или встречное предоставление за исполнение своих обязанностей. Договор предполагается возмездным, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, содержания или существа договора.

ГК РФ, ст. 423, пп. 1, 3.

Возмещение вреда. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица вследствие конструктивных, рецептурных или иных недостатков товара, работы или услуги, а также вследствие недостоверной или недостаточной информации о товаре (работе, услуге), подлежит возмещению продавцом или изготовителем товара, лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу (исполнителем), независимо от их вины и от того, состоял потерпевший с ними в договорных отношениях или нет.

ГК РФ, ст. 1095.

Возмещение номинального ущерба – денежная сумма, присуждаемая к уплате судом, в качестве признания нарушения контракта, даже если фактический ущерб нанесен не был [21].

Возмещение убытков – институт гражданского права, в соответствии с которым лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере [28].

ГК РФ, ст. 15, п. 1.

Убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления подлежат возмещению РФ, соответствующим субъектом РФ или муниципальным образованием.

ГК РФ, ст. 16.

Возмещение фактического ущерба – возмещение ущерба, не указанного в контракте, но присужденного судом [21].

Возобновляемые источники энергии – энергия солнца, ветра, тепла земли, естественного движения водных потоков, а также энергия существующих в природе градиентов температур.

ФЗ «Об энергосбережении», ст. 1.

Возобновляемые топливно-энергетические ресурсы – природные энергоносители, постоянно пополняемые в результате естественных (природных) процессов.

ГОСТ Р 51387—99.

Воспроизводство – производство, рассматриваемое не как отдельный акт, а как непрерывно повторяющийся процесс неразрывной взаимосвязи с распределением, обменом и потреблением. Производство является определяющим по отношению к другим моментам и фазам воспроизводства (распределению, обмену и потреблению) как по общественной форме, так и по материальному содержанию [21].

Восстановление напряжения – увеличение напряжения после его посадки, провала или исчезновения до значения, находящегося в допустимых пределах для установившегося режима работы системы электроснабжения.

ГОСТ 23875—88.

Временное перенапряжение – повышение напряжения в точке электрической сети выше 1,1U продолжительностью более 10 мс, возникающее в системах электроснабжения при коммутациях или КЗ.

ГОСТ 13109—97.

Вспомогательная цепь низковольтного комплектного устройства (НКУ) – все токоведущие части НКУ, включенные в цепь, предназначенную для управления, измерения, сигнализации, регулирования, обработки и передачи данных и т. д. и не являющуюся главной цепью.

ГОСТ 22789—94; СТ МЭК 439-1—85.

Вспомогательное производство – производство, предназначенное для обслуживания основного производства, как правило, не производящее товарную продукцию [28].

Вспомогательные материалы – материалы, играющие в производстве подсобную роль (материалы для смазки и мойки оборудования и помещений и т. п.), используются на хозяйственные нужды [33].

Встречное исполнение обязательств – исполнение обязательства одной из сторон, которое в соответствии с договором обусловлено исполнением своих обязательств другой стороной. В случае непредоставления обязанной стороной обусловленного договором исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков. Если обусловленное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению. ГК РФ, ст. 328, пп. 1, 2.

Встроенная подстанция – электрическая подстанция, занимающая часть здания.

ГОСТ 24291—90.

Вторичная обмотка трансформатора – обмотка трансформатора, от которой отводится энергия преобразованного переменного тока.

Вторичная обмотка трансформатора напряжения – обмотка, которая питает цепи напряжения измерительных приборов, счетчиков, устройств защиты и (или) управления.

Вторичная обмотка трансформатора тока – обмотка, которая питает токовые цепи измерительных приборов, счетчиков, устройств защиты и (или) управления.

ГОСТ 16110—82.

Вторичная цепь – внешняя цепь, получающая сигналы от вторичной обмотки измерительного трансформатора.

СТ МЭК 50(321)—86.

Совокупность ряда зажимов, электрических проводов и кабелей, соединяющих приборы и устройства управления, цепей электроавтоматики, блокировки, измерения, релейной защиты, контроля и сигнализации.

МПБЭЭ, термины.

Вторичные топливно-энергетические ресурсы – топливно-энергетические ресурсы, полученные как отходы или побочные продукты (сбросы и выбросы) производственного технологического процесса.

ГОСТ Р 51387—99.

Вторичные цепи электростанции (подстанции) – совокупность кабелей и проводов, соединяющих устройства управления, автоматики, сигнализации, защиты и измерения электростанции (подстанции).

ГОСТ 24291—90.

Вторичный энергетический ресурс – энергетический ресурс, получаемый в виде побочного продукта основного производства или являющийся таким продуктом.

ФЗ «Об энергосбережении», ст. 1.

Входной контроль качества электрической энергии (для энергоснаб-жающей организации) – контроль показателей КЭ (ПКЭ) в точке поставки электрической энергии от вышестоящей энергоснабжающей организации.

Методические указания по контролю и анализу качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Ч. 2. Анализ качества электрической энергии. Утверждены Госэнергонадзором 27.12.2000 г.

См. также Анализ КЭ, Измерения КЭ.

Выпрямитель – преобразователь электрической энергии, который преобразует систему переменных токов в ток одного направления.

СТ МЭК 50(151)—78.

Выравнивание потенциалов – метод снижения напряжения прикосновения и шага между точками электрической цепи, к которым возможно одновременное прикосновение или на которых может одновременно стоять человек.

ГОСТ 12.1.009—76.

Выручка – сумма денежных средств, поступивших от реализации товаров и услуг за определенный период времени (год, месяц, день). Зависит от результатов финансовой, производственной и маркетинговой деятельности, от инициативы и предприимчивости физических и юридических лиц [21].

Высшая цель предпринимательской деятельности – превышение результатов над затратами, т. е. достижение возможно большей прибыли или возможно высокой рентабельности. Идеальным является такое положение, когда получение максимальной прибыли обеспечивает и более высокую рентабельность [33].

Вход – термин, применяемый к величинам (напряжение, ток, импеданс, …) или компонентам (зажимы, проводники, …), связанным с получением или отдачей мощности или сигнала.

СТ МЭК 50(151)—78.

Выход – термин, применяемый к величинам (напряжение, ток, импеданс,), связанным с получением или отдачей мощности или сигнала.

СТ МЭК 50(151)—78.

Г

Гарантии надежного обеспечения потребителей электрической энергией. Субъекты электроэнергетики, обеспечивающие поставки электрической энергии потребителям электрической энергии, в том числе энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики и территориальные сетевые организации (в пределах своей ответственности), отвечают перед потребителями электрической энергии за надежность обеспечения их электрической энергией и ее качество в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями.

ФЗ «Об электроэнергетике», ст. 38, п. 1.

Гарантийное обязательство – документ, применяемый при сделках, когда сторона, поставляющая товар или оказывающая банковские услуги, требует от контрагента по сделке гарантии платежа; письменное свидетельство, выдаваемое гарантом тому лицу, которому оно гарантирует выполнение определенных обязательств. Гарантом может выступать государство, банк или другой орган, который дает кредитору гарантию в обеспечении своевременной уплаты суммы, причитающейся с должника; документ, подтверждающий соответствие качества поставляемого товара условиям договора купли-продажи, контракта на поставку. Гарантийное обязательство может содержать гарантию поставщика относительно потребительной стоимости товара при соблюдении покупателем правил эксплуатации [28].

Гарантийное письмо – документ, излагающий характер и объем обязательств, которые принимает на себя поручитель в части определенных условий контракта, например, условий транспортировки, платежа; может быть истребовано банком, если товарно-распорядительные документы, представленные к оплате по аккредитиву, не вполне соответствуют предусмотренным условиям [28].

Гарантийный срок – период времени, в течение которого изготовитель гарантирует все установленные стандартами эксплуатационные показатели и потребительские свойства продукции при условии соблюдения покупателем правил эксплуатации, использования и хранения; период времени, в рамках которого изготовитель или продавец товара гарантируют его соответствие требованиям договора, показателям качества, паспортным данным. Устанавливается на продукцию, предназначенную для длительного пользования или хранения. Гарантийный срок на комплектующие изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие (товар) и заканчивается одновременно с истечением гарантийного срока на последнее, если иное не предусмотрено стандартами или техническими условиями на это изделие [28].

Гарантирующий поставщик электрической энергии – коммерческая организация, обязанная в соответствии с настоящим Федеральным законом или добровольно принятыми обязательствами заключить договор купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к нему потребителем либо с лицом, действующим от имени и в интересах потребителя и желающим приобрести электрическую энергию.

ФЗ «Об электроэнергетике», ст. 3.

Гарантия – предусмотренное законом или договором обязательство, в силу которого какое-либо лицо (физическое или юридическое) отвечает перед кредиторами полностью или частично при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства должником [21].

Генеральный подрядчик – предприятие или организация, являющаяся главным исполнителем договора подряда, т. е. соглашения с заказчиком о выполнении определенного круга работ (чаще всего строительство, включая монтаж и наладку оборудования). Генеральный подрядчик отвечает перед заказчиком за выполнение всего комплекса работ, установленных договором. Генеральный подрядчик с согласия заказчика имеет право привлекать к выполнению своих обязательств отечественных или иностранных субподрядчиков, полностью отвечая за результаты деятельности (бездеятельности) последних. Сдачу заказчику комплектного оборудования или объекта в целом генеральный подрядчик обычно производит вместе с генеральным поставщиком и генеральным проектировщиком [28].

Генератор – машина, преобразующая механическую энергию в электрическую.

СТ МЭК 50(411)—73.

Генерация – см. Производство энергии.

Гидрогенератор – синхронный генератор, приводимый во вращение от гидравлической турбины. ГОСТ 24471—87.

Главная цепь низковольтного комплектного устройства (НКУ) —

все токоведущие части НКУ, включенные в цепь, предназначенную для передачи электрической энергии. ГОСТ 22789—94, СТ МЭК 439-1—85.

Глубокий ввод – система электроснабжения потребителя от электрической сети высшего класса напряжения, характеризуемая наименьшим числом ступеней трансформации.

ГОСТ 24291—90.

Глухозаземленная нейтраль – нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству. Глу-хозаземленным может быть также вывод источника однофазного переменного тока или полюс источника постоянного тока в двухпроводных сетях, а также средняя точка в трехпроводных сетях постоянного тока.

ПУЭ, п. 1.7.5.

Годовая норма амортизации – показатель, определяющий, какая часть (в процентах) стоимости основных фондов должна быть в течение года перенесена на стоимость продукции для компенсации полного их износа. При проведении амортизационной политики основу для расчетов составляют нормативные сроки службы основных средств и нормы амортизации, установленные прямолинейным методом. Годовая норма амортизации (аг) объекта основных фондов, выраженная в процентах, рассчитывается по формуле:

аг = (1/ Тн)100 или аг = ((Ф – Фл)/Тн Ф)100,

где Тн – нормативный срок службы объекта, годы;

Ф – первоначальная (балансовая) стоимость объекта, определяемая на момент ввода объекта в эксплуатацию и включающая стоимость данного объекта по цене его приобретения, затраты на доставку, хранение, установку, монтаж, а также последующие фактические затраты на его модернизацию, реконструкцию, расширение, руб.;

Фл – ликвидационная стоимость объекта (предполагаемая сумма выручки от реализации металлолома и других остатков объекта или самого объекта после истечения нормативного срока его эксплуатации), руб. [33].

См. также Нормативные сроки службы основных средств.

Годовая сумма амортизации – сумма амортизационных отчислений (отчислений в амортизационный фонд). Рассчитывается на основе нормы амортизации и стоимости основных средств по формуле:

Аг = Фаг/100,

гг

где Ф – средняя за период (год) стоимость основных средств (по их первоначальной стоимости), для которых принята данная норма амортизации аг [33]. См. также Годовая норма амортизации.

Годовой отчет – вид отчета, характеризующий деятельность предприятия за отчетный год. Составляется по утвержденным формам, состав и содержание которых зависят от особенностей деятельности предприятий различных отраслей. Представляется в государственные органы, в частности, в налоговую инспекцию, а также рассматривается акционерами компании, как правило, на годовом собрании. Помимо форм установленной бухгалтерской отчетности годовой отчет обычно сопровождается аналитической запиской, в которой раскрываются источники происхождения и направления расходования средств, пути развития бизнеса, причины отдельных неудач и т. д. [28].

Государственная экономическая политика – генеральная линия действий и совокупность мер, проводимых правительством от лица государства в области производства, распределения, обмена, потребления, накопления, экспорта, импорта экономического продукта в стране. Складывается из структурной, инвестиционной, ценовой, финансово-кредитной, внешнеэкономической, социальной политики, а также политики в области труда и занятости [28].

Государственное регулирование на Федеральном (общероссийском) оптовом рынке электрической энергии и мощности (ФОРЭМ) предусматривает:

утверждение перечня субъектов ФОРЭМ;

утверждение баланса электрической энергии и мощности;

государственное регулирование тарифов на электрическую (тепловую) энергию и мощность, а также стоимости поставляемых на ФОРЭМ услуг.

Временные правила работы ФОРЭМ. Утверждены ФЭК РФ 31.07.1996 г.

Государственное регулирование предпринимательства – политика государства, направленная на эффективное функционирование и развитие предпринимательского сектора экономики и способствующая балансу интересов предпринимателей и общества в целом, рациональному использованию ресурсного потенциала страны. Система мер государственного регулирования предпринимательской деятельности включает следующие правовые методы:

создание необходимой конкурентной среды (антимонопольное законодательство);

борьба с преступностью, рэкетом, теневой экономикой, запрещенными видами бизнеса;

борьба с уклонением от уплаты налогов и другими проявлениями незаконной деятельности [33].

Государственное регулирование тарифов на электрическую и тепловую энергию обусловлено естественной монополией энергоснабжающих организаций и осуществляется в целях:

защиты экономических интересов потребителей от монопольного повышения тарифов;

создания механизма согласования интересов производителей и потребителей электрической и тепловой энергии;

формирования конкурентной среды в электроэнергетическом комплексе для повышения эффективности его функционирования и минимизации тарифов;

создания экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих технологий в производственных процессах;

обеспечения юридическим лицам – производителям электрической энергии (мощности) независимо от организационно-правовых форм права равного доступа на ФОРЭМ.

Закон РФ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ», ст. 3.

См. также Тарифы на электрическую и тепловую энергию.

Государственное регулирование цен – вмешательство государства в процесс рыночного ценообразования с целью перераспределения прибыли между различными группами предпринимателей [21].

Государственные стандарты РФ включают:

обязательные требования к качеству продукции, работ и услуг, обеспечивающие безопасность для жизни, здоровья и имущества, охрану окружающей среды;

обязательные требования техники безопасности и производственной санитарии;

обязательные методы контроля выполнения требований к качеству продукции, работ и услуг;

основные потребительские и эксплуатационные свойства продукции, требования к упаковке, маркировке, транспортировке и хранению, а также утилизации продукции;

положения, обеспечивающие техническое единство при разработке, производстве, эксплуатации продукции и оказании услуг, правила оформления технической документации и т. д. [33].

Государственный контроль (надзор) – проведение проверки выполнения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем при осуществлении их деятельности обязательных требований к товарам (работам, услугам), установленных федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)», ст. 2.

Государственный метрологический контроль включает: утверждение всех средств измерений; поверку средств измерений, в том числе эталонов; лицензирование деятельности юридических и физических лиц по изготовлению, ремонту, продаже и прокату средств измерений. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений», ст. 12, п. 2.

Государственный сектор в экономике – совокупность проводящих экономическую деятельность предприятий, организаций, учреждений, находящихся в государственной собственности и управляемых государственными органами или назначаемыми и нанимаемыми ими лицами [28].

Государственный эталон единицы величины – эталон единицы величины, признанный решением уполномоченного на то государственного органа в качестве исходного на территории РФ.

Закон РФ «Об обеспечении единства измерений».

Гражданская ответственность заключается в применении к правонарушителю (должнику) в интересах другого лица (кредитора) установленных законом и договором мер воздействия (санкций), влекущих для должника экономически невыгодные последствия имущественного характера – возмещение вреда, уплату неустойки. В этом процессе может учитываться и вина другого лица (например, кредитора) [21].

Гражданские права и обязанности возникают:

из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему;

из актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей;

из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности;

в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом;

в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности; вследствие причинения вреда другому лицу; вследствие неосновательного обогащения;

вследствие иных действий граждан и юридических лиц; вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление гражданско-правовых последствий. ГК РФ, ст. 8, п. 1.

Гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.

ГК РФ, ст. 1, п. 1.

Гражданско-правовая ответственность – один из видов юридической ответственности, представляющий собой установленные нормами гражданского права юридические последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом предусмотренных гражданским правом обязанностей (в основном – обязательств по договорам, при совершении ряда иных гражданских правонарушений), что связано с нарушением субъективных гражданских прав другого лица. Заключается в применении к правонарушителю (должнику) в интересах лица, право которого нарушено (кредитора), либо государства установленных законом или договором мер воздействия, влекущих для него отрицательные, экономически невыгодные последствия имущественного характера – возмещение убытков, уплату неустойки (штрафа, пени), возмещение вреда [28].

Граница балансовой принадлежности – линия раздела элементов электрической сети между владельцами электроустановок по признаку права собственности или иного законного основания на эти элементы.

Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснаб-жающими организациями и потребителями. Утверждены Минэнерго России

19.01.2002 г.

Граница ответственности за качество электроэнергии – пункт контроля качества электроэнергии, обычно совпадающий с границей раздела балансовой принадлежности сети, за поддержание качества электроэнергии в которой несет ответственность электроснабжающая организация.

ГОСТ 23875—88.

Граница эксплуатационной ответственности – линия раздела электрической сети по признаку обязанностей по эксплуатации тех или иных ее участков или элементов, устанавливаемая соглашением (договором) сторон. При отсутствии такого соглашения (договора) граница эксплуатационной ответственности совпадает с границей балансовой принадлежности.

Методические рекомендации по регулированию отношений между энерго-снабжающими организациями и потребителями. Утверждены Минэнерго России 19.01.2002 г.

График нагрузки – кривая изменений во времени потребляемой мощности (нагрузки) энергоустановок потребителя, группы потребителей, энергорайона, энергосистемы (ОЭС, ЕЭС) в целом.

ГОСТ 19431—84.

График ограничения потребления и временного отключения электрической энергии (мощности) разрабатывается в целях предотвращения массового и неорганизованного отключения потребителей электрической энергии при возникновении или угрозе возникновения нарушения устойчивости параллельной работы электростанций, энергоснаб-жающих организаций и систем электроснабжения, входящих в ЕЭС России или в ОЭС, если при использовании эксплуатационного резерва на электростанциях не удается предотвратить снижение частоты электрического тока ниже предельно допустимой величины, опасной для работы оборудования электростанций и электрических сетей как энергоснабжающей организации, так и потребителей, избежать перегрузки энергетического оборудования и его повреждения.

Правила разработки и применения графиков ограничения потребления и временного отключения электрической энергии (мощности) и использования про-тивоаварийной автоматики при возникновении или угрозе возникновения аварии в работе систем электроснабжения. Утверждены приказом Минтопэнерго России от 15.12.1999 г. № 427.

Группа по электробезопасности – степень квалификации персонала по электробезопасности. Для выполнения конкретных работ в электроустановках работник должен иметь соответствующую группу не ниже требуемой: II, III, IV или V

МПБЭЭ, термины.

Групповая норма расхода топлива, тепловой и электрической энергии —

норма расхода топлива, тепловой и электрической энергии на производство планируемого объема одноименной продукции (работы) согласно установленной номенклатуре по уровням планирования: народное хозяйство, министерство (ведомство), объединение, предприятие [36].

См. также Нормы расхода топлива, тепловой и электрической энергии.

Д

Двигатель – машина, преобразующая электрическую энергию в механическую.

СТ МЭК 50(411)—73.

Двигатель с нормальным КПД – двигатель общепромышленного назначения, КПД которого оответствует уровню, достигнутому в производстве двигателей серии АИ.

ГОСТ Р 51677—2000.

Двигатель с повышенным КПД (энергосберегающий двигатель) – двигатель общепромышленного назначения, у которого суммарные потери мощности не менее чем на 20 % меньше суммарных потерь мощности двигателей с нормальным КПД той же мощности и частоты вращения.

ГОСТ Р 51677—2000.

Двойная бухгалтерия – распространенный способ регистрации хозяйственных операций в счетах бухгалтерского учета, суть которого состоит в том, что о каждой хозяйственной, финансовой операции делается двойная запись. Операция записывается в виде одной и той же суммы в дебете одного счета и в кредите другого. При такой записи возникает взаимосвязь счетов, называемая их корреспонденцией. Двойная бухгалтерия обеспечивает возможность контроля правильности отражения хозяйственных операций [28].

Двухставочные тарифы для субъектов ФОРЭМ вводятся с целью:

организации конкуренции поставщиков электрической энергии на оптовом рынке;

экономического стимулирования дефицитных АО-энерго и крупных потребителей, выведенных на оптовый рынок, к рациональному использованию мощности и энергии, покупаемых на оптовом рынке;

согласования систем тарифов оптового и потребительских рынков электрической энергии и мощности для организации конкуренции электростанций АО-энерго и электростанций – субъектов ФОРЭМ;

создания условий для применения на потребительских рынках тарифов, стимулирующих внедрение энергосберегающих технологий.

Временные методические указания по формированию и применению двухста-вочных тарифов на ФОРЭМ. Утверждены ФЭК РФ 06.05.1997 г.

Дебиторская задолженность – сумма долгов, причитающихся предприятию, предпринимателю от юридических или физических лиц по итогу хозяйственных взаимоотношений с ними [21].

Декларация – заявление властям о размерах и источниках дохода при уплате налогов и в других случаях, устанавливаемых государством. В числе существующих деклараций: налоговая, таможенная, экспортная [21].

Декларация о соответствии – документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов. Декларирование соответствия – форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов.

ФЗ «О техническом регулировании», ст. 2.

Деловая игра – имитация, моделирование, упрощенное воспроизведение реальной экономической ситуации в игровой форме. В деловой игре каждый участник играет роль, выполняет действия, аналогичные поведению людей в жизни, но с учетом принятых правил игры. Деловые игры применяются в качестве метода и средства практического обучения экономике, бизнесу, средства познания норм экономического поведения, освоения процессов принятия экономических решений [28].

Делопроизводство – ведение документации организации, предприятия, фирмы, прием, заполнение, оформление, отправка документов, учет и контроль за их движением и исполнением, обновление документов [28].

Демаркетинг – маркетинг в ситуации, когда спрос на товары превышает уровень производственных мощностей и товарные ресурсы пользуются чрезмерным спросом, меры по снижению спроса [21].

Денежно-кредитное регулирование – совокупность мероприятий государства, регламентирующих деятельность денежно-кредитной системы, показатели денежного обращения и кредита, рынок ссудных капиталов, порядок безналичных расчетов в целях воздействия на экономику [21].

Денежные расчеты за электроэнергию – платежи наличными, платежи (перечисления) безналичными денежными средствами, а также векселями банков, выданными со сроком платежа не более чем через месяц от предъявления или со сроком платежа «по предъявлении» без каких-либо дисконтов или отрицательных курсовых разниц их стоимости.

Положение об основах организации энергосбытовой работы с потребителями энергии. Утверждено Правлением РАО «ЕЭС России» 14.02.2000 г.

См. также Порядок погашения задолженности при расчетах с абонентом за потребленную электроэнергию.

Денежный рынок – совокупность однородных национальных кредитных и депозитных рынков, где центральный банк, коммерческие банки и финансовые институты совершают операции по краткосрочным ценным бумагам, часть рынка судных капиталов, на котором осуществляются краткосрочные депозитно-ссудные операции, обслуживающие главным образом движение оборотного капитала фирм, краткосрочных ресурсов банков, учреждений, государства и частных лиц. Инструменты операций денежного рынка – казначейские и коммерческие векселя, депозитные сертификаты, банковские акцепты. Агентами депозитного рынка являются в основном банки, брокерские и дилерские фирмы, другие финансово-кредитные учреждения, участвующие в купле-продаже кредитных денег, валюты, ценных бумаг [28].

Деноминация – укрупнение масштаба национальной денежной единицы (без ее переименования) посредством обмена по установленному соотношению старых денежных знаков на новые в целях упорядочения денежного обращения, облегчения учета и расчетов в стране. В таком же соотношении пересчитываются цены товаров и услуг, тарифы, заработная плата, пенсии, остатки денежных средств на банковских счетах, балансы предприятий и учреждений. В результате деноминации происходит также изменение валютного курса денежной единицы, который может быть повышен по тому же или иному коэффициенту. Благодаря деноминации значительно сокращается число денежных купюр и монет, находящихся в обращении [28].

Депозит:

вклад в банк, денежные средства, временно хранящиеся в банке и принадлежащие другим учреждениям и лицам;

ценные бумаги, передаваемые на хранение в кредитные учреждения;

взносы в таможенные учреждения в обеспечение оплаты пошлин и сборов;

взносы денежных сумм в судебные и административные органы; запись в банковской книге, подтверждающая определенные требования клиента к банку [28].

Депонент – физическое или юридическое лицо, которому принадлежит денежная сумма, находящаяся временно у предприятия или организации. Депонированные суммы выплачиваются лицам по их требованию или перечисляются предприятиям, организациям [21].

Депрессия – застой в экономике, характеризуемый отсутствием подъема производства и деловой активности, низким спросом на товары и услуги, безработицей. Обычно депрессия возникает после и в результате экономического кризиса. Депрессия после кризиса свидетельствует, что экономический кризис перешел в завершающую фазу и следует ожидать оживления, а затем и подъема экономики [28].

Дефицит – несоответствие предложения спросу. Бюджетный дефицит – превышение расхода над доходом. Товарный дефицит – несоответствие товарного предложения спросу [21].

Дефицит мощности энергосистемы – недостаток мощности в энергосистеме, равный разности между требуемой мощностью энергосистемы при нормальных показателях качества электроэнергии и рабочей мощностью в данный момент времени с учетом перетоков мощности.

ГОСТ 21027—75.

Дефицит располагаемой мощности – недостаток мощности энергосистемы, равный разности между максимальной нагрузкой с потребным полным резервом, с одной стороны, и располагаемой мощностью с учетом перетоков – с другой.

ГОСТ 21027—75.

Дефляция – искусственное изъятие из обращения избыточной денежной массы, проводимое правительством страны с целью снижения темпов (ликвидации последствий) инфляции посредством увеличения налогов, повышения учетной ставки, предотвращения роста заработной платы или ее замораживания, снижения расходов государственного бюджета путем кредитной рестрикции (сокращения объемов кредитов) за счет увеличения продажи государственных ценных бумаг и т. д. Спад, замедленное падение или замедленный рост цен на денежно-кредитном рынке; сопровождается снижением выпуска продукции и ростом безработицы [28].

Децентрализованное электроснабжение – электроснабжение потребителя от источника, не имеющего связи с энергетической системой. ГОСТ 19431—84.

Деятельность по эксплуатации электрических сетей включает в себя прием, передачу и распределение электрической энергии, а также техническое обслуживание и ремонт указанных сетей.

Положение о лицензировании деятельности по эксплуатации электрических сетей. Утверждено постановлением Правительства РФ от 28.08.2002 г. № 637.

Дивиденд – часть прибыли акционерного общества, ежегодно распределяемая между акционерами после уплаты налогов, отчислений на расширение производства, выплаты процентов по облигациям и т. п.; доход акционера, формирующийся за счет прибыли предприятия, выпустившего акции. Дивиденд зависит от размера прибыли предприятия и общего числа акций. Величина дивиденда влияет на спрос на акции, их ликвидность [21].

Динамическая устойчивость энергосистемы – способность энергосистемы возвращаться к установившемуся режиму после значительных нарушений без перехода в асинхронный режим (под значительным понимается такое нарушение режима, при котором изменения параметров режима соизмеримы со значениями этих параметров).

ГОСТ 21027—75.

Дискретные величины – величины, заданные только отдельными значениями (в противоположность непрерывным величинам). В экономике используются преимущественно именно такие величины – показатели, значения которых фиксируются, измеряются, рассчитываются только на отдельные моменты, через определенные промежутки времени (час, день, неделя, месяц, квартал, год, несколько лет) [28].

Диспетчерское управление энергосистемой – централизованное оперативное управление работой энергосистемы, осуществляемое диспетчерской службой.

ГОСТ 21027—75.

Дистрибьютор – фирма, предприниматель, осуществляющий оптовую закупку и сбыт товара определенного вида на региональных рынках. Обычно дистрибьюторы обладают преимущественным правом и возможностями приобретать и продавать оборудование, технические новинки, программное компьютерное обеспечение. Как правило, дистрибьютор располагает собственными складами, обеспечивает хранение товара и его подготовку к непосредственному использованию, потреблению, устанавливает длительные контрактные отношения с производителями и представляет фирму-производителя на рынке. Фирма может иметь собственного дистрибьютора по продаже своих товаров за рубежом, где он является (на основе заключенного договора) ее единственным представителем (генеральный дистрибьютор). Одновременно дистрибьютор оказывает посреднические маркетинговые услуги продавцам и покупателям, а также услуги по монтажу и наладке оборудования, обучению пользования им (дистрибьюторские услуги) [28].

Дисциплинарная ответственность – одна из правовых форм воздействия на нарушителей трудовой дисциплины; один из видов юридической ответственности (наряду с уголовной, административной, гражданско-правовой ответственностью). Заключается в наложении администрацией предприятия, учреждения, организации дисциплинарных взысканий на своих работников. За совершение дисциплинарного проступка, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям. Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. Дисциплинарные взыскания могут быть обжалованы в установленном законом порядке [28].

Дифференциация тарифов по группам (категориям) потребителей электрической энергии (мощности) должна отражать различия в стоимости производства, передачи и сбыта электрической энергии для групп потребителей и производиться исходя из следующих критериев:

величина присоединяемой (заявленной) мощности потребителей электрической энергии;

режим использования потребителями электрической мощности;

категории надежности электроснабжения;

уровни напряжения электросети;

иные критерии в соответствии с законодательством РФ.

Основы ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в РФ. Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 г. № 109.

См. также Регулируемые тарифы на электрическую энергию, поставляемую промышленным предприятиям.

Диэлектрические потери – мощность, выделяющаяся в диэлектрике при воздействии на него электрического поля. ГОСТ 21515—76.

Длительность временного перенапряжения – интервал времени между начальным моментом возникновения перенапряжения и моментом его исчезновения.

ГОСТ 13109—97.

Длительность изменения напряжения – интервал времени от начала одиночного изменения напряжения до достижения его конечного значения.

ГОСТ 13109—97.

Добавленная стоимость – экономический показатель, показывающий прирост стоимости товара в производственном и непроизводственном (коммерческом, торговом, посредническом) звене. Показатель добавленной стоимости определяется как разность между выручкой от реализации продукции, с одной стороны, и материальными затратами на ее производство и реализацию – с другой [21].

Добавочные потери в токоведущих частях – потери от токов, наведенных полем рассеяния в токоведущих частях трансформатора; потери от гистерезиса и вихревых токов, возникающие в металлических деталях трансформатора от воздействия поля рассеяния. В добавочные потери в элементах конструкций трансформатора не входят потери от вихревых токов и гистерезиса в активных материалах.

ГОСТ 16110—82.

Добровольная сертификация. Система добровольной сертификации может быть создана юридическим лицом и (или) индивидуальным предпринимателем или несколькими юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями. Система добровольной сертификации может быть зарегистрирована федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию.

ФЗ «О техническом регулировании», ст. 21, п. 2.

См. также Сертификация.

Добровольная сертификация электрооборудования проводится по инициативе заявителей (изготовителей, продавцов, исполнителей) в целях подтверждения соответствия продукции требованиям стандартов, технических условий и других документов, пригодных для целей сертификации.

Система сертификации электрооборудования и электрической энергии, п. 2.3. См. также Сертификация.

Доверенность – письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами. Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение одного года со дня ее совершения.

ГК РФ, ст. 185, п. 1; ст. 186, п. 1.

Договор аренды (имущественного найма) – договор, по которому арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате использования арендованного в соответствии с договором имущества, являются его собственностью.

ГК РФ, ст. 606.

Договор банковского вклада (депозита) – договор, по которому одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты с нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором.

ГК РФ, ст. 834, п. 1.

Договор безвозмездного пользования (ссуды) – договор, по которому одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором.

ГК РФ, ст. 689.

Договор возмездного оказания услуг – договор, по которому исполнитель по заданию заказчика обязуется оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

ГК РФ, ст. 779, п. 1.

Договор в пользу третьего лица – договор, устанавливающий право требования для лица, которое в заключении договора не участвовало [21].

Договор займа – договор, по которому одна сторона (займодатель) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

ГК РФ, ст. 807.

Договор имущественного страхования – договор, по которому одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).

ГК РФ, ст. 929, п. 1.

Договор коммерческой концессии – договор, по которому одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав – товарный знак, знак обслуживания и т. д.

ГК РФ, ст. 1027, п. 1.

Договор купли-продажи – договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

ГК РФ, ст. 454, п. 1.

Договор купли-продажи электрической энергии – двухстороннее соглашение, в соответствии с которым поставщик обязуется поставить покупателю электрическую энергию в определенном количестве и определенного соответствующими техническими регламентами и иными обязательными требованиями качества, а покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию на условиях заключенного в соответствии с правилами оптового рынка и основными положениями функционирования розничных рынков договора.

ФЗ «Об электроэнергетике», ст. 3.

Договорная мощность – установленная договором предельная величина суммарной (по всем источникам электроснабжения) потребляемой абонентом электрической мощности в зависимости от времени суток, дня недели, месяца, сезона и режима электроснабжения [27].

Договорная мощность поставщика – мощность, оплачиваемая оптовым рынком или потребителем по утвержденным тарифам в соответствии с договором (контрактом) при соблюдении условий поставки, предусмотренных договором (контрактом).

Временные методические указания по формированию и применению двухста-вочных тарифов на ФОРЭМ. Утверждены ФЭК РФ 06.05.1997 г.

Договорная мощность потребителя (заявленная) оптового рынка (АО-энерго, потребителя – субъекта ФОРЭМ) – мощность сальдо-перетока и резерва, отпускаемая с оптового рынка и оплачиваемая потребителем в соответствии с условиями, зафиксированными в договоре между потребителем и оптовым рынком.

Временные методические указания по формированию и применению двухста-вочных тарифов на ФОРЭМ. Утверждены ФЭК РФ 06.05.1997 г.

Договорная работа с потребителем – планомерная и упорядоченная деятельность Энергосбыта по юридическому оформлению финансовых и экономических взаимоотношений с потребителями энергии с целью создания наиболее комфортных условий для потребителей, обеспечения соблюдения принципов публичности договора энергоснабжения и создания условий для эффективной продажи энергии потребителям (абонентам). Проводится в следующих формах:

заключение договора с потребителем, ранее не имевшим договора с какой-либо энергоснабжающей организацией или если прежде действующий договор был расторгнут по инициативе потребителя (вновь заключаемый договор);

перезаключение договора энергоснабжения на новый срок или на новых условиях и (или) изменения существенных условий действующего договора энергоснабжения, в том числе в случаях истечения срока действия договора энергоснабжения, либо изменения положений законодательных актов.

Положение об основах организации энергосбытовой работы с потребителями энергии. Утверждено Правлением РАО «ЕЭС России» 14.02.2000 г.

Договорная цена – цена, устанавливаемая по договоренности между производителем (продавцом) и потребителем (покупателем) продукции [21].

Договор оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению.

Заключение договоров оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике между субъектами электроэнергетики и системным оператором является обязательным для обеих сторон. При этом системный оператор не вправе отказать в заключении такого договора.

ФЗ «Об электроэнергетике», ст. 16, п. 2.

См. также Услуги по оперативно-диспетчерскому управлению.

Договор оказания услуг по передаче электрической энергии. Сетевая организация не вправе отказать потребителю в заключении такого договора по основаниям, связанным с выбором потребителем определенного поставщика электрической энергии. В случае если поставщиком электрической энергии по договору купли-продажи электрической энергии выступает гарантирующий поставщик, заключение такого договора для него является обязательным. При необоснованном уклонении гарантирующего поставщика от заключения договора купли-продажи электрической энергии потребитель вправе обратиться в суд с требованием о понуждении гарантирующего поставщика заключить указанный договор.

ФЗ «Об электроэнергетике», ст. 37, п. 2.

Сетевая организация вправе отказаться от заключения договора в случае:

отсутствия у потребителя услуг заключенного договора об оказании услуг по оперативно-диспетчерскому управлению (в случае заключения договора об оказании услуг по передаче электрической энергии с организацией по управлению ЕНЭС);

отсутствия технической возможности оказания услуг по передаче электрической энергии в заявленном объеме (если заявлен объем мощности, надлежащая передача которого не может быть обеспечена сетевой организацией исходя из существующих условий технологического присоединения);

направления заявки о заключении договора лицом, которое не имеет технологического присоединения к электрическим сетям этой сетевой организации. При этом обязательным условием для заключения договора с гарантирующими поставщиками и энергосбытовыми организациями является наличие технологического присоединения потребителей электрической энергии, в чью пользу заключается договор, а для организаций, осуществляющих деятельность по экспорту-импорту электрической энергии, – наличие соединения электрических сетей этой сетевой организации с электрическими сетями соседних государств, по территориям которых осуществляются экспортно-импортные поставки электрической энергии.

Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861.

См. также Услуги по передаче электрической энергии.

Договор подряда – договор, по которому одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

ГК РФ, ст. 702, п. 1.

Договор поручения – договор, по которому одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. Права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя. Договор поручения может быть заключен с указанием срока, в течение которого поверенный вправе действовать от имени доверителя, или без такого указания. ГК РФ, ст. 971, пп. 1, 2.

Договор поручительства – договор, по которому поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. Договор поручительства может быть заключен также для обеспечения обязательства, которое возникнет в будущем.

ГК РФ, ст. 361.

См. также Поручительство.

Договор поставки – договор, по которому поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

ГК РФ, ст. 506.

См. также Изменение и расторжение договора поставки, Существенное нарушение договора поставки.

Договор финансовой аренды (лизинга) – договор, по которому арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей. Арендодатель в этом случае не несет ответственности за выбор предмета аренды и продавца. Договором финансовой аренды может быть предусмотрено, что выбор продавца и приобретаемого имущества осуществляется арендодателем.

ГК РФ, ст. 665.

Договор хозяйственный – соглашение между хозяйствующими субъектами (предприятиями, предпринимателями и др.) по различным вопросам деятельности, направленной на получение прибыли. Договор хозяйственный считается заключенным, если достигнута договоренность о предмете договора (совершить определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу и т. п.), сроке его действия и цене [21].

Договор энергоснабжения – соглашение, по которому энергоснаб-жающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасную эксплуатацию находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. Энер-госнабжающая организация обязана подавать абоненту энергию через присоединенную сеть в количестве, предусмотренном договором энергоснабжения, и с соблюдением режима подачи, согласованного сторонами. Количество поданной абоненту и использованной им энергии определяется в соответствии с данными учета о ее фактическом потреблении. Энергоснабжающая организация вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным ст. 523 ГК РФ, за исключением случаев, установленных законом или иными правовыми актами. Договор заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребляемой энергии. ГК РФ, ст. 539, пп. 1,2; ст. 546, п.; ст. 541, п.1.

Обязательные данные, включаемые в договор энергоснабжения: полное наименование энергоснабжающей организации и абонента; место и дата заключения договора;

разрешенная мощность и установленная (присоединенная) мощность; источники питания и питающие абонента линии; почтовые и банковские реквизиты сторон; подписи ответственных лиц, заверенные печатями.

Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснабжа-ющей организацией и потребителями. Утверждены Минэнерго России 19.01.2002 г.

Заявка потребителя о заключении договора энергоснабжения рассматривается в месячный срок. В течение этого срока Энергосбыт обязан провести необходимые переговоры с потребителем, принять необходимые законные и обоснованные решения и уведомить потребителя о результатах рассмотрения того или иного вопроса.

Положение об основах организации энергосбытовой работы с потребителями энергии. Утверждено Правлением РАО «ЕЭС России» 14.02.2000 г.

См. также Изменение и расторжение договора энергоснабжения.

Документооборот – процесс движения документов в организации, включающий составление (получение), обработку, систематизацию и сдачу в архив [28].

Документы в области стандартизации, используемые на территории РФ: национальные стандарты;

правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации;

применяемые в установленном порядке классификации, общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации;

стандарты организаций.

ФЗ «О техническом регулировании», ст. 13.

Документы, необходимые для заключения договора энергоснабжения электроустановок напряжением до 1000 В:

разрешение на присоединение мощности;

акт по разграничению балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений;

проект (однолинейная схема) электроснабжения, согласованный в установленном порядке с энергосбытовой организацией и органом Ростех-надзора;

акт допуска электроустановки в эксплуатацию;

копии учредительных документов юридического лица (устав организации, свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, приказ о назначении руководителя, справка об открытии расчетного счета в банке, справка о присвоении кодов статистики и др.);

заявка на отпуск и потребление электроэнергии и ее договорные величины;

анкета потребителя по установленной форме;

комплект документов со стороны энергосбытовой организации (акт проверки готовности электроустановки, акт пломбировки средств учета, паспорт-протокол, карточка учета точки присоединения и др.) [26].

Документы, представляемые в управление Ростехнадзора для допуска электроустановок в эксплуатацию:

разрешение энергоснабжающей организации на присоединение мощности электроустановки;

проект электроустановки, согласованный в установленном порядке, или однолинейная схема электроснабжения объекта (для мощности менее 10 кВт);

акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон;

акт приемки или акт технической готовности электромонтажных работ;

сертификат соответствия на электроустановки жилых зданий (при проведении сертификации);

приказ о назначении ответственного за электрохозяйство;

список оперативного (оперативно-ремонтного) персонала (Ф.И.О., должность, группа по электробезопасности, номера телефонов) или договор на обслуживание;

технический отчет по профилактическим испытаниям и измерениям сопротивления проводов и кабелей и проверке устройств защитного заземления [38].

Долговечность – свойство объекта сохранять работоспособное состояние при установленной системе технического обслуживания и ремонта.

ГОСТ 27.002—89.

См. также Надежность.

Долговое обязательство – документ, выдаваемый заемщиком кредитору при получении ссуды. В долговом обязательстве указывается сумма кредита и срок его погашения. Формы долгового обязательства: векселя, облигации займов, кредитные соглашения, договоры и т. д. [21].

Дополнительные издержки обращения – затраты, связанные с продолжением процесса производства в сфере обращения, включая доставку, доработку и фасовку товара [21].

Допуск в эксплуатацию новых и реконструированных электроустановок, в которых в результате проведения работ с заменой основного оборудования по заранее выполненному проекту изменяются основные технические характеристики (мощность, производительность, класс напряжения, схемы соединений), осуществляют органы государственного энергетического надзора (Ростехнадзора) [38].

Допуск к работам в электроустановках: первичный – допуск к работам по распоряжению или наряду, осуществляемый впервые; повторный – допуск к работам, ранее выполнявшимся по наряду, а также после перерыва в работе. Допуск к работе по нарядам и распоряжениям должен проводиться непосредственно на рабочем месте. Допуск к работе по распоряжению в тех случаях, когда подготовка рабочего места не нужна, проводить на рабочем месте необязательно, а на ВЛ, ВЛС и КЛ – не требуется.

МПБЭЭ, термины; п. 2.7.5.

Допустимая перегрузка – перегрузка трансформатора, разрешенная нормативным документом. Допустимая аварийная перегрузка – перегрузка трансформатора, допустимая в аварийных режимах, величина и длительность которой установлены нормативными документами. ГОСТ 16110—82.

Допустимые небалансы электроэнергии:

технически объяснимый небаланс электроэнергии, соответствующий реальным условиям работы приборов учета;

нормативный небаланс электроэнергии, соответствующий «идеальным» параметрам и режимам работы измерительных устройств [17].

Допустимый вклад – значения показателей КЭ, установленные в договоре энергоснабжения или в технических условиях на присоединение и определяющие допустимое влияние искажающих электроприемников потребителя на КЭ в точке общего присоединения или в точке коммерческого учета.

Методические указания по контролю и анализу качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Ч. 2. Анализ качества электрической энергии. Утверждены Госэнергонадзором 27.12.2000 г.

Доступ к электрическим сетям и услугам по передаче электрической энергии. Любые юридические и физические лица имеют право на технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям при наличии технической возможности для этого и соблюдении ими установленных правил такого присоединения. Отказ в технологическом присоединении при выполнении такими лицами указанных условий не допускается.

ФЗ «Об электроэнергетике», ст. 26, п. 1.

Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861.

См. также Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям.

Дотации – денежные средства, выдаваемые из государственного бюджета в безвозвратном порядке для покрытия недостатка финансовых ресурсов у предприятий и организаций, а также у нижестоящих бюджетов. Переход к рыночным отношениям предполагает устранение убыточности предприятий, укрепление доходной базы местных бюджетов и прекращение выдачи дотаций. По ее сути дотацию иногда оценивают как отрицательный налог [21].

Доход – сумма денег, полученная за определенное время; материальные ресурсы, поступающие государству, предприятию, фирме или отдельному лицу в процессе распределения национального дохода. Выделяют доходы активные и пассивные (заработанные и незаработанные). Различают доходы: валовой, денежный, личный, годовой, реальный, чистый и т. д. [21]. См. также Чистый доход.

Дочерняя компания – филиал головной (материнской) компании, находящийся под ее контролем. Сохраняет юридическую самостоятельность. В случае убытков или банкротства головная компания за дочернюю ответственность не несет [21].

Дочернее хозяйственное общество – общество, для которого другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

ГК РФ, ст. 105, п. 1.

Дублирование – управление энергоустановкой или несение других функций на рабочем месте, исполняемые под наблюдением лица, ответственного за подготовку дублера.

Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ. Утверждены Минтопэнерго России 19.02.2000 г.

Е

Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть (ЕНЭС) – комплекс электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики и обеспечивающих устойчивое снабжение электрической энергией потребителей, функционирование оптового рынка, а также параллельную работу российской электроэнергетической системы и электроэнергетических систем иностранных государств. Собственники или иные владельцы объектов электросетевого хозяйства, входящих в ЕНЭС, ограничиваются в осуществлении своих прав в части:

права заключения договоров оказания услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, входящих в ЕНЭС, и определения условий этих договоров;

использования (вывода из эксплуатации) указанных объектов без согласования с организацией по управлению ЕНЭС.

Введение других ограничений прав собственников или иных законных владельцев объектов электросетевого хозяйства, входящих в ЕНЭС, не допускается.

ФЗ «Об электроэнергетике», ст. 7, пп. 1, 2.

Единая энергетическая система (ЕЭС) России – совокупность производственных и иных имущественных объектов электроэнергетики, связанных единым процессом производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и передачи электрической энергии в условиях централизованного оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.

ФЗ «Об электроэнергетике», ст. 3.

Единичное производство – штучный выпуск изделий разнообразной и непостоянной номенклатуры ограниченного применения [33]. См. также Типы организации производства.

Единое досье абонента – комплект материалов по конкретному потребителю электроэнергии (абоненту), включающий:

договоры энергоснабжения и приложения к ним, переписка по ним;

акты о снятии данных с приборов учета;

расчетные ведомости электропотребления, счета-фактуры;

платежные документы (акты взаимозачетов, акты о приеме ценных бумаг и т. д.);

приказы и распоряжения по энергосбытовой деятельности, уведомления и предупреждения;

прочую переписку и документы, протоколы переговоров с абонентом;

соглашения о расчетах и об урегулировании долгов абонента.

Положение об основах организации энергосбытовой работы с потребителями энергии. Утверждено Правлением РАО «ЕЭС России» 14.02.2000 г.

Единство измерений – состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах величин и погрешности измерений не выходят за установленные границы с заданной вероятностью.

Закон РФ «Об обеспечении единства измерений», ст. 1.

Естественная монополия – состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства (в связи с существенным понижением издержек производства на единицу товара по мере увеличения объема производства), а товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров.

ФЗ «О естественных монополиях».

Естественная убыль – уменьшение количества товарно-материальных ценностей при их хранении в результате испарения, усушения и т. п. Естественная убыль определяется при инвентаризации и списывается со счетов учета товарно-материальных ценностей. Потери в весе груза, вызванные его естественными свойствами, обычно исключаются из стандартных условий страхования, но могут быть покрыты страхованием на условиях «любых причин, от которых убыток не произошел бы» [28].

Ж

Желательный спрос – спрос, обеспечивающий производителю запланированный уровень продажи и необходимый уровень рентабельности производства и торговли [28].

Жесткие цены – цены на определенные товары и услуги, административно устанавливаемые государством для определенных товаров и услуг; цены, устанавливаемые продавцами, сталкивающимися с наклонной кривой спроса на собственную продукцию, обладающую высокой эластичностью спроса по отношению к ценам. Противоположность гибких цен, которые быстро и естественно реагируют на изменение спроса и предложения. Жесткие цены препятствуют саморегулированию экономики [28].

З

Задаток – денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения. Задаток рассматривается гражданским законодательством в качестве одного из способов исполнения обязательств. Соглашение о задатке независимо от суммы задатка должно быть совершено в письменной форме. В случае сомнения в отношении того, является ли сумма, уплаченная в счет причитающихся со стороны по договору платежей, задатком, эта сумма считается уплаченной в качестве аванса, если не доказано иное.

ГК РФ, ст. 380, пп. 1, 2, 3.

Задолженность – сумма долга за неоплаченную в срок полученную электрическую и (или) тепловую энергию. Порядок погашения задолженности при расчетах с абонентом за потребленную электроэнергию:

при наличии у абонента только текущей задолженности в первую очередь погашается задолженность по денежным формам расчета, затем – все остальные;

при наличии у абонента и просроченной, и текущей задолженности денежными формами расчетов погашается текущая задолженность, а неденежными – только просроченная;

при наличии у абонента только просроченной задолженности она погашается формами расчетов, оговоренными абонентом и энергоснаб-жающей организацией.

Положение об основах организации энергосбытовой работы с потребителями энергии. Утверждено Правлением РАО «ЕЭС России» 14.02.2000 г.

См. также Просроченная задолженность, Расчеты за электроэнергию, Текущая задолженность.

Заземленная система – система, у которой одна точка (как правило, нейтраль) непосредственно соединена с заземляющим устройством без преднамеренно включенного резистора.

ГОСТ Р МЭК 449—96.

Заключение договора в обязательном порядке предусматривается ГК РФ и иными правовыми актами для отдельных видов договоров. В случаях когда заключение договора обязательно для стороны, направившей оферту (проект договора), и ей в течение 30 дней будет направлен протокол разногласий к проекту договора, эта сторона обязана в течение 30 дней со дня получения протокола разногласий известить другую сторону о принятии договора в ее редакции либо об отклонении протокола разногласий. Если сторона, для которой заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения договора, должна возместить другой стороне причиненные этим убытки.

ГК РФ, ст. 445, пп. 2, 4.

Заключение сделки, договора, контракта – завершающая стадия оформления соглашения между договаривающимися сторонами, подписание документа и завершение других необходимых формальностей, направленных на установление, изменение или прекращение правоотношений юридических и физических лиц; соглашение о переходе банковских документов, ценных бумаг от одного лица к другому, после чего возникают взаимные права и обязанности обеих сторон, участвующих в соглашении. В мировой практике существуют нормы, регулирующие порядок заключения сделок [28].

Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» устанавливает правовые основы обеспечения единства измерений в РФ, регулирует отношения государственных органов управления РФ с юридическими и физическими лицами по вопросам изготовления, выпуска, эксплуатации, ремонта, продажи и импорта средств измерений и направлен на защиту прав и законных интересов граждан, установленного правопорядка и экономики РФ от отрицательных последствий недостоверных результатов измерений.

Закон РФ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ» определяет экономические, организационные и правовые основы государственного регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ.

Закрытая монополия – официальная, юридически защищенная монополия, действующая в тех областях экономики, где конкуренция подвержена запретам [28].

Закрытое акционерное общество (ЗАО) – акционерное общество, акции которого распределяются только среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц. Такое общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

ГК РФ, ст. 96, п. 2.

Закрытый рынок – состояние рынка, когда курс покупателя равен курсу продавца. Это может произойти, если рынок обслуживается брокерами и комиссия за их услуги уплачивается только одной стороной – инициаторами сделки; рынок с установившимися прочными коммерческими связями между продавцами и покупателями, проникновение на который новых лиц затруднено рядом барьеров [28].

Залог товаров в обороте – залог товаров с оставлением их у залогодателя с представлением залогодателю права изменять состав и натуральную форму заложенного имущества (товарных запасов, сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции и т. п.) при условии, что их общая стоимость не становится меньше указанной в договоре о залоге. Уменьшение стоимости заложенных товаров в обороте допускается соразмерно исполненной части обеспеченного залогом обязательства, если иное не предусмотрено договором.

ГК РФ, ст. 357, п. 1.

Запрос (вызов на оферту) – обращение стороны, заинтересованной в покупке товаров или услуг, к потенциальному продавцу, содержащее просьбу сделать предложение о продаже. В запросе обычно указывается наименование нужного товара, требуемые показатели качества, сроки поставки и другие условия. Запросы могут посылаться одновременно нескольким продавцам с целью выбора наиболее выгодного из полученных предложений. Если запрос содержит твердое обязательство купить товар, он равносилен заказу [28].

Заработная плата – вознаграждение работников за труд и его конечные результаты. Основные принципы формирования заработной платы:

предоставление предприятиям максимальной самостоятельности в вопросах организации оплаты труда;

распределение в соответствии с результатами труда, его количеством и качеством;

материальная заинтересованность в высоких конечных результатах труда и неограниченность заработной платы;

усиление социальной защищенности работников;

улучшение соотношения в оплате труда отдельных категорий и профессионально-квалификационных групп;

опережающие темпы роста производительности труда над ростом средней заработной платы [33].

Затраты (расходы, издержки) – экономический показатель суммы расходов предприятий, фирм в процессе хозяйственной деятельности. От величины затрат во многом зависят рентабельность и прибыль. Затраты включают следующие основные элементы: материальные затраты, амортизационные отчисления, сумму средств, направляемых на оплату труда, а также страховые платежи и проценты за кредиты, выдаваемые под текущий оборот [21]. В отечественной практике управления для целей планирования, учета и калькуляции существует следующая классификация затрат:

по виду производства – затраты на основное и вспомогательное производство;

по виду продукции – затраты на отдельное изделие, группу однородных изделий, заказ, передел работы, услуги;

по виду расходов – статьи калькуляции (для калькулирования себестоимости продукции и организации аналитического учета) и элементы затрат (для составления проектной схемы затрат и отчета затрат на производство;

по месту возникновения затрат – участок, цех, производство, хозрасчетная бригада [33]. См. также Издержки.

Затраты на производство и реализацию продукции – затраты предприятий на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг, которые включаются в себестоимость продукции. Основную часть затрат составляют материальные затраты на сырье и материалы, топливо и энергию, приобретение покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов, оплату производственных услуг сторонних организаций [21].

Затраты приведенные – оценочный показатель сравнительной экономической эффективности данного решения в области организации производства, технической и хозяйственной политики, минимум которого является критерием выбора лучшего варианта из рассматриваемых альтернатив:

ЗП = С + ЕК,

где ЗП – затраты приведенные;

С – себестоимость будущего товара (решения); К – капитальные вложения (инвестиции);

Е – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, равный обратной величине срока окупаемости; например, если срок окупаемости 5 лет, то Е = 0,2.

Выбирается вариант, дающий минимум ЗП [28].

Защита прав потребителей осуществляется судом. Иски предъявляются в суд по месту жительства истца либо по месту нахождения ответчика, либо по месту причинения вреда. Потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины по искам, связанным с нарушением их прав.

Закон РФ «О защите прав потребителей», ст. 16.

Защита прав собственности обеспечивается законодательными правовыми актами и другими мерами, направленными на предотвращение незаконного изъятия, отторжения собственности у ее владельца [28].

Защищенный знак представляет собой специальную голограмму, изготовленную на диэлектрической основе, разрушаемой при малейшем физическом воздействии. Знак состоит из двух компонентов: полимерного листа (подосновы) и защищенного знака.

Положение о порядке проведения ревизии и маркирования специальными знаками визуального контроля средств учета электрической энергии. Утверждено Минтопэнерго России 16.09.1998 г.

См. также Маркирование средств учета электрической энергии, Ревизия средств учета электрической энергии.

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности наказывается штрафом (после вступления в законную силу соответствующего судебного акта) в размере от 200 до 500 МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

УК РФ, ст. 177.

Злоупотребление полномочиями – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организации либо охраняемым законом интересам общества или государства. Наказывается штрафом в размере от 200 до 500 МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, наказывается штрафом в размере от 500 до 1000 МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти месяцев до одного года, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

УК РФ, ст. 201, пп. 1, 2.

Знак безопасности – знак, предназначенный для предупреждения человека о возможной опасности, запрещения или предписания определенных действий, а также для информации о расположении объектов, использование которых связано с исключением или снижением последствий воздействия опасных и (или) вредных производственных факторов.

ГОСТ 12.0.002—80.

Зона влияния электрического поля – пространство, где напряженность электрического поля частотой 50 Гц более 5 кВ/м. ГОСТ 12.1.002—84.

Зона оптового рынка электроэнергии – территория, которая определяется Правительством РФ и в границах которой происходит формирование равновесной цены оптового рынка в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и правилами оптового рынка.

ФЗ «Об электроэнергетике», ст. 3.

Зона поставки электроэнергии и мощности – множество точек поставки в сечении поставки. Как и точки поставки, обычно совпадает с границей балансовой принадлежности субъекта рынка.

Положение об организации коммерческого учета электроэнергии и мощности на оптовом рынке. Утверждено РАО ЕЭС России 12.10.2001 г. См. также Сечение поставки, Точка поставки.

Зона свободного предпринимательства – район (часть) национально-государственной территории, на которой осуществляется совместное предпринимательство в различных формах согласно принятому законодательству. В таких зонах вводятся особые, льготные таможенный, арендный, налоговый, валютный, визовый и трудовой режимы, которые создают привлекательные условия для инвестирования иностранного капитала [21].

Зона учета электроэнергии – множество точек учета в сечении учета, в которых производятся измерения всего объема поставки (покупки) электроэнергии субъектом оптового рынка. При существующем состоянии коммерческого учета сечение поставки каждого субъекта рынка может контролироваться одной или двумя зонами учета.

Положение об организации коммерческого учета электроэнергии и мощности на оптовом рынке. Утверждено РАО ЕЭС России» 12.10.2001 г.

См. также Сечение учета, Точка учета.

И

Идентификация продукции – установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам.

ФЗ «О техническом регулировании», ст. 2.

Иерархия – способ построения, организации сложных систем, в первую очередь систем управления экономическими объектами, при котором части (элементы) системы распределены по уровням и вся система становится многоуровневой, многоступенчатой, обладающей в то же время свойством целостности. Например, иерархическую структуру образует система управления, возглавляемая директором (1-й уровень иерархии), которому подчинены заместители (2-й уровень), каждому из которых подчинены начальники отделений (3-й уровень), имеющие в своем подчинении несколько начальников отделов (4-й уровень) [28].

Избежание налогов – легальный путь уменьшения налоговых обязательств, основанный на использовании законодательно предоставленных возможностей в области налогового законодательства путем изменения своей деятельности; снижение суммы уплачиваемых налогов законными средствами [28].

Избыточные мощности – машины и оборудование, имеющиеся у предприятия, сверх приобретенных для работы в номинальных, расчетных условиях. Избыточные производственные мощности предназначены для чрезвычайного случая, когда возникает необходимость в срочном расширении производства или замене вышедшего из строя оборудования. Оптимальной считается загруженность производственных мощностей на 80 %; такой загрузке соответствует 20 % избыточной мощности [28].

Изделие – любой предмет или набор предметов труда, подлежащих изготовлению на предприятии [33].

Издержки – затраты, расходы, истраченная на что-либо сумма. Различают самые разнообразные виды издержек: валовые, допустимые, капитальные, полные, текущие и т. п.; издержки обращения, производства, сбыта, хранения и т. д. [21].

См. также Затраты, Издержки обращения, Издержки производства, Общие издержки.

Издержки обращения – затраты, связанные с процессом обращения товаров. Делятся на чистые и дополнительные. Чистые возникают при купле-продаже и не увеличивают стоимость товаров. Дополнительные связаны с продолжением процесса производства в сфере обращения: транспортировка товаров, их доработка, хранение, комплектование, упаковка и т. п.; увеличивают стоимость товаров [21].

См. также Издержки.

Издержки производства – совокупность затрат труда (живого и овеществленного) на производство продукта. Различают общественные и индивидуальные издержки производства (себестоимость). Снижение издержек производства возможно при более быстром росте производительности труда по сравнению с ростом его оплаты, а также при экономии овеществленного труда [21].

См. также Издержки.

Изменение и расторжение договора. Требование об изменении или расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии – в 30-дневный срок. ГК РФ, ст. 452, п. 2.

Изменение и расторжение договора поставки. Договор поставки считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороны уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.

ГК РФ, ст. 523, п. 4.

См. также Договор поставки.

Изменение и расторжение договора энергоснабжения. Если абонентом по договору энергоснабжения выступает юридическое лицо, энергоснаб-жающая организация вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, предусмотренном ст. 523 ГК РФ, за исключением случаев, установленных законом или иными правовыми актами.

ГК РФ, ст. 546, п. 1.

Если абонент неоднократно нарушает условия договора энергоснабжения по срокам оплаты за потребленную энергию, энергоснабжаю-щая организация вправе в одностороннем порядке расторгнуть с ним договор и полностью прекратить подачу энергии.

Положение об основах организации энергосбытовой работы с потребителями энергии. Утверждено Правлением РАО «ЕЭС России» 14.02.2000 г. См. также Договор энергоснабжения.

Измерение мощности должно производиться в цепях: генераторов – активной мощности;

конденсаторных батарей мощностью 25 Мвар и более и синхронных компенсаторов – реактивной мощности;

трансформаторов и линий напряжением 6 кВ и выше, питающих собственные нужды тепловых электростанций – активной мощности;

повышающих двухобмоточных трансформаторов электростанций – активной и реактивной мощности;

понижающих трансформаторов 220 кВ и выше – активной и реактивной мощности, напряжением 110–150 кВ – активной мощности;

линий напряжением 110 кВ и выше с двусторонним питанием, а также обходных выключателей – активной и реактивной мощности.

На других элементах подстанций, где для периодического контроля режимов сети допустимы измерения перетоков активной и реактивной мощности, должна предусматриваться возможность присоединения контрольных переносных приборов.

ПУЭ, п. 1.6.13.

Измерение напряжения должно производиться:

на секциях сборных шин постоянного и переменного тока, которые могут работать раздельно;

в цепях генераторов постоянного и переменного тока, синхронных компенсаторов, а также в отдельных случаях в цепях агрегатов специального назначения;

в цепях возбуждения синхронных машин мощностью 1 МВт и более; в цепях возбуждения гидрогенераторов измерение не обязательно;

в цепях силовых преобразователей, аккумуляторных батарей, зарядных и подзарядных устройств;

в цепях дугогасящих реакторов.

ПУЭ, п. 1.6.9.

Измерение тока должно производиться в цепях всех напряжений, где оно необходимо для систематического контроля технологического процесса или оборудования. В цепях переменного трехфазного тока следует, как правило, измерять ток одной фазы.

ПУЭ, пп. 1.6.6, 1.6.8.

Измерение частоты должно производиться: на каждой секции шин генераторного напряжения; на каждом генераторе блочной тепловой или атомной электростанции; на каждой системе (секции) шин высшего напряжения электростанции;

в узлах возможного деления энергосистемы на несинхронно работающие части. ПУЭ, п. 1.6.16.

Измерения качества электрической энергии – измерения с целью проверки соответствия значений ПКЭ установленным требованиям. К выполнению измерений могут быть допущены лица, имеющие квалификацию не ниже группы III по электробезопасности (в отдельных установленных случаях – группы IV). Эти лица должны быть аттестованы на право проведения контроля ПКЭ в установленном порядке.

Методические указания по контролю и анализу качества электрической энергии в системах общего назначения. Ч. 1. Контроль качества электрической энергии. Утверждены Госэнергонадзором 27.12.2000 г.

См. также Анализ КЭ, Контроль КЭ.

Измерения при синхронизации. Для измерений при точной (ручной или полуавтоматической) синхронизации должны предусматриваться следующие приборы: два вольтметра (или один двойной вольтметр), два частотомера (или двойной частотомер), синхроноскоп.

ПУЭ, п. 1.6.19.

Измерения электроэнергии выполняют методом интегрирования по времени электрической мощности контролируемой сети при помощи индукционного или электронного счетчика электроэнергии и периодического считывания непрерывно нарастающих показаний счетчика. Значение электроэнергии за учетный период определяют по разности показаний счетчика в конце и начале этого периода.

Типовая методика выполнения измерений количества электрической энергии. Утверждена РАО «ЕЭС России» 15.05.1997 г.

Измерительный канал – функционально объединенная совокупность технических средств, по которой проходит один последовательно преобразуемый сигнал, выполняющая законченную функцию измерений, имеющая нормированные метрологические характеристики. В измерительный канал входят все агрегатные средства измерений и линии связи от первичного измерительного преобразователя до средства предоставления информации включительно.

Информационно-измерительные системы. Метрологическое обеспечение. Основные положения. Утверждено РАО «ЕЭС России» 12.03.2001 г.

Измерительный комплекс средств учета электроэнергии – совокупность устройств одного присоединения, предназначенных для измерения и учета электроэнергии (трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, счетчики электрической энергии, датчики импульсов, сумматоры и их линии связи) и соединенных между собой по установленной схеме [12].

Измерительный элемент статического (электронного) счетчика—часть счетчика, создающая на выходе импульсы, число которых пропорционально измеряемой активной энергии.

ГОСТ 30207—94.

Износ – эксплуатационное или естественное снашивание основных фондов и другого имущества длительного пользования, ведущее к ухудшению их технико-производственных свойств и снижению первоначальной стоимости (физический износ); утрата основными фондами их первоначальной стоимости (цены) при сохранении прежних технико-производственных свойств и физического состояния вследствие повышения производительности труда в соответствующих отраслях общественного производства, а также в связи с появлением новых технологий (моральный износ) [28].

См. также Моральный износ, Физический износ.

Износ основных средств (фондов) – снижение стоимости основных средств по установленным нормам в процессе их эксплуатации [21]. См. также Физический износ основных средств (фондов).

Изолированная нейтраль – нейтраль трансформатора или генератора, не присоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных им устройств.

ПУЭ, п. 1.7.6.

Изолированная энергосистема – энергосистема, не имеющая электрических связей для параллельной работы с другими энергосистемами.

ГОСТ 21027—75.

Изъятие документов – административно-правовая мера воздействия, принудительное лишение предприятий возможности пользоваться и распоряжаться документами. В объем и состав документов, подлежащих изъятию у предприятий, включаются первичные документы, денежные документы, планы, сметы, декларации и иные документы, связанные с исчислением и уплатой налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также другие справочные материалы и расчеты, за исключением документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну. Изъятие документов у предприятий производится на основании письменного, на бланке установленного образца, мотивированного постановления должностного лица, производящего проверку. Изъятие документов производится в присутствии должностных лиц проверяемого предприятия, которые имеют право делать заявления по поводу этих действий, подлежащие занесению в протокол изъятия [28].

Имидж – репутация, престиж фирмы, качество товара, точность выполнения принятых обязательств, формы общения с клиентами. Имидж прежде всего проявляется в ассортименте и качестве продукции, утверждает за фирмой репутацию поставщика товаров современных (особо модных – для товаров широкого потребления, высокого технического уровня – для техники и товаров длительного использования) и высокого качества, точного соответствия объявленным параметрам качества. Важной стороной имиджа фирмы является точность в выполнении обязательств по поставкам продукции, платежам. Имидж тесно связан с товарным знаком фирмы и фирменным стилем [28].

Импульс напряжения в системе электроснабжения – резкое изменение напряжения в системе электроснабжения, длящееся малый интервал времени относительно определенного интервала времени.

ГОСТ 23875—88.

Имущество предприятия – совокупность имеющихся на предприятии средств труда, запасов, находящихся в процессе производства, предметов труда, готовой продукции, денег, денежных документов и других ценностей. К имуществу относятся также принадлежащие предприятию объекты незавершенного строительства, права на пользование природными ресурсами и права на другое имущество [33].

Инвестиции – средства (денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, имеющие денежную оценку), вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности и (или) иной деятельности с целью получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта [33].

Индекс цен – показатель, характеризующий динамику изменения цен за определенный период. Различают индивидуальный индекс цен, равный отношению цены на данный товар в наблюдаемом (отчетном) году и в базисном периоде, и сводный индекс цен, равный отношению стоимости группы товаров, проданных в отчетном периоде, исчисленной в фактических ценах и ценах базисного периода [28].

Индекс цен потребительских – показатель, отражающий динамику изменения стоимости «корзины» потребительских товаров и услуг, продовольственных товаров, жилья, промышленных товаров массового потребления, топлива и др. Является основным показателем уровня инфляции в стране; рассчитывается ежемесячно [21].

Индекс цен розничных – показатель, характеризующий динамику изменения розничных цен на потребительском рынке [21].

Индивидуальная норма расхода топлива, тепловой и электрической энергии – норма расхода топлива, тепловой и электрической энергии на производство единицы продукции (работ), которая устанавливается по типам или отдельным топливо– и энергопотребляющим агрегатам, установкам, машинам (паровым и водогрейным котлам, печам и т. д.), технологическим схемам применительно к определенным условиям производства продукции (работы) [36].

См. также Нормы расхода топлива, тепловой и электрической энергии.

Ивдукщюнньш счетчик – счетчик, в котором магнитное поле неподвижных токопроводящих катушек влияет на подвижный элемент из проводящего материала. Обычно это диск, по которому текут токи, индуцированные магнитным полем катушек.

ГОСТ 6570—75.

Инжиниринг – комплекс инженерно-консультационных услуг коммерческого характера по подготовке и обеспечению непосредственно процесса производства, обслуживанию сооружений, эксплуатации хозяйственных объектов и реализации продукции. К основным видам инжиниринга относят услуги предпроектного, проектного и послепро-ектного характера. Наибольшее распространение инжиниринговые услуги получили в связи с подготовкой проектов капитального строительства, в которых основной их функцией является оптимизация инвестиций [28].

Инструктаж целевой – указания по безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке, охватывающие категорию работников, определенных нарядом или распоряжением, от выдавшего наряд, отдающего распоряжение до члена бригады или исполнителя. Без проведения целевого инструктажа допуск к работе не разрешается.

МПБЭЭ, термины.

Инструкция – совокупность правил, регламентирующих определенные аспекты производственно-технической деятельности. Инструкции призваны доводить до исполнителей информацию и распоряжения о том, как они должны действовать в тех или иных, в том числе «нештатных», ситуациях;

подзаконный нормативный акт, издаваемый министерствами, руководителями других центральных и местных органов государственного управления в пределах их компетенции на основании и во исполнение законов, указов, постановлений и распоряжений правительства и актов вышестоящих органов государственного управления. Такая инструкция подлежит обязательной регистрации в Министерстве юстиции РФ, после чего считается вступившей в силу [28].

Инфляция – переполнение сферы обращения бумажными деньгами; является формой обложения населения своеобразным невидимым налогом: люди «доплачивают» в результате роста цен, который всегда опережает рост зарплаты; обесценивание денег, вызванное превышением количества денег, находящихся в обращении, над их товарным покрытием, выражающееся в росте цен и падения уровня реальных доходов населения. Источниками инфляции являются дефицит государственного бюджета, требующего для своего покрытия выпуска все новых бумажных денег либо государственных ценных бумаг; товарный дефицит, ведущий к росту цен; отрыв роста заработной платы от роста производительности труда; высокий уровень непроизводительных расходов государства и др. [28].

Информационное обеспечение – информация, необходимая для управления экономическими процессами, содержащаяся в базах данных информационных систем; создание информационных условий функционирования системы, обеспечение необходимой информацией, включение в систему средств поиска, получения, хранения, накопления, передачи, обработки информации, организации банков данных. Создание информационного обеспечения – непременное условие построения и функционирования автоматизированных систем управления [28].

Информационно-измерительная система – совокупность функционально объединенных измерительных, вычислительных и других вспомогательных технических средств для получения измерительной информации, ее преобразования, обработки с целью представления потребителю (в том числе ввода в АСУ) в требуемом виде либо автоматического осуществления логических функций – контроля, диагностики, идентификации.

Информационно-измерительные системы. Метрологическое обеспечение. Основные положения. Утверждено РАО «ЕЭС России» 12.03.2001 г.

Инфраструктура рынка – учреждения, организации, государственные и коммерческие предприятия и службы, обеспечивающие нормальное состояние рынка товаров, рынка капиталов и других рынков. Формы обслуживания рынков выработаны многолетней отечественной и зарубежной практикой. В инфраструктуру товарного рынка входят прежде всего оптовая и розничная торговля, вся торговая сеть, магазины, универмаги, универсамы и другие предприятия, главное назначение которых – обеспечение купли-продажи товаров; аукционы, ярмарки, коммерческие посреднические центры и биржи товарные, а также специальные государственные органы: государственная контрактная система, антимонопольный комитет, инспекция по контролю за ценами и др. [21].

Инцидент – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положения ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других ФЗ и иных нормативных актов РФ, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте (если они не содержат признаков аварии) [11].

Искажающий электроприемник – приемник электрической энергии с нелинейной электрической характеристикой или с несимметричным или колебательным режимом работы, подключение которого к сети приводит или может привести к несинусоидальности, колебаниям напряжения или несимметрии трехфазной системы напряжений в электрической сети.

Методические указания по контролю и анализу качества электрической энергии в системах общего электроснабжения. Ч. 2. Анализ качества электрической энергии. Утверждены Госэнергонадзором 27.12.2000 г

Искажение формы кривой переменного напряжения (тока) – отличие формы кривой переменного напряжения (тока) в системе электроснабжения от требуемой.

ГОСТ 23875—88.

Исковая давность – срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Общий срок исковой давности – три года. Для отдельных видов требований законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком.

ГК РФ, ст. 195, 196, 197, п. 1.

Исправное состояние (исправность) состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

ГОСТ 27.002—89.

Испытания при инспекционном контроле за сертифицированной электрической энергией – испытания, проводимые аккредитованными в установленном порядке испытательными лабораториями (центрами) с целью подтверждения соответствия качества электроэнергии требованиям, которые были установлены при ее сертификации.

Методические указания по контролю и анализу качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Ч. 1. Контроль качества электрической энергии. Утверждены Госэнергонадзором 27.12.2000 г.

Испытания электрической энергии при осуществлении государственного надзора – испытания, проводимые органами государственного надзора с целью проверки соответствия электроэнергии установленным ГОСТ 13109—97 требованиям к ее качеству.

Методические указания по контролю и анализу качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Ч. 1. Контроль качества электрической энергии. Утверждены Госэнергонадзором 27.12.2000 г.

Источник электрической энергии (источник) – электротехническое изделие (устройство), преобразующее различные виды энергии в электрическую энергию.

ГОСТ 18311—80.

Исчезновение напряжения – снижение напряжения в любой точке системы электроснабжения до нуля.

ГОСТ 23875—88.

К

Кабельная линия (КЛ) – линия для передачи электроэнергии или ее отдельных импульсов, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями; для маслонаполненных КЛ, кроме того, – с подпитывающими аппаратами и системой сигнализации давления масла.

МПБЭЭ, термины.

Кабельный ввод – кожух, предназначенный для защиты концевых муфт кабеля.

СТ МЭК 50(461)—84.

Элемент конструкции, снабженный отверстиями, обеспечивающими ввод кабелей в НКУ.

ГОСТ 22789—94; СТ МЭК 439-1—85.

Калибровка – совокупность операций, устанавливающих соотношение между значением величины, полученным с помощью данного средства измерений и соответствующим значением величины, определенным с помощью эталона, с целью определения действительных метрологических характеристик этого средства измерений.

Информационно-измерительные системы. Метрологическое обеспечение. Основные положения. Утверждено РАО «ЕЭС России» 12.03.2001 г.

Калибровка средств измерений – совокупность операций, выполняемых в целях определения и подтверждения действительных значений метрологических характеристик и (или) пригодности к применению средств измерений, не подлежащих государственному метрологическому контролю и надзору.

Закон РФ «Об обеспечении единства измерений», ст. 1; [12].

Калькуляция – эффективный метод бухгалтерского учета, определенный порядок расчета себестоимости единицы продукции, работ, услуг по установленным статьям расходов в денежном выражении [21]. Калькуляция себестоимости продукции включает следующие статьи затрат:

сырье и материалы (за вычетом возвратных отходов);

покупные изделия, полуфабрикаты и услуги кооперированных предприятий;

заработная плата основная производственных рабочих; заработная плата дополнительная производственных рабочих; отчисления на социальные нужды с заработной платы основной и дополнительной производственных рабочих;

расходы на подготовку и освоение производства; расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; цеховые расходы; общехозяйственные расходы; потери от брака;

внепроизводственные расходы [33].

Капиталоемкость – показатель, характеризующий размер основного капитала, необходимого для выпуска продукции, товаров, услуг стоимостью в одну денежную единицу. Капиталоемкость определяется путем деления стоимости основных средств на объем продукции в денежном выражении, выпускаемой за один год [28].

Капитальные вложения – средства, предназначенные для простого и расширенного воспроизводства основных фондов в производственных и непроизводственных сферах. Капитальные вложения характеризуются отраслевой, технологической и воспроизводственной структурой:

отраслевая структура капитальных вложений – это соотношение между объемами капитальных вложений по отраслям экономики;

технологическая структура капитальных вложений характеризует соотношение между затратами на приобретение машин и оборудования (активную часть основных фондов) и на строительно-монтажные работы (пассивную часть основных фондов).

Совершенствование технологической структуры капитальных вложений путем увеличения удельного веса затрат на воспроизводство активной части основных фондов является важнейшим направлением повышения эффективности затрат [21].

Капитальный ремонт – простое воспроизводство активной и пассивной частей основных фондов, израсходовавших свой нормативный ресурс, и восстановление еще не изношенных элементов основных фондов с целью использования их эксплуатационных ресурсов путем крупного всеобъемлющего ремонта, при котором заменяются целиком изношенные детали, узлы, части машин, зданий, сооружений. В отношении оборудования капитальный ремонт – это комплекс работ по восстановлению технических качеств оборудования и его работоспособности. Как правило, в процессе капитального ремонта осуществляется также и модернизация оборудования [28].

Категории электроприемников:

I категория – электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, значительный экономический ущерб, повреждение дорогостоящего основного оборудования, массовый брак продукции, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства.

II категория – электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.

III категория – все остальные электроприемники, не подходящие под определение I и II категорий.

ПУЭ, 1.2.18.

Качество – совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением.

ГОСТ 15467—79.

Качество определяется мерой соответствия товаров, работ, услуг условиям и требованиям стандартов, договоров, контрактов, запросов потребителей. Различают качество продукции, работы, труда, материалов, товаров, услуг. Качество является одним из существенных условий многих гражданско-правовых договоров. Качество продукции охватывает не только потребительские, но и технологические свойства продукции, конструктивно-художественные особенности, надежность, долговечность, ремонтопригодность и т. п. Качество товара в договорах, заключаемых в пределах одной страны, обычно определяется принятыми стандартами. В других случаях в контракт включается спецификация, определяющая качество товара [28].

Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг, не соответствующих требованиям стандартов, техническим условиям или образцам по качеству, комплектности или упаковке, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 30 МРОТ, на юридических лиц – от 200 до 300 МРОТ.

КоАП, ст. 14.4, п. 1.

Качество электрической энергии (КЭ) – степень соответствия параметров электрической энергии их установленным значениям.

ГОСТ 23875—88.

Требования к качеству электроэнергии устанавливаются в нормативных документах, договорах энергоснабжения, ТУ на присоединение, а также в иных документах.

Методические указания по контролю и анализу качества электрической энергии в системах общего назначения. Ч. 1. Контроль качества электрической энергии. Утверждены Госэнергонадзором 27.12.2000 г.

Качество энергии, подаваемой энергоснабжающей организацией —

показатель, который должен соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами и иными обязательными правилами или предусмотренным договором энергоснабжения. ГК РФ, ст. 542, п. 1.

Квалифицированный обслуживающий персонал в электроустановках —

специально подготовленные работники, прошедшие проверку знаний в объеме, обязательном для данной работы (должности), и имеющие группу по электробезопасности, предусмотренную действующими правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок. ПУЭ, п. 1.1.14.

Классификация основных средств – группировка основных средств, установленная Госкомстатом СССР и включающая 12 видов: здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, производственный инвентарь и принадлежности, хозяйственный инвентарь, рабочий и продуктивный скот, многолетние насаждения, капитальные затраты по улучшению земель, прочие основные фонды [28].

Класс напряжения электрооборудования – номинальное напряжение электрической системы, для работы в которой предназначено данное электрооборудование.

ПУЭ, п. 1.8.12.

Класс точности трансформатора тока (напряжения) – обобщенная характеристика трансформатора тока (напряжения), определяемая установленными пределами допускаемых погрешностей при заданных условиях работы. Обозначается числом, которое равно пределу допускаемой токовой погрешности (погрешности напряжения) в процентах при номинальном первичном токе (напряжении).

ГОСТ 18685—73.

Класс точности электрического реле – число, характеризующее точность электрического реле, условно определяемое выраженной в процентах относительной предельной основной погрешностью.

ГОСТ 16022—83.

Класс энергетической эффективности продукции – обозначение установленного нормативным документом уровня энергоэффективно сти, характеризуемого интервалом значений показателей экономичности энергопотребления для группы однородной (энергопотребляющей) продукции.

ГОСТ Р 51541—99.

Клиринг – система безналичных расчетов по встречным обязательствам между странами, банками, компаниями, предприятиями за поставленные, проданные друг другу товары, ценные бумаги и оказанные услуги исходя из условий баланса платежей. Банковский клиринг представляет собой систему межбанковских безналичных расчетов, осуществляемых через расчетные палаты и основанных на взаимном зачете равных платежей друг другу; процедура расчетов через расчетную палату, выступающую в качестве консолидированного продавца перед всеми покупателями по биржевым сделкам, гарантируя тем самым исполнение заключенных контрактов и страхуя их участников от возможных финансовых потерь; взаимный зачет платежей по чекам в рамках одного государства [28].

Код IP – система кодификации, применяемая для обозначения степеней защиты, обеспечиваемых оболочкой (от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов, воды), а также для предоставления дополнительной информации, связанной с такой защитой.

ГОСТ 14254—96.

Колебания напряжения (частоты) – серия единичных изменений напряжения (частоты) во времени.

ГОСТ 23875—88.

Количественные экономические показатели – показатели, выраженные в физических или денежных единицах (штуках, единицах веса, объема, длины, площади, рублях, долларах). К количественным показателям относят объем производимой продукции в натуральном и денежном измерении, величину издержек производства и обращения, выручку от реализации товаров и услуг, прибыль, доходы и расходы населения (страны, региона, семьи), объемы экспорта и импорта в натуральном и денежном измерении, величины внутреннего и внешнего долга, запасы сырья и др. [28].

Количество энергии – показатель, определяемый в соответствии с данными учета о фактическом потреблении энергии. Энергоснабжа-ющая организация обязана подавать абоненту энергию через присоединенную сеть в количестве, предусмотренном договором энергоснабжения, и с соблюдением режима подачи, согласованного сторонами.

ГК РФ, ст. 541, п. 1.

Количество и качество энергии, предполагаемой к отпуску бюджетным организациям и учреждениям, состоящим на бюджетном финансировании, определяются на основании и в пределах представленных таким потребителем данных о выделенных ему лимитах (согласованных сметах на оплату энергии, подтвержденных соответствующим официальным документом органа государственной власти или местного самоуправления).

Положение об основах организации энергосбытовой работы с потребителями энергии. Утверждено Правлением РАО ЕЭС «России» 14.02.2000 г.

Коллективный подряд – форма организации и оплаты труда бригады или другого коллектива. Оплата производится по конечным результатам за проделанную работу в целом. Распределение сдельного заработка между членами бригады производится в соответствии с тарифными разрядами, фактически отработанным временем и коэффициентом трудового участия [28].

См. также Бригадный подряд и бригадный хозрасчет.

Командная экономика – способ управления экономической системой, хозяйством страны, основанный на высоком уровне централизации функций руководства экономикой, применении директивных методов управления, сосредоточении основных видов ресурсов производства в государственной собственности [28].

Комбинирование – соединение разных производств, представляющих собой последовательные ступени обработки или комплексную переработку сырья либо использование отходов производства на одном предприятии (комбинате) [33].

См. также Концентрация производства.

Комитент – лицо, поручающее другому лицу (комиссионеру) заключить сделку от своего имени, но за счет комитента [28].

Коммерция – предпринимательская деятельность: торговая и тор-гово-посредническая деятельность, участие в продаже или содействие продаже товаров и услуг [28].

Коммерческие организации – организации (юридические лица), имеющие извлечение прибыли основной целью своей деятельности. ГК РФ, ст. 50, п. 1.

См. также Некоммерческие организации.

Коммерческие потери электроэнергии – потери, обусловленные хищениями электроэнергии, несоответствием показаний счетчиков оплате за электроэнергию бытовыми потребителями и другими причинами в сфере организации контроля потребления энергии [17]. К коммерческим относят потери электрической энергии, обусловленные следующими факторами. Недостоверный учет: работа приборов учета с отклонениями от нормативных характеристик;

неправильное подключение цепей напряжения и тока, схем подключения электросчетчиков;

неисправность приборов учета, счетного механизма; ошибки при снятии показаний электросчетчиков и коэффициентов трансформации трансформаторов тока и напряжения; ошибочное или умышленное изменение коэффициентов пересчета или сведений о расходе электроэнергии;

замена приборов учета без согласования с энергосбытовыми подразделениями;

несанкционированное подключение токоприемников;

подключение токоприемников помимо счетчиков;

вмешательство в работу счетчиков с целью искажения показаний;

несообщение о неправильной работе счетчика;

недостаточная обеспеченность электросетей приборами контрольного (технического) учета. Ошибки в начислениях за отпущенную энергию:

ошибочные или недостоверные сведения о потребителе;

ошибки при передаче информации о расходе энергии с мест установки приборов учета в бухгалтерию;

ошибки при корректировке данных о потребителе;

невыставленные счета потребителю из-за отсутствия информации;

расчет по приборам учета не на границе балансовой принадлежности;

расчет по присоединенной мощности (дифтарифный акт). Неоплата энергии потребителями, находящимися на самооплате. О совершенствовании работы по снижению потерь при реализации электроэнергии в энергосистемах РАО «ЕЭС России». Приказ РАО «ЕЭС России» от 10.05.2001 г. № 228.

Коммерческие расходы – расходы, связанные с реализацией продукции. К коммерческим расходам относятся затраты на тару и упаковку изделий на складах готовой продукции, доставку продукции на станцию (пристань), ее погрузку в вагоны, суда, на автомашины и другие транспортные средства. К коммерческим расходам относятся также затраты по содержанию складов, баз и других помещений для хранения продукции, предназначенной для реализации (в размере износа основных средств, начисленного по действующим нормативам), и др. [21].

Коммерческое предпринимательство – товарно-денежные отношения, торгово-обменные операции, т. е. перепродажа товаров и услуг. В отличие от производственно-предпринимательской деятельности здесь нет необходимости в обеспечении производственными ресурсами для выпуска продукции [33].

См. также Виды предпринимательства.

Коммерческое представительство. Коммерческим представителем является лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности. Коммерческий представитель вправе требовать уплаты обусловленного вознаграждения и возмещения понесенных им при исполнении поручения издержек от сторон договора в равных долях, если иное не предусмотрено соглашением между ними.

ГК РФ, ст. 184, пп. 1, 2.

Коммутационная аппаратура – общий термин, относящийся к коммутационным аппаратам и их комбинациям с присоединенными аппаратами управления, измерения, защиты и регулирования, а также к комплектным устройствам аппаратов и оборудования с взаимными соединениями, вспомогательными устройствами, оболочками и поддерживающими конструкциями, предназначенными главным образом для использования при генерировании, передаче, распределении и преобразовании электроэнергии.

СТ МЭК 50(441)—84.

Коммутационный аппарат – электрический аппарат, предназначенный для коммутации электрической цепи и снятия напряжения с части электроустановки (выключатель, выключатель нагрузки, отделитель, разъединитель, автоматический выключатель, рубильник, пакетный выключатель, предохранитель и т. п.).

МПБЭЭ, термины.

Компания – объединение юридических или физических лиц для проведения совместной экономической (производственной, торговой, посреднической, финансовой, страховой) деятельности. Под компанией понимают предприятия, имеющие разные организационно-правовые формы (формы деловой организации работы, деятельности). Компания имеет статус юридического лица [28].

Компенсация – возмещение ущерба; вознаграждение за неиспользованное право; способ погашения обязательств путем зачета встречных требований должника и кредитора; выдача денежных сумм и единовременных пособий работникам за неиспользованный отпуск, рост цен, при увольнении, восстановлении на службе, при переводе на другую работу и т. д. [21].

Компенсирующий реактор – реактор регулируемого вентильного источника реактивной мощности, включаемого параллельно сети (имеется в виду источник реактивной мощности, состоящий из последовательно включенных реактора и соединенных встречно-параллельно управляемых вентилей).

ГОСТ 18624—73.

Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) – подстанция, состоящая из шкафов или блоков со встроенным в них трансформатором и другим оборудованием распределительного устройства, поставляемая в собранном или подготовленном для сборки виде.

ГОСТ 24291—90.

Конверсионный маркетинг – маркетинг, проводимый при негативном спросе, то есть при практическом отсутствии спроса на товары [28].

Конверсия – существенное преобразование, изменение условий, замена одних объектов производства или ценных бумаг другими. Основными видами конверсии являются:

конверсия валют и ценных бумаг – обмен одной валюты на другую или одних видов акций на другие;

конверсия займа – изменение первоначальных условий займа или обмен облигаций;

конверсия внешнего долга – сокращение общей величины внешней задолженности государства посредством изменения условий предоставления кредита, форм и сроков его возвращения, процентных ставок [28].

Конденсаторная установка для компенсации реактивной мощности —

электроустановка, состоящая из конденсаторов и относящегося к ней вспомогательного электрооборудования (регулятора реактивной мощности, контакторов, предохранителей и т. д.).

ГОСТ 27389—87.

Кондиция – условие, стандарт, норма, качество, которым согласно договору должен отвечать товар [21].

Конечный потребитель электрической энергии – лицо, покупающее электрическую энергию только для собственного потребления [22].

Конкурентный отбор поставщиков мощности – включение в баланс мощности оптового рынка поставщиков (электростанций) в порядке увеличения их тарифных ставок за мощность.

Временные методические указания по формированию и применению двухста-вочных тарифов на ФОРЭМ. Утверждены ФЭК РФ 06.05.1997 г.

Конкурентный отбор поставщиков электроэнергии – загрузка электростанций:

в процессе формирования баланса электроэнергии – в порядке возрастания топливных составляющих себестоимости;

в процессе оперативного (диспетчерского) управления – в порядке увеличения тарифных ставок за энергию.

Временные методические указания по формированию и применению двухста-вочных тарифов на ФОРЭМ. Утверждены ФЭК РФ 06.05.1997 г.

Конкурентоспособность – способность осуществлять свою деятельность в условиях рыночных отношений и получать при этом прибыль, достаточную для научно-технического совершенствования производства, стимулирования работников и поддержания продукции на высоком качественном уровне. Конкурентоспособность определяется также на основе прогнозов развития потребностей покупателей и качественного совершенствования продукции предприятия в сопоставлении с необходимыми затратами и прогнозируемым получением прибыли [21].

Конкурентоспособность товара – соответствие товара требованиям рынка, совокупность характеристик товара, в которой отражается его отличие от товара конкурента по степени соответствия конкретной общественной потребности и по затратам на ее удовлетворение. Конкурентоспособность товара зависит как от его потребительских свойств, так и от цены. Чем выше полезный эффект товара и ниже цена, тем выше реальная возможность его реализации [21].

Консалтинг – консультирование по широкому кругу вопросов экономической деятельности предприятий, фирм, организаций. Консалтинговые фирмы предоставляют услуги по исследованию и прогнозированию рынка (товаров, услуг, лицензий, ценных бумаг) и рыночных цен, по разработке технико-экономических обоснований на различные объекты, по проведению маркетинговых исследований, разработке экспертной стратегии и т. д. Консалтинговые фирмы могут специализироваться по отдельным профилям консультационной деятельности. Консалтинг может состоять также в подготовке пакетов учредительных документов при создании новых организаций [28].

Конструктивный отказ – отказ, возникший по причине, связанной с несовершенством или нарушением установленных правил и (или) норм проектирования и конструирования.

ГОСТ 27.002—89.

Контракт – соглашение (обычно письменное), договор, определяющий взаимные обязательства и права договаривающихся сторон. Существует множество видов контрактов: базовые, бартерные, коммерческие, долгосрочные, лизинговые, типовые, а также большое число конкретных контрактов каждого вида [21].

Контракт коммерческий – документ, представляющий собой договор поставки товаров или предоставления услуг. Устанавливает определенные права и обязанности сторон. Внешнеторговый коммерческий контракт заключается между субъектами различного гражданства, а платежи осуществляются в иностранной валюте (за исключением бартерных сделок). В контракте определяются договорные условия, порядок их исполнения и ответственность сторон. Коммерческий контракт содержит несколько разделов: определение сторон; предмет договора; цена и общая сумма контракта; сроки поставки товаров; условия платежей; упаковка и маркировка товаров; гарантии продавцов; штрафные санкции; страхование; обстоятельства непреодолимой силы; арбитраж. При поставке товаров с различными качественными характеристиками или разного ассортимента к контракту прилагаются подробные спецификации [21].

Контрафакция – подделка; незаконное использование фирмами обозначений и товарных знаков, как правило, уже зарекомендовавших себя изделий других компаний. В результате покупатели вводятся в заблуждение относительно происхождения и качества товара [21].

Контроль качества электрической энергии (КЭ) – проверка соответствия ПКЭ установленным требованиям.

ГОСТ 23875—88.

Методические указания по контролю и анализу качества электрической энергии в системах общего электроснабжения. Ч. 1. Контроль качества электрической энергии. Утверждены Госэнергонадзором 27.12.2000 г.

См. также Анализ КЭ, Измерения КЭ.

Конфискация – принудительное и безвозмездное изъятие объектов собственности у их владельца, осуществляемое согласно решению судебных органов или уполномоченных административных органов [28].

Концентрация производства имеет четыре формы: укрупнение предприятий; специализация; кооперирование; комбинирование [33].

См. также Комбинирование, Кооперирование, Специализация, Укрупнение предприятий.

Концепция стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» на 2003–2008 гг.

За 5 лет (1998–2003 гг.) была подготовлена база для реформирования компании. Стратегия предполагает, что на процесс реформирования компаний холдинга РАО «ЕЭС России» потребуется 3 года, и к 2006 г. из РАО «ЕЭС России» будут выделены все основные субъекты отрасли. После этого потребуется еще 2 года на их доформирова-ние и завершение корпоративных процедур. В результате через 5 лет (в 2008 г.) будет сформирована целевая структура отрасли [34].

Концерн «Росэнергоатом» – эксплуатирующая организация атомных станций РФ, созданная на основании Указа Президента РФ от 07.09.1992 г. № 1055.

Временные правила работы ФОРЭМ. Утверждены ФЭК РФ 31.07.1996 г.

Конъюнктура – условия, обстановка, положение, сложившееся в определенный момент в области деловых отношений. Конъюнктура складывается на основе конкретных вариантов поведения, взаимодействия институтов или групп между собой и членами общества. Центральная роль здесь принадлежит государственным и экономическим структурам. Конъюнктура может характеризоваться стабильностью или нестабильностью. Стабильности соответствует четкая реализация деловых отношений на основе законов или международных договоров, содержание которых отвечает широким общественным интересам. Принято оценивать деловую, рыночную, товарную конъюнктуру [21].

Кооперирование – прямые производственные связи между предприятиями (объединениями), участвующими в совместном изготовлении определенной продукции [33].

См. также Концентрация производства.

Координационный совет по качеству электрической энергии является межведомственным координирующим и исполнительным органом, осуществляющим методологическую и организационную деятельность по вопросам КЭ. Координационный совет создан для обеспечения эффективного взаимодействия Минэнерго России, Госстандарта России, РАО «ЕЭС России» и других заинтересованных ведомств по вопросам создания правовых, экономических и производственных условий для реализации государственной политики в сфере обеспечения потребителей электрической энергией надлежащего качества.

Положение о Координационном совете по качеству электроэнергии. Утверждено Минэнерго России 01.10.2001 г., Госстандартом России 18.01.2001 г.

Короткое замыкание (КЗ) – замыкание, при котором токи в ветвях электроустановки, примыкающих к месту его возникновения, резко возрастают, превышая наибольший допустимый ток продолжительного режима. (Замыканием называется всякое случайное или преднамеренное, не предусмотренное нормальным режимом работы электрическое соединение различных точек электроустановки между собой или с землей. Следует отличать данное понятие термина от другого его значения, означающего действие, приводящее к электрическому соединению между собой различных точек, например, замыкание контактов, замыкание цепи.)

Короткое замыкание на землю – короткое замыкание в электроустановке, обусловленное соединением с землей какого-либо ее элемента.

ГОСТ 26522—85.

Корректирующее мероприятие – мероприятие, предпринятое для устранения причин существующего несоответствия и предотвращения их повторного возникновения.

Методические указания по контролю и анализу качества электрической энергии в системах общего электроснабжения. Ч. 2. Анализ качества электрической энергии. Утверждены Госэнергонадзором 27.12.2000 г.

Корреляция – в статистике: понятие, отражающее наличие связи между явлениями, процессами и характеризующими их величинами [28].

Корреспондентский счет – банковский счет, отражающий расчеты, произведенные одним кредитным учреждением по поручению за счет другого на основе заключенного корреспондентского договора. Платежи по корреспондентскому счету осуществляются в пределах остатка по счету либо с превышением остатка за счет овердрафта [28].

Коэффициент запаса по напряжению в узле нагрузки KU вычисляется по формуле:

KU = (U – Uкр)/U,

где U – напряжение в узле в рассматриваемом режиме;

Uкр – критическое напряжение в том же узле, соответствующее границе статической устойчивости электродвигателей.

Критическое напряжение в узлах нагрузки 110 кВ и выше при отсутствии более точных данных следует принимать равным большей из двух величин: : 0,7Uном и 0,75Uнорм, где Uнорм – напряжение в рассматриваемом узле нагрузки при нормальном режиме энергосистемы [18].

Коэффициент запаса статической (апериодической) устойчивости

по активной мощности в сечении Кр вычисляется по формуле:

Кр = (Рпр —(Р+∆Рнк))/Рпр,

где Рпр – предельный по апериодической статической устойчивости переток активной мощности в рассматриваемом сечении;

Р – переток в сечении в рассматриваемом режиме, Р>0;

∆Рнк– амплитуда нерегулярных колебаний активной мощности в этом сечении (принимается, что под действием нерегулярных колебаний переток изменяется в диапазоне Р± ∆Рнк). Запас устойчивости по активной мощности может быть задан также в именованных единицах: ∆Рзап = Р – (Р+∆Рнк) [18].

Коэффициент заполнения графика нагрузки – отношение среднеарифметического значения нагрузки электроустановки к максимальному за установленный интервал времени.

ГОСТ 19431—84.

Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения (тока) – величина, равная отношению действующего значения суммы гармонических составляющих к действующему значению основной составляющей переменного напряжения (тока).

ГОСТ 19431—84.

Коэффициент использования установленной мощности – отношение среднеарифметического значения мощности к установленной мощности электроустановки за определенный интервал времени. Для электростанций показателем использования установленной мощности является отношение произведенной за определенный интервал времени электрической энергии к установленной мощности электростанции (в часах за год).

ГОСТ 19431—84.

Коэффициент ликвидности – коэффициент, характеризующий платежеспособность фирмы, отношение оборотных средств к краткосрочным обязательствам [28].

Коэффициент мощности (соэср) – один из основных технико-экономических показателей работы электроустановки. Величина rascp показывает, какая часть от полной мощности S (кВА), характеризуемая активной мощностью Р (кВт), используется для полезной работы электроустановки и какая ее часть связана с загрузкой электросетей реактивной мощностью Q (квар):

ГОСТ 19880—74.

Коэффициент неравномерности графика нагрузки – отношение минимального значения ординаты графика нагрузки электроустановки к максимальному за установленный интервал времени.

ГОСТ 19431—84.

Коэффициент одновременности – отношение совмещенного максимума нагрузки энергоустановок к сумме максимумов нагрузки этих же установок за тот же интервал времени.

ГОСТ 19431—84.

Коэффициент оперативной готовности – вероятность того, что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме плановых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается, и с этого момента будет работать безотказно в течение заданного интервала времени.

ГОСТ 27.002—89.

Коэффициент полезного действия (КПД) – отношение полезной мощности к полной.

СТ МЭК 50(151)—78.

Коэффициент пульсации напряжения (тока) – величина, равная отношению наибольшего значения переменной составляющей пульсирующего напряжения (тока) к его постоянной составляющей. Для целей стандартизации допускается относить к номинальному напряжению (току).

ГОСТ 23875—88.

Коэффициент рентабельности – отношение валовой прибыли от продажи единицы товара к себестоимости (издержкам производства и обращения) [28].

Коэффициент рентабельности капитала – выраженное в процентах отношение прибыли от реализации к суммарным текущим балансовым активам. Показывает, сколько рублей необходимо затратить на получение 1 рубля прибыли независимо от источника привлечения средств [33].

Коэффициент сменности по энергопотреблению – отношение годового количества электрической энергии, потребляемой предприятием, к условному годовому потреблению. Под условным годовым потреблением понимают потребление при работе всех смен в режиме наиболее загруженной смены.

ГОСТ 19431—84.

Коэффициент сохранения эффективности отношение значения показателя эффективности использования объекта по назначению за определенную продолжительность эксплуатации к номинальному значению этого показателя, вычисленному при условии, что отказы объекта в течение того же периода не возникают.

ГОСТ 27.002—89.

Коэффициент спроса – отношение совмещенного максимума нагрузки приемников энергии к их суммарной установленной мощности. ГОСТ 19431—84.

Коэффициент трансформации – отношение напряжения на зажимах двух обмоток трансформатора в режиме холостого хода. ГОСТ 16110—82.

Коэффициент трудового участия – коэффициент, отражающий количественную оценку меры трудового участия отдельного работника в общих результатах труда группы работников [28].

Коэффициент формы кривой переменного напряжения (тока) – величина, равная отношению действующего значения периодического напряжения (тока) к его среднему значению.

ГОСТ 23875—88.

Коэффициент эффективности – отношение результата к обусловившим его затратам. Результат и затраты могут быть выражены как в однородных, так и в неоднородных показателях [28].

Кредитный договор – договор, по которому банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

ГК РФ, ст. 819, п. 1.

Кредиторская задолженность – денежные средства, временно привлеченные предприятием (организацией, учреждением) и подлежащие возврату соответствующим юридическим или физическим лицам. Кредиторская задолженность в пределах действующих сроков оплаты счетов и обязательств считается нормальной (законной) [21].

Кредиторская задолженность в крупном размере – задолженность гражданина в сумме, превышающей 500 МРОТ, а организации – в сумме, превышающей 2500 МРОТ.

УК РФ, ст. 177.

Кредитоспособность – совокупность реальных предпосылок для получения кредита, способность фирмы, предпринимателя его вернуть. Определяется суммой показателей, характеризующих аккуратность при расчетах по ранее полученным кредитам, текущее финансовое состояние, способность мобилизации средств из различных источников [21].

Кривая сбыта – графическая зависимость между уровнем цен и объемом товара, который может быть куплен на рынке по той или иной цене. Построение возможной кривой сбыта – важнейшая задача служб сбыта, поскольку на свободном рынке любые коммерческие решения приходится принимать с учетом того, как это может повлиять на сбыт продукции [21].

Кривая спроса – графическая зависимость между величиной спроса на товар (количество товара, которое могут и хотят приобрести покупатели) и его рыночной ценой при неизменных прочих (неценовых) факторах, влияющих на спрос. Кривая спроса графически отображает закон спроса, согласно которому чем выше цена, тем меньше величина спроса при прочих равных условиях [28].

Критическое напряжение в энергосистеме – предельное наименьшее значение напряжения в узлах энергосистемы по условиям статической устойчивости.

ГОСТ 21027—75.

Л

Лавина напряжения – явление лавинообразного снижения напряжения вследствие нарушения статической устойчивости энергосистемы и нарастающего дефицита реактивной мощности.

ГОСТ 21027—75.

Лавина частоты – явление лавинообразного снижения частоты в энергосистеме, вызванного нарастающим дефицитом активной мощности.

ГОСТ 21027—75.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем – совершение в крупном размере финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом наказываются штрафом в размере от 500 до 700 МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до семи месяцев либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 100 МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового. Те же деяния, совершенные: группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; лицом с использованием своего служебного положения наказываются лишением свободы от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую 2000 МРОТ.

УК РФ, ст. 174, пп. 1, 2.

Легитимация – признание или подтверждение законности прав и полномочий физических и юридических лиц, а также подтверждение законности соответствующими документами [28].

Лжепредпринимательство – создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, причинившее крупный ущерб гражданам, организациям или государству, наказывается штрафом в размере от 200 до 500 МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 50 МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового.

УК РФ, ст. 173.

Лизинг – долгосрочная аренда машин и оборудования. В лизинге обычно участвуют предприятие, производящее оборудование, арендодатель (лизинговая компания) и арендатор (предприятие) [21].

Ликвидность – способность рынка поглотить определенное количество ценных бумаг при изменении цены на эти бумаги; способность банков, фирм обеспечить своевременное выполнение своих (деловых) обязательств, возможность быстрого превращения активов предприятий, организаций, банков в денежные средства для своевременного погашения своих обязательств задолжника [21].

Лимит – предельная норма чего-либо, предельное количество [21].

Линейная электрическая цепь – электрическая цепь, электрические сопротивления, индуктивности и электрические емкости участков которой не зависят от значений и направлений токов и напряжений в цепи.

ГОСТ 19880—74.

Линия электропередачи (ЛЭП) – электроустановка, состоящая из проводов, кабелей, изолирующих элементов и несущих конструкций, предназначенная для передачи электрической энергии между двумя пунктами энергосистемы с возможным промежуточным отбором.

ГОСТ 24291—90.

Электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии на расстояние.

ГОСТ 19431—84.

Лицевой счет – бухгалтерский счет, предназначенный для учета расчетов с дебиторами и кредиторами, физическими и юридическими лицами, включая финансовые, кредитные учреждения, а также органы государственной власти. В банках лицевые счета применяются для учета кредитных и расчетных операций клиентов. В налоговых инспекциях лицевые счета открывают на каждого плательщика и на каждый вид налогов. В коммунальных предприятиях на лицевых счетах отражаются учет и контроль коммунальных платежей, квартирной оплаты и т. п. [28].

Лицензиат – физическое или юридическое лицо, приобретающее у собственника изобретения, патента, технических или технологических новшеств права на промышленное и коммерческое использование изобретения, патента на определенный срок в соответствии с условиями договора [28].

Лицензионные требования и условия при осуществлении деятельности по эксплуатации электрических сетей:

соблюдение требований нормативных правовых актов РФ и нормативных технических документов, устанавливающих правила эксплуатации электрических сетей;

наличие сертификатов на оборудование, используемое лицензиатом при осуществлении лицензируемой деятельности;

подтвержденное документами наличие у лицензиата принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании производственных помещений и сооружений, соответствующих техническим нормам и требованиям эксплуатации технологического оборудования и инвентаря;

наличие у лицензиата работников, имеющих специальное высшее или среднее профессиональное образование либо иное высшее или среднее профессиональное образование, при условии прохождения ими переподготовки с целью осуществления лицензируемой деятельности, а также специалистов, прошедших специальную подготовку в установленном порядке;

наличие у лицензиата лица, ответственного за обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей, а также за безопасность эксплуатации и проведение ремонта электрических сетей;

наличие у лицензиата паспорта (акта) готовности к работе в зимний период.

Положение о лицензировании деятельности по эксплуатации электрических сетей. Утверждено постановлением Правительства РФ от 28.08.2002 г. № 637.

Лицензирование – мероприятия, связанные с предоставлением лицензий, переоформлением документов, подтверждающих наличие лицензий, приостановлением и возобновлением действия лицензий, аннулированием лицензий и контролем лицензирующих органов за соблюдением лицензиатами при осуществлении лицензируемых видов деятельности соответствующих лицензионных требований и условий.

ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Лицензия – специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Лицензия на изготовление (ремонт, продажу, прокат) средств измерений – документ, удостоверяющий право заниматься указанными видами деятельности, выдаваемый юридическим и физическим лицам органом государственной метрологической службы.

Закон РФ «Об обеспечении единства измерений», ст. 1; [12].

Льгота – отступление от общих правил, от существующих законов в пользу тех или иных субъектов (людей, организаций) деловой, экономической, социальной и политической жизни. Так, например, предприниматель, выпускающий особо важную для жизни общества продукцию, может иметь налоговую льготу; предприятие, ориентированное на заработок валютных средств, может иметь экспортные льготы и т. п. [21].

Льготы при осуществлении мероприятий по энергосбережению. В случае использования энергетических ресурсов не в том объеме, который предусмотрен договорами с энергоснабжающими организациями, юридические лица освобождаются от возмещения расходов, понесенных указанными энергоснабжающими организациями, если недоиспользование энергетических ресурсов является следствием осуществления мероприятий по энергосбережению.

ФЗ «Об энергосбережении», ст. 14.

М

Магистральная линия электропередачи – ЛЭП, от которой отходят несколько ответвлений.

ГОСТ 24291—90.

Магнитные потери – потери, возникающие в магнитной системе трансформатора в режиме холостого хода при номинальном напряжении и номинальной частоте.

ГОСТ 16110—82.

Макроэкономика – раздел экономической науки, посвященный изучению крупномасштабных экономических явлений и процессов, относящихся к экономике страны, ее хозяйству в целом. Объектом изучения макроэкономики являются сводные, обобщающие показатели по всему хозяйству, такие как национальное богатство, валовой национальный и валовой внутренний продукт, национальный доход, суммарные государственные и частные инвестиции, общее количество денег в обращении. Одновременно макроэкономика изучает средние по стране экономические показатели, такие как средние доходы, средняя заработная плата, уровень инфляции, безработица, занятость, производительность труда. Предметом макроэкономики также являются обобщающие показатели роста, темпы увеличения или уменьшения величин, характеризующих экономику страны, а также структурные пропорции и происходящие в ней экономические процессы [28].

Максимально доступная генерирующая мощность—часть установленной мощности объектов по производству электрической и тепловой энергии, за исключением мощности, не используемой для производства электрической и тепловой энергии по причине технической неисправности таких объектов.

ФЗ «Об электроэнергетике», ст. 3.

Максимум нагрузки – наибольшее значение нагрузки энергоустановки (группы энергоустановок) за установленный интервал времени.

ГОСТ 19431—84.

Малое предприятие (субъект малого предпринимательства) – коммерческая организация, в уставном капитале которой доля участия РФ, субъектов РФ, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов не превышает 25 %, доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает 25 % и в которой средняя численность работников за отчетный период не превышает следующих предельных уровней: в промышленности – 100 человек, в строительстве – 100 человек, на транспорте – 100 человек, в сельском хозяйстве – 60 человек, в научно-технической сфере – 60 человек, в оптовой торговле – 50 человек, в розничной торговле и бытовом обслуживании населения – 30 человек, в остальных отраслях и при осуществлении других видов деятельности – 50 человек. Под субъектами малого предпринимательства понимаются также физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица [28].

Малый бизнес – экономическая деятельность, дающая прибыль на малых и средних предприятиях, не входящих ни в одно монополистическое объединение и выполняющих подчиненную по отношению к монополиям роль в экономике [21].

Маневренный режим – режим работы электростанции с переменной мощностью в течение установленного времени.

ГОСТ 19431—84.

Маркетинг – управление разработкой, производством и сбытом товаров или предоставление услуг на основе изучения рынка; воздействие на потребительский спрос; комплекс мер по повышению эффективности производства; ориентация на максимальное удовлетворение потребностей конкретных потребителей [21].

См. также Система маркетинга, Стратегия маркетинга.

Маркирование средств учета электрической энергии, подлежащих ревизии, осуществляется специальными знаками визуального контроля, изготовленными по специальной технологии по утвержденным техническим условиям.

Положение о порядке проведения ревизии и маркирования специальными знаками визуального контроля средств учета электрической энергии. Утверждено Минтопэнерго России 16.09.1998 г.

См. также Защищенный знак, Ревизия средств учета электрической энергии.

Масляный выключатель – выключатель, контакты которого размыкаются и замыкаются в масле. СТ МЭК 50(441)—84.

Массовое производство характеризуется непрерывностью и относительно длительным периодом изготовления ограниченной номенклатуры однородной продукции в больших количествах. Массовое производство – высшая форма специализации производства, позволяющая сосредотачивать на предприятии выпуск одного или нескольких типоразмеров одноименных изделий. Непременным условием массового производства является уровень стандартизации и унификации деталей узлов и агрегатов [33].

См. также Типы организации производства.

Материальная ответственность – обязанность возместить материальный ущерб. В трудовом праве РФ – обязанность одной из сторон трудового договора (контракта) возместить другой стороне имущественный ущерб, возникший в результате ненадлежащего выполнения возложенных на нее договором обязанностей в пределах и в порядке, установленных законодательством. Предприятие несет материальную ответственность в случае причинения работнику увечья, профессионального заболевания или иного повреждения здоровья, незаконного увольнения или перевода на другую работу, задержки выдачи трудовой книжки и др. Материальная ответственность работника наступает лишь за ущерб, который возник в результате явно противоправного и виновного поведения работника [28].

Материально ответственное лицо – работник, который согласно трудовому законодательству несет полную материальную ответственность за ущерб, возникший в результате необеспечения сохранности вверенных ему под отчет ценностей. Материальная ответственность предусматривается в письменном договоре, заключенном в установленном порядке между предприятием (работодателем) и работником [28].

Мачтовая (трансформаторная) подстанция – открытая трансформаторная подстанция, оборудование которой установлено на одной или нескольких опорах ЛЭП, не требующая наземных ограждений.

ГОСТ 24291—90.

Международные стандарты – документы, определяющие качественные характеристики товаров и применяемые в международной торговле – стандарты, разработанные Международной организацией по стандартизации (ИСО) и Международной электротехнической комиссией (МЭК) и выполняющие функцию нормативных документов, содержащих оптимальные требования по всем вещественным элементам производства и продукции с учетом интересов потребителей, обращающихся к услугам мирового рынка. Международные стандарты имеют приоритет над национально-государственными стандартами и применяются в статусе последних при аккредитации предприятий, сертификации продукции, ее экспортировании, допущении для участия в конкурсе на получение государственного заказа и т. д. Международные стандарты ИСО серии 9000 по управлению качеством продукции приняты европейскими странами в качестве национальных [28].

См. также Стандарты качества ИСО.

Межсистемная линия электропередачи – ЛЭП, соединяющие: электрические сети АО-энерго между собой, с энергообъектами РАО

«ЕЭС России», а также с электростанциями других собственников (АЭС,

блок-станции и др.);

сети ОЭС;

электростанции, включая АЭС и блок-станции, с электрическими сетями РАО «ЕЭС России»;

электрические сети АО-энерго и электрические сети РАО «ЕЭС России» с электрическими сетями других государств (межгосударственные) [12].

Межсистемная связь – участок ЛЭП, непосредственно соединяющий электростанции или подстанции разных энергосистем.

ГОСТ 21027—75.

Межсистемный переток – мощность, передаваемая по межсистемным связям.

ГОСТ 21027—75.

Учет межсистемных перетоков электроэнергии производится в целях финансовых расчетов за нее, а также для определения потерь электроэнергии от этих перетоков и оптимизации режимов электрических сетей [12].

Менеджер – наемный управляющий, обладающий необходимыми профессиональными знаниями; человек, организующий конкретную работу, руководствуясь современными методами управления. Эффект деятельности менеджера во многом зависит от его знаний, предпринимательских способностей, умения использовать на практике экономические методы, в том числе прогнозирование рынка [21]

Менеджмент – управление производственно-коммерческой деятельностью, совокупность принципов, форм, средств и методов управления с целью повышения эффективности производства и увеличения прибыли. Успешный менеджмент позволяет предприятию поставлять товары лучшего качества по более низкой цене или предоставлять лучшие услуги, чем конкуренты. Менеджмент – это также и организация работы людей, сотрудников предприятия. Успехи и неудачи фирмы тесно связаны с эффективностью менеджмента [21].

Мероприятие по контролю – совокупность действий должностных лиц органов государственного контроля (надзора), связанных с проверкой выполнения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем обязательных требований, осуществлением необходимых исследований (испытаний), экспертиз, оформлением результатов проверки и принятием мер по результатам проведения мероприятия по контролю.

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)».

Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям включают в себя:

разработку схемы электроснабжения;

технический осмотр (обследование) присоединяемых энергоприни-мающих устройств уполномоченным органом государственной власти при участии представителя сетевой организации;

подготовку и выдачу технических условий;

выполнение технических условий (со стороны лица, энергопри-нимающее устройство которого присоединяется, и со стороны сетевой организации);

фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающего устройства в электрической сети;

проверку выполнения технических условий и составление акта о технологическом присоединении.

Перечень мероприятий по технологическому присоединению является исчерпывающим. Запрещается навязывать заинтересованному в технологическом присоединении лицу услуги, не предусмотренные настоящими Правилами.

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям. Утверждены постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861.

Меры воздействия на неплательщиков. Неисполнение потребителем требований энергоснабжающей организации, изложенных в соответствующем предупреждении, является основанием для применения по отношению к нему следующих мер воздействия:

ограничение подачи энергии;

приостановление подачи энергии;

полное прекращение подачи энергии и расторжение договора энергоснабжения;

оформление исковых материалов на абонента в суд и дальнейшее принудительное взыскание образовавшейся задолженности.

Положение об основах организации энергосбытовой работы с потребителями энергии. Утверждено Правлением РАО «ЕЭС России» 14.02.2000 г.

Место заключения договора. Если в договоре не указано место его заключения, договор признается заключенным в месте жительства гражданина или в месте нахождения юридического лица, направившего оферту.

ГК РФ, ст. 444.

Методика выполнения измерений (МВИ) – совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с известной погрешностью.

Информационно-измерительные системы. Метрологическое обеспечение. Основные положения. Утверждено РАО «ЕЭС России» 12.03.2001 г.

Методика определения и установления величины технологической и аварийной брони электроснабжения потребителей электрической энергии разработана во исполнение постановления Правительства РФ от 22 июня 1999 г. № 664 «Об утверждении Положения об ограничении или временном прекращении подачи электрической энергии (мощности) потребителям при возникновении или угрозе возникновения аварии в работе систем электроснабжения» с целью предотвращения опасных последствий и сокращения возможного ущерба у потребителей от внезапного прекращения подачи электрической энергии при возникновении или угрозе возникновения аварии в работе систем электроснабжения. Утверждена приказом Минтопэнерго РФ от 04.08.1999 г. № 262 [37].

См. также Аварийная броня электроснабжения, Технологическая броня электроснабжения.

Методические указания по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых установок определяют порядок допуска в эксплуатацию и подключения новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок потребителей электрической и тепловой энергии, оборудования и основных сооружений электростанций, электрических и тепловых сетей организаций независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, а также индивидуальных предпринимателей и граждан. Утверждены Минэнерго России 03.04.2002 г. [38].

Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяют основные положения по расчету размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям организаций, имеющим на правах собственности или иных законных основаниях объекты электросетевого хозяйства, и предназначены для использования Федеральной службой по тарифам (ФСТ) и сетевыми организациями.

Приказ ФСТ от 15.02.2005 г. № 22-э/5.

Методические указания по устойчивости энергосистем устанавливают технические требования, которым должны удовлетворять электроэнергетические системы и их объединения в отношении устойчивости. Предназначены для организаций, осуществляющих проектирование и эксплуатацию энергосистем. Утверждены приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. № 277 [18].

Методы оценки риска:

статистический – основан на изучении статистики потерь с установлением частоты и уровня;

экспертный – основан на изучении и обработке заключений опытных предпринимателей и специалистов;

расчетно-аналитический – основан на построении кривой распределения вероятностей потерь и оценки показателей предпринимательского риска [33].

См. также Предпринимательский риск.

Метрологическая аттестация – исследование измерительного комплекса с целью определения оценок метрологических характеристик измерительного комплекса в реальных условиях эксплуатации и выдача документа, удостоверяющего эти характеристики.

Информационно-измерительные системы. Метрологическое обеспечение. Основные положения. Утверждено РАО «ЕЭС России» 12.03.2001 г.

Метрологическая характеристика – характеристика одного из свойств средств измерений, влияющих на результат измерений и его погрешность.

Метрологические характеристики, устанавливаемые нормативными документами, называют нормируемыми метрологическими характеристиками, а определяемые экспериментально – действительными метрологическими характеристиками.

Информационно-измерительные системы. Метрологическое обеспечение. Основные положения. Утверждено РАО «ЕЭС России» 12.03.2001 г.

Метрологическая экспертиза – анализ и оценивание экспертами-метрологами правильности применения требований, правил, норм, в первую очередь связанных с единством и точностью измерений.

Информационно-измерительные системы. Метрологическое обеспечение. Основные положения. Утверждено РАО «ЕЭС России» 12.03.2001 г.

Метрологический контроль и надзор – деятельность, осуществляемая органом государственной метрологической службы (государственный метрологический контроль и надзор) или метрологической службой юридического лица в целях проверки соблюдения установленных метрологических правил и норм.

Закон РФ «Об обеспечении единства измерений», ст. 1.

Информационно-измерительные системы. Метрологическое обеспечение. Основные положения. Утверждено РАО «ЕЭС России» 12.03.2001 г.

Метрологическое обеспечение – установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений.

Информационно-измерительные системы. Метрологическое обеспечение. Основные положения. Утверждено РАО «ЕЭС России» 12.03.2001 г.

Микроэкономика – часть экономической науки, исследующая обособленные экономические единицы (отрасли хозяйствования, фирмы, домохозяйства), а также отдельные рынки, цены, товары, услуги [21].

Минимальная заработная плата (минимальный размер оплаты труда – МРОТ) – гарантируемый федеральным законом размер месячной заработной платы за труд неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых работ в нормальных условиях труда.

ТК РФ, ст. 129.

Минимум нагрузки – наименьшее значение активной нагрузки энергосистемы за определенный период времени.

ГОСТ 21027—75.

Мнемоническая схема электростанции (подстанции, электрической сети) – совокупность элементов и устройств отображения информации, представляющая в наглядном виде электрическую схему электростанции (подстанции, электрической сети) и состояние коммутационных аппаратов, которой могут быть приданы функции управления.

ГОСТ 24291—90.

Мнимая сделка – сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия. Такая сделка ничтожна.

ГК РФ, ст. 170, п. 1.

См. также Сделка.

Многотарифный счетчик – счетчик, снабженный несколькими счетными механизмами, приводимыми в движение в течение строго определенных интервалов времени, которым соответствуют различные тарифы.

ГОСТ 6570—96.

Многофазный источник питания (напряжения) – источник, дающий два или несколько переменных напряжения одной и той же частоты, которые отличаются друг от друга постоянным сдвигом фаз; обычно их амплитуды и формы волн подобны.

СТ МЭК 50(151)—78.

Модернизация – усовершенствование, улучшение, обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества [28].

Модификация – преобразование производства, технологии, производимой продукции, внесение прогрессивных изменений, создание улучшенного варианта, новой модели; видоизмененная модель определенного изделия, машины [28].

Мониторинг – систематическое сопоставление действительного положения фирмы, организации с желаемым. Наблюдения, оценка и прогноз состояния окружающей среды в связи с хозяйственно-экономической деятельностью людей [21].

Монопольный рынок – рынок, представленный одним производителем. Цена на товар устанавливается в зависимости от целей государственной или частной монополии. Этот рынок основывается на монопольной цене, которая предусматривает установление более высоких цен для товаров собственного производства и пониженных цен на товары других производителей [33].

Моральный износ обусловливается научно-техническим прогрессом в соответствующей области техники [33]. См. также Износ.

Мощность электроустановки – суммарная активная мощность, отдаваемая в данный момент времени генерирующей электроустановкой (группой электроустановок) приемникам электрической энергии, включая потери в электрических сетях.

ГОСТ 19431—84.

Н

Нагрузка энергоустановки – значение мощности или количества тепла, потребляемых энергоустановкой в установленный момент времени. ГОСТ 19431—84.

Нагрузочный резерв – резерв мощности, необходимый для восприятия случайных колебаний нагрузки и регулирования частоты в энергосистеме.

ГОСТ 21027—75.

Надежность – свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования. Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

ГОСТ 27.002—89.

См. также Безотказность, Долговечность, Ремонтопригодность.

Надежность энергосистемы – способность энергосистемы обеспечивать бесперебойность энергоснабжения потребителей и поддержание в допускаемых пределах показателей качества электроэнергии и тепла.

ГОСТ 21027—75.

Наказание – мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в лишении или ограничении прав и свобод этого лица. Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. УК РФ, ст. 43, пп. 1, 2.

Накладные расходы – расходы на хозяйственное обслуживание производства и управление; являются дополнительными к основным затратам на производство и наряду с ними включаются в себестоимость продукции [21].

Наличный расчет – все виды расчетов, когда оплачивается полная стоимость товара в период его готовности до или в момент перехода товара или товарораспорядительных документов в распоряжение покупателя; расчеты наличными деньгами [21].

Налог – обязательный безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. По законодательству РФ различают налоги трех видов: федеральные налоги, региональные налоги и сборы, местные налоги и сборы [28].

Налог косвенный – налог на товары и услуги, который устанавливается в виде надбавки и цене или тарифу [21].

Налог на добавленную стоимость (НДС) – разновидность налога с оборота; разница между выручкой, полученной при реализации товара или оказании услуг, и стоимостью покупок у различных поставщиков. НДС – наиболее совершенная форма универсального акциза (проще взимается, носит всеобщий характер, обеспечивает регулярные крупные поступления в бюджет) [21].

Налог на прибыль – один из основных видов налогов. Плательщиками налога на прибыль являются предприятия и организации, юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории России, в том числе и предприятия с иностранными инвестициями (совместные предприятия). Не платят налог на прибыль банки, кредитные учреждения, предприятия, занимающиеся страховой деятельностью, так как для них установлен налог на доход от проведения банковских и страховых операций [21].

Налог на продажу – налог, устанавливаемый в процентах к продажной стоимости (цене) товаров и услуг. Выплачивается производителем, является разновидностью акцизов [28].

Налог на экспорт и импорт – разновидность обязательных налоговых платежей, которые государство взимает с предприятий и организаций, осуществляющих экспортно-импортные операции. Эти налоги зачисляются в федеральный или местный бюджет [21].

Налоговая лазейка – техническая возможность для налогоплательщика уклониться при формировании финансовой отчетности от части налоговых сумм, обозначенных в законодательных предписаниях, не нарушая явно буквы закона [28].

«Налоговый рай» – страна, оффшорный центр, куда переводят капитал с целью уменьшения налоговых выплат [28].

Налог подоходный – основной вид прямых налогов, взимаемый с доходов физических и юридических лиц (заработной платы, прибыли и т. д.) [21].

Налог прямой – налог, взимаемый государством непосредственно с доходов или имущества налогоплательщика [21].

Налог с оборота – один из основных видов косвенных налогов, универсальный акциз, взимаемый с оборота товаров, произведенных внутри страны, а также с различных услуг. Ставки его устанавливаются в процентах к цене товара или услуг. Налогом с оборота облагаются преимущественно товары массового потребления и услуги предприятий в сфере обслуживания [21].

Наложенный платеж – способ расчетов при купле-продаже товаров или за почтовую пересылку. При продаже с наложенным платежом передача товара покупателю производится после уплаты тому, кто доставит товар, объявленной стоимости, указанной продавцом при отправлении. Отправителю переводится уплаченная получателем товара сумма с удержанием стоимости перевода и комиссионных в пользу организации, выполнившей операцию. В случае отказа от оплаты товар возвращается отправителю [28].

Нарушение договора – несоблюдение физическими или юридическими лицами условий, положений, закрепленных в договоре. Дает основание для возбуждения иска против нарушителя, возмещения нанесенного ущерба [28].

Нарушение питающей сети переменного тока – любое изменение питания электрической энергией, которое может вызвать неправильные условия эксплуатации нагрузки.

ГОСТ 27699—88.

Нарушение правил пользования энергией, правил устройства электроустановок и правил технической эксплуатации электроустановок потребителей влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 до 10 МРОТ; на должностных лиц – от 5 до 10 МРОТ; на юридических лиц – от 100 до 200 МРОТ.

КоАП, ст. 9.11.

Наряд-допуск (наряд) на производство работы в электроустановках —

задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы. Наряд выписывается в двух, а при передаче его по телефону, радио – в трех экземплярах. Выдавать наряд разрешается на срок не более 15 календарных дней со дня начала работы. Наряд может быть продлен 1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня продления. МПБЭЭ, термины, пп. 2.2.1, 2.2.3.

Насыщение спроса – сокращение или прекращение спроса на товары, услуги данного вида при сложившемся уровне цен, доходов и накопленных запасов таких товаров и услуг; значительное превышение товарного предложения относительно уровня спроса при стабильном уровне доходов и цен. В условиях нормального состояния рынка объем товарного предложения обычно превышает уровень спроса на величину товарных запасов, необходимых для бесперебойной торговли и оптимального удовлетворения требований покупателя [28].

Натуральная монополия – монополия, действия которой приводят к минимизации долгосрочных средних отраслевых издержек производства товара, что позволяет установить полный контроль над ценой товара на рынке. При подобной ситуации появление конкурентов, их внедрение на рынок данного товара приводит к снижению эффективности продаж, так как конкуренты имеют более высокие издержки [28].

Научное управление – управление производством, опирающееся на научную организацию труда, системный анализ, научно обоснованные методы принятия решений. Научный подход к управлению сформировался в начале ХХ в. [28].

Наценка – увеличение цены изделия, товара, связанное с дополнительными расходами на их изготовление и продажу либо с их особыми свойствами; добавка к предшествующей цене продукции, товара, производимая по мере выполнения последующих работ, требующих дополнительных затрат, отражаемых в цене [28].

Начисления на заработную плату – платежи юридических (а в отдельных случаях и физических) лиц, размер которых устанавливается в процентах от суммы заработной платы: отчисления в фонд социального страхования, отчисления в фонд занятости населения, отчисления на медицинское страхование работников. Конкретные размеры отчислений устанавливаются нормативными актами [28].

Небаланс напряжений (токов) – отличие по модулю значения хотя бы одного из фазных или линейных напряжений (токов) многофазной системы электроснабжения от значений напряжений (токов) других фаз.

ГОСТ 23875—88.

Небаланс электроэнергии – разность между выработанной (полученной) и отпущенной (израсходованной) электроэнергией. Фактический небаланс электроэнергии не должен превышать допустимого значения. Определять и сравнивать значения фактического и допустимого небалансов необходимо для анализа и обеспечения достоверности учета электроэнергии [12].

См. также Баланс электроэнергии.

Невключенный резерв мощности – мощность неработающих исправных агрегатов электростанций энергосистемы.

ГОСТ 21027—75.

Невыполнение обязательств – несоблюдение подрядчиком условий контракта (в отношении качества, затрат, сроков и др.), что влечет приостановку платежей и возможное расторжение контракта [21].

Недействительная сделка – сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями деятельности, определенно ограниченными в его учредительных документах, либо юридическим лицом, не имеющим лицензии на занятие соответствующей деятельностью.

ГК РФ, ст. 173.

См. также Ничтожная сделка, Сделка.

Недоимка – величина налога или другого обязательного платежа, неуплаченная плательщиком в установленные законом сроки. Взыскивается в принудительном порядке с начислением пени за каждый день просрочки платежа. С физических лиц недоимки могут взыскиваться в судебном порядке [28].

Недоотпущенная электрическая энергия (недоотпуск) – количество электрической энергии, которую недополучил абонент (потребитель) за время перерыва электроснабжения, включая отключения и ограничения.

Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснаб-жающими организациями и потребителями. Утверждены Минэнерго России 19.01.2002 г.

Независимый спрос – спрос на изделия, не входящие в комплект по отношению к какому-либо предмету более «высокого уровня», изготавливаемому или хранимому на данном предприятии [21].

Незаконное получение кредита – получение индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита либо льготных условий кредитования путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации. Если это деяние причинило крупный ущерб, оно наказывается штрафом в размере от 200 до 500 МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

УК РФ, ст. 176, п. 1.

Незаконное предпринимательство – осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации, а равно представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документов, содержащих заведомо ложные сведения, либо осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением лицензионных требований и условий. Если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, оно наказывается штрафом в размере от 300 до 500 МРОТ или иного дохода осужденного за период от трех до пяти месяцев, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

УК РФ, ст. 170, п. 1.

Нейтральный проводник – проводник, соединенный с нейтральной точкой сети, который может быть использован для передачи электрической энергии.

ГОСТ 22789—94.

Некоммерческие организации – организации, целью деятельности которых не является получение прибыли (библиотеки, музеи, различные фонды, биржи и т. п.). Им не воспрещается осуществлять коммерческую деятельность и, следовательно, получать прибыль, но вся сумма ее (за вычетом налогов и платежей) должна направляться на развитие их уставной деятельности и распределению между участниками некоммерческой организации не подлежит [21].

См. также Коммерческие организации.

Неликвиды – товары и другие материальные ценности, излишние и ненужные данному предприятию, обычно трудно реализуемые на рынке. Наличие неликвидов отягощает экономические показатели деятельности предприятия [28].

Нематериальные блага – жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права. Нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. Нематериальные блага защищаются в соответствии с настоящим Кодексом и другими законами в случаях и в порядке, ими предусмотренных.

ГК РФ, ст. 150, пп.1, 2.

Ненормальный режим работы – режим работы электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования), при котором значение хотя бы одного из параметров режима выходит за пределы наибольшего или наименьшего допустимого рабочего значения.

ГОСТ 18311—80.

Необходимая валовая выручка – экономически обоснованный объем финансовых средств, необходимых организации для осуществления регулируемой хозяйственной деятельности в течение расчетного периода регулирования.

Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям. Приказ ФСТ от 15.02.2005 г. № 22-э/5. См. также Регулируемая деятельность.

Неоднократные нарушения абонентом условий договора энергоснабжения. Нарушения по срокам оплаты за потребленную энергию считаются неоднократными, если абонент имеет непогашенную текущую или просроченную задолженность в объеме более чем за два периода платежа и отсутствует соглашение об урегулировании этой задолженности с энергоснабжающей организацией или оно расторгнуто по инициативе энергоснабжающей организации.

Положение об основах организации энергосбытовой работы с потребителями энергии. Утверждено Правлением РАО «ЕЭС России» 14.02.2000 г.

См. также Текущая задолженность, Просроченная задолженность.

Неотложные работы в электроустановках – работы, выполняемые безотлагательно для предотвращения воздействия на людей опасного производственного фактора, который привел или может привести к травме или другому внезапному ухудшению здоровья, а также работы по устранению неисправностей и повреждений, угрожающих нарушением нормальной работы оборудования, сооружений, устройств автоматики, электро– и теплоснабжения потребителей.

МПБЭЭ, термины.

Неплатежеспособность – финансовое или валютное финансовое положение фирмы или государства, при котором они не могут своевременно выполнять свои финансовые обязательства [21].

Неплательщик. Абонент считается неплательщиком при наличии хотя бы одного из трех условий:

если он не оплатил потребленную энергию за последний истекший период платежа до истечения 10 дней следующего за ним периода платежа (текущая задолженность);

имеет просроченную задолженность за энергию в объеме более чем за один полный период платежа и отсутствует заключенное им с энер-госнабжающей организацией соглашение о порядке урегулирования этой задолженности. При этом при наличии остатков задолженности за несколько разных периодов платежа общий объем просроченной задолженности определяется по их сумме;

если ранее с абонентом было заключено соответствующее соглашение об урегулировании его текущей (просроченной) задолженности и это соглашение не выполняется абонентом надлежащим образом.

Положение об основах организации энергосбытовой работы с потребителями энергии. Утверждено Правлением РАО «ЕЭС России» 14.02.2000 г.

Непрерывное питание – питание нагрузки при значениях напряжения и частоты в пределах нормированных допусков в установившемся и переходном режимах и при искажениях и перерывах питания в пределах, допустимых для нагрузки. ГОСТ 27699—88.

Непроизводительные затраты – расходы, в результате которых не производится продукция. К ним относятся потери от простоев и брака продукции, порча материальных ценностей, пени, неустойки, убыль материалов при хранении [28].

Непроизводительный расход энергетических ресурсов – расход энергетических ресурсов, обусловленный несоблюдением требований, установленных государственными стандартами, а также нарушением требований, установленных иными нормативными актами, технологическими регламентами и паспортными данными действующего оборудования.

ФЗ «Об энергосбережении», ст. 1.

Непроизводительное расходование энергетических ресурсов вследствие несоблюдения требований, установленных государственными стандартами или иными правовыми или нормативно-техническими документами влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 20 МРОТ; на юридических лиц – от 100 до 200 МРОТ.

КоАП РФ, ст. 9.12.

Непроизводственная сфера – совокупность отраслей и видов деятельности по обслуживанию населения и народного хозяйства, управления им [21].

Непроизводственные затраты – затраты, непосредственно не связанные с производством, вспомогательные, побочные расходы (например, затраты на повышение квалификации, переподготовку кадров и т. п.) [28].

Неработоспособное состояние (неработоспособность) – состояние объекта, при котором значения хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

ГОСТ 27.002—89.

Нерегулируемый спрос – спрос, когда сбыт колеблется на сезонной, ежедневной или даже почасовой основе, что вызывает проблемы недогрузки и перегрузки для организации [21].

Несимметричный режим – режим работы многофазной системы электроснабжения, при котором фазные напряжения или токи не образуют симметричных многофазных систем.

ГОСТ 23875-88.

Несимметрия напряжений. Основными причинами несоответствий по коэффициенту несимметрии нулевой последовательности могут являться:

несимметрия нагрузок по фазам в электрических сетях 0,22/0,38 кВ;

значительные сопротивления элементов схемы замещения, в том числе сопротивление нулевой последовательности линий и распределительных трансформаторов 6—10/0,4 кВ.

Причиной потенциальных подобных несоответствий может являться проектирование распределительных сетей 0,22/0,38 кВ без учета несимметрии фазных нагрузок.

Методические указания по контролю и анализу качества электрической энергии в системах общего электроснабжения. Ч. 2. Анализ качества электрической энергии. Утверждены Госэнергонадзором 27.12.2000 г.

Несинусоидальность напряжения. Основными причинами потенциальных и существующих несоответствий по несинусоидальности напряжения могут являться:

развитие инфраструктуры электрических сетей (схем, оборудования и параметров питающих и распределительных сетей) без учета существующей несинусоидальности напряжения и возможных новых источников несинусоидальности;

присоединение источников несинусоидальности и источников реактивной мощности, в том числе резонансных фильтров, к существующим электрическим сетям энергоснабжающей организации без учета их возможного влияния на искажение синусоидальности напряжения в сети;

отсутствие договорных условий между энергоснабжающей организацией и потребителями с искажающими электроприемниками, оказывающими влияние на уровень несинусоидальности напряжения в точке общего присоединения;

отсутствие расчетов напряжений высших гармоник в электрических сетях, к которым присоединены потребители с искажающими электроприемниками, при всевозможных переключениях, вызванных плановыми ремонтами или аварийными режимами.

Методические указания по контролю и анализу качества электрической энергии в системах общего электроснабжения. Ч. 2. Анализ качества электрической энергии. Утверждены Госэнергонадзором 27.12.2000 г.

Несоответствие показателей качества электрической энергии – отличие одного или нескольких ПКЭ от установленных в нормативных документах требований.

Методические указания по контролю и анализу качества электрической энергии в системах общего электроснабжения. Ч. 2. Анализ качества электрической энергии. Утверждены Госэнергонадзором 27.12.2000 г.

Несостоятельность – прекращение субъектом платежей по своим долгам. Такой субъект называется несостоятельным должником [28].

Неустойка (штраф, пеня) – определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

ГК РФ, ст. 330, п. 1.

Ничтожная сделка – сделка, недействительная по основаниям, установленным ГК РФ, независимо от признания ее таковой судом. ГК РФ, ст. 166, п. 1.

См. также Недействительная сделка, Сделка.

Номинальная величина – значение величины, применяемое для обозначения или идентификации компонента, устройства или материала.

СТ МЭК 50(151)—78.

Номинальная мощность конденсатора – реактивная мощность, на которую рассчитан конденсатор при номинальном напряжении, номинальной емкости и номинальной частоте.

ГОСТ 1282—88.

Номинальное напряжение (ток) – напряжение (ток), на которое (который) рассчитана электроустановка (или ее часть).

ГОСТ Р МЭК 449—96.

Норма амортизации – установленный в процентах от балансовой стоимости размер амортизационных отчислений за определенный период времени по определенному виду основных средств [21].

Норма времени (на единицу продукции или работы) при ручных, машинно-ручных и машинных работах включает следующие составляющие: основное время, вспомогательное время, время обслуживания рабочего места, подготовительно-заключительное время, время на отдых и личные надобности, время неустранимых перерывов, предусмотренных технологией и организацией производственного процесса [33].

97

Норма качества электрической энергии – установленное предельное значение ПКЭ.

ГОСТ 23875—88.

Нормальный режим потребителя электрической энергии – режим, при котором обеспечиваются заданные значения параметров его работы. ПУЭ, п. 1.2.9.

Нормальный режим работы энергосистемы – режим работы энергосистемы, при котором обеспечивается снабжение электрической энергией всех потребителей при поддержании ее качества в установленных пределах.

ГОСТ 21027—75.

Норма оборота – отношение объема продаж к объему товара, хранящегося на складе [28].

Норма прибыли – отношение прибавочной стоимости ко всему авансированному капиталу, выраженное в процентах [21].

Нормативная документация по стандартизации в РФ подразделяется на следующие категории:

государственные стандарты РФ (ГОСТ); отраслевые стандарты (ОСТ); технические условия (ТУ);

стандарты предприятий (организаций) и объединений предприятий. В настоящее время все развитые страны мира признают и используют международные стандарты [33].

Нормативные возмущения – наиболее тяжелые нарушения нормального режима, которые учитываются в требованиях к устойчивости энергосистем. Разделяются на три группы: I, II и III, в состав которых входят следующие возмущения:

КЗ с отключением элементов сети;

скачкообразный аварийный небаланс активной мощности по любым причинам: отключение генератора или блока генераторов с общим выключателем, крупной подстанции, вставки постоянного тока, крупного потребителя и др.;

одновременное отключение двух ВЛ, расположенных в общем коридоре более чем на половине длины короткой линии;

возмущения групп I и II с отключением элемента сети или генератора, которые вследствие ремонта одного из выключателей приводят к отключению другого элемента сети или генератора, подключенных к тому же РУ [18].

Нормативные документы по обеспечению единства измерений – государственные стандарты, применяемые в установленном порядке, международные (региональные) стандарты, правила, положения, инструкции и рекомендации.

Закон РФ «Об обеспечении единства измерений», ст. 1.

Нормативные сроки службы основных средств колеблются от 2–3 лет (электропилы, инструменты, некоторые изделия радиоэлектроники и т. п.) до 40–60 лет (здания, сооружения) и даже до 80—100 лет и более (транспортные тоннели, плотины). Нормативная продолжительность эксплуатации машин и оборудования обычно находится в пределах 6—16 лет, а в быстро обновляющихся производствах (радиоэлектроника, пищевая и легкая промышленность и др.) по основному технологическому оборудованию – 3–8 лет [33].

См. также Годовая норма амортизации.

Нормативный показатель энергетической эффективности объекта (процесса) – установленная в нормативной документации на объект (процесс) количественная характеристика уровней рационального потребления и экономного расходования топливно-энергетических ресурсов при создании продукции, реализации процессов, проведении работ и оказании услуг, выраженная в виде абсолютного, удельного или относительного показателя их потребления (потерь).

ГОСТ Р 51541—99.

Нормативы технологического расхода электрической энергии (мощности) на ее передачу (потерь) – утвержденные ФЭК РФ нормативы технологического расхода электрической энергии на ее передачу (потерь), принимаемые Федеральной и региональными энергетическими комиссиями для целей расчета и регулирования тарифов на электрическую энергию, а также размера платы за услуги по ее передаче.

Постановление ФЭК РФ от 17.03.2000 г. № 14/10.

Норма численности работников – установленная численность работников определенного профессионально-квалификационного состава, необходимая для выполнения конкретных производственных, управленческих функций или объемов работ. Различают списочную, явочную и среднесписочную численность работников [33].

См. также Списочная численность работников, Среднесписочная численность работников, Явочный состав работников.

Нормирование – установление норм выработки в расчете на одного работника, нормативных значений издержек оборотных средств, естественной убыли, норм затрат времени на обслуживание, норм запасов ресурсов и других экономических норм и нормативов [28].

Нормирование расхода топлива, тепловой и электрической энергии —

установление плановых обязательных мер их потребления. ГОСТ Р 51380—99.

Нормирование труда на предприятии – определение максимально допустимого количества времени для выполнения конкретной работы или операции в условиях данного производства (минимально допустимого количества продукции, изготовляемой в единицу времени – час, смену). Нормирование труда на предприятии – основа правильной организации труда и заработной платы. Оно должно строиться на базе внедрения прогрессивных, технически обоснованных норм [33].

Нормы расхода топлива, тепловой и электрической энергии классифицируются по следующим признакам:

по степени агрегации – на индивидуальные и групповые;

по составу расхода – на технологические и общепроизводственные;

по периоду действия – на годовые и квартальные (на предприятиях могут устанавливаться также и нормы по месяцам) [36].

См. также Групповая норма расхода топлива, тепловой и электрической энергии, Индивидуальная норма расхода топлива, тепловой и электрической энергии, Общепроизводственная норма расхода топлива, тепловой и электрической энергии, Технологическая норма расхода топлива, тепловой и электрической энергии.

Ноу-хау (от англ. know how) – технические знания, опыт, документация, представляющие коммерческую ценность и не обеспеченные патентной защитой, передача которых оговаривается при заключении договоров, соглашений. Различают незапатентованные, коммерческие, технические, технологические ноу-хау. Применяются договоры на использование ноу-хау, передачу ноу-хау, услуги ноу-хау [21].

О

Обводная цепь – независимая электрическая цепь, позволяющая осуществлять питание приемников от сети переменного тока с обходом преобразователей. Питание приемников по обводной цепи может быть как основным, так и резервным.

ГОСТ 27699—88.

Облагаемый доход – часть валового дохода юридических и физических лиц, подлежащих обложению налогом. Облагаемый доход определяется путем вычета из валового дохода налогоплательщика установленных законом скидок и льгот [28].

Область устойчивости энергосистемы – зона значений параметров режима энергосистемы, в которой обеспечивается ее устойчивость при данном возмущении.

ГОСТ 21027—75.

Обман потребителей – обман, причинивший потребителям ущерб. При сумме ущерба, превышающей одну десятую часть МРОТ, считается обманом в значительном размере, а при сумме ущерба не менее одного МРОТ – в крупном размере.

УК РФ, ст. 200.

Оборачиваемость оборотных средств – показатель, характеризующий скорость движения оборотных средств предприятия, равный времени, в течение которого эти оборотные средства осуществляют полный оборот. Измеряется также числом оборотов, осуществляемых оборотными средствами в течение одного года или за другой расчетный период [28].

Оборотные средства – выраженные в денежной форме оборотные производственные фонды и фонды обращения предприятия, обеспечивающие непрерывность процесса воспроизводства. В оборотные средства входят производственные запасы сырья и материалов, топлива, тары, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, конструкций и деталей, запасных частей, незавершенное производство, а также расходы будущих периодов [21].

Оборотные фонды – часть производственных фондов, которые, как правило, целиком потребляются в течение одного кругооборота, изменяют свою натурально-вещественную форму и полностью переносят свою стоимость на изготовляемый продукт [21].

Обслуживающее производство – производство, обеспечивающее бесперебойную работу основного производства (складское, транспортное хозяйство, энергетика) [33].

Обходная система сборных шин – система сборных шин, предназначенная для переключения на нее присоединений на время ремонта их коммутационного или другого оборудования.

ГОСТ 24291—90.

Общая рентабельность производства – отношение балансовой прибыли к среднегодовой стоимости производственных основных фондов и нормируемых оборотных средств [21].

См. также Рентабельность.

Общая собственность – имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежащее им на праве общей собственности. Имущество может находиться в общей собственности с определением доли каждого из собственников в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность). Общая собственность на имущество является долевой, за исключением случаев, когда законом предусмотрено образование совместной собственности на это имущество.

ГК РФ, ст. 244, пп. 1, 2, 3.

Общая структура управления предприятием – комплекс производственных подразделений и подразделений, обслуживающих работников, величина взаимосвязи и соотношение между этими подразделениями по размеру занятых площадей, численности работников и пропускной способности [33].

См. также Структура предприятия.

Общепроизводственная норма расхода топлива, тепловой и электрической энергии – норма расхода топлива, тепловой и электрической энергии, которая учитывает расходы энергии на основные и вспомогательные технологические процессы, на вспомогательные нужды производства (общепроизводственное заводское и цеховое потребление на отопление, вентиляцию, освещение и др.), а также технически неизбежные потери энергии в преобразователях, тепловых и электрических сетях предприятия (цеха), отнесенные на производство данной продукции (работы) [36].

См. также Нормы расхода топлива, тепловой и электрической энергии.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – общество, учрежденное одним или несколькими лицами, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров; участники ООО не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

ГК РФ, ст. 87, п. 1.

Общие издержки – совокупность постоянных (не связанных с объемом выпускаемой продукции) и переменных (зависящих от объема производства) затрат, издержек; полные издержки [28].

См. также Издержки.

Объединенная энергетическая система (ОЭС) – совокупность нескольких энергетических систем, объединенных общим режимом работы, имеющая общее диспетчерское управление как высшую ступень управления по отношению к диспетчерским управлениям входящих в нее энергосистем.

ГОСТ 21027—75.

Структурное подразделение РАО «ЕЭС России», деятельность которого распространяется на несколько регионов.

Временные правила работы ФОРЭМ. Утверждены ФЭК РФ 31.07.1996 г.

Объединенное диспетчерское управление (ОДУ) – структурное подразделение РАО «ЕЭС России», входящее в ОЭС, основными целями которого являются организация технологического (диспетчерского) управления ЕЭС России на территории нескольких регионов.

Временные правила работы ФОРЭМ. Утверждены ФЭК РФ 31.07.1996 г.

С 2002 г. ОДУ являются филиалами ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС».

Объекты гражданских прав – вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.

ГК РФ, ст. 128.

Объекты налогообложения – операции по реализации товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, стоимость реализованных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) либо иной объект, имеющий стоимостную, количественную или физическую характеристики, с наличием которого у налогоплательщика законодательство о налогах и сборах связывает возникновение обязанности по уплате налога.

НК РФ, ст. 38.

Объекты сертификации – конкретная продукция, состояние производства, система управления качеством [33].

Объекты электросетевого хозяйства—ЛЭП, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование.

ФЗ «Об электроэнергетике», ст. 3.

Объекты электроэнергетики – имущественные объекты, непосредственно используемые в процессе производства, передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и сбыта электрической энергии, в том числе объекты электросетевого хозяйства.

ФЗ «Об электроэнергетике», ст. 3.

Объем валовой продукции включает общий объем работ, намеченных к выполнению или выполненных независимо от места нахождения потребителя и степени готовности продукции. Определяется по формуле:

ВП = ТП – НЗПн.г. + НЗПк.г.,

где ТП – товарная продукция;

НЗП н.г., НЗПк.г.– стоимость незавершенного производства соответственно на начало и конец года [33].

Объем реализованной продукции является одним из основных показателей, по которому оцениваются результаты производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Определяется по формуле:

РП = ТП + ОГПн.г. – ОГПк.г.+ ОТн.г. – ОТк.г.,

где ОГПн.г., ОГПк.г. – стоимость остатков нереализованной продукции соответственно на начало и конец года;

ОТ, ОТ – стоимость товаров отгруженных, но не оплачен-н.г. к.г.

ных соответственно на начало и конец года [33].

Объем товарной продукции определяется по формуле:

ТП = ГП + П/Ф + РПХ,

где ГП – стоимость готовых изделий, предназначенных для реализации на сторону;

П/Ф – стоимость полуфабрикатов своей выработки, предназначенных для реализации на сторону;

РПХ – стоимость работ и услуг, реализуемых на сторону [33].

Объем спроса – количество товара, которое покупатели хотят и способны приобрести на данном рынке в данное время. Объем спроса зависит от цены товара, доходов покупателей, цен на товары-субституты, вкусов и предпочтений [28].

Обычай делового оборота – сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. ГК РФ, ст. 5, п. 1.

Обязанности абонента – обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и оборудования, соблюдать установленный режим потребления энергии, а также немедленно сообщать энергоснабжающей организации об авариях, пожарах, неисправностях приборов учета энергии и об иных нарушениях, возникающих при пользовании энергии.

ГК РФ, ст. 543, п. 1.

Обязательная сертификация осуществляется органом по сертификации на основании договора с заявителем. Схемы сертификации, применяемые для сертификации определенных видов продукции, устанавливаются соответствующим техническим регламентом.

ФЗ «О техническом регулировании», ст. 25, п. 1. См. также Сертификация.

Обязательная сертификация электрической энергии проводится на соответствие требованиям, установленным в ГОСТ 13109—97 для следующих показателей качества:

отклонение напряжения;

коэффициент несинусоидальности напряжения;

коэффициент гармонической составляющей напряжения;

коэффициент обратной последовательности напряжения;

коэффициент нулевой последовательности напряжения;

отклонение частоты в точках общего присоединения потребителей или приемников электрической энергии к распределительным электрическим сетям центров питания энергоснабжающей организации.

Временный порядок сертификации электрической энергии. Утвержден Минтопэнерго России 03.03.1998 г., Госстандартом России 03.03.1998 г.

Обязательная сертификация электрооборудования проводится на соответствие национальным стандартам и межгосударственным стандартам, принятым в РФ, для продукции, входящей в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация».

Система сертификации электрооборудования и электрической энергии, п. 2.1.

Обязательные платежи – налоги, сборы и иные обязательные взносы в бюджет соответствующего уровня и во внебюджетные фонды в порядке и на условиях, которые определяются законодательством РФ.

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Обязательные экземпляры документов – экземпляры различных видов тиражированных документов, подлежащих передаче производителями в соответствующие организации в порядке и количестве, установленных настоящим Федеральным законом.

ФЗ «Об обязательном экземпляре документов».

Обязательный аудит – ежегодная обязательная аудиторская проверка ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организации или индивидуального предпринимателя.

ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Обязательства вследствие причинения вреда – вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда.

ГК РФ, ст. 1064, п. 1.

Обязательство – гражданское правоотношение, в силу которого одна сторона (должник) обязана совершить в пользу другой (кредитора) определенное действие – передать имущество, уплатить деньги, выполнить работу; обещание, как правило, в письменной форме, требующее его безусловного выполнения; денежный заемный документ. Существует множество форм и видов обязательства (генеральное, залоговое, денежное, именное, контрактное, рыночное, страховое и т. п., а также обязательство банка, покупателя, продавца, по договору, по заказам, по поставке и т. д.). Обязательство прекращается по его исполнении, по соглашению сторон и т. д. [21].

Овердрафт – форма краткосрочного кредита, предоставление которого осуществляется списанием средств по счету клиента банка (сверх остатка на счете), в результате чего образуется дебетовое сальдо. Овердрафт используется, когда величина платежа превышает остаток средств на счете клиента. Обычно между банком и клиентом заключается соглашение по максимальной сумме, других условиях предоставления кредита, порядке погашения. В погашение задолженности направляются все суммы, зачисляемые на текущий счет клиента, потому объем кредита изменяется по мере поступления средств. Право пользоваться овердрафтом предоставляется наиболее надежным клиентам. Овердрафт отличается от обычных ссуд тем, что в погашение задолженности направляются все суммы, поступающие на текущий счет клиента [28].

Оговорка – пункт договора, содержащий какие-либо условия, согласно которым регулируются отношения договаривающихся сторон в случае наступления непредвиденного заранее, но вполне вероятного события. Обычно оговорки касаются изменения цен, валютного курса, погодных условий, возможности возникновения забастовок, военных конфликтов и других обстоятельств [28].

Ограничение режима потребления электрической энергии применяется в случае неисполнения потребителем обязательств по оплате электрической энергии.

Порядок прекращения или ограничения подачи электрической и тепловой энергии и газа организациям-потребителям при неоплате поданных им (использованных ими) топливно-энергетических ресурсов утвержден постановлением Правительства РФ от 05.01.1998 г. № 1; изменения и дополнения внесены на основании постановления Правительства РФ от 17.07.1998 г. № 789.

Порядок полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня предусматривает:

обязательность предварительного (не менее чем за 10 дней) предупреждения о возможном введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления, содержащего информацию о состоянии задолженности потребителя за электрическую энергию, а также о предполагаемом сроке введения ограничений режима потребления;

обязательность введения предварительного частичного ограничения режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, перед полным ограничением режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня;

запрет на нарушение прав иных потребителей в связи с вводимым ограничением режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня;

ответственность за нарушение порядка ограничения режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, повлекшее за собой причинение убытков потребителям и (или) продавцам электрической энергии;

обязательность предоставления обеспечения обязательств по оплате электрической энергии группами потребителей за счет средств бюджетов соответствующих уровней;

меры по социальной защите граждан РФ, в том числе по выплате им компенсаций на оплату стоимости электрической энергии, осуществляемые в соответствии с законодательством РФ;

недопустимость ограничения режима потребления электрической энергии до истечения срока действия предоставленных бюджетами соответствующих уровней обеспечений.

Ограничение режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, а также веерные отключения потребителей, не имеющих задолженности по оплате электрической энергии и исполняющих иные обязательства, предусмотренные законодательством РФ и соглашением сторон, запрещаются (за исключением случаев возникновения аварийных электроэнергетических режимов).

ФЗ «Об электроэнергетике», ст. 38.

По основаниям и порядку ограничения и прекращения подачи электроэнергии при возникновении или угрозе возникновения аварийных ситуаций в ЕЭС абоненты разделяются на следующие пять очередей по характеру и степени платежеспособности:

1 очередь – платежеспособные абоненты, способные погасить обязательства перед АО-энерго денежными формами расчетов или поставками продукции для собственных нужд АО-энерго полностью и в срок;

2 очередь – ограниченно платежеспособные абоненты, стабильно потребляющие энергию, однако имеющие трудности со сбытом своей продукции, вследствие чего у них периодически возникают просрочки в оплате за отпущенную энергию;

3 очередь – абоненты, имеющие организационно-правовую форму предприятий, частично финансируемые из соответствующего бюджета и имеющие доходы от иной предпринимательской деятельности (муниципальные перепродавцы и т. д.), а также потребители, полностью финансируемые из бюджетов соответствующих уровней и в незначительной мере способные контролировать наличие средств для осуществления расчетов за потребленную энергию;

4 очередь – абоненты, имеющие низкую платежеспособность, со стабильно снижающимися объемами энергопотребления, имеющие просроченную задолженность более трех месяцев и (или) значительные пени, а также длительное время находящиеся в режиме ограниченного потребления энергии или отключенные от источников энергии;

5 очередь – абоненты, имеющие низколиквидную задолженность, в том числе находящиеся в процессе возбуждения процедур банкротства (несостоятельности) или имеющие объем задолженности более чем за шесть периодов платежа.

Ограничение энергопотребления осуществляется в очередности, начиная с абонентов 5-й очереди и по 1-ю.

Положение об основах организации энергосбытовой работы с потребителями энергии. Утверждено Правлением РАО «ЕЭС России» 14.02.2000 г.

См. также Веерное отключение.

Ограниченная ответственность – ключевой аспект акционерной собственности, состоящий в том, что акционер несет ответственность по долгам АО только в пределах своей доли в акционерном капитале, т. е. в пределах суммы, уплаченной им за приобретенные акции; ограничение ответственности фирмы, состоящее в том, что она обещает отвечать по принятым ею обязательствам, возмещать причиненные убытки только в пределах суммы вложенного в фирму капитала; ограничение выплат страхового возмещения и страховых сумм, предусмотренное условиями страхования имущества и жизни [28].

Однолинейная схема электростанции (подстанции) – схема соединения электрической части электростанции (подстанции), в которой многофазные связи показаны для одной фазы.

ГОСТ 24291—90.

Однолинейная схема электрических соединений электроустановки

должна быть составлена для всех напряжений каждой электроустановки при нормальных режимах работы оборудования. Утверждается 1 раз в 2 года ответственным за электрохозяйство потребителя. ПТЭЭП, п. 1.5.18.

Односторонний отказ от исполнения договора (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон:

нарушения договора поставки поставщиком;

поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок; неоднократного нарушения сроков поставки товаров; нарушения договора поставки покупателем; неоднократного нарушения сроков оплаты товаров; неоднократной невыборки товаров. ГК РФ. ст. 523, пп. 1, 2, 3.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

ГК РФ, ст. 310.

Односторонняя сделка – сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны.

ГК РФ, ст. 154, п. 2.

См. также Сделка.

Опасная зона – пространство, в котором возможно воздействие на работающего опасного и (или) вредного производственного фактора. ГОСТ 12.0.002—80.

Оперативная ликвидация аварий – отделение поврежденного оборудования (участка сети) от энергосистем (объединенных энергосистем), а также производство операций, имеющих целью:

устранение опасности для обслуживающего персонала и оборудования, не затронутого аварией;

предотвращение развития аварии;

восстановление в кратчайший срок электроснабжения потребителей и качества электроэнергии (частоты и напряжения);

создание наиболее надежной послеаварийной схемы энергосистемы (объединенной энергосистемы) и отдельных ее частей;

выяснение состояния отключившегося во время аварии оборудования и возможности включения его в работу [31].

Оперативно-диспетчерское управление – см. Технологическое (оперативно-диспетчерское) управление.

Оперативное обслуживание электроустановок – комплекс работ по: ведению требуемого режима работы электроустановки; производству переключений, осмотров оборудования; подготовке к производству ремонта (подготовке рабочего места, допуску);

техническому обслуживанию оборудования, предусмотренному должностными и производственными инструкциями оперативного персонала.

МПБЭЭ, термины.

Оператор (администратор) торговой системы – специализированное юридическое лицо, осуществляющее организацию договорных отношений и финансовых расчетов между субъектами оптового рынка.

Положение об организации коммерческого учета электроэнергии и мощности на оптовом рынке. Утверждено РАО «ЕЭС России» 12.10.2001 г.

Оператор коммерческого учета электроэнергии – специализированное юридическое лицо, предоставляющее услуги по техническому обслуживанию средств коммерческого учета субъектам оптового рынка и Оператору торговой системы, а также услуги субъектам оптового рынка, не оснащенным АСКУЭ, по сбору и первоначальной проверке данных коммерческого учета и передаче их Оператору торговой системы.

Положение об организации коммерческого учета электроэнергии и мощности на оптовом рынке. Утверждено РАО «ЕЭС России» 12.10.2001 г.

Оператор ФОРЭМ – см. Системный оператор.

Оплата – одна из самых распространенных операций в рыночных отношениях, суть которой состоит в уплате различными способами денег, а также и сама уплачиваемая сумма. Существуют оплаты аккредитивная, досрочная, немедленная, полная, неполная, почасовая, повременная, срочная и т. п., а также оплаты издержек, налогов, лицензий, чека, штрафа и т. д. [21].

Оплата времени простоя работнику:

простой по вине работодателя – не менее двух третей средней заработной платы работника, если он в письменной форме предупредил работодателя о начале простоя;

простой по причинам, не зависящим от работодателя и работника, – не менее двух третей тарифной ставки (оклада), если работник в письменной форме предупредил работодателя о начале простоя;

простой по вине работника – не оплачивается.

ТК РФ, ст. 157.

Оплата товара. Покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства. В случаях, когда продавец в соответствии с договором купли-продажи обязан передать покупателю не только товары, которые покупателем не оплачены, но и другие товары, продавец вправе приостановить передачу этих товаров до полной оплаты всех ранее переданных товаров, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором.

ГК РФ, ст. 486, пп. 1, 5.

Оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. Порядок расчетов за энергию определяется законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

ГК РФ, ст. 544, пп. 1, 2.

Опорная подстанция – электрическая подстанция, с которой дистанционно управляются другие подстанции электрической сети и контролируется их работа.

ФЗ «Об электроэнергетике», ст. 3.

Оптимизация – выбор наилучшего (оптимального) варианта из множества возможных. В экономике – определение значений экономических показателей, при которых достигается оптимум, т. е. оптимальное, наилучшее состояние системы. Чаще всего оптимуму соответствует достижение наивысшего результата при данных затратах ресурсов или достижение заданного результата при минимальных ресурсных затратах [28].

Оптовая цена – цена товаров, услуг, продаваемых крупными партиями (оптом). Обычно оптовые цены ниже розничных за счет экономии на торговых издержках [28].

Оптовый рынок электрической энергии (мощности) – сфера обращения особого товара – электрической энергии (мощности) в рамках ЕЭС России в границах единого экономического пространства РФ.

ФЗ «Об электроэнергетике», ст. 3.

См. также Розничный рынок электрической энергии.

Организационная структура управления предприятием – упорядоченная совокупность служб, управляющих деятельностью предприятия, взаимосвязями и соподчинением. Принцип формирования структуры управления – организация и закрепление тех или иных функций управления за подразделениями (службами) аппарата управления [33].

См. также Структура предприятия.

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ в электроустановках:

оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

допуск к работе;

надзор во время работы;

оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.

МПБЭЭ, п. 2.1.1.

См. также Технические мероприятия.

Организация по управлению ЕНЭС – открытое АО, которому запрещается заниматься деятельностью по купле-продаже электрической энергии (за исключением покупки электрической энергии, осуществляемой в целях компенсации потерь в электрических сетях в соответствии с нормативами таких потерь, определяемыми уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти при установлении размера платы за соответствующие услуги по передаче электрической энергии, и технологического обеспечения совместной работы российской электроэнергетической системы и электроэнергетических систем иностранных государств). Данная организация оказывает на возмездной договорной основе услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС субъектам оптового рынка, а также иным лицам, имеющим на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании объекты электроэнергетики, технологически присоединенные в установленном порядке к ЕНЭС.

ФЗ «Об электроэнергетике», ст. 8, пп. 2, 4; ст. 9, п. 1.

С 2002 г. организацией по управлению ЕНЭС является ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»).

Организация учета электроэнергии на действующих, вновь сооружаемых, реконструируемых электроустановках должна осуществляться в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов в части:

мест установки и объемов средств учета электроэнергии на электростанциях, подстанциях и у потребителей;

классов точности счетчиков и измерительных трансформаторов;

размещения счетчиков и выполнения электропроводки к ним.

Правила учета электрической энергии. Утверждены Минтопэнерго России

19.09.1996 г.

Органы государственного регулирования тарифов. Федеральный орган исполнительной власти – ФЭК РФ – осуществляет государственное регулирование тарифов по вопросам, отнесенным в соответствии с настоящим Федеральным законом к ее полномочиям. Органы исполнительной власти субъектов РФ – региональные энергетические комиссии субъектов РФ – осуществляют государственное регулирование тарифов по вопросам, отнесенным в соответствии с настоящим Федеральным законом к их полномочиям.

Закон РФ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ», ст. 6.

Оскорбление – унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. Наказывается штрафом в размере до 100 МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца, либо обязательными работами на срок до 120 часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев. Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или массовой информации, наказывается штрафом до 200 МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух месяцев, либо обязательными работами на срок до 180 часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

УК РФ, ст. 130, пп. 1, 2.

Осмотр в электроустановках – визуальное обследование электрооборудования, зданий и сооружений, электроустановок. Единоличный осмотр электроустановок, электротехнической части технологического оборудования может выполнять работник, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, из числа оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку в рабочее время или находящегося на дежурстве, либо работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V (для электроустановок напряжением выше 1000 В), и работник, имеющий группу IV и право единоличного осмотра на основании письменного распоряжения руководителя организации (для электроустановок напряжением до 1000 В).

МПБЭЭ, термины, п. 1.3.4.

Основная цель предприятия в условиях рынка—получение прибыли. Предприятие может достигнуть этой цели, если будет руководствоваться определенными принципами – экономичности, финансовой устойчивости [33].

См. также Принцип экономичности, Принцип финансовой устойчивости.

Основное производство – часть предприятия, где происходит выпуск основной продукции. Охватывает все процессы, связанные с превращением исходного сырья в готовую продукцию, определяет профиль предприятия. От организации работы основного производства зависят результаты деятельности всего предприятия [33].

См. также Побочное производство.

Основной потребитель – абонент (потребитель), непосредственно присоединенный к сетям энергоснабжающей организации и покупающий электрическую энергию как для собственного потребления, так и для частичной продажи по договору абонентам, присоединенным к его сети, по отношению к которым он выступает в качестве энергоснабжающей организации.

Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснабжаю-щими организациями и потребителями. Утверждены Минэнерго России 19.01.2002 г.

Основные материалы – предметы труда, ранее подвергшиеся промышленной переработке и поступающие на данное предприятие для производства из них продукции. При этом основные (технологические) материалы так же, как и сырье, в исходном или измененном виде входят в состав готового продукта [33].

Основные направления реформирования электроэнергетики РФ:

совершенствование рынков электроэнергетики (оптового и розничного);

создание федеральной сетевой компании (ФСК); создание единой системы диспетчерского управления (системного оператора);

создание администратора торговой системы (АТС);

создание генерирующих компаний;

реформирование АО энергетики и электрификации;

нормативно-правовое обеспечение реформирования электроэнергетики РФ и системы государственного регулирования;

обеспечение прав инвесторов, кредиторов и акционеров при реформировании электроэнергетики РФ.

Основные направления реформирования электроэнергетики РФ. Постановление Правительства РФ «О реформировании электроэнергетики РФ» от 11.07.2001 г. № 526.

Основные производственные фонды – совокупность средств труда, функционирующих в сфере материального производства в неизменной натуральной форме в течение длительного времени и переносящих свою стоимость на вновь созданный продукт по частям, по мере снашивания, за ряд кругооборотов [21].

Основные средства – производственные средства, предназначенные для использования в течение нескольких лет или десятилетий. Их вещественная форма в этот период сохраняется, а стоимость постепенно переносится на стоимость готовой продукции. Величина основных средств предприятия измеряется их количеством и размерами с указанием технических параметров (производительностью и др.), а также стоимостью. Величина основных средств взаимосвязана с объемами производства продукции. Основные производственные средства предприятия включают:

здания различного назначения для размещения основных и вспомогательных цехов, складов, обслуживающих, административно-управленческих, проектно-конструкторских и других подразделений;

сооружения (эстакады, плотины, градирни, транспортные дороги, емкости, тепловые сети и тому подобные объекты, с помощью которых выполняются технические функции, не связанные с изменением предметов труда);

передаточные устройства, т. е. стационарные транспортные средства (транспортеры, подъемники, краны, трубопроводы, электросети и т. п.);

машины и оборудование, в том числе силовые, рабочие, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, прочие машины и оборудование (противопожарное, телефонных станций, радио-, кино– и телеоборудование);

транспортные средства (подвижные) для перемещения предметов труда, продукции, рабочих (автомобили, авто-, электрокары, автопогрузчики и т. п.);

инструменты и приспособления, т. е. ручные и механизированные средства труда для обработки предметов труда или для удобства соединения обрабатываемого предмета труда или инструмента с рабочими машинами (пневматические молотки, зажимы, клещи, подвески для деталей и т. п.);

производственный инвентарь (верстаки, разделочные столы, поддоны и др.);

хозяйственный инвентарь (канцелярские столы, шкафы, пишущие машинки, фонды технической библиотеки).

Остаточная стоимость объекта основных средств определяется путем вычитания суммы амортизации, начисленной за время фактической службы объекта, из его первоначальной стоимости [33].

Ответственность – обязанность экономического субъекта отвечать по принятым им обязательствам, выполнять договоры, соблюдать законы, платить налоги, компенсировать ущерб, нанесенный чужой собственности, окружающей среде [28].

Ответственность по договору энергоснабжения. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору энергоснабжения сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить причиненный этим реальный ущерб. Если в результате регулирования режима потребления энергии, осуществленного на основании закона или иных правовых актов, допущен перерыв в подаче энергии абоненту, энергоснабжающая организация несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств при наличии ее вины.

ГК РФ, ст. 15, п. 2; ст. 547, пп. 1, 2.

Ответственный за электрохозяйство – работник из числа административно-технического персонала, на которого возложены обязанности по организации безопасного обслуживания электроустановок в соответствии с действующими правилами и нормативно-техническими документами.

МПБЭЭ, термины.

Отказ от акцепта – документально оформленное несогласие плательщика на оплату предъявленных ему расчетных документов. Применяется главным образом при расчетах платежными требованиями, а также при аккредитивной форме расчетов. Может быть полным и частичным [28].

См. также Акцепт.

Отказ от заключения публичного договора коммерческой организацией при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы не допускается.

ГК РФ, ст. 426, п. 3.

См. также Публичный договор.

Отклонение напряжения (частоты) – величина, равная разности между значением напряжения (частоты) в данной точке системы электроснабжения в рассматриваемый момент времени и его номинальным или базовым значением.

ГОСТ 23875—88.

Причинами несоответствий по установившемуся отклонению напряжения могут быть:

неверно выбранный коэффициент трансформации трансформатора 6—10/0,4 кВ или не проведенное своевременно сезонное переключение отпаек этих трансформаторов;

разнородность нагрузок линий 0,38 кВ и несовместимость требований потребителей к установившемуся отклонению напряжения на шинах 0,4 кВ трансформаторов 6—10/0,4 кВ;

значительная несимметрия фазных нагрузок в сетях 0,4 кВ;

значительные потери напряжения в распределительной сети, превышающие предельные установленные значения;

отсутствие трансформаторов с регулированием напряжения под нагрузкой (РПН) в центре питания (ЦП) распределительной сети;

отсутствие автоматического регулятора напряжения (АРН) в ЦП или его неиспользование;

некорректная работа АРН или неправильно выбранный закон регулирования напряжения в ЦП;

разнородность нагрузок распределительных линий 6—10 кВ и несовместимость требований потребителей всей распределительной сети к установившемуся отклонению напряжения на шинах ЦП;

ошибки в планировании диспетчерских графиков спроса и предложения по реактивной мощности;

отсутствие договорных отношений или некорректно определенные договорные условия по допустимому диапазону установишегося отклонения напряжения в точке коммерческого контроля электрической энергии;

неверно заданные уставки регулирующих устройств на генераторах, повышающих трансформаторах и автотрансформаторах связи, отсутствие или недостаточное использование специальных устройств на межсистемных линиях и питающих сетях энергосистем, регулирующих реактивную мощность (синхронных компенсаторов, батарей статических компенсаторов и шунтирующих реакторов), пониженная пропускная способность питающих сетей и др.;

превышение потребителем разрешенной ему мощности или нарушение договорных условий с энергоснабжающей организацией по использованию специальных средств, регулирующих реактивную мощность (батарей статических конденсаторов, синхронных двигателей).

Основными причинами несоответствий по отклонению частоты могут быть:

отсутствие достаточного резерва мощности и пропускной способности элементов сети;

ошибки в планировании диспетчерских графиков спроса и предложения по активной мощности, в подборе электростанций для размещения первичного резерва, в том числе – необходимого при аварийных нарушениях баланса мощности, в планировании дополнительных резервов пропускной способности линий для выдачи первичного резерва при внезапных нарушениях баланса;

несвоевременность предоставления резерва мощности для его использования в режимах первичного, вторичного или третичного регулирования в соответствии с заданными системным оператором требованиями.

Методические указания по контролю и анализу качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Ч. 2. Анализ качества электрической энергии. Утверждены Госэнергонадзором 27.12.2000 г.

Открытое акционерное общество (ОАО) – АО, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. Такое акционерное общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, устанавливаемых законом и иными правовыми актами. ОАО обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков.

ГК РФ, ст. 96, п. 1.

Отмывание денег – действия, операции, призванные скрыть истинный источник поступления денежных средств и придать получению денег вполне законный характер. При этом используются такие приемы, как множественные пересылки денег через доверенные компании, в ходе которых «теряется» не только первоисточник платежа, но и утаиваются налоги, ибо зачастую деньги обналичиваются. Кроме этого, деньги, полученные в незаконном бизнесе, вкладываются во вполне легитимные и прибыльные проекты [28].

Относительные потери трансформатора – отношение потерь холостого хода, потерь короткого замыкания или суммарных потерь трансформатора к его номинальной мощности.

ГОСТ 16110—82.

Отступное – один из способов прекращения обязательств. По соглашению сторон обязательство может быть прекращено предоставлением взамен исполнения отступного (уплатой денег, передачей имущества и т. п.). Размер, сроки и порядок предоставления отступного устанавливаются сторонами.

ГК РФ, ст. 409.

Отходы производства – теряющаяся в процессе производства часть материальных ресурсов. Отходы производства и побочные продукты (полезные продукты комплексной переработки сырья, получение которых не является целью данного предприятия) могут служить вторичным сырьем [33].

См. также Побочное производство.

Отчетность – периодическое составление экономическими субъектами отчетов о своей деятельности, представляемых в государственные органы. Статистическая отчетность предприятий позволяет установить статистические показатели экономической деятельности отраслей, регионов, страны посредством сведения показателей работы отдельных звеньев экономики [28].

Отчисления – расходы, разнообразные платежи, которые отчисляет предприятие. Как правило, отчисления изымаются из доходов предприятий и поступают в государственный и местные бюджеты. Например, амортизационные отчисления, отчисления на социальное страхование, отчисления из прибыли в резервный фонд, отчисления на образование и т. д. [28].

Оферта – адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение заключить договор, которое достаточно определенно выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение. Оферта должна содержать существенные условия договора. Полученная адресатом оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного для ее акцепта, если иное не оговорено в самой оферте либо не вытекает из существа предложения или обстановки, в которой оно было сделано.

ГК РФ, ст. 435.

Оффшорная компания – иностранная компания, зарегистрированная в каком-либо оффшорном центре государства, предоставляющего ей особые льготы. Такие компании обладают правом работы только за рубежом по месту своей регистрации. Небольшие страны поощряют создание на своей территории оффшорных компаний, чтобы развивать оффшорный бизнес, приносящий этим странам дополнительный доход [28].

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

ФЗ «Об основах охраны труда в РФ».

П

Параллельная работа трансформаторов – работа двух или нескольких трансформаторов при параллельном соединении не менее чем двух основных обмоток одного из них с таким же числом основных обмоток другого трансформатора (других трансформаторов).

ГОСТ 16110—82.

Параметр электрической энергии – величина, количественно характеризующая какое-либо свойство электрической энергии (напряжение, частота, форма кривой электрического тока).

ГОСТ 23875—88.

Пассив – часть бухгалтерского баланса (обычно правая сторона), которая отражает источники образования средств организации и их назначение (собственные резервы, займы других организаций) [21].

Пассивное состояние готовности к работе – состояние готовности к работе, при котором нагрузка питается в основном от сети переменного тока при помощи обводной цепи. В случае пропадания напряжения сети в работу включается инвертор и аккумуляторная батарея поддерживает непрерывность поставки энергии для приемника.

ГОСТ 27699—88.

Пеня – санкция за несвоевременное выполнение денежных обязательств. Наиболее широко используется в финансовых отношениях при просрочке уплаты налогов и неналоговых платежей, а также при задержке оплаты полученных товарно-материальных ценностей, выполненных работ и оказанных услуг. Пеня начисляется в процентах к сумме невыполненного обязательства, как правило, за каждый день просрочки [21].

Первоначальная балансовая стоимость – стоимость основных средств по цене их приобретения и принятия на баланс предприятия. Она включает не только сумму оплаты этих средств по ценам изготовителя, но и затраты на их доставку, хранение, установку, комплектование, оплату посреднических услуг снабжающих предприятий [33].

Перегрузка – превышение реальной нагрузки над номинальной. Термин «перегрузка» не должен употребляться как синоним тока перегрузки. СТ МЭК 50(151)—78.

Перегрузка трансформатора – нагрузка трансформатора, при которой расчетный износ изоляции обмоток, соответствующий установившимся превышениям температуры, превосходит износ, соответствующий номинальному режиму.

ГОСТ 16110—82.

Передача электрической энергии (мощности) – оказание коммерческим организациям – субъектам оптового рынка электроэнергии (мощности) независимо от организационно-правовой формы услуг по передаче электроэнергии (мощности) потребителям по электрическим сетям.

Основные направления реформирования электроэнергетики РФ. Постановление Правительства РФ «О реформировании электроэнергетики РФ» от 11.07.2001 г. № 526.

Передоверие. Лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершать те действия, на которые оно уполномочено. Оно может передоверить их совершение другому лицу, если уполномочено на это доверенностью либо вынуждено к этому силою обстоятельств для охраны интересов выдавшего доверенность. Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может превышать срока действия доверенности, на основании которой она выдана.

ГК РФ, ст. 187, пп. 1, 4.

«Перекрытие кислорода» – выражение, сложившееся в российской экономической практике, означающее создание невыносимых условий для предпринимателей, фирм посредством государственных ограничений, запретов, лишения денежных и материальных источников [28].

Переменные потери электрической энергии определяются в абсолютных единицах и в процентах к отпуску электрической энергии в сеть соответствующей ступени напряжения и учитываются при расчете размера платы за услуги по передаче электрической энергии для потребителей, подключенных к сетям соответствующего уровня (диапазона) напряжения, в соответствии с утвержденной методикой расчета размера платы за услуги по передаче электрической энергии.

Рекомендации по укрупненной оценке нормативов условно-постоянных и переменных потерь электрической энергии. Утверждены постановлением ФЭК РФ от 17.03.2000 г. № 14/10.

См. также Укрупненные нормативы технологического расхода электрической энергии на ее передачу (потерь).

Переменный электрический ток (напряжение) – электрический ток (напряжение), изменяющийся с течением времени.

ГОСТ 19880—74.

Перенапряжение в системе электроснабжения – превышение напряжения над наибольшим рабочим напряжением, установленным для данного электрооборудования.

ГОСТ 23875—88.

Переоценка основных средств – изменение первоначальной стоимости основных средств в связи с изменением цен на материалы, ростом производительности труда и другими факторами, влияющими на сопоставимость цен на основные средства. Переоценка производится по решению Правительства РФ единовременно во всех отраслях народного хозяйства. При переоценке основные средства оцениваются по восстановительной стоимости, которая учитывает все произошедшие изменения процесса воспроизводства [28].

Перепроизводство – превышение предложения продукции над спросом, увеличение запасов продукции вследствие неспособности реализовать ее из-за сократившегося спроса. Перепроизводство является причиной кризисного спада в экономике в условиях, когда нереализованная продукция не дает возможности продолжать производство ввиду нехватки денежных средств на покупку сырья, оборудования, рабочей силы, сокращает спрос на рабочую силу. Устранение перепроизводства возможно либо путем стимулирования спроса, либо сокращением предложения [28].

Переработка. Если иное не предусмотрено договором, право собственности на новую движимую вещь, изготовленную лицом путем переработки не принадлежащих ему материалов, приобретается собственником материалов. Если же стоимость переработки существенно превышает стоимость материалов, право собственности на новую вещь приобретает лицо, которое, действуя добросовестно, осуществило переработку для себя. ГК РФ, ст. 220, п. 1.

Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии допускаются по соглашению сторон, за исключением случаев когда удостоверенное органом государственного надзора неудовлетворительное состояние энергетических установок абонента угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности граждан. О перерыве в подаче, прекращении или об ограничении подачи энергии энергоснабжающая организация должна предупредить абонента. Прекращение или ограничение подачи энергии без согласования с абонентом – юридическим лицом, но с соответствующим его предупреждением допускается в установленном законом или иными правовыми актами порядке в случае нарушения указанным абонентом обязательств по оплате энергии. Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии без согласования с абонентом и без соответствующего его предупреждения допускаются в случае необходимости принять неотложные меры по предотвращению или ликвидации аварии при условии немедленного уведомления абонента об этом.

ГК РФ, ст. 546, пп. 2, 3.

Перестановка, замена и изменение схем включения средств учета электроэнергии производится только с согласия энергоснабжающей организации.

Правила учета электрической энергии. Утверждены Минтопэнерго России

19.09.1996 г.

Перетоки мощности в установившихся режимах исходя из требований к устойчивости энергосистем подразделяются следующим образом:

нормальные (наибольший допустимый переток называется максимально допустимым);

вынужденные (наибольший допустимый переток называется аварийно допустимым), которые допускаются для предотвращения или уменьшения ограничений потребителей, потери гидроресурсов, при необходимости строгой экономии отдельных видов энергоресурсов, неблагоприятном наложении плановых и аварийных ремонтов основного оборудования электростанций и сетей, а также в режимах минимума нагрузки при невозможности уменьшения перетока из-за недостаточной маневренности АЭС (кроме сечений, примыкающих к АЭС) [18].

Переходный режим – режим перехода от одного установившегося режима работы электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования) к другому.

ГОСТ 18311—80.

Переходный режим работы энергосистемы – режим работы энергосистемы, при котором скорости изменения параметров настолько значительны, что они должны учитываться при рассмотрении конкретных практических задач.

ГОСТ 21027—75.

Периодический контроль КЭ – контроль, осуществляемый в целях управления КЭ, при котором поступление информации о контролируемых показателях и их оценка происходит периодически с интервалами, определяемыми организацией, осуществляющей контроль КЭ, но не реже пределов, установленных ГОСТ 13109—97.

Методические указания по контролю и анализу качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Ч. 1. Контроль качества электрической энергии. Утверждены Госэнергонадзором 27.12.2000 г.

Периодичность проверок электроустановок потребителей:

проверка соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке – не реже 1 раза в 2 года;

пересмотр инструкций и схем – не реже 1 раза в 3 года;

контроль замеров показателей качества электрической энергии – не реже 1 раза в 2 года;

повышение квалификации электротехнического персонала – не реже 1 раза в 5 лет.

Выполнение указанного перечня мероприятий обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство предприятий. ПТЭЭП, п. 1.2.6.

Период платежа – установленный настоящим Положением или договором энергоснабжения регулярный и периодичный отрезок времени, по истечении которого сведения о физическом и стоимостном объемах потребленной абонентом энергии обобщаются и оформляются в виде соответствующего счета-фактуры и точно идентифицируют обязательства абонента по оплате потребленной энергии. Период платежа задает рамки дискретности (дробности) платежей абонента за потребленную энергию и мощность (нагрузку).

Положение об основах организации энергосбытовой работы с потребителями энергии. Утверждено Правлением РАО «ЕЭС России» 14.02.2000 г.

Персонал административно-технический в электроустановках – руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках.

МПБЭЭ, термины.

Персонал оперативно-ремонтный в электроустановках – ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок.

МПБЭЭ, термины.

Персонал оперативный в электроустановках – персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации).

МПБЭЭ, термины.

Персонал ремонтный в электроустановках – персонал, обеспечивающий техническое обслуживание, ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования.

МПБЭЭ, термины.

Персонал электротехнический – административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный персонал, организующий и осуществляющий монтаж, наладку, техническое обслуживание, ремонт, управление режимом работы электроустановок.

МПБЭЭ, термины.

Персонал электротехнологический – персонал, у которого в управляемом им технологическом процессе основной составляющей является электрическая энергия (например, электросварка, электродуговые печи, электролиз и т. д.), использующий в работе ручные электрические машины, переносной электроинструмент и светильники, и другие работники, для которых должностной инструкцией или инструкцией по охране труда установлено знание настоящих Правил (где требуется II или более высокая группа по электробезопасности).

МПБЭЭ, термины.

Пиковое ценообразование – установление цены за использование сооружений и оборудования или за товар и услугу на более высоком уровне, когда спрос на них выше, и на более низком, когда спрос ниже [28].

Питающая сеть – сеть от РУ подстанции или ответвления от ВЛ до ВУ, ВРУ, ГРЩ. ПУЭ, п. 7.1.10.

Планирование – составная часть управления, разработка и практическая реализация планов, определяющих будущее состояние экономической системы, путей, способов и средств его достижения. Характерно и планирование отдельных видов ресурсов. В экономике рыночного типа распространено планирование на уровне компаний, которое, как правило, носит индикативный, ориентирующий характер. В планировании применяются экономико-математические, балансовые методы и экспертные оценки. Планирование включает принятие плановых решений уполномоченными на это органами, лицами [28].

Планирование ассортимента продукции – непрерывный процесс обновления, совершенствования структуры ассортимента и приведения потребительских свойств и характеристик товаров в соответствие с требованиями покупателей [21].

Плановая поставка электроэнергии на оптовый рынок – объем поставки, определенный в утвержденном балансе электроэнергии.

Временные методические указания по формированию и применению двухста-вочных тарифов на ФОРЭМ. Утверждены ФЭК РФ 06.05.1997 г.

Плановая экономика – экономика, в которой распределение ресурсов контролируется правительством в централизованном порядке [28].

Плановый отпуск электроэнергии с оптового рынка – объем отпуска электроэнергии, зафиксированный в договоре с потребителем с помесячной разбивкой.

Временные методические указания по формированию и применению двухста-вочных тарифов на ФОРЭМ. Утверждены ФЭК РФ 06.05.1997 г.

Плата за природные ресурсы – форма платежа из прибыли в федеральный бюджет за пользование природными ресурсами. Через плату за природные ресурсы взимается дифференциальная рента, возникающая из-за различий в естественной продуктивности природных ресурсов [28].

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям взимается однократно. Размер указанной платы определяется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ, и должен компенсировать затраты на проведение мероприятий по технологическому присоединению нового объекта к электрическим сетям. Включение указанных затрат в состав платы за услуги по передаче электрической энергии не допускается.

ФЗ «Об электроэнергетике», ст. 26, п. 1.

Плата за технологическое присоединение взимается со следующих лиц: потребителей электрической энергии, вновь присоединяемых к электрическим сетям или расширяющих имеющиеся присоединения;

других электросетевых организаций, в том числе территориальных сетевых организаций, имеющих на правах собственности или иных законных основаниях объекты электросетевого хозяйства, относящиеся к ЕНЭС;

владельцев генерирующих установок, вновь присоединяемых к электрическим сетям или расширяющих имеющиеся присоединения.

Изменение формы собственности или собственника не влечет за собой повторную плату за технологическое присоединение.

Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (СП) рассчитывается по следующей формуле:

СП = РП (1 + Кп),

где РП – сумма расходов на проведение работ, связанных с подготовкой к выдаче ТУ в соответствии с заявкой потребителя, проверкой выполнения ТУ и составлением акта о технологическом присоединении, выполнением ТУ со стороны сетевой организации, а также с фактическими действиями по присоединению и обеспечению работы энергопринимающего устройства в электрической сети;

Кп – коэффициент рентабельности указанных выше работ, устанавливаемый Службой присоединения в размере, не превышающем прогнозируемый на текущий год уровень инфляции, но не ниже 0,03.

Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям. Приказ ФСТ от 15.02.2005 г. № 22-э/5.

См. также Доступ к электрическим сетям и услугам по передаче электрической энергии, Технологическое присоединение.

Платеж – уплачиваемая сумма. Своевременное и полное выполнение юридическими и физическими лицами своих обязательств, вытекающих из торговых, кредитных и иных операций денежного характера. Существует большое разнообразие видов платежей: авансовые, единовременные, разовые, страховые, текущие, торговые и т. п., а также платежей по контракту, в рассрочку, по счету, по требованию и т. д. [21].

Платежеспособность – возможность государства, юридических и физических лиц своевременно и в полном размере выполнять свои денежные обязательства, вытекающие из торговых, кредитных и других операций. От платежеспособности зависит доступ к кредитным ресурсам, выбор формы расчетов между сторонами, сроки кредитования и т. п. Платежеспособность измеряется с помощью коэффициента платежеспособности, показывающего долю собственного капитала в общей стоимости активов (собственный капитал, отнесенный к общей сумме капитала) [28].

Побочное производство – производство, вырабатывающее продукцию из отходов основного производства предприятия [33]. См. также Основное производство, Отходы производства.

Поверка – установление органом государственной метрологической службы (или другим официально уполномоченным органом, организацией) пригодности средств измерений к применению на основании экспериментально определяемых метрологических характеристик и подтверждение их соответствия установленным обязательным требованиям.

Информационно-измерительные системы. Метрологическое обеспечение. Основные положения. Утверждено РАО «ЕЭС России» 12.03.2001 г.

Поверка средств измерений – совокупность операций, выполняемых органами метрологической службы (другими уполномоченными на то органами, организациями) в целях определения и подтверждения соответствия средства измерений установленным техническим требованиям.

Закон РФ «Об обеспечении единства измерений», ст. 1, [12].

Погашение задолженности за электроэнергию. Основанием для погашения задолженности являются первичные учетные документы бухгалтерского учета, подтверждающие факт совершения соответствующей расчетной операции. Погашение задолженности абонента оформляется соответствующими записями по счетам бухгалтерского учета и отметками на счетах-фактурах и платежных безакцептных требованиях (поручениях). Погашение задолженности на основании иных документов запрещается.

Положение об основах организации энергосбытовой работы с потребителями энергии. Утверждено Правлением РАО «ЕЭС России» 14.02.2000 г.

Подача напряжения на электроустановки производится только после получения разрешения от органов Ростехнадзора и на основании договора на электроснабжение между потребителем и энергоснабжающей организацией.

ПТЭЭП, п. 1.3.11.

Подготовка рабочего места при выполнении работ в электроустановках – выполнение до начала работ технических мероприятий для предотвращения воздействия на работающего опасных производственных факторов на рабочем месте.

МПБЭЭ, термины.

См. также Рабочее место.

Подоходный налог с предприятий – один из основных источников налоговых поступлений в бюджет, предусмотренный действующим законодательством. Объектом налогообложения для юридических лиц является валовый доход предприятия – разность между выручкой от реализации продукции, работ, услуг и материальных ценностей с учетом результатов от внереализационных операций (без налога на добавленную стоимость и акцизов) и затратами, включаемыми в себестоимость продукции, кроме затрат на оплату труда [21].

Подстанция электрическая – электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения электрической энергии, состоящая из трансформаторов или других преобразователей электрической энергии, устройств управления, распределительных и вспомогательных устройств по ГОСТ 19431—84.

ГОСТ 24291—90.

Показатели конкурентоспособности – совокупность критериев количественной оценки уровня конкурентоспособности товара. Применяются единичные, групповые и интегральные показатели конкурентоспособности [21].

Показатель качества электрической энергии (ПКЭ) – величина, характеризующая качество электрической энергии по одному или нескольким ее параметрам.

ГОСТ 23875—88.

Верхняя (нижняя) граница отрезка, которому принадлежит 95 % измеренных в течение 24 ч значений контролируемого ПКЭ, называется верхним (нижним) значением ПКЭ.

Методические указания по контролю и анализу качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Ч. 1. Контроль качества электрической энергии. Утверждены Госэнергонадзором 27.12.2000 г.

Показатель надежности – количественная характеристика одного или нескольких свойств, определяющих надежность объекта.

ГОСТ 27.002—89.

Показатель экономичности продукции – количественная характеристика эксплуатационных свойств продукции (изделия), отражающая ее техническое совершенство, определяемое совершенством конструкции и качеством изготовления, уровнем или степенью потребления топливно-энергетических ресурсов при использовании по прямому назначению.

ГОСТ Р 51387—99.

Показатель энергетической эффективности – абсолютная, удельная или относительная величина потребления или потерь энергетических ресурсов для продукции любого назначения или технологического процесса.

ГОСТ Р 51387—99.

ФЗ «Об энергосбережении», ст. 1.

Показатель энергосбережения – качественная и (или) количественная характеристика проектируемых или реализуемых мер по энергосбережению.

ГОСТ Р 51541—99.

Покупатель ФОРЭМ – энергоснабжающие организации, а также крупные потребители, признанные субъектами ФОРЭМ в установленном порядке, получающие от поставщиков ФОРЭМ электроэнергию и мощность по утвержденному ФЭК тарифу и оплачивающие их стоимость непосредственно поставщикам электроэнергии, мощности и особых услуг – субъектами ФОРЭМ.

Временные правила работы ФОРЭМ. Утверждены ФЭК РФ 31.07.1996 г.

Полезная мощность – мощность, отдаваемая устройством в определенной форме и для определенной цели.

СТ МЭК 50(151)—78.

Полный резерв мощности – резерв активной мощности, равный разности между располагаемой мощностью энергосистемы и ее нагрузкой в момент годового максимума при нормальных показателях качества электроэнергии и с учетом сальдо перетоков.

ГОСТ 21027—75.

Положение об ограничении или временном прекращении подачи электрической энергии (мощности) потребителям при возникновении или угрозе возникновения аварии в работе систем электроснабжения определяет порядок действий энергоснабжающих организаций при возникновении или угрозе возникновения аварии в работе систем электроснабжения и является обязательным для всех электростанций, энергоснабжающих организаций и потребителей электрической энергии независимо от формы собственности. Утверждено постановлением Правительства РФ от 22.06.1999 г. № 664.

Положение об организации коммерческого учета электроэнергии и мощности на оптовом рынке имеет обязательную силу для всех субъектов оптового рынка независимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности и распространяется в части технических требований на вновь вводимые и модернизируемые системы коммерческого учета.

Утверждено РАО «ЕЭС России» 12.10.2001 г.

Положение об основах организации энергосбытовой работы с потребителями энергии устанавливает процедуры энергосбытовой деятельности в дочерних (зависимых) АО РАО «ЕЭС России» и определяет порядок их работы как энергоснабжающих организаций с потребителями энергии, а также регулирует порядок ограничения и прекращения подачи энергии абонентам по иным основаниям, чем ненадлежащее исполнение ими своих обязательств по оплате энергии. Утверждено Правлением РАО «ЕЭС России» 14.02.2000 г.

Положение о лицензировании деятельности по эксплуатации электрических сетей определяет порядок лицензирования деятельности по эксплуатации электрических сетей, осуществляемый юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (за исключением случаев когда указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя). Утверждено постановлением Правительства РФ 28.08.2002 г. № 637.

Положение о реестре субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе устанавливает правила формирования и ведения Реестра субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, в отношении которых осуществляются государственное регулирование и контроль. Утверждено постановлением ФЭК РФ от 19.12.1997 г. № 127/7.

Полупроводниковый компенсатор реактивной мощности – полупроводниковый преобразователь электроэнергии, предназначенный для улучшения качества электроэнергии в сети переменного тока путем уменьшения сдвига первой гармоники тока и уменьшения искажений формы кривой тока или напряжения сети.

ГОСТ 23414—84.

Полупроводниковый преобразователь электроэнергии – устройство, основанное на применении полупроводниковых приборов, обеспечивающих изменение одного или нескольких параметров электрической энергии. В зависимости от вида полупроводниковых приборов вместо слова «полупроводниковый» допускается применять «диодный», «транзисторный», «тиристорный».

ГОСТ 23414—84.

Пониженное напряжение – напряжение, значение которого меньше допустимого для нормальной работы электротехнических изделий (устройств) и электрооборудования.

ГОСТ 23875—88.

Поручительство – гарантия, в силу которой поручитель (гарант) обязуется перед кредитором другого лица (должника) отвечать за исполнение обязательства этого лица полностью или частично [21].

См. также Договор поручительства.

Посадка напряжения – внезапное значительное снижение напряжения в системе электроснабжения.

ГОСТ 23875—88.

Послеаварийный режим – режим, в котором находится потребитель электрической энергии в результате нарушения в системе его электроснабжения до установления нормального режима после локализации отказа.

ПУЭ, п. 1.2.9.

Посредническое предпринимательство—деятельность, состоящая в соединении взаимно заинтересованных в сделке сторон. За оказание подобных услуг предприниматель получает доход [33].

См. также Виды предпринимательства.

Посредничество – содействие соглашению между двумя и более сторонами в процессе найма рабочей силы, производстве и сбыте, поиске потенциальных партнеров, в покупках, продаже; оказание консалтинговых и маркетинговых услуг [21].

Поставщик ФОРЭМ – ТЭС и ГЭС ЕЭС России и АЭС, осуществляющие отпуск электроэнергии на ФОРЭМ, а также избыточные в разрезе года АО-энерго, поставляющие на ФОРЭМ сальдо-переток электроэнергии и мощности.

Временные правила работы ФОРЭМ. Утверждены ФЭК РФ 31.07.1996 г.

Постоянная счетчика – величина, выражающая соотношение между учтенной счетчиком энергией и соответствующим числом оборотов подвижной части в ватт-часах (Втч/об) – для счетчиков активной энергии; в вар-часах (варч/об) – для счетчиков реактивной энергии.

ГОСТ 6570—96.

Постоянный электрический ток (напряжение) – электрический ток (напряжение), не изменяющийся во времени.

ГОСТ 19880—74.

Потенциальное несоответствие ПКЭ – несоответствие ПКЭ установленным требованиям, возникновение которого возможно через некоторый промежуток времени или при определенных условиях.

Методические указания по контролю и анализу качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Ч. 2. Анализ качества электрической энергии. Утверждены Госэнергонадзором 27.12.2000 г.

Потери – разность между потребляемой мощностью и полезной мощностью какой-либо системы или устройства.

СТ МЭК 50(151)—78.

Потери электроэнергии в главных трансформаторах электростанций

определяются, как правило, расчетным путем:

постоянные потери – с использованием технических данных трансформаторов и продолжительности их работы (в часах);

переменные потери – на основе фактического графика нагрузки трансформаторов.

Допускается определять потери в трансформаторах по счетчикам соответствующих классов точности [12].

Потери электроэнергии в электрических сетях от границы балансовой принадлежности до места установки расчетных приборов учета относятся на владельца сети. Порядок определения и величина потерь устанавливается в договоре энергоснабжения.

Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснабжа-ющей организацией и потребителями. Утверждены Минэнерго России 19.01.2002 г. См. также Договор энергоснабжения.

Потеря напряжения – величина, равная разности между установившимися значениями напряжения, измеренными в двух точках системы электроснабжения.

ГОСТ 23875—88.

Потеря связи в энергосистеме при ликвидации аварии – нарушение всех видов связи, а также невозможность в течение 2–3 минут связаться с вышестоящим оперативным персоналом из-за его занятости, плохой слышимости и перебоев в работе связи. Наряду с действиями по ликвидации аварии принимаются меры для восстановления связи [31].

Потребители с управляемой нагрузкой – категория потребителей электрической энергии, которые в силу режимов работы (потребления электрической энергии) влияют на КЭ, надежность работы ЕЭС России и оказывают в связи с этим на возмездной договорной основе услуги по обеспечению вывода ЕЭС России из аварийных ситуаций. Указанные потребители могут оказывать и иные согласованные с ними услуги на условиях договора.

ФЗ «Об электроэнергетике», ст. 3.

Потребитель – физическое или юридическое лицо, осуществляющее пользование топливом, электрической энергией (мощностью) и (или) тепловой энергией (мощностью).

ГОСТ Р 51379—99.

Предприятие, организация, территориально обособленный цех, строительная площадка, квартира, у которых приемники электрической энергии присоединены к электрической сети энергоснабжающей организации.

ГОСТ 19431—84.

См. также Абонент.

Потребитель-регулятор – абонент (юридическое лицо), принимающий на себя в договоре обязательство участвовать в согласованных размерах в регулировании графика нагрузки энергосистемы с передачей управления его режимами диспетчеру энергоснабжающей организации.

Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснабжа-ющей организацией и потребителями. Утверждены Минэнерго России 19.01.2002 г.

Потребительская корзина – группа товаров народного потребления, наиболее полно отражающая уровень и структуру потребления населения. Используется для сравнения уровней жизни в различных странах. На основании сопоставления цен входящих в потребительскую корзину товаров за базовый и детализируемый период определяется динамика стоимости жизни [21].

Потребительский (розничный) рынок электрической энергии (мощности) и тепловой энергии (мощности) – сфера купли-продажи электрической энергии (мощности) и (или) тепловой энергии (мощности), осуществляемой между энергоснабжающими организациями и потребителями.

Временные правила работы ФОРЭМ. Утверждены ФЭК РФ 31.07.1996 г. См. также Розничный рынок электрической энергии.

Потребляемая мощность – общая мощность, получаемая устройством или совокупностью устройств.

СТ МЭК 50(151)—78.

Права на пользование природными ресурсами (земельными участками и др.) предоставляются предприятиям государством. При стоимостной оценке прав на пользование этими ресурсами ориентируются на установленные законодательством цены соответствующих ресурсов (с учетом инфляции и рыночных факторов) [33].

Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг определяют общие принципы и порядок обеспечения недискриминационного доступа к указанным услугам, к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению, к услугам администратора торговой системы оптового рынка, а также правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям. Утверждены постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861.

Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ устанавливают основные положения и требования к персоналу предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, осуществляющих проектирование, эксплуатацию, ремонт, наладку, испытание, организацию и контроль работы оборудования, зданий и сооружений, входящих в состав электроэнергетического производства, а также выполняющих другие виды работ в условиях действующего электротехнического объекта. В них учтены требования существующих норм, правил, государственных стандартов и других нормативных документов. Утверждены приказом Минтопэнерго России от 19.02.2000 г. № 49.

Правила разработки и применения графиков ограничения потребления и временного отключения электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики при возникновении или угрозе возникновения аварии в работе систем электроснабжения являются обязательными для персонала энергоснабжающих организаций, электростанций федерального уровня, диспетчерских органов управления ЕЭС России, блок-станций, работающих параллельно с энергоснабжа-ющей организацией, всех потребителей электрической энергии, в том числе перепродавцов, и потребителей – субъектов ФОРЭМ независимо от формы собственности. Утверждены приказом Минтопэнерго России от 15.12.1999 г. № 427.

Право абонента изменять количество принимаемой им энергии может быть предусмотрено договором энергоснабжения при условии возмещения им расходов, понесенных энергоснабжающей организацией в связи с обеспечением подачи энергии не в обусловленном договором количестве.

ГК РФ, ст. 541, п. 2.

Правомочие – предоставленная законом участнику правоотношения возможность совершать определенные действия и требовать их от другого участника. Такое правомочие может быть или самостоятельным правом лица, или одним из компонентов того или иного права. Так, право собственности включает три компонента: владение, пользование и распоряжение вещью. В случае невыполнения каким-либо лицом своих обязанностей управомоченная сторона может обратиться в суд, арбитражный суд или иной орган защиты своего права с помощью закона [21].

Предварительный договор – договор, по которому стороны обязуются заключить в будущем договор о выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором. Предварительный договор заключается в форме, установленной для основного договора, а если форма основного договора не установлена, то в письменной форме. Предварительный договор должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а также другие существенные условия основного договора. В предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной договор. Если такой срок в предварительном договоре не определен, основной договор подлежит заключению в течение года с момента заключения предварительного договора.

ГК РФ, ст. 429.

Предельное состояние – состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно.

ГОСТ 27.002—89.

Предложение – количество товаров с определенной ценой, которое продавцы могут и желают предложить покупателю в определенное время и в определенном географическом регионе. Чем выше цена товара, тем больше будет его предложено на рынке [33].

Предпринимательская деятельность (предпринимательство) —

инициативная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, направленная на получение прибыли. Осуществляется на свой риск и под имущественную ответственность в пределах, определяемых организационно-правовой формой предприятия (например, муниципальное, индивидуальное (семейное) предприятие, ОАО, ООО и др.) [21].

См. также Виды предпринимательства.

Предпринимательский риск – вероятность того, что предприятие понесет убытки, если намеченное управленческое решение не осуществится или будут допущены ошибки при принятии управленческих решений. Основные методы системы управления предпринимательским риском: анализ, прогноз, планирование и учет. Основные методы снижения риска: диверсификация инвестиций, страхование, лимитирование расходов, резервирование средств, распределение риска между участниками предпринимательского проекта и др. [33].

Предприятие – имущественно обособленная хозяйственная единица, организованная для достижения какой-либо хозяйственной цели, которая:

самостоятельно принимает решения;

реально использует факторы производства для изготовления и продажи продукции;

стремится к получению дохода и реализации других целей.

Предприятие является коммерческой организацией, т. е. нацеленной на получение прибыли. К некоммерческим организациям относятся общественные и религиозные организации (объединения), фонды, учреждения и т. п. [33].

Предупреждающее мероприятие – мероприятие, предпринятое для устранения возможных причин потенциального несоответствия ПКЭ и предотвращения его возникновения.

Методические указания по контролю и анализу качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Ч. 2. Анализ качества электрической энергии. Утверждены Госэнергонадзором 27.12.2000 г.

Предупреждение абоненту-неплательщику от энергоснабжающей организации должно содержать следующую информацию: на основании чего данный абонент признан неплательщиком, какая задолженность и за какой период платежа им не оплачена, какие действия ему надлежит осуществить для устранения допущенных нарушений исполнения его обязательств и в какие сроки, последствия неисполнения требований энергоснабжающей организации. Предупреждение должно быть направлено абоненту на следующий день после выявления факта неполной или ненадлежащей оплаты потребленной энергии.

Положение об основах организации энергосбытовой работы с потребителями энергии. Утверждено Правлением РАО «ЕЭС России» 14.02.2000 г.

Презумпция вины должника – положение гражданского права, согласно которому должник, не исполнивший обязательства или исполнивший его ненадлежащим образом, предполагается виновным, на него возлагается бремя доказывания своей невиновности [28].

Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения – незаконные прекращение или ограничение подачи потребителям электрической энергии либо отключение их от других источников жизнеобеспечения, совершенные должностным лицом, а равно лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации. Если это могло повлечь смерть человека или иные тяжкие последствия, наказывается штрафом в размере от 200 до 500 МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет. Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. УК РФ, ст. 215, пп. 1, 2.

Преобразование электрической энергии – изменение рода тока, напряжения, частоты или числа фаз. ГОСТ 19431—84.

Преобразовательная подстанция – электрическая подстанция, предназначенная для преобразования рода тока или его частоты.

ГОСТ 24291—90.

Преобразователь фаз – машина для преобразования мощности системы переменного тока, имеющей заданное число фаз, в систему с другим числом фаз, но той же частоты.

СТ МЭК 50(411)—73.

Преобразователь частоты – электротехническое изделие (устройство), преобразующее электрическую энергию с изменением частоты. СТ МЭК 50(151)—78.

Преобразователь электрической энергии – электротехническое изделие (устройство), преобразующее электрическую энергию с одними значениями параметров и (или) показателей качества в электрическую энергию с другими значениями параметров и (или) показателей качества.

ГОСТ 18311—80.

Преступление – виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания. Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности.

ГК РФ, ст. 14, пп. 1, 2.

Претензионные испытания электрической энергии – испытания, проводимые при рассмотрении претензий продавца или покупателя электрической энергии к ее качеству.

Методические указания по контролю и анализу качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Ч. 1. Контроль качества электрической энергии. Утверждены Госэнергонадзором 27.12.2000 г.

Прибыль – разность между выручкой и затратами, итог, конечный финансовый результат хозяйственной деятельности. Выражается как сумма превышения выручки в оптовых ценах предприятия над полной себестоимостью реализованной продукции. На практике прибыль зависит от внутренних и внешних факторов. К внутренним факторам относятся: наращивание объема производства и реализация продукции, снижение расходов сырья и материалов, лучшее использование оборудования, применение новейшей технологии и техники и др. К внешним факторам относятся: платежная дисциплина покупателей продукции, конъюнктура рынка и др. Виды прибыли: балансовая, ожидаемая, плановая, расчетная, сметная, упущенная, чистая и т. д. [21].

Прибыль балансовая – сумма прибыли предприятия по всем видам деятельности, отраженная в балансе хозяйственной деятельности организации. Состоит из прибыли от реализации и прибыли от прочих видов деятельности. Прочая прибыль может быть со знаком «+» (доходы) или «—» (убытки) [33].

Прибыль от реализации продукции – разность между стоимостью реализованной продукции по оптовым ценам предприятия (без налога с оборота) и полной себестоимостью этой продукции [33].

Прибыль расчетная – сумма прибыли после отчислений в бюджет и вышестоящим органам, уплаты процентов за кредит, штрафов и неустоек. Является основой формирования фондов материального стимулирования [21].

Прибыль чистая – часть балансовой прибыли предприятия, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов, сборов, рентных и иных платежей в бюджет. Прибыль чистая – источник средств на расширение производства, удовлетворение социально-бытовых нужд работников, их материальное стимулирование, формирование фондов и резервов. Чем больше балансовая прибыль, тем больше и чистая. Прибыль чистая используется предприятием по его усмотрению; каких-либо утверждаемых «сверху» нормативов ее распределения не существует. Действует лишь государственное налоговое регулирование затрат на оплату труда основного персонала предприятия [21].

Приведенные затраты – затраты в базовый момент времени, равноценные по своему хозяйственному значению совокупности затрат, производимых в различные моменты времени [21].

Приемник электрической энергии – устройство, в котором происходит преобразование электрической энергии в другой вид энергии для ее использования.

ГОСТ 19431—84.

Принцип вины: лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. Объективное вменение, т. е. уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается.

УК РФ, ст. 5, пп. 1, 2.

Принцип законности: преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только настоящим Кодексом. Применение уголовного закона по аналогии не допускается.

УК РФ, ст. 3, пп. 1, 2.

Принципиальная электрическая схема – схема, отображающая состав оборудования и его связи, дающая представление о принципе работы электроустановки, электрической части электростанции (подстанции).

ГОСТ 24291—90.

Принцип финансовой устойчивости: деятельность предприятия, при которой оно могло бы в любой момент расплатиться по своим долгам или собственными средствами, или путем отсрочки, или за счет получения кредита [33].

Принципы стандартизации:

повторяемость – определяет круг объектов, к которым применимы вещи, процессы, отношения, обладающие одним общим свойством; повторяемость рассматривается либо во времени, либо в пространстве;

вариантность (создание рационального многообразия) – обеспечивает минимум рациональных разновидностей стандартных элементов, входящих в стандартизируемый объект;

системность – определяет стандарт как элемент системы и приводит к созданию системы стандартов;

взаимозаменяемость – применительно к технике предусматривает сборку или замену одинаковых деталей, изготовленных в разное время и в различных точках пространства [33].

Принцип экономичности: требование достижения определенного результата при наименьших затратах (принцип минимизации) и наибольшего результата при заданном объеме затрат (принцип максимизации) [33].

Приобретательная давность. Лицо (гражданин или юридическое лицо), не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее, как своим собственным, недвижимым имуществом в течение 15 лет либо иным имуществом в течение 5 лет, приобретает право собственности на это имущество (приобрета-тельная давность). Право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество в силу приобретательной давности, с момента такой регистрации.

ГК РФ, ст. 234, п. 1.

Присвоение или растрата – хищение чужого имущества, вверенного виновному. Наказывается штрафом в размере от 200 до 500 МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо обязательными работами на срок от 120 до 180 часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо лишением свободы на срок до трех лет.

УК РФ, ст. 160.

Присоединение – электрическая цепь (оборудование и шины) одного назначения, наименования и напряжения, присоединенная к шинам РУ, генератора, щита, сборки и находящаяся в пределах электростанции, подстанции и т. п. Электрические цепи разного напряжения одного силового трансформатора (независимо от числа обмоток), одного двухскоростного электродвигателя считаются одним присоединением. В схемах многоугольников, полуторных и т. п. схемах к присоединению линии, трансформатора относятся все коммутационные аппараты и шины, посредством которых эта линия или трансформатор присоединены к РУ.

МПБЭЭ, термины.

Часть РУ, относящаяся к трансформатору, генератору или другой цепи.

ГОСТ 24291—90.

Присоединенная мощность электроустановки – сумма номинальных мощностей трансформаторов и приемников электрической энергии потребителя, непосредственно подключенных к электрической сети.

ГОСТ 19431—84.

Порядок получения ТУ (разрешения) на присоединение мощности:

согласовать присоединяемую мощность (установленную и единовременную) с владельцем электросети (балансодержателем щитовой, ДЕЗ и т. д.);

получить в АПУ ситуационный план в масштабе 1:2000 на здание (помещение) присоединяемого объекта;

получить справку от энергосбытовой организации (Энергосбыта) об отсутствии задолженности в точке присоединения;

представить копию свидетельства о внесении в Единый Государственный реестр;

представить копию свидетельства на собственность или договор на аренду здания (помещения);

представить копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

направить заявку с приложением всех вышеуказанных документов в СПиПР энергоснабжающей организации.

Инструктивное письмо СПиПР ОАО «Московская городскская электросетевая компания».

Присоединенная сеть – электрическая сеть, через которую абонент (потребитель), присоединенный непосредственно или через сети других владельцев к сети энергоснабжающей организации, получает электрическую энергию.

Притворная сделка – сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку. Такая сделка ничтожна. ГК РФ, ст. 170, п. 2. См. также Сделка.

Провал напряжения – внезапное значительное снижение напряжения в системе электроснабжения с последующим его восстановлением.

ГОСТ 23875—88.

Внезапное понижение напряжения в точке электрической сети ниже 0,9 U, за которым следует восстановление напряжения до первоначального или близкого к нему уровня через промежуток времени от десяти миллисекунд до нескольких десятков секунд.

ГОСТ 13109—97.

Прогнозирование спроса – исследование будущего (возможного) спроса на товары и услуги в целях лучшего обоснования соответствующих производственных планов. Подразделяется на краткосрочное (конъюнктурное), среднесрочное и долгосрочное [21].

См. также Спрос.

Программа переключений в электроустановках (типовая программа) – оперативный документ, в котором указывается строгая последовательность операций при переключениях в электроустановках разных уровней управления или разных энергообъектов [39].

Производительность – показатель эффективности производства, характеризующий выпуск продукции в расчете на единицу используемых ресурсов, факторов производства; частное от деления объема производства на величину затрат ресурсов на данный объем производства [28].

Производительность труда – плодотворность, продуктивность производственной деятельности людей. Измеряется количеством продукции, произведенным работником за единицу рабочего времени (смену, месяц, год), или количеством времени, затраченным на производство единицы продукции [21].

Производитель энергии (энергоисточник) – коммерческая организация независимо от организационно-правовой формы, осуществляющая производство и отпуск электрической энергии (мощности) и (или) тепловой энергии (мощности) в сети для дальнейшей переработки, транспортировки, распределения и продажи потребителям.

Временные правила работы ФОРЭМ. Утверждены ФЭК РФ 31.07.1996 г.

Производственная мощность – максимально возможный выпуск продукции (выполнение работ, оказание услуг) за единицу времени при полном и эффективном использовании производственного оборудования и площадей, применении прогрессивных технологий, эффективной организации труда, обеспечении высокого качества продукции. Различают следующие виды производственной мощности:

проектная, устанавливаемая в проектном задании;

действующая, определяемая по мощности ведущих производственных предприятий;

входная, определяемая на начало планируемого периода;

выходная, определяемая на конец планируемого периода;

среднегодовая, служащая основой для расчета производственной программы [28, 33].

Производственная структура предприятия – состав и взаимосвязь между его производственными подразделениями. Производственная структура характеризует разделение труда между подразделениями предприятия и их кооперацию. Она оказывает влияние на технико-экономические показатели производства, структуру управления предприятием, организацию оперативного и бухгалтерского учета [33].

См. также Структура предприятия.

Производственная структура управления предприятием – состав основных и вспомогательных цехов и обслуживающих хозяйств производственного назначения, а также формы их производственных связей [33].

См. также Структура предприятия.

Производственное предпринимательство – деятельность, направленная на производство продукции, проведение работ и оказание услуг, сбор, обработку и предоставление информации, создание духовных ценностей и т. п., подлежащих последующей реализации потребителям. Функция производства в этом виде предпринимательства является основной. Производственное предпринимательство считается самым трудным, но и наиболее важным видом предпринимательства [33].

См. также Виды предпринимательства.

Производственный персонал:

рабочие, непосредственно занятые в процессе создания материальных ценностей, а также занятые ремонтом, перемещением грузов, оказанием услуг; подразделяются на основных (непосредственно производящих продукцию предприятия) и вспомогательных (занятых обслуживанием основного производственного процесса);

руководители – работники, занимающие должности руководителей предприятий и их структурных подразделений, а также их заместители;

специалисты, выполняющие инженерно-технические, экономические и другие функции – инженеры, экономисты, социологи, юрисконсульты, энергетики, техники;

служащие, выполняющие работу по подготовке и оформлению документации, хозяйственному обслуживанию, – табельщики, учетчики, делопроизводители [33].

Производство – создание материальных благ, необходимых для существования и развития общества. Содержание производства определяет трудовая деятельность, которая включает следующие компоненты:

целесообразную работу или сам труд;

предмет труда, т. е. все то, на что направлен труд человека;

средства (орудия) труда – машины, оборудование, инструменты, с помощью которых человек преобразует предметы труда [33].

Производство энергии (генерация) – коммерческая деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы по производству и продаже (поставке) электрической энергии (мощности) и (или) тепловой энергии (мощности) на оптовый или розничный рынки для дальнейшего преобразования, передачи, распределения и продажи (поставки) потребителям.

Основные направления реформирования электроэнергетики РФ. Постановление Правительства РФ «О реформировании электроэнергетики РФ» от 11.07.2001 г. № 526.

Пролонгация – продление срока действия договора, соглашения, векселя, займа и т. д. Пролонгация договора – продление действия договора сверх предусмотренного при его заключении срока. Продление договора производится двумя способами:

путем заключения специального соглашения (протокола) о продлении договора на определенный срок;

путем включения условия о продлении в самый текст договора. При этом обычно имеет место автоматическая пролонгация, когда в договоре предусматривается, что если ни одна из договаривающихся сторон не сделает заявления об отказе от договора за определенное время до истечения срока его действия, то договор автоматически считается продленным на определенный указанный в нем срок [28].

Просроченная задолженность – задолженность за энергию, не оплаченная за данный период платежа более одного полного следующего за ним периода платежа. По истечении расчетного и следующего за ним периода платежа текущая задолженность относится к просроченной задолженности.

Положение об основах организации энергосбытовой работы с потребителями энергии. Утверждено Правлением РАО «ЕЭС России» 14.02.2000 г.

См. также Задолженность, Текущая задолженность, Соглашение обуре-гулировании просроченной задолженности.

Протокол разногласий – см. Заключение договора в обязательном порядке.

Процентная ставка – размер платы за пользование ссудой, кредитом. Уровень и динамика процентной ставки зависят от экономического содержания операций, сроков и размеров ссуд, их обеспеченности, вида кредита, степени кредитного риска и т. д. Различают долгосрочные, краткосрочные, основные, второстепенные, рыночные процентные ставки [21].

Прямые убытки – подлежащий возмещению ущерб, возникший из-за нарушения условий контракта [28].

Публичный договор – договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществить в отношении каждого, кто к ней обратится (услуги связи, энергоснабжение и т. д.).

ГК РФ, ст. 426, пп. 1, 3.

См. также Отказ от заключения публичного договора.

Пульсация напряжения (тока) – процесс периодического или случайного изменения постоянного напряжения (тока) относительно его среднего уровня в установившемся режиме работы источника, преобразователя электрической энергии или системы электроснабжения. ГОСТ 23875—88.

Пульсирующий электрический ток (напряжение) – периодический электрический ток (напряжение), не изменяющий своего направления.

ГОСТ 19880—74.

Пункт контроля качества электрической энергии – пункт электрической сети, в котором проводят измерение ПКЭ при контроле КЭ. В качестве пункта контроля КЭ может быть использована точка общего присоединения, граница раздела балансовой принадлежности, выводы приемников электрической энергии, а также другие точки электрической сети, в том числе выбранные по согласованию между энергоснабжаю-щей организацией и потребителем.

В электрических сетях энергоснабжающей организации в качестве пунктов контроля КЭ закупаемой электроэнергии выбирают границы раздела балансовой принадлежности двух энергоснабжающих организаций или иные пункты, связывающие электрические сети этих организаций и позволяющие проводить измерения КЭ. Выбранные пункты контроля указывают в договоре энергоснабжения между этими энер-госнабжающими организациями.

В электрических сетях потребителя в качестве пунктов контроля КЭ закупаемой электроэнергии выбирают точку коммерческого контроля, если она располагается в сети потребителя, или границу раздела балансовой принадлежности, или иной пункт, ближайший к границе раздела, в которой может быть осуществлен контроль КЭ.

Пункты контроля качества поставляемой потребителям электрической энергии:

центр питания, если он принадлежит энергоснабжающей организации, в чьем ведении находится распределительная электрическая сеть;

характерные точки в распределительной сети, выбор которых осуществляют в соответствии с настоящими Методическими указаниями.

Пункты контроля коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности:

в электрических сетях энергоснабжающей организации – шины 0,4 кВ трансформаторов 6—35/0,4 кВ, питающих коммунально-бытовую нагрузку, либо шины трехфазного ВРУ жилого дома;

в электрических сетях потребителя – шины 0,4 кВ трансформаторов 6—35/0,4 кВ, питающих одновременно трехфазную и однофазную нагрузки.

Пункты контроля показателей несинусоидальности и коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности:

в электрических сетях энергоснабжающей организации – точки общего присоединения (точки коммерческого контроля КЭ) с потребителями, являющимися источниками ухудшения КЭ;

в электрических сетях потребителя – точки общего присоединения, к которым присоединены нелинейные и несимметричные электроприемники.

Пункты контроля установившегося отклонения напряжения:

в электрических сетях энергоснабжающей организации – секция (система) шин, в соответствии с нагрузкой которой осуществляют централизованное регулирование напряжения в объединенной распределительной сети;

в электрических сетях потребителя – выводы характерных электроприемников: ближайшего и наиболее удаленного к границе раздела, а также выводы электроприемников, характер нагрузки которых резко отличен от графиков нагрузки ЦП в интервалах времени наибольших и наименьших нагрузок, сообщаемых потребителю энерго-снабжающей организацией.

При сертификационных испытаниях в электрических сетях потребителя в качестве пунктов контроля установившегося отклонения напряжения выбирают пункты контроля качества закупаемой электроэнергии и выводы приемников электрической энергии бытовых потребителей, потери напряжения до которых являются минимальными и максимальными в режимах наибольших и наименьших нагрузок ЦП, или ВРУ к этим бытовым потребителям, или, при наличии обоснований (расчетов, данных измерений и др.), шины 0,4 кВ трансформаторных подстанций 6—35/0,4 кВ, от которых осуществляется электроснабжение указанных бытовых потребителей.

Органы государственного надзора за соблюдением обязательных требований государственных стандартов и органы государственного энергетического надзора выбирают пункты контроля КЭ по своему усмотрению.

Методические указания по контролю и анализу качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Ч. 1. Контроль качества электрической энергии. Утверждены Госэнергонадзором 27.12.2000 г.

Пять фундаментальньгх экономических вопросов – основные вопросы, на которые экономическая наука призвана давать ответы: «что производить», «как производить», «как распределить общий объем произведенной продукции», «как поддерживать полную занятость», «как обеспечить гибкость экономической системы». В более упрощенном представлении совокупность фундаментальных вопросов сводится к трем: «что производить», «как производить», «для кого производить» [28].

Р

Работа без снятия напряжения – работа, выполняемая с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под напряжением (рабочим или наведенным), или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимых.

МПБЭЭ, термины.

Работа со снятием напряжения – работа, при которой с токоведущих частей электроустановки, на которой будут проводиться работы, отключением коммутационных аппаратов, отсоединением шин, кабелей, проводов снято напряжение и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на токоведущие части к месту работы.

МПБЭЭ, термины.

Работоспособное состояние (работоспособность) – состояние объекта, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

ГОСТ 27.002—89.

Работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации – небольшие по объему (не более одной смены) ремонтные и другие работы по техническому обслуживанию, выполняемые в электроустановках напряжением до 1000 В оперативным, оперативно-ремонтным персоналом на закрепленном оборудовании в соответствии с утвержденным руководителем организации перечнем.

МПБЭЭ, термины.

Рабочая генерирующая мощность – часть максимально доступной мощности объектов по производству электрической и тепловой энергии, за исключением мощности объектов электроэнергетики, выведенных в установленном порядке в ремонт и из эксплуатации.

ФЗ «Об электроэнергетике», ст. 3.

Рабочая мощность электростанции – определенная по нормативам и согласованная с диспетчером мощность электростанции, готовая к несению нагрузки.

Временные методические указания по формированию и применению двухста-вочных тарифов на ФОРЭМ. Утверждены ФЭК РФ 06.05.1997 г.

Рабочее место (при выполнении работ в электроустановках) – участок электроустановки, куда допускается персонал для выполнения работы по наряду, распоряжению или в порядке текущей эксплуатации.

МПБЭЭ, термины.

См. также Подготовка рабочего места.

Рабочее напряжение – значение напряжения при номинальном режиме в рассматриваемый момент времени в данной точке системы электроснабжения.

ГОСТ 23875—88.

Радиальная линия электропередачи – ЛЭП, в которую электрическая энергия поступает только с одной стороны.

ГОСТ 24291—90.

Радиальная электрическая сеть – электрическая сеть, состоящая из радиальных линий, передающих электрическую энергию от одного источника питания.

ГОСТ 24291—90.

Разделительный трансформатор – трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана с вторичными обмотками с целью исключения опасности, обусловленной возможностью случайного одновременного прикасания к земле и к токоведущим частям или нето-коведущим частям, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции.

ГОСТ 30030—93.

Размах изменения напряжения – величина, равная разности между амплитудными или действующими значениями напряжения до и после одиночного изменения напряжения.

ГОСТ 23875—88.

Размах колебаний напряжения (частоты) – величина, равная разности между наибольшим и наименьшим значениями напряжения (частоты) за определенный интервал времени в установившемся режиме работы источника, преобразователя электрической энергии или системы электроснабжения.

ГОСТ 23875—88.

Размах пульсации напряжения (тока) – величина, равная разности между наибольшим и наименьшим значениями пульсирующего напряжения (тока) за определенный интервал времени.

ГОСТ 23875—88.

Разрешенная мощность – величина электрической мощности, которую энергоснабжающая организация разрешила абоненту (потребителю) на основании ТУ присоединить к своим сетям.

Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснабжа-ющей организацией и потребителями. Утверждены Минэнерго России 19.01.2002 г.

Разрядное устройство – устройство, подключенное к выводам или шинам или встроенное в конденсатор, служащее для уменьшения остаточного напряжения после отключения конденсатора от сети.

ГОСТ 27389—87.

РАО «ЕЭС России» – Российское акционерное общество энергетики и электрификации, созданное на основании указа Президента РФ от 15.08.1992 г. № 923, основными задачами которого являются организация надежного функционирования и развития ЕЭС России, осуществление централизованного оперативно-диспетчерского управления в ЕЭС России, а также организация и развитие конкурентного рынка электрической энергии в России.

Временные правила работы ФОРЭМ. Утверждены ФЭК РФ 31.07.1996 г.

Расписка—документ, удостоверяющий в письменной форме, что лицо, давшее расписку, получило от другого лица деньги, вещи, материальные ценности и обязуется их вернуть. Расписка скрепляется подписью выдавшего ее лица. Правильно оформленная и нотариально заверенная расписка может служить одним из доказательств факта передачи ценностей, но в некоторых случаях не является достаточным основанием для их востребования. В некоторых случаях расписка свидетельствует о заключении договора. Способ оплаты товаров и услуг, при котором она производится не сразу, в полной сумме их стоимости, а по частям. Расписка наиболее распространена при продаже в кредит розничных товаров [28].

Располагаемая мощность агрегата (электростанции) – установленная мощность генерирующего агрегата (электростанции), за вычетом ограничений его мощности.

ГОСТ 19431—84.

Распоряжение – одно из правомочий собственника вещи, позволяющее включать ее в хозяйственный оборот путем конкретных сделок (дарения, купли-продажи, поставки и т. п.). В результате распоряжения изменяется право собственности на нее. Один из видов подзаконных актов, имеющий обязательную силу для тех физических или юридических лиц, которым оно адресовано [21].

Распоряжение на производство работ в электроустановках – задание на производство работы, определяющее ее содержание, место, время, меры безопасности (если они требуются) и работников, которым поручено ее выполнение, с указанием группы по электробезопасности. Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей. При необходимости продолжения работы, при изменении условий работы или состава бригады распоряжение должно отдаваться заново. МПБЭЭ, термины.

Распределение электрической энергии (мощности) – оказание коммерческим организациям независимо от организационно-правовой формы – субъектам оптового и розничного рынков – услуг по поставке электрической энергии (мощности) потребителям по электрическим сетям.

Основные направления реформирования электроэнергетики РФ. Постановление Правительства РФ «О реформировании электроэнергетики РФ» от 11.07.2001 г. № 526.

Распределительная электрическая сеть – электрическая сеть, обеспечивающая распределение электрической энергии между пунктами потребления.

ГОСТ 24291—90.

Распределительное устройство (РУ) – электроустановка, предназначенная для приема и распределения электрической энергии на одном напряжении и содержащая коммутационные аппараты и соединяющие их сборные шины (секции шин), устройства управления и защиты.

ГОСТ 24291—90.

Распределительныш пункт – электрическое РУ, не входящее в состав подстанции.

ГОСТ 24291—90.

Рассрочка – способ оплаты товаров и услуг, при котором платеж производится не в разовом порядке, не в полной сумме, а по частям. Такая форма наиболее распространена при продаже розничных товаров в кредит. При рассрочке платежа между контрагентами возникают кредитные обязательства: продавец становится кредитором, а покупатель – заемщиком [28].

Растрата – противозаконное использование материальных или денежных средств лицом, которому они предоставлены в распоряжение, не по назначению, а в личных целях, приводящее к потере этих средств для первичного владельца. При своевременном и полном возвращении растраченных средств уголовное дело против растратчика обычно не возбуждается [28].

Расход электроэнергии на производственные нужды – потребление электроэнергии районными котельными и электробойлерными установками, состоящими как на самостоятельном балансе, так и на балансе электростанций; на перекачку воды гидроаккумулирующими электростанциями и перекачивающими насосными установками теплосети; электростанциями, работающими в режиме котельной (без выработки электроэнергии) и находящимися в консервации или резерве (при одновременном отсутствии выработки электроэнергии и отпуске тепла) [12].

Расход электроэнергии на собственные нужды электростанций и подстанций – потребление электроэнергии приемниками, обеспечивающими необходимые условия функционирования электростанций и подстанций в технологическом процессе выработки, преобразования и распределения электрической энергии [12].

Расход электроэнергии на хозяйственные нужды электростанций и электрических сетей – потребление электроэнергии вспомогательными и непромышленными подразделениями, находящимися на балансе электростанций и предприятий электрических сетей, необходимое для обслуживания основного производства, но непосредственно не связанное с технологическими процессами производства тепловой и электрической энергии на электростанциях, а также с передачей и распределением этих видов энергии [12].

Расчетная ведомость энергопотребления – форма, составляемая работниками Энергосбыта на основании акта о снятии данных с приборов учета или показаний АСКУЭ. Должна содержать следующие обязательные реквизиты:

наименование абонента, номера и даты договоров энергоснабжения;

количество потребленной энергии и реквизиты актов о снятии данных (информации) с приборов учета;

договорные величины энергопотребления абонента (для бюджетных организаций – надлежаще установленные лимиты энергопотребления);

расчет стоимости потребленной энергии с учетом установленных тарифов (без НДС);

сведения о скидках со ссылкой на основание предоставления этих скидок и с выделением отдельной строкой суммы выпадающих из-за применения скидок доходов;

указание периода платежа для абонента;

данные об энергопотреблении субабонентов (если имеются);

подписи должностных лиц Энергосбыта, ответственных за расчеты с абонентами.

Положение об основах организации энергосбытовой работы с потребителями энергии. Утверждено Правлением РАО «ЕЭС России» 14.02.2000 г.

Расчетная величина – значение величины, установленное конструктором для того, чтобы определить нормальный режим работы компонента, устройства, оборудования или аппаратуры.

СТ МЭК 50(151)—78.

Расчетные счетчики – счетчики, на основании показаний которых производятся расчеты за электроэнергию. Как правило, должны находиться на балансе энергоснабжающей организации. Поверенные расчетные счетчики должны иметь на креплении кожухов пломбы Госстандарта России, а также пломбу энергоснабжающей организации на крышке колодки зажимов расчетного счетчика. Расчетные счетчики на электростанциях должны устанавливаться для учета электроэнергии, выработанной генераторами, потребленной (раздельно) на собственные и хозяйственные нужды, отпущенной в сети других собственников, а также для учета средних значений мощности (нагрузки), отпускаемой электростанциями в сеть за установленный интервал времени по соответствующим присоединениям [12].

Расчетные квартирные счетчики рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты (автоматическими выключателями, предохранителями). При установке квартирных счетчиков в прихожих квартир счетчики, как правило, должны устанавливаться на этих щитках; допускается установка счетчиков на этажных щитках. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.

ПУЭ, пп. 7.1.63, 7.1.64, 7.1.65.

См. также Расчетный (коммерческий) учет электрической энергии.

Расчетный (коммерческий) учет электрической энергии – учет электроэнергии для денежных расчетов. Счетчики, устанавливаемые для расчетного учета, называются расчетными счетчиками [12].

Определение в точке учета на основании измерений и других регламентированных процедур объема электрической мощности и количества электрической энергии для осуществления коммерческих взаиморасчетов между энергоснабжающими организациями и абонентами.

Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснабжа-ющей организацией и потребителями. Утверждены Минэнерго России 19.01.2002 г.

Целью коммерческого учета на оптовом рынке электроэнергии является получение продавцами, покупателями, оператором торговой системы и другими заинтересованными участниками оптового рынка достоверной и соответствующей действующим нормативным документам информации о поставке товарной продукции (электроэнергии, мощности) для организации коммерческих расчетов в соответствии с правилами работы оптового рынка электроэнергии.

Положение об организации коммерческого учета электроэнергии и мощности на оптовом рынке. Утверждено РАО «ЕЭС России» 12.10.2001 г.

В целях обеспечения договорных интересов субъектов рынка электроэнергии, достоверного определения потерь в электрических сетях энергоснабжающих организаций и энергоемких потребителей с установленной мощностью не менее 50 МВт и напряжением оборудования на стороне потребителя 110 кВ и выше, а также для приведения нормативных документов в соответствие с действующим законодательством РФ приказом Минэнерго России от 27.03.2002 г. № 96 введены в действие «Рекомендации по организации согласованного расчетного учета электроэнергии между энергоснабжающей организацией и энергоемкими потребителями».

См. также Расчетные счетчики.

Расчетный период – установленный договором период времени, за который должны быть учтены и полностью оплачены плательщиком потребленная электрическая энергия и мощность.

Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснабжа-ющей организацией и потребителями. Утверждены Минэнерго России 19.01.2002 г.

Расчетный период регулирования тарифов (цен) – период продолжительностью не менее одного года, на который устанавливаются тарифы (цены).

Основы ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в РФ. Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 г. № 109.

Расчетный резерв мощности – резерв мощности, необходимый для обеспечения нормальной работы энергосистемы в процессе ее развития и эксплуатации. Включает в себя аварийный, нагрузочный и ремонтный резервы.

ГОСТ 21027—75.

Расчеты за электроэнергию – юридические и фактические действия сторон, направленные на надлежащее прекращение денежных долговых обязательств абонента перед энергоснабжающей организацией по оплате за потребленную этим абонентом энергию. Способы прекращения обязательств сторон по договору установлены действующим гражданским законодательством.

Расчеты за электроэнергию в неденежной форме представляют собой платежи путем передачи тех или иных ценных бумаг, не предполагающих немедленной оплаты деньгами (в том числе «товарные» векселя), передачей (уступкой) прав требования, зачетом встречных взаимных однородных требований (зачеты), уступкой прав требования к абоненту в пользу кредитора АО-энерго. Расчеты в неденежной форме должны предполагать одновременное погашение и кредиторской, и дебиторской задолженности АО-энерго. Запрещается проведение расчетов с абонентами в неденежной форме, если при этом не погашается кредиторская задолженность АО-энерго.

Документы по осуществлению расчетов в неденежной форме (акты о передаче ценных бумаг, векселей, акты (соглашения) о проведении взаимозачетов, иные документы) должны содержать следующие обязательные реквизиты:

наименование и реквизиты сторон, совершающих операцию;

номер и реквизиты договора энергоснабжения, в соответствии с которым образовалась соответствующая задолженность и проводятся соответствующие расчеты;

ссылки на номера и даты расчетной ведомости энергопотребления, счета-фактуры, платежного требования, ссылку на период платежа, к которому относится данная платежная операция.

Подобные операции запрещаются в следующих случаях:

в расчетных документах отсутствует ссылка на период платежа или этот период платежа не идентифицирован должным образом;

в расчетных документах отсутствуют ссылки на номера счетов-фактур и платежных поручений (требований) за соответствующий период платежа;

в расчетных документах о проведении взаимозачета (зачета встречных однородных взаимных требований) отсутствует хотя бы один из реквизитов первичного учетного документа бухгалтерского учета, установленных действующим законодательством.

Положение об основах организации энергосбытовой работы с потребителями энергии. Утверждено Правлением РАО «ЕЭС России» 14.02.2000 г.

Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) – использование ТЭР, обеспечивающее достижение максимальной при существующем уровне развития техники и технологии эффективности с учетом ограниченности их запасов и соблюдения требований снижения техногенного воздействия на окружающую среду и других требований общества.

ГОСТ Р 51387—99.

Реализованная продукция – показатель производственно-хозяйственной деятельности предприятий, который характеризует завершение процесса производства продукции и ее вступление в народнохозяйственный оборот. В реализованную продукцию входят готовые изделия и полуфабрикаты, изготовленные предприятием и отпущенные заказчикам, потребителям; услуги и работы промышленного характера на сторону (ремонт оборудования и транспортных средств и др.). Реализация продукции отдельным предприятием является условием реализации всего общественного продукта. Продукция считается реализованной, если она выходит за пределы предприятия-изготовителя. Реализацией считается отпуск продукции не только на сторону, но и своим непромышленным службам (детскому саду, подсобному сельскому хозяйству, заводской столовой, профилакторию), а также своим рабочим и служащим. Актом реализации подтверждается соответствие произведенного продукта потребностям конкретного потребителя и общественным потребностям в целом [21].

Реальный доход – количество товаров и услуг, которые отдельное лицо или группа лиц могут купить за свой номинальный доход; собственно номинальный доход, но взятый с поправкой на изменение уровня цен [21].

Реальный обменный курс валют – относительная цена товара, производящегося в двух странах; пропорция обмена товаров между странами. Реальный курс валют зависит от номинального курса, соотношения курсов валют, цен товаров в национальных валютах. Рассчитывается как произведение номинального курса на соотношение уровня цен [28].

Ревизия – проверка хозяйственно-финансовой деятельности учреждения, предприятия, должностного лица уполномоченным на то государственным органом с целью выявления и устранения недостатков в их работе, а также соблюдения законов в их деятельности; проведение аудита [21].

См. также Аудиторская деятельность (аудит).

Ревизия средств учета электрической энергии – проверка соответствия их фактического состояния требованиям действующих нормативных документов, соблюдения сроков периодических проверок и повышения их защищенности от несанкционированного доступа.

Положение о порядке проведения ревизии и маркирования специальными знаками визуального контроля средств учета электрической энергии. Утверждено Минтопэнерго России 16.09.1998 г.

См. также Защищенный знак, Маркирование средств учета электрической энергии.

Регион – территория, на которой обязанность и права по поставкам (продаже) потребителям электрической энергии (мощности) и тепловой энергии (мощности) закреплены за соответствующей энергоснаб-жающей организацией.

Временные правила работы ФОРЭМ. Утверждены ФЭК РФ 31.07.1996 г.

Региональная энергетическая комиссия субъекта РФ – орган исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющий государственное регулирование тарифов по вопросам, отнесенным к ее полномочиям в соответствии с Федеральным законом РФ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ».

Временные правила работы ФОРЭМ. Утверждены ФЭК РФ 31.07.1996 г.

Региональное АО-энерго – энергоснабжающая организция в форме ОАО, основной задачей которой является снабжение энергией потребителей в определенном регионе.

Временные правила работы ФОРЭМ. Утверждены ФЭК РФ 31.07.1996 г. См также АО-энерго.

Региональное диспетчерское управление (РДУ) – выделенное из регионального АО-энерго структурное подразделение, основными целями которого являются организация технологического (диспетчерского) управления на территории определенного региона. С 2002 г. РДУ являются филиалами ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС».

Регресс – процесс деградации, понижения уровня развития организации, возврат к изжившим себя формам и структурам; обратное требование о возмещении, возврате уплаченной суммы, предъявляемое регрессантом к регрессату. Такое требование применяется при опротестовании векселя, чека и называется регрессным иском [28].

Регулирование напряжения трансформатора – изменение в соответствии с заданным режимом или стабилизация напряжения одной или более обмоток при помощи специального устройства.

ГОСТ 16110—82.

См. также Трансформатор с РПН, Устройство РПН.

Регулирование разногласий по договорам энергоснабжения. Разногласия сторон по техническим вопросам договора энергоснабжения могут рассматриваться управлениями Ростехнадзора, выбираемыми по соглашению сторон. Если стороны не пришли к соглашению по возникшим при заключении договора разногласиям, абонент вправе в 30-дневный срок, исчисляемый с момента получения извещения энергоснабжаю-щей организации о непринятии предложенных абонентом условий, передать их на рассмотрение арбитражного суда, если иной срок не согласован сторонами.

Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснабжа-ющей организацией и потребителями. Утверждены Минэнерго России 19.01.2002 г.

Регулируемая деятельность – деятельность, в рамках которой расчеты за поставляемую продукцию (услуги) осуществляются по тарифам (ценам), которые подлежат государственному регулированию. Настоящее понятие применяется исключительно с целью идентифицировать расходы, относящиеся к регулируемой деятельности, и не означает применения в отношении этой деятельности какого-либо иного регулирования, кроме установления тарифов (цен).

Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям. Приказ ФСТ от 15.02.2005 г. № 22-э/5.

Регулируемая цена (тариф) – цена товара, услуги, складывающаяся на товарном рынке при прямом государственном воздействии на эту цену, в том числе путем установления ее фиксированной величины.

Временные правила работы ФОРЭМ. Утверждены ФЭК РФ 31.07.1996 г.

Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с законодательством РФ.

Регулирующими органами являются ФЭК РФ и органы исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов.

Основы ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в РФ. Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 г. № 109.

Регулируемые тарифы на электрическую энергию, поставляемую промышленным потребителям устанавливаются в трех вариантах для каждой группы потребителей:

одноставочный тариф – в виде одной ставки тарифа, включающей полную стоимость покупки одного киловатт-часа электроэнергии;

двухставочный тариф – в виде двух ставок, включающих ставку платы за покупку одного киловатт-часа электроэнергии и ставку платы за один киловатт электрической мощности;

дифференцированный тариф – зонные тарифы (цены), устанавливающие стоимость покупки одного киловатт-часа электроэнергии дифференцированно по зонам суток и времени года.

Методические указания по расчету регулируемых тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию на розничном (потребительском) рынке». Утверждены постановлением ФЭК России от 31.07.2002 г. № 49-э/8.

См. также Дифференциация тарифов по группам (категориям) потребителей электрической энергии (мощности), Тарифы на электрическую энергию на оптовом рынке.

Реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе включает субъектов естественных монополий – хозяйствующих субъектов (юридических лиц), занятых производством (реализацией) товаров в условиях естественной монополии в следующих сферах:

услуги по передаче электрической и тепловой энергии;

транспортировка газа по трубопроводам;

транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам.

Реестр ведет ФЭК РФ.

Положение о реестре субъектов естественных монополий в торпливно-энергети-ческом комплексе, в отношении которых осуществляются государственное регулирование и контроль. Утверждено постановлением ФЭК РФ от 19.12.1997 г. № 127/7.

Режим потребления – регламентирование потребления электрической энергии и мощности абонентом (потребителем), установленное договором или задаваемое энергоснабжающей организацией.

Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснаб-жающей организацией и потребителем. Утверждены Минэнерго России 19.01.2002 г.

Резервная мощность электроустановки – разность между рабочей мощностью генерирующей электроустановки и мощностью, генерируемой в установленный момент времени.

ГОСТ 19431—84.

Резервы производства – внутренние возможности более продуктивного использования ресурсов предприятий, позволяющие увеличивать объем производства продукции, повышать ее качество без привлечения значительных дополнительных средств из внешних источников или собственного резервного фонда [28].

Результат материального производства – создание конечного продукта, обладающего заданными потребительскими свойствами [33].

Результирующая устойчивость энергосистемы – способность энергосистемы восстанавливать синхронную работу после возникновения асинхронного режима.

ГОСТ 21027—75.

Реквизиты документов – обязательные сведения, предусмотренные действующими правилами или законом для документов, без которых они не могут служить основанием совершения операций. Такими сведениями являются: наименование и дата составления документа, название и адрес организации, составившей документ, указание сторон, участвующих в операции, мотивы и содержание операции, единицы измерения и объем (в стоимостном и натуральном выражении), подписи ответственных лиц [21].

Рекламация – претензия к изготовителю продукции в связи с выявленными в ней дефектами, некомплектностью, оформленная соответствующим актом. Рекламация принимается, если она вызвана конструктивно-технологическими недостатками и дефектами изделия и комплектующих его элементов. Рекламация отклоняется, если она связана с неправильной эксплуатацией или если при дополнительном исследовании дефекты не подтверждаются [21].

Ремонтный фонд – специальный резервный фонд затрат на осуществление капитального, среднего и текущего ремонта основных фондов, создаваемый предприятием. Расходы на ремонт включаются в затраты на производство и соответственно в себестоимость товарной и реализованной продукции [21].

Ремонтопригодность – свойство объекта, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта.

ГОСТ 27.002—89.

См. также Надежность.

Реновация – обновление, возобновление – экономический процесс замещения выбывающих из производства вследствие физического и морального износа машин, оборудования, инструмента новыми основными средствами за счет средств амортизационного фонда [28].

См. также Амортизационные отчисления.

Рентабельность – показатель и результат хозяйственной деятельности за определенный период (обычно за год), выражаемый величиной прибыли. Рентабельность выражается абсолютной и относительной величинами. Абсолютная величина рентабельности – масса получаемой прибыли. Относительные величины рентабельности определяются показателями нормы (уровня) рентабельности: отношением прибыли к производственным фондам, отношением прибыли к себестоимости продукции. Уровень рентабельности выражается в процентах [21].

См. также Общая рентабельность производства.

Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами. В случаях, установленных законом, реорганизация юридического лица в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

ГК РФ, ст. 57, пп. 1, 2.

Репрезентативность – представительность выборки статистических, экономических показателей, используемых для анализа экономических процессов и явлений. Репрезентативность зависит как от достоверности имеющихся показателей, так и от достаточности количества показателей в той совокупности, которая выбрана для анализа (такая совокупность именуется выборкой, выборочной совокупностью) [28].

Ретрагент – лицо, занимающееся выкупом заложенных ценных бумаг, предметов [28].

Рецессия – относительно умеренное, некритическое падение деловой активности, производства, замедление темпов экономического роста, обычно определяемое как последовательное уменьшение реального валового национального продукта [28].

Риск – см. Предпринимательский риск.

Розничный рынок электрической энергии – сфера обращения электрической энергии вне оптового рынка с участием потребителей электрической энергии.

ФЗ «Об электроэнергетике», ст. 3.

См. также Оптовый рынок электрической энергии (мощности), Потребительскийрынок электрической энергии (мощности) и тепловой энергии (мощности).

Ростовщичество – предоставление денежных ссуд, называемых ростовщическим кредитом, под высокий процент. Используемый для таких кредитов капитал называют ростовщическим [28].

Роялти – периодические отчисления от стоимости продукции, произведенной по лицензии, продавцу данной лицензии (лицензиару). Конкретная ставка роялти фиксируется в лицензионном соглашении и выплачивается лицензиару покупателем лицензии (лицензиатом) через определенные промежутки времени на протяжении периода действия соглашения [21].

Рынок – система экономических отношений между покупателем и продавцом (производителем и потребителем), при помощи которой по свободным рыночным ценам на основании спроса, предложения и конкуренции продается и покупается рыночный товар для удовлетворения взаимного спроса [33].

Рынок электрической энергии – см. Оптовый рынок электрической энергии (мощности), Розничный рынок электрической энергии.

Рыночная стоимость – текущая цена на товар, ценные бумаги, валюту, а также уровень цены, на котором они могут быть куплены или проданы; реальная стоимость основных фондов предприятия [21].

Рыночная цена (тариф) – цена товара, услуги, складывающаяся на товарном рынке без прямого государственного воздействия на эту цену. Временные правила работы ФОРЭМ. Утверждены ФЭК РФ 31.07.1996 г.

Рыночная экономика – экономика, в которой только решения самих потребителей и поставщиков ресурсов – частных фирм определяют структуру распределения ресурсов [21].

Рыночное саморегулирование – воздействие на экономическую ко-ньюнктуру, соотношение спроса и предложения товаров и услуг рыночными регуляторами (коммерческая инициатива и конкуренция, рыночные цены на товары и услуги, процентные ставки за кредит, курсы валют, ценных бумаг и т. п.) [33].

Рэкет – незаконное, производимое путем угроз, шантажа вымогательство денег от предпринимателей со стороны преступных элементов (рэкетиров) [28].

С

Сальдо – разность между денежными поступлениями и расходами за определенный промежуток времени; в бухгалтерии – разность итоговых сумм по дебету и кредиту, а также итоговых сумм актива и пассива [21].

Сальдо перетоков – алгебраическая сумма перетоков по всем межсистемным связям данной энергосистемы с другими энергосистемами. ГОСТ 21027—75.

Самоокупаемость – принцип функционирования хозрасчетного предприятия, при котором все свои расходы оно возмещает за счет выручки от реализации продукции [21].

Саморегулируемая организация – некоммерческая организация, созданная путем объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей и имеющая своей основной целью обеспечение добросовестного осуществления профессиональной деятельности членами саморегулируемой организации.

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)», ст. 2.

Самофинансирование – система хозяйствования, при которой предприятие покрывает все затраты на воспроизводство из собственных источников [21].

Самоход – движение диска счетчика под действием напряжения, поданного на зажимы цепи напряжения, при отсутствии тока в токовой цепи.

ГОСТ 6570—96.

Сбалансированность – состояние бюджета хозяйственной системы предприятия, региона, государства, при котором доходы и расходы уравновешены, близки или равны друг другу [28].

Сбыт энергии (мощности) – продажа конечным потребителям, в том числе на основании договоров энергоснабжения, электрической энергии (мощности) организациями, получающими ее от собственных генерирующих источников, и сбытовыми компаниями.

Основные направления реформирования электроэнергетики РФ. Постановление Правительства РФ «О реформировании электроэнергетики РФ» от 11.07.2001 г. № 526.

Свобода договора. Стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

ГК РФ, ст. 421, пп. 2, 4.

Свобода предпринимательства – свободное право частных фирм использовать экономические ресурсы для производства товаров по своему собственному выбору, а также для их продажи на свободно и самостоятельно избранных рынках [21].

Связь – последовательность элементов, соединяющих две части энергосистемы. Данная последовательность кроме ЛЭП может включать в себя трансформаторы, системы (секции) шин, коммутационные аппараты, рассматриваемые как сетевые элементы [18].

См. также Межсистемная связь.

Сделка – действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Сделки могут быть двух– или многосторонними и односторонними. Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной). Сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной и в том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку. Молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.

ГК РФ, ст. 153; 154, п. 1; ст. 158, пп. 1, 2, 3.

См. также Мнимая сделка, Недействительная сделка, Ничтожная сделка, Односторонняя сделка, Притворная сделка.

Сделка-договор. Сделка является договором, если она многосторонняя. Для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двухсторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка). Любой договор является сделкой, но не всякая сделка является договором.

ГК РФ, ст. 154, пп. 1, 3.

Себестоимость продукции – сумма денежных затрат на производство и реализацию продукции; важнейший показатель эффективности деятельности предприятия. Снижение себестоимости продукции без ущерба для качества – важное условие обеспечения конкурентоспособности продукции на рынке, источник получения дополнительной прибыли [21].

Себестоимость производства электроэнергии – удельная величина затрат, необходимых для работы электростанции на условиях самоокупаемости.

Временные методические указания по формированию и применению двухста-вочных тарифов на ФОРЭМ. Утверждены ФЭК РФ 06.05.1997 г.

Секвестр – хранение вещей, являющихся предметом спора. По договору о секвестре двое или несколько лиц, между которыми возник спор о праве на вещь, передают эту вещь третьему лицу, принимающему на себя обязанность по разрешении спора возвратить вещь тому лицу, которому она будет присуждена по решению суда либо по соглашению всех спорящих лиц (договорный секвестр). ГК РФ, ст. 926, п. 1.

Секционирование энергосистемы – осуществление параллельной работы разных частей энергосистемы через увеличенные реактивные сопротивления с целью уменьшения токов КЗ и улучшения распределения потоков мощностей.

ГОСТ 21027—75.

Серийное производство – одновременное изготовление сериями широкой номенклатуры однородной продукции, выпуск которой повторяется в течение продолжительного времени. Под серией понимается выпуск конструктивно одинаковых изделий, запускаемых в производство партиями, одновременно или последовательно, непрерывно в течение определенного периода времени [33].

См. также Типы организации производства.

Сертификат о калибровке – документ, удостоверяющий факт и результаты калибровки средства измерений, который выдается организацией, осуществляющей калибровку.

Закон РФ «Об обеспечении единства измерений», ст. 1, [12].

Сертификат соответствия – документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.

ФЗ «О техническом регулировании», ст. 2.

Сертификат типа средства измерений—документ, выдаваемый уполномоченным на то государственным органом, удостоверяющий, что данный тип средств измерений утвержден в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и соответствует установленным требованиям.

Закон РФ «Об обеспечении единства измерений», ст. 1, [12].

Сертификационные испытания электрической энергии – испытания электрической энергии, проводимые аккредитованными в установленном порядке испытательными лабораториями (центрами) в целях сертификации электрической энергии.

Методические указания по контролю и анализу качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Ч. 1. Контроль качества электрической энергии. Утверждены Госэнергонадзором 27.12.2000 г.

Сертификация – форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.

ФЗ «О техническом регулировании», ст. 2.

См. также Добровольная сертификация, Обязательная сертификация.

Сертификация энергопотребляющей продукции по показателям энергетической эффективности – процедура подтверждения соответствия, посредством которой независимая от изготовителя и потребителя организация удостоверяет в письменной форме соответствие показателей энергетической эффективности продукции установленным требованиям.

ГОСТ Р 51541—99.

Сетевое предприятие – обособленное подразделение АО-энерго, осуществляющее функции распределения и подачи энергии потребителю (абоненту) по соответствующим распределительным сетям.

Положение об основах организации энергосбытовой работы с потребителями энергии. Утверждено Правлением РАО «ЕЭС России» 14.02.2000 г.

Сечение – совокупность таких сетевых элементов одной или нескольких связей, отключение которых приводит к полному разделению энергосистемы на две изолированные части. Применяется также понятие «частичное сечение» – совокупность сетевых элементов (часть сечения), отключение которых к делению энергосистемы на две изолированные части не приводит [18].

См. также Перетоки мощности.

Сечение поставки электроэнергии и мощности – совокупность всех элементов сети, на которых расположены точки поставки для субъекта оптового рынка.

Положение об организации коммерческого учета электроэнергии и мощности на оптовом рынке. Утверждено РАО «ЕЭС России» 12.10.2001 г. См. также Зона поставки, Точка поставки.

Сечение учета электроэнергии – совокупность всех элементов сети, на которых находятся точки учета, обеспечивающие полную наблюдаемость коммерческих перетоков электроэнергии субъекта оптового рынка.

Положение об организации коммерческого учета электроэнергии и мощности на оптовом рынке. Утверждено РАО «ЕЭС России» 12.10.2001 г. См. также Зона учета, Точка учета.

Силовая цепь – электрическая цепь, содержащая элементы, функциональное назначение которых состоит в производстве или передаче основной части электрической энергии, ее распределении, преобразовании в другой вид энергии или в электрическую энергию с другими значениями параметров.

ГОСТ 18311—80.

Синхронная машина – бесколлекторная машина переменного тока, у которой в установившемся режиме отношение частоты вращения ротора к частоте тока в цепи, подключенной к обмотке якоря, не зависит от нагрузки в области допустимых нагрузок.

ГОСТ 27471—87.

Синхронный компенсатор – синхронная машина, работающая без механической нагрузки, предназначенная для выдачи или потребления реактивной мощности.

СТ МЭК 50(411)—73.

См. также Электромашинный компенсатор.

Система бесперебойного питания – набор функциональных устройств (инверторы, выпрямители, коммутирующие устройства и аккумуляторные батареи), создающих систему для поддержания непрерывности питания приемников в случае нарушения питающей сети переменного тока.

ГОСТ 27699—88.

Система «генератор-двигатель» – регулируемый электропривод, преобразовательным устройством которого является электромашинный преобразовательный агрегат.

ГОСТ 16593—79.

Система маркетинга – комплекс наиболее существенных рыночных отношений и информационных потоков, которые связывают фирму с рынками сбыта ее товаров [21].

См. также Маркетинг.

Система стандартов безопасности труда (ССБТ) – комплекс взаимосвязанных стандартов, содержащих требования, нормы и правила, направленные на обеспечение безопасности, сохранения здоровья и работоспособности человека в процессе труда.

ГОСТ 12.0.001—82.

Все стандарты, начинающиеся с двух первых цифр «12», образуют единую ССБТ.

Система тарифов на электрическую энергию включает: тарифы (цены) на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке и (или) их предельные (минимальные и (или) максимальные) уровни, включая регулируемый сектор, сектор отклонений и сектор свободной торговли;

тарифы на электрическую энергию на розничном рынке;

тарифы (размер) платы за услуги, оказываемые на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности).

Основы ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 г. № 109. См. также Тарифы на электрическую и тепловую энергию.

Система управления – элемент организационной структуры предприятия (организации, фирмы), в которую входят системы финансирования, планирования, контроля за выпуском продукции, учета и т. п. [21].

Система учета электроэнергии – совокупность измерительных комплексов, установленных на энергообъекте, которая должна обеспечивать определение количества электроэнергии:

выработанной генераторами электростанций;

потребленной на собственные и хозяйственные нужды (раздельно) электростанций и электрических сетей;

потребленной на производственные нужды;

отпущенной (переданной) потребителям по линиям, отходящим от шин электростанций непосредственно к потребителю;

переданной в сети других собственников или полученной от них;

поступившей в электрические сети различных классов напряжений;

переданной на экспорт и полученной по импорту.

Система учета электроэнергии должна быть защищена от воздействия (сверх установленных ТУ на элементы) электромагнитных полей, механических повреждений и от несанкционированного доступа [12].

Система электроснабжения – система, объединенная общим процессом генерирования и (или) преобразования, передачи и распределения электрической энергии и состоящая из источников и (или) преобразователей электрической энергии, электрических сетей, РУ, а также устройств, обеспечивающих поддержание ее параметров в заданных пределах.

ГОСТ 6697—83.

Система электроснабжения общего назначения – совокупность электроустановок и электрических устройств энергоснабжающей организации, предназначенных для обеспечения электрической энергией различных потребителей (приемников электрической энергии).

ГОСТ 13109—97.

Система энергоснабжения – совокупность взаимосвязанных энергоустановок, осуществляющих энергоснабжение (электроснабжение, теплоснабжение) района, города, предприятия.

ГОСТ 19431—84.

Системный анализ – совокупность методов и средств исследования сложных экономических объектов и процессов, позволяющих подготовить и обосновать управленческие решения [21].

Системный оператор ФОРЭМ оказывает следующие услуги: управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики;

среднесрочное и долгосрочное прогнозирование объема производства и потребления электрической энергии;

участие в формировании резерва производственных энергетических мощностей;

согласование вывода в ремонт и из эксплуатации объектов электросетевого хозяйства и энергетических объектов по производству электрической и тепловой энергии, а также ввода их в эксплуатацию после ремонта;

разработка суточных графиков работы электростанций и электрических сетей ЕЭС России;

регулирование частоты электрического тока, обеспечение функционирования системы автоматического регулирования частоты электрического тока и мощности, обеспечение функционирования системной и противоаварийной автоматики;

организация и управление режимами параллельной работы ЕЭС России и электроэнергетических систем иностранных государств;

участие в формировании и выдаче технологических требований, обеспечивающих работу субъектов электроэнергетики в составе ЕЭС России при их технологическом присоединении к ЕНЭС и территориальным распределительным сетям.

Правила недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861.

С 2002 г. системным оператором ФОРЭМ является ОАО «Системный оператор – Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы» (ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС»), основными задачами которого являются:

обеспечение надежного функционирования и развития ЕЭС России;

создание условий для эффективного функционирования рынка электроэнергии (мощности);

обеспечение соблюдения установленных технологических параметров функционирования электроэнергетики и стандартных показателей качества электрической энергии при условии экономической эффективности процесса оперативно-диспетчерского управления и принятия мер для обеспечения исполнения обязательств субъектов электроэнергетики по договорам, заключаемым на оптовом рынке электрической энергии и розничных рынках;

обеспечение централизованного оперативно-технологического управления ЕЭС России.

Скидка – разнообразные виды уменьшения цены на товары, продукты, услуги, поощряющие покупателя, а в конечном счете выгодные и продавцу [21].

Скрытые издержки – издержки фирмы, завуалированные в виде всевозможных пожертвований, финансовой помощи, безвозвратных ссуд, необходимых для обеспечения производства и сбыта продукции. Чаще всего они финансируются за счет «черных касс» [28].

Служебный подлог – внесение должностным лицом, а также государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание. Если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности, они наказываются штрафом в размере от 100 до 200 МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

УК РФ, ст. 292.

Смета затрат – полный свод затрат предприятия за определенный период (год, квартал) на весь объем производства и реализации продукции (работ, услуг), а также некоторых затрат, списываемых на непроизводственные счета [21].

Собственные нужды – совокупность вспомогательных устройств и относящейся к ним электрической части, обеспечивающая работу электростанции (подстанции).

ГОСТ 24291—90.

Совместное предпринимательство – форма совместной производственно-хозяйственной деятельности двух или более фирм, а также партнеров из двух или нескольких стран, содержанием которой является кооперация в сферах производства и обращения, в научно-технической, инвестиционной и сервисной областях [21].

Совмещенный максимум нагрузки – максимум суммарной нагрузки работающих параллельно энергосистем. ГОСТ 21027—75.

Соглашение – договор, устанавливающий те или иные условия, права, обязанности, взаимоотношения сторон. В деловой практике, особенно в условиях рынка, применяется множество соглашений различного вида, например, агентское, арбитражное, внешнеторговое, джентльменское, контрактное, кооперационное, кредитное, платежное, тарифное, торговое и т. д. [21].

Соглашение об урегулировании просроченной задолженности должно предусматривать формы платежей абонента, сроки платежей, которые не могут превышать сроков, в течение которых образовалась эта просроченная задолженность, право энергоснабжающей организации расторгнуть это соглашение немедленно и в одностороннем порядке при ненадлежащем исполнении его со стороны неплательщика (должника), иные условия. Если просроченная задолженность накоплена абонентом в объеме более чем за три периода платежа, то такое соглашение должно предполагать гарантии добросовестного исполнения абонентом своих обязательств (гарантии и поручительства владельцев предприятия-потребителя, залог, другие меры).

Положение об основах организации энергосбытовой работы с потребителями энергии. Утверждено РАО «ЕЭС России» 14.02.2000 г.

См также Просроченная задолженность.

Состав затрат. В смету включаются, как правило, следующие основные статьи затрат: сырье и основные материалы; вспомогательные материалы; покупные полуфабрикаты; комплектующие изделия; возвратные отходы; топливо; электроэнергия; амортизация основных фондов; заработная плата – основная и дополнительная; отчисления на социальные нужды; прочие (накладные) расходы [33].

См. также Смета.

Специализация – использование лицом, фирмой, регионом или страной тех или иных ресурсов для производства определенных товаров и видов услуг; приобретение специальных знаний и навыков в какой-либо области; сосредоточение деятельности на каком-либо занятии; ограничение производственной деятельности предприятия изготовлением определенных (узкоспециальных) предметов [21].

См. также Концентрация производства.

Спецификация – товаросопроводительный документ на партию товара (если последняя состоит из отдельных грузовых мест, составляется поместная спецификация); приложение к договору купли-продажи или договору поставки, составляющее, как правило, неотъемлемую часть договора; часть расчетного документа (спецификация к счету). Включает перечень предлагаемых или поставляемых товаров с указанием количества по каждому сорту, марке, артикулу и другим характеристикам. В необходимых случаях в спецификации содержится информация о цене, качестве товара, условиях и сроке выполнения контракта [28].

Списание – изъятие из баланса, снятие с балансового учета товарных или денежных ценностей предприятия с отнесением их к убыткам. Списание применяется к полностью изношенным, вышедшим из строя средствам производства и к безнадежным долгам [28].

Списочная численность работников – показатель численности списочного состава предприятия на определенное число или дату. Учитывает численность всех работников предприятия, принятых на постоянную, сезонную и временную работу в соответствии с заключенными трудовыми договорами (контрактами) [33].

См. также Норма численности работников.

Спонсор – поручитель, лицо, гарантирующее что-либо (например, платежеспособность заемщика); инвестиционный дилер, организующий выпуск акций компании; юридическое или физическое лицо, содействующее реализации какого-либо мероприятия или учреждению новой организации, финансирующее деятельность какой-либо организации (например, благотворительной, творческой, экологической и др.), проведение какого-либо мероприятия, сооружение объекта и т. п. Спонсор безвозмездно выделяет финансовый (имущественный) взнос в организацию определенных мероприятий или уставный фонд вновь создаваемого предприятия. Спонсор не имеет никаких юридических преимущественных прав в отношении мероприятия или организации, которой он помогает [28].

Спрос – количество товара, которое может быть куплено по определенной цене конкретной группой потребителей за определенный отрезок времени в определенном географическом регионе. Спрос отражает наличие потребности в том или ином товаре, услуге. Чем выше цена, тем меньше товаров по этой цене будет куплено. Как показывает практика, увеличение количества товаров в продаже вызывает снижение цены на него. При определении спроса на товары, выпускаемые фирмой, необходимо обращать особое внимание на выяснение и учет факторов, действующих на спрос [33].

См. также Прогнозирование спроса.

Среднесписочная численность работников – численность работников в среднем за определенный период (месяц, квартал, с начала года, за год). Среднесписочная численность работников за месяц определяется путем суммирования численности работников списочного состава за каждый календарный день месяца, включая праздничные и выходные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней месяца [33].

См. также Норма численности работников.

Средняя наработка на отказ – отношение суммарной наработки восстанавливаемого объекта к математическому ожиданию числа его отказов в течение этой наработки.

ГОСТ 27.002—89.

Средства учета электрической энергии – совокупность устройств, обеспечивающих измерение и учет электроэнергии (измерительные трансформаторы тока и напряжения, счетчики электрической энергии, телеметрические датчики, информационно-измерительные системы и их линии связи) и соединенных между собой по установленной схеме.

Правила учета электрической энергии. Утверждены Минтопэнерго России 19.09.1996 г.

Средство измерений – техническое устройство, предназначенное для измерений.

Закон РФ «Об обеспечении единства измерений», ст. 1.

Средства измерений электрических величин должны удовлетворять следующим основным требованиям:

класс точности измерительных приборов должен быть не ниже 2,5;

классы точности измерительных шунтов, добавочных резисторов, трансформаторов и преобразователей должны быть не ниже приведенных в таблице;

пределы измерения приборов должны выбираться с учетом возможных наибольших отклонений измеряемых величин от номинальных значений.

ПУЭ, п. 1.6.2.

Типы средств измерений утверждаются решением уполномоченного государственного органа управления на основании результатов их испытаний государственным научным метрологическим центром или другой специализированной организацией, аккредитованной Госстандартом России.

Информационно-измерительные системы. Метрологическое обеспечение. Основные положения. Утверждено РАО «ЕЭС России» 12.03.2001 г.

Срок годности товара. Законом или в установленном им порядке может быть предусмотрена обязанность определять срок, по истечении которого товар считается непригодным для использования по назначению (срок годности). Товар, на который установлен срок годности, продавец обязан передать покупателю с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до истечения срока годности, если иное не предусмотрено договором.

ГК РФ, ст. 472, пп. 1, 2.

Срок действия тарифов на электрическую энергию – период времени между изменениями тарифов (цен) регулирующими органами.

Основы ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 г. № 109.

Срок действия установленных тарифов на электрическую энергию не может быть менее трех месяцев.

Закон РФ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ», ст. 2.

Срок службы – календарная продолжительность эксплуатации от начала эксплуатации объекта или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние.

ГОСТ 27.002—89.

Срок службы основных средств – нормативно установленный период, в течение которого следует использовать основные средства до их полного физического и морального износа и начислять амортизацию для их восстановления [28].

Стабильность напряжения (частоты) – ПКЭ, оцениваемый по измеренным отклонениям напряжения (частоты) от номинального или базового значения за определенный период времени.

ГОСТ 23875—88.

Ставка налога – величина налога в расчете на единицу налогообложения, т. е. доля от стоимости объекта налогообложения, которую подлежит уплатить в виде налога, приходящаяся на единицу земельной площади, веса, количества товара или другую единицу, в которой измеряется величина объекта налогообложения. Если налог взимается с доходов в денежной форме, то налоговая ставка устанавливается в виде процента с облагаемого налогом дохода. Налоговые ставки могут устанавливаться в виде денежной суммы, приходящейся на один объект или на показатель, характеризующий этот объект, например, налог на транспортное средство [28].

Стажировка – практическое освоение непосредственно на рабочем месте навыков выполнения работы или группы работ, приобретенных при профессиональной подготовке.

Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ. Утверждены приказом Минтопэнерго России от 19.02.2000 г. № 49.

Стандарт – документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. Стандарт также может содержать требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения.

ФЗ «О техническом регулировании», ст. 2.

Стандартизация – система нормативно-технической документации, определяющая прогрессивные требования к продукции, изготовляемой для населения, обороны страны, для экспорта и т. д., а также контроль за правильностью использования этой документации [33].

Стандарты качества ИСО. В 1987 г. принято решение о прямом применении в СССР международных стандартов ИСО серии 9000, в которых отражен международный опыт по управлению качеством продукции на промышленных предприятиях. Стандарты ИСО-9000 находят все большее применение при заключении контрактов между фирмами разных стран в качестве моделей для оценки системы обеспечения качества продукции изготовителя [28].

См. также Международные стандарты.

Станционная электросеть – электрическая сеть электростанции, включающая совокупность электроустановок, предназначенных для распределения и передачи электроэнергии в границах балансовой принадлежности электростанции [12].

Статическая устойчивость энергосистемы – способность энергосистемы возвращаться к установившемуся режиму после малых его возмущений.

ГОСТ 21027—75.

Статический счетчик – счетчик, в котором ток и напряжение воздействуют на твердотельные (электронные) элементы для создания на выходе импульсов, число которых пропорционально измеряемой активной энергии.

ГОСТ 30207—94.

Стоимость – выраженная в деньгах ценность чего-либо или величина затрат на что-либо. В сфере рынка и предпринимательства существует множество общепризнанных разновидностей стоимости, например, стоимость денежная, договорная, застрахованная, контрактная, рыночная, товарная; стоимость кредита, лицензии, услуг и т. д. [21].

Стратегическое управление предприятием решает задачи обеспечения экономического роста предприятия, повышения его конкурентоспособности [33].

См. также Управление предприятием.

Стратегия маркетинга – формирование и реализация целей и задач предприятия – производителя и экспортера по каждому отдельному рынку (сегменту рынка) и каждому товару на определенный период времени для осуществления производственно-коммерческой деятельности в полном соответствии с рыночной ситуацией и возможностями предприятия. Разрабатывается на основе исследования и прогнозирования конъюнктуры товарного рынка, изучения товаров, покупателей, конкурентов [21].

См. также Маркетинг.

Страховое предпринимательство – особая форма финансового предпринимательства, заключающаяся в том, что предприниматель получает страховой взнос, который возвращается только при наступлении страхового случая. Оставшаяся часть взносов образует предпринимательский доход [33].

См. также Виды предпринимательства, Финансовое предпринимательство.

Структура предприятия – состав и соотношение его внутренних звеньев: цехов, участков, отделов, лабораторий и других подразделений, составляющих единый хозяйственный объект. Различают общую, производственную и организационную структуру управления предприятием [33].

См также Общая структура управления предприятием, Организационная структура управления предприятием, Производственная структура предприятия, Производственная структура управления предприятием.

Субабонент – юридическое или физическое лицо, частный предприниматель без образования юридического лица, имеющие границу балансовой (эксплуатационной) принадлежности электрических сетей с основным абонентом и получающие электроэнергию по отдельному договору.

Положение об организации коммерческого учета электроэнергии и мощности на оптовом рынке. Утверждено РАО «ЕЭС России» 12.10.2001 г.

Лицо, присоединенное к электрическим сетям абонента энергоснаб-жающей организации и пользующееся электрической энергией на основании договора, заключенного с этим абонентом (потребителем).

Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснабжа-ющей организацией и потребителями. Утверждены Минэнерго России 19.01.2002 г.

Субсидия – сумма средств в денежной или натуральной форме, выделенная из местных бюджетов или из специальных фондов конкретному объекту хозяйствования для организации или поддержания какой-либо деятельности, доходы от которой временно не покрывают нормативную величину расходов. В отличие от дотации субсидия выдается разово и, как правило, не повторяется. Субсидия может быть выдана из государственного или местного бюджета; крупной производственно-хозяйственной организацией, заинтересованной в развитии определенного производства (например, из прибыли крупной компании для малого инновационного предприятия, осваивающего новое производство), банком или юридическим лицом (спонсором). Субсидия всегда носит целевой характер и выдается под конкретную задачу [28].

Субъекты оптового рынка электроэнергии – юридические лица, осуществляющие куплю-продажу электрической энергии (мощности) и (или) предоставляющие услуги на ФОРЭМ.

Закон РФ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ», ст. 1.

В состав субъектов оптового рынка входят участники обращения электрической энергии – поставщики электрической энергии (генерирующие компании) и покупатели электрической энергии (энергосбытовые организации, крупные потребители электрической энергии, гарантирующие поставщики), получившие статус субъектов оптового рынка в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а также АТС оптового рынка, организации, обеспечивающие функционирование технологической инфраструктуры оптового рынка, в том числе организация по управлению ЕНЭС и системный оператор.

ФЗ «Об электроэнергетике», ст. 31, п. 1.

Субъекты предпринимательства: граждане РФ и других государств, не ограниченные в установленном законом порядке в своей деятельности, граждане иностранных государств и лица без гражданства в пределах полномочий, установленных законом, объединения граждан (партнеры) [33].

Субъекты розничных рынков электроэнергии: потребители электрической энергии, энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики, территориальные сетевые организации, осуществляющие услуги по передаче электрической энергии, субъекты оперативно-диспетчерского управления, осуществляющие указанное управление на уровне розничных рынков, производители электрической энергии, не имеющие права на участие в оптовом рынке электроэнергии.

ФЗ «Об электроэнергетике», ст. 37, п. 1.

Субъекты электроэнергетики – лица, осуществляющие деятельность в сфере электроэнергетики, в том числе производство электрической и тепловой энергии, поставки (продажу) электрической энергии, энергоснабжение потребителей, предоставление услуг по передаче электрической энергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, сбыт электрической энергии, организацию купли-продажи электрической энергии.

ФЗ «Об электроэнергетике», ст. 3.

Суммарные потери – разность между подводимой и отдаваемой мощностями.

СТ МЭК 50(411)—73.

Существенное нарушение договора – нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной мере лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

ГК РФ, ст. 450, п. 2.

Существенное нарушение договора поставки покупателем: неоднократное нарушение сроков оплаты товаров; неоднократная невыборка товаров. Существенное нарушение договора поставки поставщиком: поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок; неоднократное нарушение сроков поставки товаров. Если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от продавца: соразмерного уменьшения покупной цены, безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок, возмещения своих расходов на устранение недостатков товара. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) покупатель вправе по своему выбору: отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы; потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.

ГК РФ, ст. 450, п. 2; ст. 523, пп. 2, 3; ст. 475, пп. 1, 2.

См. также Договор поставки.

Существенные условия договора – условия о предмете договора, условия которого названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

ГК РФ, ст. 432, п. 1.

Существенные условия договора технологического присоединения к электрическим сетям:

мероприятия по технологическому присоединению и обязательства сторон по их выполнению; технические условия;

сроки выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению;

размер платы за выполнение мероприятий по технологическому присоединению;

ответственность сторон за выполнение условий договора;

границы разграничения балансовой принадлежности.

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861.

Существенные условия договора энергоснабжения:

объем и режимы потребления электрической энергии и мощности; значения показателей качества электрической энергии; применяемые тарифы и порядок расчетов за использованную электроэнергию;

порядок учета потребления электроэнергии и мощности, потребления и генерации реактивной мощности и (или) энергии, контроля качества электроэнергии;

порядок пересмотра договорных величин;

меры по поддержанию устойчивой работы энергосистемы, порядок введения ограничений и отключений при дефиците электроэнергии и мощности в энергоснабжающей организации.

Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснабжа-ющей организацией и потребителями. Утверждены Минэнерго России 19.01.2002 г.

Схема платежей – распределение направлений оплаты электроэнергии, мощности и услуг, поставленных на ФОРЭМ поставщиками и переданных оператором для оплаты покупателям.

Временные правила работы ФОРЭМ. Утверждены ФЭК РФ 31.07.1996 г.

Схема электрической цепи – графическое изображение электрической цепи, содержащее условные обозначения ее элементов, показывающее соединения этих элементов.

ГОСТ 19880—74.

Схемы энергосистемы по требованию устойчивости: нормальные – все сетевые элементы, определяющие устойчивость, находятся в работе;

ремонтные – отличаются от нормальной тем, что из-за отключенного состояния одного или нескольких элементов электрической сети (а при эксплуатации – также из-за отключенного состояния устройств противоаварийной автоматики) уменьшен максимально допустимый переток в каком-либо сечении [18].

Счет – документ на получение денег за оказанные услуги, за выполненные работы. В хозяйственной деятельности, предпринимательстве принято использовать многие виды счетов в зависимости от их предназначения: авансовый, банковский, валютный, инвалютный, кредитный, лицевой и т. д. [21].

Счетная палата – высший орган осуществления финансового контроля, функционирующий в ряде стран [28].

Счет-фактура – документ, служащий основанием для принятия предъявленных сумм налога к вычету или возмещению в порядке, предусмотренном НК РФ.

НК РФ, ст. 169.

Счет на отправленный товар в оптовой или внешней торговле [21].

Учет счетов-фактур в энергосбытовых организациях ведется в книге продаж. Учетные номера счетов-фактур и платежных требований, предъявляемых соответствующему абоненту, не должны повторяться.

Положение об основах организации энергосбытовой работы с потребителями энергии. Утверждено Правлением РАО «ЕЭС России» 14.02.2000 г.

Счетчик вар-часов (счетчик реактивной энергии) – интегрирующий прибор, который измеряет реактивную энергию в вар-часах или кратных им единицах.

ГОСТ 6570—96.

Счетчик ватт-часов (счетчик активной энергии) – прибор, предназначенный для измерения активной энергии путем интегрирования активной мощности в зависимости от времени.

ГОСТ 6570—96.

Сырье – продукция промышленности или сельского хозяйства, впервые поступающая в переработку на данном предприятии, где она в натуральной или измененной форме становится частью готового продукта или превращается в готовый продукт [33].

Т

Тариф – система ставок, определяющая плату за различные услуги, предоставляемые предприятиям и населению: перевозки, ввоз и вывоз товаров и т. п.; система ставок оплаты труда; система ставок таможенных пошлин [28].

Тариф на электрическую энергию – система ставок, по которым взимают плату за потребленную электрическую энергию. ГОСТ 19431—84.

См. также Тарифы на электрическую и тепловую энергию.

Тарифная ставка за мощность – ценовая ставка, по которой оплачивается 1 кВт установленной рабочей или договорной (заявленной) мощности, поставляемой на рынок или отпускаемой с рынка. Тарифная ставка за мощность на оптовом рынке устанавливается в расчете на месяц:

для электростанций – поставщиков на ФОРЭМ – на 1 кВт установленной мощности;

для избыточных АО-энерго – поставщиков на ФОРЭМ – на 1 кВт установленной мощности электростанции (электростанций), определяющей (определяющих) избыточность АО-энерго по мощности исходя из баланса мощности данного АО-энерго, согласованного с ФЭК России с учетом прилагаемого перечня электростанций;

для дефицитных АО-энерго и потребителей – субъектов ФОРЭМ – в расчете на 1 кВт средней за расчетный период регулирования заявленной мощности, отпускаемой с оптового рынка в часы прохождения максимума нагрузки субъектов ФОРЭМ.

Временные методические указания по формированию и применению двухста-вочных тарифов на ФОРЭМ. Утверждены ФЭК РФ 06.05.1997 г.

Тарифная ставка за энергию – ценовая ставка, по которой оплачивается 1 кВт-ч поставляемой на рынок или отпускаемой с рынка электрической энергии. Тарифная ставка за электроэнергию на оптовом рынке принимается в качестве расчетного показателя на 1 кВт-ч поставки электроэнергии на оптовый рынок и на 1 кВт-ч отпуска электроэнергии с оптового рынка исходя из утвержденного баланса электроэнергии.

Временные методические указания по формированию и применению двухста-вочных тарифов на ФОРЭМ. Утверждены ФЭК РФ 06.05.1997 г. См. также Тарифы на электрическую и тепловую энергию.

Тарифы на услуги, оказываемые организациями, осуществляющими регулируемую деятельность. В отношении таких услуг ФЭК РФ устанавливает:

тарифы на услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС;

предельные минимальные и (или) максимальные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям;

тарифы на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;

размер абонентной платы за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России;

тарифы на услуги по организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности);

цены (тарифы) на услуги по обеспечению системной надежности;

размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям.

Основы ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 г. № 109.

Тарифы на электрическую и тепловую энергию – система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность).

Закон РФ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», ст. 1.

На оптовом рынке для поставщиков и покупателей устанавливаются двухставочные тарифы и (или) их предельные уровни, включающие в себя ставку за 1 киловатт-час электрической энергии и ставку за 1 киловатт установленной генерирующей мощности. В указанные тарифы не включается стоимость услуг, оказываемых на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности).

Тарифы на электрическую энергию на розничном рынке устанавливаются регулирующим органом одновременно в трех вариантах – см. Регулируемые тарифы на электрическую энергию, поставляемую промышленным предприятиям.

Основы ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 г. № 109.

См. также Государственное регулирование тарифов на электрическую и тепловую энергию, Тарифная ставка за энергию, Система тарифов на электрическую энергию.

Текущая задолженность – задолженность за энергию, не оплаченная за данный период платежа до окончания следующего за ним периода платежа.

Положение об основах организации энергосбытовой работы с потребителями энергии. Утверждено Правлением РАО «ЕЭС России» 14.02.2000 г. См. также Задолженность.

Текущее управление предприятием обеспечивает непрерывность и синхронность работы всех звеньев предприятия, направленные на выполнение установленного оперативного задания [33].

См. также Управление предприятием.

Текущие затраты (текущие расходы) – денежные затраты на товары и услуги, предназначенные для повседневного использования [21].

Темп прироста – отношение разности двух уровней ряда динамики к уровню, достигнутому в определенный период или к определенному моменту времени, принятому за базу сравнения. Измеряется в относительных величинах или в процентах [28].

Территориальная сетевая организация – коммерческая организация, оказывающая услуги по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к ЕНЭС.

ФЗ «Об электроэнергетике», ст. 3.

Технико-экономическое обоснование – анализ, расчет, оценка экономической целесообразности осуществления предлагаемого проекта строительства, сооружения предприятия, создания нового технического объекта, модернизации и реконструкции существующих объектов. Технико-экономическое обоснование основано на сопоставительной оценке затрат и результатов, установлении эффективности использования, срока окупаемости вложений [28].

Техническая документация в электроустановках. У каждого потребителя должна быть следующая техническая документация:

генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и подземными электротехническими коммуникациями;

утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями;

акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки электрооборудования, приемки электроустановок в эксплуатацию;

исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений;

акты разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжа-ющей организацией и потребителем;

технические паспорта основного электрооборудования, зданий и сооружений энергообъектов, сертификаты на оборудование и материалы, подлежащие обязательной сертификации;

производственные инструкции по эксплуатации электроустановок;

должностные инструкции по каждому рабочему месту, инструкции по охране труда на рабочих местах, инструкции по пожарной безопасности, инструкции по предотвращению и ликвидации аварий, инструкции по выполнению переключений без распоряжений, инструкция по учету электроэнергии и ее рациональному использованию, инструкции по охране труда для работников, обслуживающих электрооборудование электроустановок.

ПТЭЭП, п. 1.8.1.

Техническая подготовка производства – совокупность взаимосвязанных процессов, обеспечивающих конструкторскую и технологическую готовность предприятий к выпуску нового изделия заданного уровня качества, при установленных сроках, объеме выпуска и затратах. В задачу технической подготовки производства входит создание технических, организационных и экономических условий, полностью гарантирующих переход производственного процесса на более высокий уровень на основе достижений науки и техники [33].

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. При подготовке рабочего места со снятием напряжения должны быть в указанном порядке выполнены следующие технические мероприятия:

произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;

на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты;

проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;

установлено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установлены переносные заземления);

вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведу-щие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.

МПБЭЭ, гл. 3.

См. также Организационные мероприятия.

Технические потери электроэнергии – потери, обусловленные физическими процессами, происходящими при передаче электроэнергии по электрическим сетям и выражающимися в преобразовании части электроэнергии в тепло в элементах сетей. Технические потери не могут быть измерены. Их значения получают расчетным путем на основе известных законов электротехники [17].

Технический (контрольный) учет электроэнергии – учет для контроля расхода электроэнергии внутри электростанций, подстанций, предприятий, для расчета и анализа потерь электроэнергии в электрических сетях, а также для учета расхода электроэнергии на производственные нужды [12].

Технический регламент – документ, который принят международным договором РФ, ратифицированным в порядке, установленном законодательством РФ, или федеральным законом, или указом Президента РФ, или постановлением Правительства РФ и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации). Технические регламенты с учетом степени риска причинения вреда устанавливают минимально необходимые требования, обеспечивающие: безопасность излучений; биологическую безопасность; взрывобезопасность; механическую безопасность; пожарную безопасность; промышленную безопасность; термическую безопасность; химическую безопасность; электрическую безопасность; ядерную и радиационную безопасность; электромагнитную совместимость в части обеспечения безопасности работы приборов и оборудования; единство измерений. Технические регламенты принимаются в целях: защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества; охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей. Принятие технических регламентов в иных целях не допускается.

ФЗ «О техническом регулировании», ст. 2; ст. 6, пп. 1, 2; ст. 7, п. 1.

Технические регламенты в электроэнергетике принимаются по вопросам технической и технологической безопасности в электроэнергетике, качества электрической и тепловой энергии, установления нормативов резерва энергетических мощностей, устройства электрических и тепловых установок, деятельности субъектов электроэнергетики, связанной с эксплуатацией электрического и теплового оборудования, в том числе с соблюдением техники безопасности при его эксплуатации, обеспечения ядерной и радиационной безопасности в сфере атомной энергетики.

ФЗ «Об электроэнергетике», ст. 2; ст. 28, п. 2.

Техническое обслуживание – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании.

МПБЭЭ, термины.

Техническое регулирование – правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в области установления и применения на добровольной основе требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование отношений в области оценки соответствия.

ФЗ «О техническом регулировании», ст. 2.

Технологическая броня электроснабжения – наименьшая потребляемая мощность и время, необходимые потребителю для безопасного завершения технологического процесса, цикла производства, после чего могут быть отключены соответствующие электроприемники.

Методика определения и установления величины технологической и аварийной брони электроснабжения потребителей электрической энергии. Приказ Минтопэнерго РФ от 04.08.1999 г. № 262.

См. также Аварийная броня электроснабжения.

Технологическая норма расхода топлива, тепловой и электрической энергии – норма, которая учитывает их расход на основные и вспомогательные технологические процессы производства данного вида продукции (работы), расход на поддержание технологических агрегатов в горячем резерве, на их разогрев и пуск после текущих ремонтов и холодных простоев, а также технически неизбежные потери энергии при работе оборудования, технологических агрегатов и установок [36].

См. также Нормы расхода топлива, тепловой и электрической энергии.

Технологический контроль КЭ – контроль КЭ с длительностью и (или) погрешностью измерений, которые могут отличаться от требований

ГОСТ 13109—97.

Методические указания по контролю и анализу качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Ч. 1. Контроль качества электрической энергии. Утверждены Госэнергонадзором 27.12.2000 г.

См. также Контроль КЭ.

Технологический резерв мощности в энергосистеме включает в себя:

оперативный резерв мощности, величина которого определяется Минэнерго России с участием системного оператора;

стратегический резерв мощности, величина которого определяется Минэнерго России по согласованию с ФЭК РФ, Министерством экономического развития и торговли РФ и Министерством РФ по атомной энергии с участием организации, оказывающей услуги по организации функционирования и развития ЕЭС России, и системного оператора на основе перспективных балансов электрической энергии и мощности.

Основы ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 г. № 109.

Технологическое (оперативно-диспетчерское) управление – круглосуточное (постоянное) осуществление техническими средствами и специализированным персоналом контроля, целенаправленного регулирования технологического режима для поддержания нормальных технических показателей функционирования объектов ЕЭС, предупреждения и ликвидации предаварийных и аварийных режимов работы в непрерывном процессе производства, транспорта и распределения электроэнергии на электрических станциях, в электрических и тепловых сетях.

Временные правила работы ФОРЭМ. Утверждены ФЭК РФ 31.07.1996 г.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством РФ, и носит однократный характер. Указанный порядок регламентирует процедуру такого присоединения, предусматривает существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, а также требования к выдаче индивидуальных ТУ для присоединения к электрическим сетям. Любые юридические и физические лица имеют право на технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям при наличии технической возможности для этого и соблюдения ими установленных правил такого присоединения. Отказ в технологическом присоединении при выполнении такими лицами указанных условий не допускается. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям осуществляется на основе договора.

ФЗ «Об электроэнергетике», ст. 26, п. 1.

Критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

нахождение энергопринимающего устройства, в отношении которого подана заявка на технологическое присоединение, в пределах территориальных границ обслуживания соответствующей сетевой организации;

отсутствие ограничений на присоединенную мощность в сетевом узле, к которому надлежит произвести технологическое присоединение.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861.

См. также Доступ к электрическим сетям и услугам по передаче электрической энергии, Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям.

Типовая инструкция по учету электроэнергии содержит основные положения по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении, устанавливает требования к организации, составу и правилам эксплуатации систем учета электроэнергии и мощности. Предназначена для персонала АО энергетики и электрификации (энергосистем) РФ, проектных организаций и потребителей. Утверждена РАО «ЕЭС России» и Главгосэнергонадзором России 02.09.1994 г. [12].

Типовая методика выполнения измерений количества электрической энергии – типовая МВИ количества активной и реактивной электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении на электростанциях, подстанциях, ЛЭП и других энергообъектах РАО «ЕЭС России» и АО-энерго. Утверждена РАО «ЕЭС России» 15.05.1997 г.

Типовая методика выполнения измерений электрической мощности—

типовая МВИ активной и реактивной средней мощности при производстве, передаче и распределении электроэнергии на электростанциях, подстанциях, ЛЭП и других энергообъектах РАО «ЕЭС России» и АО-энерго. Утверждена РАО «ЕЭС России» 15.05.1997 г.

Типы организации производства. Различают три основных типа производства: единичное, серийное, массовое [33].

См. также Единичное производство, Массовое производство, Серийное производство.

Товар – продукт труда, произведенный для продажи; материальное изделие, предлагаемое рынку с целью его приобретения, использования или потребления. Различают товары:

по степени обработки – сырьевые, полуфабрикаты, готовые изделия;

по характеру потребления – товары кратковременного и длительного пользования;

товары взаимозаменяемые и взаимодополняемые.

В рыночной практике выделяют различные виды товаров: биржевые, застрахованные, импортные, конкурентоспособные, транзитные, фирменные, экспортные и т. д. [21].

Товарная накладная – первичный бухгалтерский документ, оформляющий операции по отпуску и приему товарно-материальных ценностей. С точки зрения правового содержания и формы товарная накладная является ценной бумагой [28].

Товарная продукция электростанции – плановый объем финансовых средств, необходимых для нормального функционирования энергетического объекта (электростанции), утвержденных в результате регулирования тарифов.

Временные методические указания по формированию и применению двухста-вочных тарифов на ФОРЭМ. Утверждены ФЭК РФ 06.05.1997 г.

Товарный знак и знак обслуживания – обозначения, способные отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц.

Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

Ток КЗ – сверхток, появляющийся в результате КЗ, вызываемого повреждением или неправильным соединением в электрической цепи. СТ МЭК 50(441)—84.

Сверхток, обусловленный повреждением с пренебрежимо малым полным сопротивлением между точками, находящимися под разными потенциалами в нормальных рабочих условиях.

ГОСТ 30331.1—95 / Р 50571.1—93.

Ток перегрузки – ток, величина которого превышает наибольшее номинальное значение.

СТ МЭК 50(151)—78.

Сверхток в электрической цепи электроустановки при отсутствии электрических повреждений.

ГОСТ 30331.1—95 / Р 50571.1—93.

Топливная составляющая себестоимости – удельная величина затрат на топливо при производстве электрической и тепловой энергии.

Временные методические указания по формированию и применению двухста-вочных тарифов на ФОРЭМ. Утверждены ФЭК РФ 06.05.1997 г.

Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) – совокупность природных и производственных энергоносителей, запасенная энергия которых при существующем уровне развития техники и технологии доступна для использования в хозяйственной деятельности.

ГОСТ Р 51380—99.

Топливо – первичный энергоноситель, используемый в технологических процессах для выработки различных видов энергии (электрической, тепловой, холода), для отопления зданий, для движения транспортных средств и т. д. [33].

Торгово-промышленная палата – негосударственная некоммерческая организация, объединяющая российские предприятия и российских предпринимателей.

Закон РФ «О торгово-промышленных палатах в РФ».

Точка коммерческого контроля КЭ – граница раздела балансовой принадлежности или другая точка электрической сети, принятая по согласованию между энергоснабжающей организацией и потребителем в качестве точки сети, для которой в договоре энергоснабжения установлены требования к КЭ и в которой производится контроль КЭ при решении вопросов взаимоотношений указанных сторон в части КЭ.

Методические указания по контролю и анализу качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Ч. 1. Контроль качества электрической энергии. Утверждены Госэнергонадзором 27.12.2000 г.

См. также Пункт контроля качества электрической энергии.

Точка общего присоединения – точка электрической сети общего назначения, электрически ближайшая к сетям рассматриваемого потребителя электрической энергии (входным устройствам рассматриваемого приемника электрической энергии), к которой присоединены электрические сети других потребителей (входные устройства других приемников).

ГОСТ 13109—97.

Точка поставки электроэнергии – физическая точка на элементе сети, в которой происходит поставка электроэнергии и мощности субъектом рынка и которая зафиксирована в системе действующих договоров на оптовом рынке. Точка поставки, как правило, совпадает с точкой раздела (границей) балансовой (эксплуатационной) принадлежности электрических сетей субъектов оптового рынка, но может приниматься и иной по согласованию заинтересованных сторон.

Положение об организации коммерческого учета электроэнергии и мощности на оптовом рынке. Утверждено РАО «ЕЭС России» 12.10.2001 г.

См. также Зона поставки, Сечение поставки.

Точка учета электрической энергии – физическая точка на элементе сети, в которой измеряется электрическая энергия, проходящая по данному элементу. Точка учета совпадает с точкой подключения трансформатора тока соответствующего присоединения и счетчика. На одном конце элемента сети может быть одна, две и более точек учета в зависимости от схемы присоединения ВЛ (КЛ) линии или трансформатора (автотрансформатора) к РУ.

Положение об организации коммерческого учета электроэнергии и мощности на оптовом рынке. Утверждено РАО «ЕЭС России» 12.10.2001 г.

См. также Зона учета, Сечение учета.

Трансферт – перенос суммы с одного счета на другой; перевод именных ценных бумаг с одного владельца на другого; перевод денег из одного финансового учреждения в другое или из страны в страну; перевоз грузов с одного склада на другой [21].

Трансфертная цена – внутренняя цена корпорации, по которой одно подразделение передает другому продукцию и услуги. Существуют три метода определения трансфертных цен: на рыночной основе, на базе затрат, на договорной основе [35].

См. также Базовая трансфертная цена предприятий энергосистемы.

Трансформатор напряжения – измерительный трансформатор, в котором при нормальных условиях применения вторичное напряжение практически пропорционально первичному напряжению и при правильном включении сдвинуто относительно него по фазе на угол, близкий к нулю.

СТ МЭК 50(321)—86.

Трансформаторный счетчик – счетчик, предназначенный для включения через измерительные трансформаторы с заранее заданными коэффициентами трансформации. Показания счетчика должны соответствовать значению энергии, прошедшей через первичную цепь.

ГОСТ 30207—94.

Трансформаторный универсальный счетчик – счетчик, предназначенный для включения через измерительные трансформаторы, имеющие любые коэффициенты трансформации. Для определения энергии, прошедшей через первичную цепь, необходимо показания счетчика умножить на произведение коэффициентов трансформации.

ГОСТ 30207—94.

Трансформатор, регулируемый под нагрузкой (трансформатор с РПН) —

трансформатор, допускающий регулирование хотя бы одной из его обмоток без перерыва нагрузки и без отключения его обмоток от сети. Другие обмотки трансформатора с РПН могут не иметь регулирования или иметь переключение без возбуждения.

ГОСТ 16110—82.

См. также Регулирование напряжения трансформатора, Устройство РПН.

Трансформатор тока – измерительный трансформатор, в котором при нормальных условиях применения вторичный ток практически пропорционален первичному току и при правильном включении сдвинут относительно него по фазе на угол, близкий к нулю.

СТ МЭК 50(321)—86.

Тратта (переводной вексель) – один из основных расчетных документов (в том числе и во внешней торговле), представляющий собой безусловный письменный приказ векселедержателя (трассанта) плательщику (трассату) об уплате указанной в векселе суммы денег третьему лицу (ремитенту) в указанный срок. Трассант может являться одновременно и ремитентом. Переводной вексель выписывается (выставляется) и подписывается не должником, а кредитором. Обычно продавец является должником в отношении банка и кредитором в отношении покупателя. Поэтому с помощью переводного векселя он переводит долговое требование на третье лицо (банк) [28].

См. также Вексель.

Тренд – изменение, определяющее общее направление развития, основную тенденцию рядов динамики; направление изменений экономических показателей, определяемое посредством обработки отчетных статистических данных и выявления тенденций экономического роста или спада; расчетная кривая изменения экономического показателя, построенная путем математической обработки статистических данных на основе динамических рядов [28].

Турбогенератор – синхронный генератор, приводимый во вращение от паровой или газовой турбины.

ГОСТ 27471—87.

У

Убытки – расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

ГК РФ, ст. 15, п. 2.

Выраженные в денежной форме различные потери предприятий. Убытки происходят, если выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) не возмещает затрат производства, а также если потери (штрафы, пеня, неустойки и др.) превышают прибыль от реализации продукции. Убытки бывают: косвенные, ожидаемые, прямые, реальные, случайные и т. д. [21].

Убыточность – финансовое состояние, финансовые результаты хозяйственной деятельности предприятия, фирмы, характеризуемые тем, что в течение определенного времени денежные поступления не компенсируют расходы, не образуется прибыль, увеличивается долг [28].

Удержание. Кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено.

ГК РФ, ст. 359, п. 1.

Узел электрической цепи – место соединения ветвей электрической цепи.

ГОСТ 19880—74.

Уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о доходах или расходах либо иным способом, а равно от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации, совершенное в крупном размере наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации признается совершенным в крупном размере, если сумма неуплаченных налогов и (или) страховых взносов в государственные внебюджетные фонды превышает 1000 МРОТ, а в особо крупном размере – 5000 МРОТ.

УК РФ, ст. 199, пп. 1, 2.

Укрупнение предприятий – сосредоточение производства на крупных предприятиях. Определяется ростом производительности единичных мощностей машин, агрегатов, аппаратов, совершенствованием техники управления и т. п., ростом объемов выпускаемой продукции [33].

См. также Концентрация производства.

Укрупненные нормативы технологического расхода электрической энергии на ее передачу (потерь) разработаны по уровням (диапазонам) напряжения и разделены на условно-постоянные и переменные.

Рекомендации по укрупненной оценке нормативов условно-постоянных и переменных потерь электрической энергии. Утверждены постановлением ФЭК РФ от 17.03.2000 г. № 14/10.

См. также Переменные потери электрической энергии, Условно-постоянные потери электрической энергии.

Универсальный счетчик – счетчик, передаточное число которого установлено по вторичному номинальному току измерительного преобразователя.

ГОСТ 6570—96.

Унитарное предприятие – коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия.

ГК РФ, ст. 113, п. 1.

Управление – многозначное понятие, в котором наиболее существенно обозначение вида деятельности, организационно обеспечивающей достижение каких-либо задач, целей. Может осуществляться как на государственном, так и на частном уровне. Управление действует практически во всех сферах жизни человека и общества. Управление – одно из подразделений во властных, коммерческих, административно-хозяйственных структурах и т. д. [21].

Управление качеством электрической энергии – воздействия на условия и факторы, влияющие на качество электрической энергии. ГОСТ 23875—88.

Управление персоналом – решение следующих задач (в соответствии с реализацией стратегии развития предприятия):

обеспечение предприятия необходимым количеством соответствующих кадров, имеющих нужную квалификацию;

обучение работников в соответствии с принятой технологией и организацией производства продукции;

расстановка персонала по рабочим местам;

проведение объективной оценки и оплаты результатов деятельности каждого работника;

обеспечение прав и социальной защиты;

обеспечение безопасности и нормальных условий труда [33].

Управление предприятием – воздействие на работников для достижения целей, стоящих перед предприятием и его персоналом. Состоит из ряда функциональных подсистем: стратегическое и текущее управление, управление персоналом, планирование, управление производством, управление маркетингом, управление финансами, управление инвестициями [33].

См. также Стратегическое управление предприятием, Текущее управление предприятием.

Управление электрохозяйством. Система управления электрохозяйством является составной частью управления энергохозяйством, интегрированной в систему управления потребителя в целом. Должна обеспечивать:

оперативное развитие схемы электроснабжения потребителя для удовлетворения его потребностей в электроэнергии;

эффективную работу электрохозяйства путем совершенствования энергетического производства и осуществления мероприятий по энергосбережению;

повышение надежности, безопасности и безаварийной работы оборудования;

обновление основных производственных фондов путем технического перевооружения и реконструкции электрохозяйства, модернизации оборудования;

внедрение и освоение новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда;

повышение квалификации персонала, распространение передовых методов труда и экономических знаний, развитие рационализации и изобретательства;

оперативно-диспетчерское управление электрохозяйством, в том числе собственными источниками электрической энергии, согласованное с энергоснабжающей организацией;

контроль технического состояния собственных электроустановок и эксплуатации собственных источников электрической энергии, работающих автономно (не являющихся блок-станциями);

контроль соблюдения организацией заданных ей энергоснабжаю-щей организацией режимов работы и лимитов энергопотребления.

ПТЭЭП, п. 1.5.1.

Управленческие технологии – набор управленческих средств и методов достижения поставленных целей предприятия, включающий методы и средства сбора и обработки информации, приемы эффективного воздействия на работников, принципы, законы и закономерности организации и управления; системы контроля [33].

Упущенная выгода – доход или иное благо, не полученное тем или иным предпринимателем (лицом) из-за причиненного ему вреда или из-за нарушения его права неисполнением обязательства, в котором данный предприниматель является кредитором. Упущенная выгода представляет собой неполученную прибыль и подлежит возмещению как составная часть убытков [21].

Уравнение обмена – макроэкономическое соотношение, называемое также уравнением Фишера; служит одним из важных инструментов монетаристской доктрины. Согласно уравнению обмена масса денег в обращении прямо пропорциональная уровню цен и объему производства (продаж) товаров и обратно пропорциональна скорости обращения денег [28].

Уравнивание потенциалов – электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов.

ПУЭ, п. 1.7.32.

Защита от косвенного прикосновения. Если в установке или ее части требования по применению мер защиты от поражения электрическим током при повреждении изоляции не могут быть выполнены посредством отключения, то необходимо предусмотреть уравнивание потенциалов. Система уравнивания потенциалов может охватывать всю установку или какую-либо ее часть.

ГОСТ 30331.1—95 / Р 50571.3—94; СТ МЭК 364-4-41—92.

Уровень напряжения в пунктах электрической цепи – значение напряжения в пунктах электрической сети, усредненное по времени или по некоторому числу узлов сети.

ГОСТ 19431—84.

Уровень электромагнитной совместимости – регламентированный уровень кондуктивной электромагнитной помехи, используемый в качестве эталонного для координации между допустимым уровнем помех, вносимым техническими средствами энергоснабжающей организации и потребителем электрической энергии, и уровнем помех, воспринимаемым техническими средствами без нарушения их нормального функционирования.

ГОСТ 13109—97.

Условия контракта, договора (договорные условия) – согласованные сторонами и зафиксированные в контракте предмет сделки, характеристики товара, цены, сроки исполнения обязательств, а также взаимные права и обязанности сторон. Условия контракта могут также определяться международными и другими соглашениями и общими условиями, на которые в контракте сделаны ссылки [21].

Условия работы электрооборудования – совокупность значений параметров электрооборудования, характеризующих его работу в данный момент и при заданных условиях эксплуатации.

ГОСТ 18311—80.

Условия эксплуатации электрооборудования – совокупность значений внешних воздействующих факторов, которые во время эксплуатации электротехнического устройства (электрооборудования) могут на него влиять.

ГОСТ 18311—80.

Условно-постоянные затраты – часть полной себестоимости (суммарных затрат), не зависящая от объема производства электроэнергии и определяемая как разность между суммарными затратами и затратами на топливо.

Временные методические указания по формированию и применению двухста-вочных тарифов на ФОРЭМ. Утверждены ФЭК РФ 06.05.1997 г.

Условно-постоянные потери электрической энергии в натуральном выражении учитываются при расчете тарифных ставок платы за услуги по передаче электрической энергии для потребителей, подключенных к сетям соответствующего уровня (диапазона) напряжения, в соответствии с Методикой расчета платы за услуги по передаче электрической энергии.

Рекомендации по укрупненной оценке нормативов условно-постоянных и переменных потерь электрической энергии. Утверждены постановлением ФЭК РФ от 17.03.2000 г. № 14/10.

См. также Укрупненные нормативы технологического расхода электрической энергии.

Услуги – результат непроизводственной деятельности фирмы (предприятия) или отдельного лица, направленный на удовлетворение конкретных потребностей человека (организации). В практике часто расцениваются как те блага, которые предоставляются не в форме вещей, а в форме той или иной деятельности [21].

Услуги по оперативно-диспетчерскому управлению – комплекс мер по централизованному управлению технологическими режимами работы технических устройств электростанций, электрических сетей и энергопринимающего оборудования потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой, осуществляемых в целях обеспечения надежного энергоснабжения и качества электрической энергии, соответствующих техническим регламентам и иным обязательным требованиям.

ФЗ «Об электроэнергетике», ст. 3.

См. также Договор оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению.

Услуги по передаче электрической энергии – комплекс организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей в соответствии с техническими регламентами. Услуги по передаче электрической энергии осуществляются на основе договора возмездного оказания услуг. Договор оказания этих услуг является публичным.

ФЗ «Об электроэнергетике», ст. 3; ст. 26, п. 2.

Обязательным условием для оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю является наличие у него статуса участника оптового рынка или заключенного с гарантирующим поставщиком, энергосбытовой организацией или иным поставщиком электрической энергии договора купли-продажи электрической энергии.

Сетевая организация вправе приостановить передачу электрической энергии в следующих случаях:

возникновение задолженности потребителя по оплате услуг по передаче электрической энергии за два и более расчетных периода;

нарушение потребителем условий оплаты услуг по передаче электрической энергии, определенных в заключенном им договоре;

присоединение потребителем к электрической сети энергоприни-мающих устройств (энергетических установок), не соответствующих условиям договора, или присоединение, осуществленное с нарушением порядка технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям.

Приостановление передачи электрической энергии не влечет за собой расторжение договора.

Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861.

См. также Договор оказания услуг по передаче электрической энергии.

Установившийся режим – режим работы энергосистемы, при котором параметры режима могут приниматься неизменными.

ГОСТ 21027—75.

Установленная генерирующая мощность – мощность объектов по производству электрической энергии на момент введения в эксплуатацию соответствующего генерирующего объекта.

ФЗ «Об электроэнергетике», ст. 3.

Установленная мощность электростанции – мощность, определенная по паспортным данным основных агрегатов станции, работающих на внешнюю сеть.

Временные методические указания по формированию и применению двухста-вочных тарифов на ФОРЭМ. Утверждены ФЭК РФ 06.05.1997 г.

Установленная мощность электроустановки – наибольшая активная электрическая мощность, с которой электроустановка может длительно работать без перегрузки в соответствии с ТУ или паспортом на оборудование.

ГОСТ 19431—84.

Величина суммарной мощности трансформаторов абонента, преобразующих электрическую энергию на рабочее напряжение электроприемников абонента и электродвигателей напряжением выше 1000 В, присоединенных непосредственно к электрической сети энергоснаб-жающей организации. В случае если электроустановки абонентов (потребителей) питаются от трансформаторов или сетей энергоснабжаю-щей организации напряжением до 1000 В, за присоединенную мощность абонента принимается разрешенная договором к потреблению мощность, размер которой устанавливается энергоснабжающей организацией.

Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснабжа-ющей организацией и потребителями. Утверждены Минэнерго России 19.01.2002 г.

Устойчивость предприятия – способность эффективно функционировать в изменяющихся условиях конкурентной рыночной среды (производственно-техническая, снабженческо-сбытовая, финансовая устойчивость и т. д.) [33].

Устойчивость энергосистемы – способность энергосистемы возвращаться к установившемуся режиму работы после различного рода возмущений.

ГОСТ 21027—75. [18].

Устройства компенсации реактивной мощности в электрических сетях выбирают и размещают исходя из необходимости обеспечения требуемой пропускной способности сети в нормальных и послеаварийных режимах при поддержании необходимых уровней напряжения и запасов устойчивости.

ПУЭ, п. 1.2.24.

Устройства регулирования напряжения должны обеспечивать поддержание напряжения на шинах 3—20 кВ электростанций и подстанций, к которым присоединены распределительные сети, в пределах не ниже 105 % номинального в период наибольших нагрузок и не выше 100 % номинального в период наименьших нагрузок этих сетей. Отклонения от указанных уровней напряжения должны быть обоснованы.

ПУЭ, п. 1.2.23.

Устройства сбора и передачи данных (УСПД) – многофункциональные устройства, работающие в автоматическом режиме в составе АСКУЭ субъекта оптового рынка, осуществляющие прием, обработку, хранение, отображение (необходимость определяется проектом) информации от счетчиков электроэнергии и обеспечивающие передачу данных (по различным каналам связи) на вышестоящие уровни сбора и обработки информации.

Положение об организации коммерческого учета электроэнергии и мощности на оптовом рынке. Утверждено РАО «ЕЭС России» 12.10.2001 г.

УСПД должны обеспечивать одновременность снятия показаний со всех контролируемых счетчиков, для чего должны быть оснащены встроенной системой точного астрономического времени с индикацией года, месяца, числа, часа, минут и секунд с автоматической его коррекцией по сигналам точного времени [12].

Требования к надежности УСПД для АСКУЭ энергосистем:

устройство должно быть восстанавливаемым многофункциональным изделием;

устройство должно быть рассчитано на непрерывный режим работы с неограниченной продолжительностью;

наработка на отказ должна быть не менее 15 000 часов в нормальных условиях применения;

срок службы должен быть не менее 12 лет;

время восстановления работоспособности должно быть не более 2 ч и обеспечиваться путем замены функциональных модулей, неисправность которых выявляется по результатам автодиагностики;

гарантийный срок эксплуатации УСПД должен быть не менее 18 месяцев.

Информационно-измерительные системы. Метрологическое обеспечение. Основные положения. Утверждено РАО «ЕЭС России» 12.03.2001 г.

Устройство регулирования напряжения трансформатора под нагрузкой (устройство РПН) – устройство, предназначенное для регулирования напряжения без перерыва нагрузки и без отключения обмоток трансформатора.

ГОСТ 16110—82.

См. также Регулирование напряжения трансформатора, Трансформатор с РПН.

Участок электрической цепи – часть электрической цепи, содержащая выделенную совокупность ее элементов. ГОСТ 19880—74.

Учет бухгалтерский – система документально обоснованного, сплошного и непрерывного отражения хозяйственной деятельности предприятий, объединений, фирм в денежных измерителях с целью контроля и эффективного управления экономикой и производственными процессами. Учет бухгалтерский имеет свою теорию и тесно связан с другими видами учета (оперативным и статистическим). Это основной вид учета, позволяющий получать полную информацию о движении всех ресурсов и средств предприятия, их размещении, источниках образования, финансовых результатах производственно-экономической деятельности. Служит основным источником экономического анализа и выявления резервов [21].

Учет доходов, продукции и затрат по видам деятельности в сфере электроэнергетики. Субъекты электроэнергетики обязаны вести раздельный учет (в том числе первичный бухгалтерский учет) продукции, доходов и затрат по следующим видам деятельности:

производство электрической энергии;

передача электрической энергии (в том числе эксплуатация объектов электросетевого хозяйства);

реализация (сбыт) электрической энергии; оперативно-диспетчерское управление.

ФЗ «Об электроэнергетике», ст. 43, п. 1.

Для энергоснабжающих организаций независимо от их организационно-правовой формы установлено ведение раздельного учета затрат и объема выпускаемой продукции (услуг) в натурально-стоимостном выражении по следующим видам деятельности:

производство электрической энергии (мощности);

производство тепловой энергии;

услуги по передаче электрической энергии (мощности); услуги по передаче тепловой энергии. Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 г. № 700. Организации, осуществляющие регулируемую деятельность, обязаны вести раздельный учет по следующим видам деятельности: производство электрической энергии; передача электрической энергии по ЕНЭС;

передача электрической энергии по распределительным электросетям;

оказание услуг по организации функционирования и развития ЕЭС России;

организация функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности); обеспечение системной надежности; технологическое присоединение к электрическим сетям; оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике; сбыт электрической энергии.

Основы ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в РФ. Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 г. № 109.

Учет межсистемных перетоков электроэнергии производится в целях финансовых расчетов за нее, а также для определения потерь электроэнергии от этих перетоков и оптимизации режимов электрических сетей. На межсистемных линиях напряжением 110 кВ и выше следует устанавливать расчетные счетчики на обоих концах линии в целях более полного обеспечения договорных интересов субъектов рынка, точного определения потерь и обеспечения взаимного резервирования счетчиков. Счетчики должны быть одного класса точности, иметь погрешность одинакового знака и быть, как правило, однотипными [12].

Учетная ставка – ставка процента, под который центральный банк страны предоставляет кредиты коммерческим банкам (чем выше учетная ставка центрального банка, тем более высокий процент взимают затем коммерческие банки за предоставляемый ими клиентам кредит и наоборот); учетный процент, курс, процент, взимаемый банком с суммы векселя при его учете (покупке банком до наступления срока платежа, центральным банком при учете правительственных ценных бумаг или кредита под них) [28].

Учет реактивной электроэнергии производится в следующих целях:

обеспечение контроля фактического потребления или выдачи реактивной электроэнергии потребителям;

обеспечение контроля перетоков реактивной электроэнергии по межсистемным линиям электропередачи;

получение информации о реактивной электроэнергии, генерируемой или потребляемой генераторами электростанций, компенсирующими устройствами, установленными на подстанциях 35 кВ и выше, а также о реактивной электроэнергии, передаваемой с шин среднего и низшего напряжений этих подстанций [12].

Учет активной и реактивной энергии и мощности, а также контроль качества электроэнергии для расчетов с энергоснабжающей организацией производится, как правило, на границе балансовой принадлежности электросети.

Правила учета электрической энергии, п. 3.2.

Ущерб – убытки, нанесенные противоправными действиями одной стороны другой. Ущерб предполагает наличие следующих предпосылок:

причинность – недобросовестное поведение стороны по договору может стать причиной нанесения убытков;

незаконность – когда поведение стороны по договору нарушает обусловленные законом или договором обязательства;

вина – поведение стороны по договору вызывает серьезные упреки, т. е. ущерб возникает из-за небрежности или по причине преднамеренных действий [21].

Ущерб от нарушений в работе энергооборудования на энергопредприятии (в энергосистеме) определяется исходя из безвозвратных потерь стоимости поврежденного оборудования, оценки стоимости ре-монтно-восстановительных работ, размеров возмещения ущерба потребителям или штрафов, а также оценки затрат на замещение потерянной мощности или увеличения потерь электрической (тепловой) энергии [11].

Ущерб от снижения качества электрической энергии – все виды отрицательных последствий, возникающих в работе систем электроснабжения потребителей при ухудшении качества электрической энергии. Экономический ущерб от снижения качества электрической энергии – выраженные в стоимостном исчислении убытки от снижения производительности или повреждения электротехнических устройств и электрооборудования, а также другие затраты, возникшие в связи с ухудшением качества электрической энергии.

ГОСТ 23875—88.

Ф

Фазы экономического цикла – последовательность фаз, которые проходит экономика в результате циклической динамики: пик, соответствующий периоду, в течение которого реальный выпуск достигает своего максимального значения; кризис (сокращение), в рамках которого наблюдается снижение реального объема производства; «дно» («подошва») – точка, когда реальный выпуск доходит до своего минимального уровня; подъем – период, характеризующийся ростом валового национального продукта. Сокращение общего объема производства называют также спадом или рецессией; термин «депрессия» используется по отношению к длительным спадам [28].

Фактическая цена – цена, по которой реально совершается сделка. На рынке фондовых ценностей – окончательная цена, на которую согласились покупатель и продавец [28].

Фактические (учетные) потери электроэнергии – разность электроэнергии, поступившей в сеть, и электроэнергии, отпущенной потребителям, определяемая по данным системы учета поступления и полезного отпуска электроэнергии [17].

Фактический вклад – измеренные в точке общего присоединения или в точке коммерческого контроля значения ПКЭ, характеризующие фактическое влияние искажающих электроприемников потребителя на КЭ в этой точке.

Методические указания по контролю и анализу качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Ч. 2. Анализ качество электрической энергии. Утверждены Госэнергонадзором 27.12.2000 г.

Фактический отпуск электроэнергии – фактическое потребление электроэнергии, отпускаемой с оптового рынка.

Временные методические указания по формированию и применению двухста-вочных тарифов на ФОРЭМ. Утверждены ФЭК РФ 06.05.1997 г.

Факторный анализ – метод исследования экономики и производства, основанный на анализе воздействия разнообразных факторов на результаты экономической деятельности, ее эффективность [28].

Фактор спроса – повышение уровня совокупного спроса, вызывающее экономический рост в масштабе всего хозяйства страны [28].

Фактура – счет с описью отправленного на имя покупателя товара, удостоверяющий поставку товара или оказание услуг и их стоимость [21].

См. также Счет-фактура.

Федеральная энергетическая комиссия (ФЭК) РФ – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственное регулирование тарифов по вопросам, отнесенным к ее полномочиям в соответствии с Федеральным законом РФ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ».

Временные правила работы ФОРЭМ. Утверждены ФЭК РФ 31.07.1996 г.

Федеральный закон «Об электроэнергетике» устанавливает правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определяет полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической и тепловой энергии.

Федеральный закон «Об энергосбережении» регулирует отношения, возникающие в процессе деятельности в области энергосбережения, в целях создания экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов.

Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» направлен на защиту прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ государственного контроля (надзора).

Федеральный закон «О техническом регулировании» регулирует отношения, возникающие:

при разработке, принятии, применении и исполнении обязательных требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации;

при разработке, принятии, применении и исполнении на добровольной основе требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг;

при оценке соответствия, а также права и обязанности участников этих отношений.

Федеральный (общероссийский) оптовый рынок электрической энергии и мощности (ФОРЭМ) – сфера купли-продажи электрической энергии (мощности), осуществляемой его субъектами в пределах ЕЭС России.

ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ», ст. 1.

Основными целями функционирования ФОРЭМ являются:

обеспечение надежного и эффективного энергоснабжения потребителей во всех регионах РФ;

формирование оптимальных экономических отношений производителей, энергоснабжающих организаций и потребителей электрической энергии (мощности) на основе сочетания государственного регулирования и конкуренции, включая поддержание конкурентоспособности продукции энергоемких потребителей электрической энергии, имеющих общенациональное значение;

сохранение и развитие ЕЭС России;

выравнивание уровня тарифов на электрическую энергию, отпускаемую с ФОРЭМ;

обеспечение принципа установления тарифов для потребителей – субъектов ФОРЭМ в зависимости от энергоемкости выпускаемой ими продукции, влияния на совмещенный график электрической нагрузки и уровня работы по энергосбережению.

Временные правила работы ФОРЭМ. Утверждены РАО «ЕЭС России»

31.07.1996 г.

С 1.11.2003 г. условия функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности) значительно изменились: определена т. н. «Европейская ценовая зона», в которой субъектам электроэнергетики предоставлено право покупки/продажи электроэнергии по свободным ценам (при сохранении возможности покупки/продажи по регулируемым ценам). Субъекты регионов «Востока» и «Сибири», не входящие в эту ценовую зону, покупают/продают электроэнергию только по регулируемым ценам.

Правила оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода. Постановление Правительства РФ от 24.10.2003 г. № 643.

Физический износ выражается в утрате объектами их исходных производственно-технических свойств и в ухудшении эксплуатационных характеристик [33].

См. также Износ, Моральный износ.

Физический износ основных средств (фондов) – материальный износ основных средств производства, связанный с потерей ими в процессе производства первоначальных физических свойств, качеств, размеров, работоспособности в результате физического, химического и другого воздействия [28].

См. также Износ основных фондов.

Фиктивная экономика – действующее хозяйство, предприятие, продуцирующее фиктивные результаты, отражаемые в действующей системе учета и отчетности как реальные [28].

Финансовая дисциплина – обязательный для всех участников финансовых отношений порядок осуществления финансовой деятельности, платежей, расчетов [28].

Финансовое предпринимательство – разновидность коммерческого предпринимательства, в котором объектом купли-продажи выступает специфический товар – деньги, валюта, ценные бумаги (акции, облигации, векселя, ваучеры и т. д.), т. е. продажа денег в прямой или косвенной форме [33].

См. также Виды предпринимательства, Коммерческое предпринимательство.

Финансовые активы включают:

денежные средства, хранящиеся на счетах в банке и в кассе предприятия;

ценные бумаги – акции, сертификаты акций, облигации, сертификаты, платежные поручения, чеки, векселя, закладные и др., которыми владеет предприятие. Ценные бумаги (акции, облигации и др.) приобретаются предприятиями, имеющими достаточное количество денег, а продаются при возникновении потребности в денежных средствах [33].

Финансовые методы – способы воздействия финансовых отношений на хозяйственный процесс, которые действуют в двух направлениях:

по линии управления движением финансовых ресурсов;

по линии рыночных отношений, связанных с соизмерением затрат и результатов, материальным стимулированием и ответственностью за эффективное использование денежных средств [33].

См. также Финансовый механизм, Финансовые рычаги.

Финансовые ресурсы – денежные средства, имеющиеся в распоряжении предприятия и предназначенные для осуществления текущих затрат и затрат по расширенному воспроизводству, для выполнения финансовых обязательств и экономического стимулирования работающих. Финансовые ресурсы направляются также на содержание и развитие объектов непроизводственной сферы, потребление, накопление, в специальные резервные фонды и др. [33].

Финансовые рычаги – приемы применения финансовых методов [33]. См. также Финансовые методы, Финансовый механизм.

Финансовый механизм – пять взаимосвязанных элементов, способствующих организации, планированию и стимулированию использования финансовых ресурсов: финансовые методы, финансовые рычаги, правовое, нормативное и информационное обеспечение [33].

См. также Финансовые методы, Финансовые рычаги.

Финансовый план – план образования и распределения прибыли, а также планы денежных поступлений и выплат, ликвидности, расчетов и кредитный план предприятия. Для обоснования плана прибыли составляют сметы затрат [33].

Фондовооруженность – экономический показатель, характеризующий оснащенность работников предприятий сферы материального производства основными производственными фондами (средствами). Определяется как отношение стоимости основных средств предприятия (в сопоставимых ценах) к средней годовой списочной численности работников (рабочих) [28].

Фонд оплаты труда – общая сумма средств, начисленных предприятием всему персоналу за выполненную работу или отработанное время.

Включает средства на оплату труда основного персонала (в промышленности – промышленно-производственного персонала) и прочего персонала, т. е. работников, занятых в состоящих на балансе предприятия профилактории, доме отдыха, жилищно-коммунальном, подсобном, сельском хозяйстве и т. п. [21].

Фонды обращения функционируют в сфере обращения и состоят из остатков готовой продукции на складе предприятия, отгруженной, но не оплаченной покупателями продукции, денежных средств в расчетах, на расчетном счете, в кассе, на аккредитивах [33].

Форма договора. Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма. Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он считается заключенным после придания ему условленной формы, хотя бы законом для договоров данная такая форма не требовалась.

ГК РФ, ст. 434, п. 1.

Форма подтверждения соответствия – определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или иных объектов, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.

ФЗ «О техническом регулировании», ст. 2.

Форс-мажорные обстоятельства – чрезвычайные обстоятельства, которые являются непреодолимыми для фирмы-контрагента, и она не может выполнить свои обязательства по договору (контракту). К форс-мажорным обстоятельствам относятся также такие непредвиденные причины невыполнения контрактов, как стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, лесные пожары и др.), войны, правительственные запреты. Форс-мажорные обстоятельства освобождают контрагента от материальной ответственности за несоблюдение договорных обязательств при условии, что он немедленно известит партнера о наступлении чрезвычайных обстоятельств и возобновлении выполнения условий договора при прекращении их действия [21].

Фотография рабочего дня – метод изучения рабочего времени путем наблюдения и замеров его длительности в течение всего или части рабочего дня, а именно времени обслуживания рабочего места, подготовительно-заключительного времени и времени перерывов в работе [33].

См. также Хронометраж.

Х

Халатность – неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе. Если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, наказывается штрафом в размере от 100 до 200 МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев, либо обязательными работами на срок от 120 до 180 часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

УК РФ, ст. 293, пп. 1, 2.

Хозяйственный договор – см. Договор хозяйственный.

Хозяйственный расчет – метод управления, ведения хозяйства предприятий, в основе которого лежит самоокупаемость предприятия, достижение соответствия его доходов расходам [28].

Холдинг – акционерная компания, владеющая или стремящаяся владеть контрольным пакетом акций другой или других компаний; холдинговая компания; вид предпринимательства, суть которого состоит в приобретении контрольных пакетов акций различных компаний в целях установления контроля за их деятельностью и получения доходов в виде дивидендов [21].

Хронометраж – метод изучения затрат оперативного времени путем наблюдения и замеров длительности отдельных повторяющихся при производстве каждого изделия элементов операции [33].

См. также Фотография рабочего дня.

Ц

Цена – денежное выражение стоимости товара или (как считают западные экономисты) количество денег (или других товаров и услуг), уплачиваемое и получаемое за единицу товара или услуги; формируется на мировом и государственном рынках. В условиях рыночной экономики существует многообразие действующих цен: биржевые, внешнеторговые, государственные, договорные, импортные, льготные, монопольные, оптовые, покупателя, продавца, розничные, рыночные, сезонные, фабричные, экспортные и т. д.; цены предложения, продажная, спроса, со скидкой, с надбавкой, устойчивые, неустойчивые и т. п. [21].

Цена потребительская – затраты покупателя на приобретение и использование товара на протяжении нормативного периода его эксплуатации [21].

Цена производства – превращенная форма стоимости, лежащая в основе рыночных цен на товары. Складывается из издержек производства товара и средней прибыли [21].

Цена услуг по оперативно-диспетчерскому управлению определяется тарифами, установленными федеральным органом исполнительной власти по тарифам.

Правила недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861.

См. также Услуги по оперативно-диспетчерскому управлению.

Цена электрической энергии – стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности, не включающая стоимость услуг по ее передаче и иных соответствующих услуг.

Основы ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в РФ. Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 г. № 109.

Ценная бумага – документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.

ГК РФ, ст. 142, п. 1.

См. также Виды ценных бумаг.

Ценообразование – процесс формирования цен на товары и услуги, характеризуемый методами, способами установления цен в целом, относящимися ко всем товарам. Различают две основные системы ценообразования:

рыночное – на основе взаимодействия спроса и предложения;

централизованное государственное – на основе назначения цен государственными органами.

При затратном ценообразовании в основу формирования цены кладутся издержки производства и обращения [28].

Ценообразование в отношении электрической и тепловой энергии – процесс расчета и установления регулируемых тарифов (цен), применяемых при расчетах за электрическую и тепловую энергию, а также за соответствующие услуги, оказываемые организациям, осуществляющим регулируемую деятельность. ФЭК РФ устанавливает предельные минимальные и (или) максимальные уровни тарифов на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям на розничном рынке электрической энергии, в том числе предельные минимальные и (или) максимальные уровни тарифов для населения. Указанные тарифы могут устанавливаться с календарной разбивкой и с разбивкой по категориям потребителей с учетом региональных и других особенностей.

Основы ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в РФ. Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 г. № 109.

Централизованное электроснабжение – электроснабжение потребителей электрической энергии от энергетической системы. ГОСТ 19431—84; ПУЭ, п. 1.2.5.

Центр питания (ЦП) – РУ генераторного напряжения электростанций или РУ вторичного напряжения понизительной подстанции энергосистемы, к которым присоединены распределительные сети данного района.

ГОСТ 13109—97.

Центр сбора и обработки информации Оператора торговой системы

должен обеспечивать:

прием и обработку первичной информации от АСКУЭ субъектов оптового рынка с периодичностью, определенной правилами оптового рынка;

предоставление информации для проведения финансовых расчетов в соответствии с заключенными договорами между субъектами оптового рынка;

архивацию и хранение коммерческой информации в базе данных не менее трех лет;

автоматический контроль работоспособности АСКУЭ субъектов оптового рынка;

ведение базы данных технических и программных средств АСКУЭ субъектов оптового рынка;

диагностику комплекса технических и программных средств центра сбора информации.

Положение об организации коммерческого учета электроэнергии и мощности на оптовом рынке. Утверждено РАО «ЕЭС России» 12.10.2001 г.

См. также Оператор (администратор) торговой системы.

Ч

Чек – денежный документ, содержащий ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю. Такая чековая операция предварительно предусмотрена чековым договором между банком и чекодателем. Банк может оплачивать чек в счет кредита чекодателю [28].

«Черная касса» – незаконное, неучтенное и необъявленное в налоговых органах хранение и использование денежных средств предприятия, обычно в виде незарегистрированных и неоформленных бухгалтерией наличных денег, расходуемых неофициальным образом в интересах руководителей фирмы для теневых сделок, подарков, взяток [28].

«Черный нал» – наличные деньги, денежная касса, не учтенные в официальных документах, в бухгалтерских счетах, отчетных балансах организации, но используемые в предпринимательских операциях. Представляет собой невидимую для официальных лиц денежную наличность, находящуюся в обороте, но не подвергающуюся налогообложению, учету и контролю со стороны, не проходящую по банковским счетам. В основном используется для взаимных расчетов наличными [28].

Чистая прибыль – см. Прибыль чистая.

Чистая продукция – важный экономический показатель, характеризующий результат деятельности предприятий, объединений и отраслей производственной сферы. В отличие от валовой или товарной продукции чистая продукция отражает лишь вновь созданную в процессе производства стоимость [21].

Чистые издержки обращения – затраты, непосредственно связанные с куплей-продажей товара [21].

Чистый доход – часть валового дохода предприятия, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и других платежей в бюджет. За счет чистого дохода формируется фонд оплаты труда работников, обеспечивается удовлетворение социально-бытовых потребностей коллектива и развития производства [21].

См. также Доход.

Ш

Штраф – административное или уголовное наказание в виде денежного взыскания, платежа за нарушение одной из сторон обязательств по договору; денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, в размере, соответствующем определенному количеству МРОТ, установленных законодательством РФ на момент назначения наказания, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за определенный период.

УК РФ, ст. 46, п. 1.

Штрафные санкции к потребителю электрической энергии за нарушение в работе электроустановок, невыполнение предписаний и распоряжений органов Ростехнадзора и энергоснабжающих организаций, а также за несоблюдение обязательств по договору энергоснабжения предусматриваются только в законодательных актах на уровне кодексов РФ: КоАП РФ (административный штраф согласно ст. 3.5), УК РФ (штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью согласно ст. 45, п.1). Ни органы Ростехнадзора, ни энергоснабжающие организации, ни какие-либо другие правительственные органы (вплоть до постановления Правительства РФ) неправомочны применять к потребителю электрической энергии штрафные санкции за нарушения, не предусмотренные законодательными актами [27].

Щ

Щитовой трансформатор – трансформатор, спроектированный для установки в коробке, предназначенной для скрытого монтажа.

ГОСТ 30030—93.

Щит управления (электростанции, подстанции) – совокупность пультов и панелей с устройствами управления, контроля и защиты электростанции (подстанции), расположенных в одном помещении.

ПТЭЭП, термины.

Э

Экология – наука, изучающая взаимоотношения человека с окружающей его природной средой, включая экономическое использование природных ресурсов, их охрану и восстановление [28].

Эконометрия – отрасль экономической науки, занимающаяся разработкой и применением экономико-статистических и математических методов анализа экономических процессов, обработки статистической экономической информации [28].

Экономика – управление хозяйством или его частью – отраслью, производством района, региона, страны, группы стран, мира. Различают экономику мировую, национальную, рыночную, товарную [21].

Экономико-математические методы планирования – разработка экономических моделей плановых показателей на основе выявления их количественной зависимости от основных фактов [33].

Экономико-математические модели – модели, описывающие экономические процессы, объекты, связи с использованием математического аппарата [28].

Экономическая основа функционирования электроэнергетики – обусловленная технологическими особенностями функционирования объектов электроэнергетики система отношений, связанных с производством и оборотом электрической энергии на оптовом и розничном рынках.

ФЗ «Об электроэнергетике», ст. 5, п. 2.

Экономическая эффективность – производство продукта определенной стоимости при наименьших затратах ресурсов; достижение наибольшего объема товара или услуги с применением ресурсов определенной стоимости [21].

Экономическая эффективность капиталовложений – экономический показатель, рассчитываемый обычно в виде отношения объема выпускаемой продукции в денежном выражении к объему капиталовложений, обусловивших этот выпуск. Сложность оценки эффективности капиталовложений состоит в том, что от времени вложений денежного капитала до выпуска продукции проходит большой срок (лаг), поэтому зачастую трудно количественно установить, какой прирост объема выпуска принесли данные капиталовложения [28].

Экономические нормативы – экономические показатели, отражающие зависимости между элементами финансовой, торговой, производственной и иной деятельности, требования к соотношению затрат и результатов деятельности, распределению ресурсов в целях регулирования экономических отношений. На основе экономических нормативов строятся взаимоотношения предприятий с государственным бюджетом; наряду с налогами, ценами они продолжают выступать как реальные рычаги регулирования экономики. В банковской деятельности – методы управления денежным оборотом и регулирования банковских операций: показатели отчислений для регулирования кредитных ресурсов, других отчислений, коэффициенты ликвидности, достаточности капитала. Установление таких нормативов для коммерческих банков – прерогатива центрального банка [28].

Экономический эффект – результат экономической деятельности, измеряемый, как правило, разностью между денежным доходом от деятельности и денежными расходами на ее осуществление [28].

Экономия ТЭР – сравнительное в сопоставлении с базовым, эталонным значением сокращение потребления ТЭР на производство продукции, выполнение работ и оказание услуг установленного качества без нарушения экологических и других ограничений в соответствии с требованиями общества.

ГОСТ Р 51387—99.

Экспертиза – всестороннее исследование высококвалифицированным специалистом (экспертом) каких-либо вопросов, решение которых требует специальных познаний в области науки, техники, рынка, искусства, при принятии управленческих решений и т. д. [21].

Экспертные оценки – система методов и показателей оценки событий, процессов, сметной и финансовой документации, итогов производственно-хозяйственной деятельности организации, целесообразности разработанных программ развития, качества продукции, внедрения новинок в производство [21].

Эксплуатационный отказ – отказ, возникающий по причине, связанной с нарушением установленных правил и (или) условий эксплуатации.

ГОСТ 27.002—89.

Эксплуатационный резерв мощности – резерв активной мощности в данный момент времени, равный разности между рабочей мощностью и нагрузкой энергосистемы при нормальных показателях качества электрической энергии и с учетом сальдо перетоков.

ГОСТ 21027—75.

Эксплуатация – стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается или восстанавливается его качество.

ПТЭЭП, термины.

Эксплуатирующая организация – коммерческая организация, которой в соответствии с действующим законодательством собственником переданы права доверительного управления электрической сетью.

Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснаб-жающей организацией и потребителями электроэнергии. Утверждены Минэнерго России 19.01.2002 г.

Электрификация – внедрение электрической энергии в народном хозяйстве и быту. ГОСТ 19431—84.

Электрическая подстанция – см. Подстанция электрическая

Электрическая сеть – совокупность подстанций, РУ и соединяющих их электрических линий, предназначенных для передачи и распределения электрической энергии по ГОСТ 19431—84.

ГОСТ 24291—90.

Электрическая сеть с заземленной нейтралью – электрическая сеть, содержащая оборудование, нейтрали которого, все или часть из них, соединены с заземляющими устройствами непосредственно или через устройство с малым сопротивлением нулевой последовательности сети.

ГОСТ 24291—90.

Электрическая сеть с изолированной нейтралью – электрическая сеть, содержащая оборудование, нейтрали которого не присоединены к заземляющим устройствам или присоединены к ним через устройства измерения, защиты и сигнализации с большим сопротивлением.

ГОСТ 24291—90.

Электрическая сеть с компенсированной нейтралью – электрическая сеть, содержащая оборудование, нейтрали которого, все или часть из них, заземлены через дугогасящие реакторы.

ГОСТ 24291—90.

Электрическая сеть с эффективно заземленной нейтралью – трехфазная электрическая сеть напряжением выше 1 кВ, в которой коэффициент замыкания на землю (отношение разности потенциалов между неповрежденной фазой и землей в точке замыкания на землю другой или двух других фаз к разности потенциалов между фазой и землей в этой точке до замыкания) не превышает 1,4.

ПУЭ, п. 1.7.4.

Электрическая цепь – совокупность электрического оборудования, соединенного проводами и кабелями, через которое может протекать электрический ток.

ГОСТ 30331.1—95 / Р 50571.1—93.

Электрическая цепь управления – электрическая цепь, функциональное назначение которой состоит в приведении в действие электрического оборудования и (или) отдельных электротехнических изделий или устройств или в изменении значений их параметров.

ГОСТ 18431—80.

Электрическая часть энергосистемы – совокупность электроустановок электрических станций и электрических сетей энергосистемы. ПУЭ, п. 1.2.3.

Электрическое разделение сети – разделение электрической сети на отдельные электрически не связанные между собой участки с помощью разделяющего трансформатора.

ГОСТ 12.1.009—76.

Электричество—проявление одной из форм энергии, присущей электрическим зарядам, как движущимися, так и находящимися в статическом состоянии; область науки и техники, связанная с электрическими явлениями.

СТ МЭК 50(151)—78.

Электробезопасность – система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества.

ГОСТ 12.1.009—76.

Электродинамическое действие тока КЗ – механическое действие электродинамических сил, обусловленных током КЗ, на элементы электроустановки.

ГОСТ 26522—85.

Электромагнитная помеха – электромагнитное явление, процесс, которые снижают или могут снизить качество функционирования технического средства.

ГОСТ 30372—95 / Р 50397—92.

Электромагнитное излучение – явление, процесс, при котором энергия излучается источником в пространство в виде электромагнитных волн.

ГОСТ 30372—95 / Р 50397—92.

Электромашинный компенсатор – синхронная машина, предназначенная для генерирования или потребления реактивной мощности.

ГОСТ 27471—87.

См. также Синхронный компенсатор.

Электронагрев – раздел науки и технологии, изучающей преобразование электроэнергии в термическую энергию для полезных целей. СТ МЭК 50(841)—83.

Электронная система платежей – безналичные расчеты между продавцами и покупателями, банками и их клиентами, осуществляемые посредством компьютерной сети, систем связи с применением средств кодирования информации и ее автоматической обработки [28].

Электрооборудование – совокупность электротехнических изделий и (или) электротехнических устройств, предназначенных для выполнения заданной работы. В зависимости от объекта установки электрооборудование может иметь соответствующее наименование, например, электрооборудование станка.

ГОСТ 16703—79.

Электропередача – совокупность ЛЭП и подстанций, предназначенная для передачи электрической энергии из одного района энергосистемы в другой.

ГОСТ 24291—90.

Электроснабжение – см. Энергоснабжение.

Электростанция – энергоустановка, предназначенная для производства электрической энергии, содержащая строительную часть, оборудование для преобразования энергии и необходимое вспомогательное оборудование по ГОСТ 19431—84.

ГОСТ 24291—90.

Электростанция с двигателем внутреннего сгорания – электроустановка, состоящая из электроагрегата (электроагрегатов) с двигателем внутреннего сгорания, или из двигателя-генератора (двигателей-генераторов), устройств управления и распределения электрической энергии и оборудования, необходимого для обеспечения автономной работы и для электроснабжения потребителей в зависимости от назначения электростанции.

ГОСТ 20375—83.

Электроустановка – любое сочетание взаимосвязанного электрооборудования в пределах данного пространства или помещения.

ГОСТ 30331.1—95 / Р 50571.1—93.

Энергоустановка, предназначенная для производства или преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии.

ГОСТ 19431—84.

Электроустановка действующая – электроустановка или ее часть, которые находятся под напряжением либо на которые напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов.

МПБЭЭ, термины.

Электроустановка с простой и наглядной схемой – РУ напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или несекционирован-ной системой шин, не имеющей обходной системы шин, все ВЛ и КЛ, все электроустановки напряжением до 1000 В.

МПБЭЭ, термины.

Электроэнергетика – раздел энергетики, обеспечивающий электрификацию страны на основе рационального расширения производства и использования электрической энергии.

ГОСТ 19431—84.

Отрасль экономики РФ, включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства (в том числе производства в режиме выработки электрической и тепловой энергии), передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с использованием производственных и иных имущественных объектов (в том числе входящих в ЕЭС России), принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики или другим лицам. Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения.

ФЗ «Об электроэнергетике», ст. 3.

См. также Энергетика.

Электроэнергетическая система – находящееся в данный момент в работе электрооборудование энергосистемы и приемников электрической энергии, объединенное общим режимом и рассматриваемое как единое целое в отношении протекающих в нем физических процессов.

ГОСТ 21027—75.

См. также Энергетическая система.

Эмиссионный доход – доход АО, образующийся за счет разности между номинальным и продажным (рыночным) курсом акций [21].

Энергетика – область народного хозяйства, науки и техники, охватывающая энергетические ресурсы, производство, передачу, преобразование, аккумулирование, распределение и потребление различных видов энергии.

ГОСТ 19431—84.

См. также Электроэнергетика.

Энергетическая система (энергосистема) – совокупность электрических станций, электрических и тепловых сетей, соединенных между собой и связанных общностью режима в непрерывном процессе производства, преобразования и распределения электрической энергии и тепла при общем управлении этой системой.

ГОСТ 21027—75.

См. также Электроэнергетическая система.

Энергетическая таможня – специальное подразделение таможни РФ по контролю перемещения энергетических ресурсов через таможенную границу РФ. Входит в систему таможенных органов РФ, подчинена непосредственно Государственному таможенному комитету РФ. Создана в 1994 г. в целях усиления контроля нефти, нефтепродуктов, газа и электроэнергии, перемещаемых через таможенную границу РФ трубопроводным транспортом и по ЛЭП, исходя из специфики перемещения таких товаров через таможенную границу [28].

Энергетическая установка (энергоустановка) – комплекс взаимосвязанного оборудования и сооружений, предназначенный для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления энергии.

ГОСТ 19431—84.

Энергетический баланс (энергобаланс) – количественная характеристика производства, потребления и потерь энергии или мощности за установленный интервал времени для определенной отрасли хозяйства, зоны энергоснабжения, предприятия, установки.

ГОСТ 19431—84.

Энергетический ресурс – носитель энергии, который используется в настоящее время или может быть полезно использован в перспективе. Вторичный энергетический ресурс – энергетический ресурс, полученный в виде побочного продукта основного производства или являющийся таким продуктом.

ФЗ «Об энергосбережении», ст. 1.

Энергетическое обследование – обследование потребителей ТЭР с целью установления показателей эффективности использования ТЭР и выработки экономически обоснованных мер по их повышению.

Правила проведения энергетических обследований организаций. Утверждены Минтопэнерго России 25.03.1998 г.

Энергоаудитор – юридическое лицо, организация (кроме государственных надзорных органов), осуществляющее энергетические обследования потребителей ТЭР и имеющее лицензию на производство этих работ.

Правила проведения энергетических обследований организаций. Утверждены Минтопэнерго России 25.03.1998 г.

Энергоноситель – вещество в различных агрегатных состояниях (твердое, жидкое, газообразное) либо иные формы материи (плазма, поле, излучение и т. д.), запасенная энергия которых может быть использована для целей энергоснабжения.

ГОСТ Р 51380—99; ГОСТ Р 51387—99.

Энергопотребление – физическая величина, отражающая количество потребляемого хозяйственным субъектом энергоресурса определенного качества, которая используется для расчета показателей энергоэффективности.

ГОСТ Р 51541—99.

Энергопотребляющая продукция – продукция, которая потребляет ТЭР при использовании ее по прямому функциональному назначению.

ГОСТ 51380—99.

Изделия (машины, оборудование, приборы и другие подобные устройства), которые при их использовании по прямому функциональному назначению потребляют топливо и(или) энергию или влияют на уровень потерь и сохранность ТЭР при транспортировке и хранении последних.

ГОСТ Р 51541—99.

Энергорайон – совокупность объектов энергосистемы, расположенных на части обслуживаемой ею территории.

ГОСТ 21027—75.

Энергораспределительная организация – энергоснабжающая организация независимо от организационно-правовой формы, основным видом деятельности которой является продажа купленной и (или) частично произведенной собственными источниками электрической энергии, и выступающая в отношении энергоснабжающей организации при покупке электрической энергии в качестве абонента (потребителя), а в отношении абонентов, присоединенных к ее сетям, – в качестве энер-госнабжающей организации, включенной региональной энергетической комиссией в Реестр естественных монополистов в энергетике.

Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснабжа-ющей организацией и потребителями. Утверждены Минэнерго России 19.01.2002 г.

Энергосберегающая политика – комплексное системное проведение на государственном уровне программы мер, направленных на создание необходимых условий организационного, материального, финансового и другого характера для рационального использования и экономного расходования ТЭР.

ГОСТ Р 51387—99.

Энергосберегающая политика государства – правовое, организационное и финансово-экономическое регулирование деятельности в области энергосбережения.

Энергосберегающая политика государства основана на следующих принципах:

приоритет эффективного использования энергетических ресурсов;

осуществление государственного надзора за эффективным использованием энергетических ресурсов;

обязательность учета юридическими лицами производимых или расходуемых ими энергетических ресурсов, а также учета физическими лицами получаемых ими энергетических ресурсов;

включение в государственные стандарты на оборудование, материалы и конструкции, транспортные средства показателей их энергоэффективности;

сертификация топливо-, энергопотребляющего, энергосберегающего и диагностического оборудования, материалов, конструкций, транспортных средств, а также энергетических ресурсов;

сочетание интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов;

заинтересованность юридических лиц – производителей и поставщиков энергетических ресурсов в эффективном использовании энергетических ресурсов.

Закон РФ «Об энергосбережении», ст. 1, ст. 4.

Энергосбережение – реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное (рациональное) использование и экономное расходование ТЭР и вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников.

ГОСТ Р 51380—99; Закон РФ «Об энергосбережении», ст. 1.

Энергосбыт – обособленное подразделение АО-энерго, исполняющее функцию непосредственного взаимодействия с абонентами по вопросам реализации энергии.

Положение об основах организации энергосбытовой работы с потребителями энергии. Утверждено Правлением РАО «ЕЭС России» 14.02.2000 г.

Энергосбытовая деятельность – управленческая деятельность по выработке и принятию управленческих решений, обеспечивающих эффективные продажи произведенной энергоснабжающей организацией энергии потребителям (абонентам).

Положение об основах организации энергосбытовой работы с потребителями энергии. Утверждено Правлением РАО «ЕЭС России» 14.02.2000 г.

Энергосбытовая организация – организация, осуществляющая в качестве основного вида деятельности продажу другим лицам произведенной или приобретенной электрической энергии.

ФЗ «Об электроэнергетике», ст. 3.

См. также Энергоснабжающая организация.

Энергосистема – см. Энергетическая система.

Энергоснабжающая организация – коммерческая организация независимо от организационно-правовой формы, осуществляющая продажу потребителям произведенной или купленной электрической и (или) тепловой энергии.

ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ», ст. 1.

См. также Энергосбытовая организация.

Энергоснабжение (электроснабжение) – обеспечение потребителей энергией (электрической энергией). ГОСТ19431—84.

Энергоустановка – см. Энергетическая установка.

Эргономические показатели – показатели, отражающие удобство эксплуатации изделия человеком. Взаимодействие человека с изделием выражается через комплекс антропометрических, физиологических и психологических свойств человека [33].

Эталон единицы величины – средство измерений, предназначенное для воспроизведения и хранения единицы величины (или кратных либо дольных значений единицы величины) с целью передачи ее размера другим средствам измерений данной величины.

Закон РФ «Об обеспечении единства измерений», ст. 1.

Эффект – определенный результат, полученный в течение какого-либо периода. Эффект – всегда абсолютная величина (например, национальный доход, объем произведенной продукции, прибыль и т. д.) [33].

См. также Эффективность.

Эффективное использование энергетических ресурсов – достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологий и соблюдения требований к охране окружающей природной среды.

ФЗ «Об энергосбережении», ст. 1.

Эффективность – результативность процесса, операции, проекта, определяемая как отношение эффекта, результата к затратам, обусловившим его получение [28].

Сопоставление эффекта (результата) и затрат, вызвавших этот эффект (результат). Эффективность – относительная величина (например, производительность труда, рентабельность и т. д.) [33].

См. также Эффект.

Ю

Юридический адрес – официально зарегистрированный, занесенный в реестр адрес юридического лица [28].

Юридический акт – составленный в предусмотренном законом порядке официальный письменный документ, порождающий определенные правовые последствия, создающий юридическое состояние и направленный на регулирование общественных отношений; правомерное действие, которое специально совершается субъектом права с целью создания, изменения или прекращения определенных правоотношений [28].

Юридическое лицо – организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету.

ГК РФ, ст. 48, п. 1.

Юрисконсульт – лицо, занимающееся разрешением правовых вопросов на фирме, в учреждении и выступающее в качестве защитника интересов своей организации в судебных и иных инстанциях [21].

Я

Явные издержки – денежные платежи, осуществляемые предприятиями поставщикам производственных ресурсов и подлежащие непосредственной денежной оплате [28].

Явочный состав работников – число работников списочного состава, явившихся на работу в данный день, включая находящихся в командировке; необходимая численность рабочих для выполнения производственного сменного задания по выпуску продукции [33].

См. также Норма численности работников.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АВР – Автоматическое включение резервного питания

АО – Акционерное общество

АПВ – Автоматическое повторное включение

АПУ – Архитектурно-планировочное управление

АРВ – Автоматическое регулирование возбуждения

АРН – Автоматический регулятор напряжения

АРЧМ – Автоматическое регулирование частоты и активной мощности

АСКУЭ – Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии

АСЭП – Автоматизированная система электронных платежей

АСУ – Автоматизированная система управления

АТС – Администратор торговой системы ФОРЭМ

АЧР – Автоматическая частотная разгрузка

АЭС – Атомная электростанция

БТИ – Бюро технической инвентаризации

ВЛ – Воздушная линия электропередачи

ВЛС – Воздушная линия связи

ВРУ – Вводно-распределительное устройство

ВУ – Вводное устройство

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации

ГОСТ – Государственный стандарт

ГРЩ – Главный распределительный щит

ГЭС – Гидравлическая электростанция

ДЕЗ – Дирекция единого заказчика

ЕНЭС – Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть

ЕЭС – Единая энергетическая система

ЗАО – Закрытое акционерное общество

ИСО – Международная организация по стандартизации

КЗ – Короткое замыкание

КЛ – Кабельная линия

КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

КПД – Коэффициент полезного действия

КТП – Комплектная трансформаторная подстанция

КЭ – Качество электрической энергии

ЛЭП – Линия электропередачи

МВИ – Методика выполнения измерений

МПБЭЭ – Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности)

при эксплуатации электроустановок

МРОТ – Минимальный размер оплаты труда

МЭК – Международная электротехническая комиссия

НДС – Налог на добавленную стоимость

НИОКР – Научно-исследовательская, опытно-конструкторская работа

НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации

НКУ – Низковольтное комплектное устройство

ПТЭЭП Правила технической эксплуатации электроустановок потре-бителей

ОАО – Открытое акционерное общество

ОДУ – Объединенное диспетчерское управление

ООО – Общество с ограниченной ответственностью

ОЭС – Объединенная энергосистема

ПКЭ – Показатель качества электрической энергии

ПУЭ – Правила устройства электроустановок

РАО – Российское акционерное общество

РДУ – Региональное диспетчерское управление

Ростехнадзор – Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

РПН – Устройство регулирования напряжения трансформатора под нагрузкой

РУ – Распределительное устройство

РФ – Российская Федерация

СО – Системный оператор ФОРЭМ

СПиПР – Служба присоединения и перспективного развития

ССБТ – Система стандартов безопасности труда

СТ МЭК – Стандарт Международной электротехнической комиссии

ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации

ТУ – Технические условия

ТЭР – Топливно-энергетические ресурсы

ТЭС – Тепловая электростанция

УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации

УСПД – Устройство сбора и передачи данных

ФЗ – Федеральный закон

ФОРЭМ – Федеральный (общероссийский) оптовый рынок электрической энергии и мощности

ФСК – Федеральная сетевая компания

ФСТ – Федеральная служба по тарифам

ФЭК – Федеральная энергетическая комиссия

ЦП – Центр питания

ЧАПВ – Частотное автоматическое повторное включение

ЭВМ – Электронно-вычислительная машина

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

3. Уголовный кодекс Российской Федерации

4. Трудовой кодекс Российской Федерации

5. Федеральный закон «О техническом регулировании»

6. Федеральный закон «Об электроэнергетике»

7. Федеральный закон «Об энергосбережении»

8. Закон Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений»

9. Закон Российской Федерации «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации»

10. Методические рекомендации по регулированию отношений между энерго-снабжающей организацией и потребителями. – М.: Госэнергонадзор, 2002. – 23 с.

11. Инструкция по расследованию и учету технологических нарушений в работе энергосистем, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. – 24 с.

12. Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении с изменением № 1. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. – 48 с.

13. Правила по сертификации. Система сертификации электрооборудования и электрической энергии. – М.: Энергосервис, 2001. – 96 с.

14. Красник В. В. Термины и определения в электроэнергетике: Справочник. – М.: Энергосервис, 2002. – 320 с.

15. Красник В. В. Управление электрохозяйством предприятий. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005. – 152 с.

16. Сборник нормативных и методических документов по измерениям, коммерческому и техническому учету электрической энергии и мощности. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. – 504 с.

17. Железко Ю. С., Артемьев А. В., Савченко О. В. Расчет, анализ и нормирование потерь электроэнергии в электрических сетях. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005. – 278 с.

18. Методические указания по устойчивости энергосистем. – М.: Изд-во ЭНАС, 2004. – 16 с.

19. Красник В. В. Автоматические устройства по компенсации реактивной мощности в электросетях предприятий. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 136 с.

20. Красник В. В. Повышение экономичности работы электрооборудования. – М.: Легпромбытиздат, 1985. – 160 с.

21. Экономика: Полный справочник необходимых знаний. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 447 с.

22. Красник В. В. Основы безотказной работы электропривода на предприятиях. – М.: Легкая индустрия, 1975. – 264 с.

23. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. – 304 с.

24. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (с изменениями и дополнениями). – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. – 192 с.

25. Правила устройства электроустановок. – 7 изд. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС,

2004.

26. Красник В. В. Правовые аспекты деятельности энергослужбы предприятий и организаций: Справочник. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005. – 150 с.

27. Красник В. В. Потребители электрической энергии, энергоснабжаю-щие организации и органы Ростехнадзора: Правовые основы взаимоотношений. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005. – 166 с.

28. Борисов А. Б. Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир,

2005. – 860 с.

29. Красник В. В. 101 способ хищения электроэнергии. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005. – 110 с.

30. Правила учета электрической энергии: Сборник. – М.: Энергосервис,

2002. – 362 с.

31. Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части энергосистем. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. – 72 с.

32. Семенов В. А. Англо-русский словарь коммерческих терминов для электроэнергетики. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. – 92 с.

33. Раздорожный А. А. Экономика организаций (предприятия). – М.: Изд-во РИОР, 2005. – 95 с.

34. Концепция стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» на 2003–2008 гг. «5+5» // Вести в электроэнергетике. – 2003. – № 4 – С. 20; № 5 – С. 9.

35. Свешников В. И., Толмачев Ю.Г. Расчет трансфертных цен в АО-энерго // Вести в электроэнергетике. – 2003. – № 5. – С. 27.

36. Школа А. В. Нормирование энергопотребления на предприятии и роль узлов учета ТЭР в их реализации // Энергонадзор и энергоэффективность. —

2003. – № 3. – С. 69.

37. Регулирование электрической энергии в аварийных режимах работы систем электроснабжения и работа с потребителями-неплательщиками: Сборник нормативных правовых актов и ведомственных документов. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2001. – 176 с.

38. Методические указания по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок. – М.: Изд-во НЦ

ЭНАС, 2005. – 24 с.

39. Инструкция по переключениям в электроустановках. – М.: Изд-во НЦ

ЭНАС, 2004. – 96 с.

Постановления Правительства РФ, другие законодательные, нормативные правовые акты и нормативные документы указаны в тексте Словаря-справочника.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

1. СТ МЭК 50(441)—73. Вращающиеся электрические машины.

2. ГОСТ 18624—73. Реакторы электрические. Термины и определения.

3. ГОСТ 18685—73. Трансформаторы тока и напряжения. Термины и определения.

4. ГОСТ 19880—74. Электротехника. Основные понятия. Термины и определения.

5. ГОСТ 21027—75. Системы энергетические. Термины и определения.

6. ГОСТ 6570—75. Счетчики электрические активной и реактивной энергии индукционные. Общие технические условия.

7. ГОСТ 12.1.009—76. ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения.

8. ГОСТ 21515—76. Материалы диэлектрические. Термины и определения.

9. СТ МЭК 50(151)—78. Электрические и магнитные устройства.

10. ГОСТ 16703—79. Приборы и комплексы световые. Термины и определения.

11. ГОСТ 12.0.002—80. ССБТ. Термины и определения.

12. ГОСТ 18311—80. Изделия электротехнические. Термины и определения.

13. ГОСТ 14965—80. Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ-А на напряжение до 10 кВ. Термины и определения.

14. ГОСТ 12.1.038—82. ССБТ. Предельно допустимые уровни напряжений прикосновения и токов.

15. ГОСТ 16110—82. Трансформаторы силовые. Термины и определения.

16. ГОСТ 20375—83.Электроагрегаты и передвижные электростанции с двигателями внутреннего сгорания. Термины и определения.

17. ГОСТ 6697—83. Системы электроснабжения, источники, преобразователи и приемники электрической энергии переменного тока. Номинальные частоты и допускаемые отклонения.

18. ГОСТ 16022—83. Реле электрические. Термины и определения.

19. ГОСТ 10287—83. Счетчики электрические постоянного тока.

20. СТ МЭК 50(841)—84. Промышленный электронагрев.

21. СТ МЭК 50(441)—84. Аппаратура распределительных устройств и аппаратура управления.

22. ГОСТ 23414—84. Преобразователи электрической энергии полупроводниковые. Термины и определения.

23. ГОСТ 19431—84. Энергетика и электрификация. Термины и определения.

24. СТ МЭК 50(461)—84. Электрические кабели.

25. ГОСТ 12.1.002—84. ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах.

26. ГОСТ 26522—85. Короткие замыкания в электроустановках. Термины и определения.

27. СТ МЭК 439-1—85. Низковольтные комплектные устройства распределения и управления.

28. СТ МЭК 50(321)—86. Измерительные трансформаторы.

29. ГОСТ 27471—87. Машины электрические вращающиеся. Термины и определения.

30. ГОСТ 27389—87. Установки конденсаторные для компенсации реактивной мощности. Термины и определения. Общие технические требования.

31. ГОСТ 27390—87. Конденсаторы самовосстанавливающиеся для повышения коэффициента мощности. Термины и определения. Технические требования.

32. ГОСТ 27322—87. Энергобаланс промышленного предприятия. Общие положения.

33. ГОСТ 1282—88. Конденсаторы для повышения коэффициента мощности. Общие технические условия.

34. ГОСТ 23875—88. Качество электрической энергии. Термины и определения.

35. ГОСТ 27699—88. Системы бесперебойного питания приемников переменного тока. Общие технические требования.

36. ГОСТ 27.002—89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения.

37. ГОСТ 24291—90. Электрическая часть электростанций и электрической сети. Термины и определения.

38. СТ МЭК 364-4-41—92. Электроустановки зданий. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током.

39. ГОСТ 30331.1—95 / Р 50571.1—93. Электроустановки зданий. Основные положения.

40. ГОСТ 30372—95 / Р 50397—92. Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения.

41. ГОСТ 28249—93. Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ.

42. ГОСТ 30030—93. Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы. Технические требования.

43. ГОСТ 30206—94. Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 0,2S и 0,5S).

44. ГОСТ 22789—94. Устройства комплектные низковольтные. Общие технические требования и методы испытаний.

45. ГОСТ 30207—94. Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 1 и 2).

46. ГОСТ 50669—94. Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения. Технические требования.

47. ГОСТ Р 50571.3—94.Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током.

48. ГОСТ 14254—96. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP).

49. ГОСТ Р МЭК 449—96. Электроустановки зданий. Диапазоны напряжений.

50. ГОСТ 13109—97. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

51. ГОСТ Р 51380—99. Энергосбережение. Методы подтверждения показателей энергетической эффективности энергопотребления их нормативным значениям. Общие требования.

52. ГОСТ Р 51387—99. Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения.

53. ГОСТ Р 51388—99. Энергосбережение. Информирование по показателям энергоэффективности изделий бытового и коммунального назначения. Общие требования.

54. ГОСТ Р 51541—99. Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав показателей. Общие положения.

55. ГОСТ Р 51677—2000. Машины электрические асинхронные мощностью от 1 до 400 кВт включительно. Двигатели. Показатели энергоэффективности.

Content

Валентин Красник
Коммерческая электроэнергетика. Словарь-справочник

ПРЕДИСЛОВИЕ

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ В КОММЕРЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

К

Л

М

Н

О

П

Р

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Э

Ю

Я

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ