Павел Славомирович Шешко

Зимний сад

1. История создания зимних садов.

История выращивания комнатных и кадочных растений начинается с Древнего Египта. На египетских изображениях (а им более 3000 лет) видны маленькие деревья и кустики в каменных вазах и лотках. Древние римляне пошли еще дальше – они украшали свои дома не только цветущими растениями в кадках, подвесных горшках и корзинах, но и строили для них крытые слюдой обогреваемые теплицы.

Но именно в Средней Европе, с ее холодным климатом, широко распространилось строительство специальных жилищ для растений. В конце XVII века знатные и богатые люди начинают интересоваться теплицами – их строительство считалось престижным. Сначала это были, в основном, защищенные помещения (тогда их начали называть оранжереями) для апельсиновых деревьев и других видов цитрусовых, для пальм и финиковых деревьев. Со временем вместо закрытых стенами теплиц появились легкие постройки – оранжереи и зимние сады.

Экзотические растения становятся вожделенным богатством. Но их транспортировка представляла немалые трудности: они засыхали или увядали в душных ящиках за время морских путешествий и лишь очень немногие экземпляры добирались до цели относительно неповрежденными. Поэтому и цена их была очень высокая. И только в первой трети прошлого века английский врач, доктор Н.Уорд случайно сделал открытие: поместил растение в стеклянную, закупоренную пробкой банку, дно которой было засыпано землей. Врач установил, что в тепле влага испарялась из земли, оседала на внутренних стенках сосуда, а при охлаждении снова стекала в землю. По этому принципу стали конструировать контейнеры для транспортировки, а искусно отделанные, большие «ящики Уорда» скоро стали украшать светские салоны. По этому принципу функционируют витрины для растений и в наши дни.

Торговля растениями стала прибыльным делом. Растения, пользующиеся спросом, стали выращивать в цветоводческих хозяйствах, где за ними ухаживали, скрещивали. Благодаря открытию центрального отопления стало возможным поддерживать и зимой необходимую температуру в теплицах.

В России первые зимние сады появились в начале XVII века в Кремле при царе Михаиле Романове. Они располагались на крышах складских помещений и назывались верховыми и набережными (в зависимости от местоположения). Определенный микроклимат, созданный в этих комнатах, позволял культивировать не только экзотические растения и диковинные овощи, но и фруктовые деревья. Скорее всего, крыш такие сады не имели, но были украшены фонтанами и водоемами. В XVIII веке в усадьбах стало модным устраивать крытые оранжереи. Они служили не только для выращивания хорошего урожая, но и были местом отдыха. В таких залах обитали экзотические птицы, стояла изящная мебель, били фонтаны. Как правило, это были отдельные павильоны, но иногда их пристраивали и к жилым помещениям.

2. Особенности зимних садов, теплиц и оранжерей.

Сложно определить, чем различаются между собой теплица, оранжерея и зимний сад. Специалисты считают, что теплица– это сооружение, почти целиком сделанное из стекла или прозрачного пластика, в которое входят из сада. Строится, исходя из потребностей роста и развития растения. Оранжерея с застекленными стенами и стеклянной крышей внешне очень похожа на теплицу, но она, как правило, лучше декорирована. Основное отличие оранжереи от теплицы заключается в том, что в нее входят из дома, и люди имеют возможность посидеть в ней и полюбоваться растениями. И все же рассчитана оранжерея для удобства растений, а не людей. Зимний сад тоже имеет вход из дома, но чаще это составная часть дома, а не пристройка. Эта комната предназначена для удобства человека, многочисленные растения служат лишь уютным фоном. Поэтому зимний сад еще называют полудом-полусадом. Это наиболее совершенная и самая сложная в архитектурном, инженерном и художественном отношении форма озеленения интерьера.

3. Построение зимних садов.

3.1. Расположенность по сторонам света.

Зимний сад можно построить с ориентацией на любую сторону света. Ориентация зависит от предназначения сада: использование его для отдыха и общения с природой или для работы (кабинет, студия).

Немаловажное значение имеет архитектура самого дома и характеристика участка, на котором он стоит.

Расположение на юг– такая ориентация выигрышна с точки зрения экономии энергии (эффект теплицы). Поэтому при использовании подобного сада в качестве жилой комнаты возникает необходимость устройства в нем вентиляционных и затеняющих систем, иначе комната в солнечные дни будет превращаться в тропики, особенно летом.

При северном расположении зимнего сада также происходит экономия энергии за счет того, что ветер и холод не достигают стен жилой части. Северная сторона идеальна для устройства кабинета или оранжереи из-за равномерного рассеянного света.

Вам будет приятно завтракать, если Ваш зимний сад будет расположен на восточной стороне, где уже ранним утром светит солнце. Как правило, днем здесь нет серьезного перегрева, однако вентиляция и затенение все-таки необходимы.

В зимнем саду, обращенном на запад, приятно проводить вечера, т.к. днем он собирает солнечное тепло, а вечером отдает его своим посетителям.

3.2. Виды конструкций.

Существуют несколько объемно-пространственных структур зимнего сада. Самая простая из них – трехлучевая беседка– легко пристраивается к любому помещению. Пятилучевая композиция, более округлая, оказывает благоприятное воздействие на психику человека. Двускатная пристройка (так называемый традиционный стиль в русском зодчестве) – хорошо сочетается с нашими крышами. Четырехскатная беседка присоединяется своим скатом к основной стене здания с помощью специального желоба. Для зимнего сада крупных размеров лучше всего подойдет беседка Р-образной формы. Она имеет универсальный дизайн, что дает возможность создать оптимальную светоконструкцию для современного здания практически любой архитектурной модификации. Сад Т-образного вида строго симметричен, т.к. поток света из центральной части равномерно заполняет объемы боковых помещений. Средиземноморская беседка (или солярий), имеющая односкатную крышу, служит украшением для невысоких построек.

Несущая конструкция изготовливается из металла или дерева. Ее главное назначение – обеспечить прочность каркаса зимнего сада. Наиболее приемлемый вариант – применение алюминия самостоятельно или в комбинации с деревом. Алюминий – природный материал, не содержащий вредных для человека примесей. Благодаря стойкости к воздействию ультрафиолетовых лучей, солнца и тепла, прочности, легкости, долговечности, безупречного внешнего вида и богатой цветовой гаммы полимерного покрытия, алюминиевые строительные конструкции незаменимы для конструирования домашних садов.

3.3. Проектирование зимнего сада.

Зимний сад – довольно сложное сооружение и для того, чтобы он приносил тепло и радость на протяжении многих лет, необходимо качественно разработать проект. Только профессионально спроектированный и построенный, он позволит решить одновременно архитектурно-планировочные, экономические и энергетические задачи. Основными характеристиками любого зимнего сада является:

– безопасность конструкции,

– защищенность внутреннего пространства от охлаждения и от перегрева,

– жесткость и прочность каркаса,

– оптимальное светопропускание,

– высокая устойчивость к проявлениям экстремальных атмосферных воздействий.

Создать зимний сад самостоятельно, без специальной подготовки и опыта в области ландшафтного дизайна очень трудно. Чтобы зимний сад доставлял радость и стал самым любимым местом в доме, нужно, прежде всего, четко представить себе, каким он должен быть, и сформулировать свои пожелания архитектору-проектировщику.

Так как лишь около 30 % зимних садов проектируются одновременно с домом, а 70 % пристраиваются к уже готовому жилью, на сегодня самым распространенным типом зимнего сада является стеклянная пристройка к дому, связанная дверями с жилыми помещениями. Хотя наиболее удачны и красивы зимние сады, заложенные архитектором еще на стадии проектирования, когда можно учесть все эстетические и технические вопросы.

Первая и основная задача зимнего сада – расширение жилого пространства. Чаще всего он служит продолжением гостиной или столовой. В этом случае должна быть обеспечена его удобная функциональная связь с соответствующими помещениями дома (например, с кухней).

Пристраиваемый зимний сад должен занимать не меньше 12 кв. метров, а еще лучше – от 15 кв. метров. Это обусловлено высокой стоимостью одного квадратного метра площади, и сложностью гармонично сочетать в интерьере «зеленой» жилой комнаты растения, мебель и свободное пространство.

Высота помещения в его средней части должна быть, как минимум, три метра, идеальный же с точки зрения красоты интерьера зимний сад может занимать два этажа.

Эффективность зимнего сада зависит не только от его величины и расположения, но и от наклона кровли. Идеальный зимний сад должен иметь наклон кровли 30-40 градусов, так как в этом случае он лучше всего поглощает солнечную энергию. Чем круче кровля, тем лучше дождь смывает грязь и скатывается снег.

Следует внимательно отнестись к планировке помещения зимнего сада, выделяя основные функциональные зоны:

– зону отдыха,

– собственно сад,

– место общения.

Наиболее удачны композиции, когда зеленое пространство «вливается» в пространство дома. В таком случае место отдыха лучше оборудовать в примыкающей к саду комнате.

Этапы проектирования зимнего сада:

1) определение образа;

2) создание композиционной и конструктивной схемы пространства зимнего сада;

3) выбор систем отопления и вентиляции;

4) расчет естественного и создание искусственного освещения;

5) определение степени влажности, необходимой для растений;

6) определение оптимального состава грунтовых смесей;

7) тщательное продумывание повседневного процесса ухода за зимним садом.

Упрощающие уход за зимним садом современные приспособления – систему освещения, автоматические системы поддержания температурно-влажностного режима, вентиляцию – проектируют одновременно с выбором растений и созданием схемы их расположения в пространстве зимнего сада.

3.3.1. Вентиляция и отопление. Вентиляция.

Для хорошего самочувствия людей и растений, находящихся в зимнем саду, важен показатель относительной влажности. Большинству «живых существ» комфортно, когда он составляет 40-60 % (только тропическим растениям нужно 80-90 %). Уровень влажности напрямую связан с температурой: даже незначительные ее изменения приводят в движение и сталкивают между собой воздушные массы. А когда происходит соприкосновение теплого влажного воздуха с холодными поверхностями, выпадает конденсат, стекла и профили «запотевают». Поэтому уже в самой конструкции зимнего сада предусмотрены меры, предотвращающие образование конденсата. Например, в алюминиевых профилях существуют терморазрывы, изготовленные из морозостойких полиуретановых, полиамидных или EPDM-вставок. Они разделяют профиль на две части, так что холодная его часть, находящаяся на улице, отделена от теплой внутренней. Но даже при хорошей теплоизоляции стоек и нормальном отоплении полностью избежать выпадения конденсата вряд ли возможно, если не продумать систему вентиляции. Именно она способствует уменьшению влажности воздуха и обеспечивает еще одно условие благоприятного микроклимата в зимнем саду – приток свежего воздуха.

Вентиляция бывает естественной и принудительной. Естественная действует строго в соответствии с законами физики. Как известно, воздух, нагреваясь, всегда стремится вверх, под потолок. Поэтому в нижней части стен зимнего сада предусматривают открывающиеся створки, через которые в помещение поступает холодный свежий воздух. В кровельной части, как можно ближе к коньку, устанавливают специальные люки, выпускающие избыточный теплый воздух. Разница в высоте – обязательное условие циркуляции воздушных масс.

Еще один вариант естественной вентиляции – наружный воздух поступает в помещение через решетки или форточки, расположенные на уровне пола, а выходит из створок в верхней части «прозрачных» стен. Отверстия должны располагаться равномерно по всему объему и по диагонали друг к другу, только тогда поток воздуха «облетит» весь зимний сад. В противном случае конвекция будет происходить неравномерно – в том или другом углу. Подобная система подходит для остекленных помещений, ширина которых свыше 6 м или которые имеют маленькую крышу. Но если крыша большая и высокая, без люков на ней не обойтись. Вентиляционные решетки, которые монтируются в парапет, позволяют проветривать зимний сад, не открывая окно. На Западе они распространены во многом по соображениям безопасности: ночью сквозь небольшую решетку человек не сможет проникнуть внутрь, а свежий воздух – запросто. У нас же коттеджи чаще всего находятся в охраняемых зонах, поэтому решетки, которые к тому же придется на зиму закрывать, – вариант не столь удачный, как створки.

Количество, габариты, расположение вентиляционных отверстий зависят от многих факторов, среди которых конфигурация, объем зимнего сада, его ориентация по сторонам света и даже роза ветров. Обычно площадь створок и люков составляет 5-10% от общей площади остекления. Но чем больше Вы установите открывающихся элементов (особых рам, петель, замков или ручек), тем выше будет стоимость сооружения.

Естественная вентиляция может быть автоматической. Нередко она включается в общую систему поддержания микроклимата, действуя с освещением и отоплением. В зимнем саду большой площади стоит установить принудительную вентиляцию. Это могут быть приточно-вытяжные системы, которые забирают воздух с улицы, или кондиционеры, «работающие» с воздухом, уже имеющимся в помещении. Очень красиво смотрятся в зимнем саду фены – лопастные вентиляторы, которые крепятся под потолком. Плюс механических устройств в том, что они позволяют плавно регулировать интенсивность воздухообмена и всегда равномерно «перемешивают» воздух; минус – потребление энергии и неработа в случае отключения электричества. Да странно летом дышать кондиционерным воздухом, а не свежим воздухом с улицы. Поэтому специалисты рекомендуют всегда совмещать принудительную вентиляцию с естественной.

Отопление.

Зимний сад можно отапливать разными способами:

– радиаторами, подключенными к центральному отоплению,

– автономными электрическими отопительными приборами,

– с помощью воздуха, нагретого кондиционером,

– «теплым полом» – как электрическим, так и с жидким теплоносителем.

Часто используются комбинации этих систем (не следует забывать и о инфракрасном излучении, нагревающим воздух). В принципе можно рассчитать количество радиаторов, необходимых для сооружения. Для этого надо учесть общую площадь помещения, площадь «прозрачных» поверхностей и теплотехнические характеристики ограждающих конструкций (профилей и светопропускающих элементов). Однако на температуру внутри зимнего сада влияют и другие факторы, например, величина теплового излучения или местоположение сооружения. Следует также обратить внимание на то, чтобы Вы сами не нарушили движение воздуха, снизив при этом эффективность, загородив радиатор спинкой дивана, установив над ним подоконник и т.д. Кроме того, у большинства современных радиаторов регулируется мощность. Поэтому во многих случаях расчет отопления можно упростить: рассчитать количество радиаторов, нужное для закрытого помещения такой же площади, и установить их в два раза больше. Рекомендуется располагать радиаторы по периметру зимнего сада. Тогда помещение будет обогреваться равномерно, не появятся «застойные зоны». Более того, теплый воздух снижает образование конденсата на холодных поверхностях стекла или профиля, но только в том случае, если воздух движется. Поэтому без вентиляции в остекленном сооружении обойтись невозможно.

3.3.2. Статическая прочность конструкции.

Для того, чтобы и через годы в зимнем саду было по-прежнему уютно и безопасно, конструкция должна отвечать всем требованиям по устойчивости. Зимний сад – это система, продуманная до мелочей. Одни фирмы проводят расчет прочности каждого элемента «будущего» сооружения (в соответствии со СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»), другие работают с уже «готовыми» системами, прочность которых давно рассчитана и проверена временем. Но в любом случае конструкторы опираются на одни и те же статические принципы, некоторые важные моменты которых нужно отметить.

На опорные элементы конструкции действуют три вида нагрузок: снеговая, ветровая и собственный вес. Способность выдерживать их у материалов, из которых изготавливаются профили зимних садов, неодинаковая. На современном рынке представлены профили из алюминия, пластика (ПВХ) и твердых пород дерева. Многие системы являются комбинированными, например пластико-алюминиевые, алюминиево-деревянные или алюминиево-стальные. Системы, целиком выполненные из дерева, для России большая редкость. Дело в том, что древесина слишком чувствительна к атмосферным воздействиям, а кроме того, зимний сад из этого материала – сооружение штучное и очень дорогое. В принципе размер зимнего сада мало влияет на выбор материала для профилей. Однако в зависимости от размера конструкции сечение стоек будет разным: скажем, алюминиевых – тоньше, пластиковых – толще. Да и самих профилей из ПВХ большому зимнему саду понадобится больше, чем стоек из алюминия. А при определенных размерах зимнему саду обязательно потребуется каркас, поддерживающий крышу. Силовой расчет зимнего сада начинается с выявления самых нагруженных стоек и ригелей. Прежде всего это касается элементов кровли. Именно на их «плечи» ложатся основные снеговые и ветровые нагрузки. Если угол наклона крыши меньше 20 градусов, то берут максимальный вес снежного покрова – 140 кг на 1 кв.м, причем имеется в виду не столько нагрузка на саму балку, сколько нагрузка на нее от стеклопакета, обильно «усыпанного» снегом. В пристенных зонах, ендовах или иных местах, где могут образовываться снеговые карманы, а значит, увеличиваться предполагаемая нагрузка, к этой величине прибавляется поправочный коэффициент (турбулентность, пульсации и пр.). Если же уклон составляет больше 60 градусов, то снег с такой крыши сходит и не учитывается. У зимних садов «солидной» площади выявляются угловые зоны, ветровая нагрузка на которые также увеличивается в 1,5 – 2 раза. Если же крыша в виде шатра, аэродинамический коэффициент меньше. Надо помнить, что даже та часть сооружения, которая вроде бы не обдувается ветром, все равно подвергается нагрузке: ветер движется не напрямую, а с завихрением, в результате создается недостаток воздушного давления, который компенсируется давлением внутри здания. Отсюда и воздействие на конструкцию в направлении от помещения к улице. После определения всех нагрузок, действующих на конкретную стойку или ригель, они суммируются. Далее рассчитывается, насколько этот несущий элемент прогнется. Предельная величина прогиба – 1/300 длины стойки или ригеля. В некоторых источниках прогиб рекомендуется ограничивать 8 мм. Эта цифра обусловлена не только соображениями прочности, но и визуальным восприятием. Если же, по расчетам, прогиб будет больше, надо увеличивать сечение профиля или делать поддерживающий каркас.

Немаловажный момент – расширение и сжатие конструкции под воздействием температур. Возможны также механические нагрузки на нее при «усадке» здания, ведь зимний сад – чаще всего пристройка, которая легче основного строения и, как правило, имеет собственный фундамент. Поэтому в большинстве систем зимних садов все стыки герметичные, но в то же время гибкие, допускают люфты. Повышенное внимание уделяется местам крепления пристройки к основанию и к стене дома. Стеклопакетам приходится принимать на себя те же нагрузки. Но к стеклопакетам, которые образуют крышу зимнего сада, требования особые – от их прочности зависит еще и безопасность обитателей сооружения. Поэтому в таких стеклопакетах верхнее стекло, как правило, выполняется закаленным, а нижнее обязательно должно быть ламинированным или триплексованным.

Закаленное стекло проходит обработку высокой температурой с резким охлаждением, благодаря чему становится прочнее обычного в 4 – 5 раз. Ламинированное– это стекло, покрытое специальной пленкой, а триплексованное – это несколько стекол, соединенных пленкой вместе. Такие стекла бьются, но осколки не разлетаются по помещению, а остаются приклеенными к пленке. Если же планируется выполнить крышу из панелей поликарбоната, то, помимо прочего, необходимо предусмотреть значительное расширение этого материала под влиянием температур. Очевидно, что конструкция зимнего сада должна быть не только статически прочной, но и оптимальной по размерам, красивой и по возможности экономичной.

3.3.3. Остекление.

В качестве светопрозрачного материала для фасадов и кровли зимнего сада чаще всего применяют стеклопакеты. От количества камер зависит климат в помещении: за однокамерными «стенами» холоднее, за двухкамерными – теплее. Но обычный стеклопакет, независимо от количества камер, не способен в должной мере сохранить дополнительный источник тепла зимой – солнечную энергию. Летом он также не сможет воспрепятствовать свободному проникновению тепловых лучей внутрь сада. Причина этому – физические свойства стекла. Часть поступающей солнечной энергии стекло пропускает, часть отражает и поглощает. Обычное стекло поглощает длинноволновое инфракрасное излучение и коротковолновые ультрафиолетовые лучи, при этом почти без изменения пропуская видимый свет и коротковолновое тепловое излучение. Лучи, попадая внутрь, нагревают стены, пол, предметы интерьера, которые в свою очередь сами начинают «отапливать» помещение. Но если в стеклопакете установлены обычные стекла, то он, легко пропуская полезное излучение, так же легко выпускает его наружу.

Для улучшения теплоизоляции зимнего сада используют энергосберегающие стекла. На одну из поверхностей такого стекла наносится низкоэмиссионное покрытие из мельчайших частиц металлов, которые невозможно увидеть невооруженным глазом. Зимой такое покрытие отражает «теплые» лучи обратно в помещение, почти не влияя при этом на оптические свойства стекла. Существуют два основных типа стекол с напылением: К-стекло и Е-стекло (иногда называемое И-стеклом). Последнее лучше сберегает тепло, однако его покрытие «мягкое», поэтому такое стекло более трудоемкое в производстве. В составе стеклопакета покрытие, как правило, находится на той стороне стекла, которая обращена внутрь. Иногда владельцы домов, желая улучшить климат в остекленной пристройке, устраивают стены из двухкамерных стеклопакетов, где сразу два стекла имеют низкоэмиссионное покрытие. Это дорогостоящее решение повышает теплотехническую эффективность «стен», хотя основная часть излучения отражается уже первым стеклом. В летнее время остекленная поверхность, напротив, явяется основным источником избыточной солнечной радиации. Но К– и Е-стекла и летом эффективны: они отражают лучи, поэтому вместе с прочими солнцезащитными мероприятиями улучшают самочувствие «обитателей» зимнего сада.

Фасады зимнего сада могут выполняться из солнцезащитных стекол (чаще всего в составе стеклопакета). Это тонированные в массе или покрытые пленками (нередко зеркальными) стекла, которые поглощают, однако почти не отражают солнечную энергию и ультрафиолет. Заменить стекла с низкоэмиссионным напылением они не смогут, зато защитят от посторонних глаз. Основные цвета таких стекол – бронзовый, серый, зеленый, голубой, коричневый. Следует помнить, что из-за высокого уровня поглощения тепловой энергии и, как следствие, сильного нагрева такие стекла в незакаленном виде применять нельзя. Иногда вместо напыления используют специальную пленку, которая натягивается между стеклопакетами, образуя дополнительную камеру.

3.3.4. Крыша.

Через остекленную крышу внутрь зимнего сада проникает еще больше теплового излучения, поскольку чем выше угол падения лучей, тем «жарче» в помещении. Поэтому стеклопакеты, из которых выполняется кровля, должны иметь очень хорошие теплотехнические характеристики. Но далеко не всегда есть техническая возможность ставить на крышу стеклопакет: это большая нагрузка на профили, и конструкции из некоторых материалов (в основном из пластика) не способны ее выдержать. Порой требуется кардинально менять форму сооружения, т.к. возможны деформации. В таких случаях используется многокамерный поликарбонат. Этот полимерный материал, как правило, дешевле стеклопакетов, имеет малый вес (от 1,5 до 3,5 кг на 1 кв. м), очень прочен и обладает хорошими теплоизоляционными свойствами (хорошие теплоизоляционные свойства характерны только для панелей ячеистого поликарбоната толщиной не меньше 25 мм). В числе недостатков – неспособность отражать солнечное излучение. Поликарбонат бронзового или матового белого цвета бережет глаза от яркого света (как солнечные очки). Прозрачная панель – нет. Но независимо от цвета материала инфракрасное излучение летом беспрепятственно проникает под крышу, а зимой легко проходит через нее. Специально для поликарбоната были разработаны пленки с металлизированной поверхностью, которые имеют хорошие показатели по отражению «теплых» лучей. Но светопропускающим фасадам и крышам зимних садов не всегда удается самостоятельно справиться с солнцем.

3.3.5. Жалюзи.

Для улучшения микроклимата устанавливают жалюзи. Пленки и напыления защищают активно, отражая инфракрасное излучение до его проникновения в помещение, а жалюзи – пассивно, поглощая лучи и препятствуя нагреву объектов внутри сооружения. Другая функция жалюзи – избавить глаза от яркого солнечного света и защитить от посторонних глаз в вечернее время. Кроме того, они способны уменьшать поток ультрафиолета, сохраняя яркими цвета предметов интерьера. Жалюзи бывают внешними и внутренними. Внешние представлят собой переплетенные нити из стекловолокна, покрытые виниловой оболочкой, алюминиевые или пластиковые пластины. Такие жалюзи рассеивают и поглощают солнечное излучение до того, как оно достигнет поверхности стекла (или поликарбоната), не мешая при этом поступлению дневного света. Внешние жалюзи являются характерным атрибутом европейского зимнего сада, но в наших условиях они не совсем практичны: после сильного дождя с ветром жалюзи испачкаются. К тому же их весьма проблематично использовать в зимний период.

Внутренние жалюзи, напротив, прекрасно защищены от любых внешних воздействий. Материалом для них служат стекловолокно, покрытое виниловой оболочкой, полиэстер с виниловой оболочкой, ткань из акриловых волокон, пластиковые, алюминиевые пластины или тончайшие деревянные рейки. Цветов и оттенков этих материалов – великое множество, причем со временем они практически не выцветают. Внутренние жалюзи также поглощают солнечную радиацию, но они, нагреваясь, они сами нагревают воздух в помещении. Особенно это касается жалюзи темных цветов. Существуют жалюзи с металлизированными покрытиями, которые не поглощают, а отражают тепловые лучи, повышая уровень комфорта внутри зимнего сада. Однако жалюзи для обычных окон не подходят крыше зимнего сада не только потому, что остекленные проемы бывают весьма сложной формы, но и потому, что жалюзи крепятся к ним с помощью специальных конструкций. Монтаж жалюзи сложен и требует дополнительных затрат, ведь они должны сдвигаться, не провисая, а механизмы крепления при этом не должны быть заметны. Если вместо жалюзи вы решили повесить в зимнем саду шторы, не забудьте, что потолок все равно придется чем-нибудь закрывать. Жалюзи управляются как вручную – капроновыми нитями или шестами, так и с использованием электроприводов, датчиков и пультов дистанционного управления.

3.3.6. Обогревание.

По типу обогрева различают несколько видов зимних садов:

– необогреваемый

– обогреваемый от случая к случаю

– обогреваемый

От варианта обогрева зависит его техническая конструкция, выбор строительного материала и температурный режим, которые, в свою очередь, предопределяют последующий подбор растений.

От варианта обогрева зависит, как использовать зимний сад:

1. Использовать круглый год в качестве жилого помещения

В этом случае зимний сад должен отапливаться. Потери энергии не происходит благодаря специальному теплозащитному остеклению. При использовании зимнего сада как дополнительного жилищного пространства необходимо принять во внимание предписания по теплоизоляции, т.е. расчетные значения по теплозащите для окон и раздвижных (террасных) дверей. Отапливаемый зимний сад улучшает средний коэффициент теплопередачи всего дома соответственно своей площади по внешней стороне.

2. Использовать в качестве буфера и солнечного коллектора

Если речь идет о зимнем саде, как о переходной зоне между внешней и внутренней средой, тогда нет необходимости в дополнительном отоплении. Стеклянная пристройка выступает в качестве термического буфера и солнечного коллектора. Необходимо лишь обеспечить переход полученного тепла на сам дом. Для того чтобы действовать по данному принципу, зимний сад нуждается в большой накапливающей массе, собирающей и отдающей тепло. Поэтому не рекомендуется застилать пол ковровым покрытием, которое не очень удачно ограждает пол зимнего сада. К остеклению не предъявляется особых требований. В большинстве случаев достаточно простого остекления. Но рекомендуется все же стеклопакет, т.к. он предотвращает образование талой воды и льда. Правильно сооруженный неотапливаемый зимний сад улучшает теплозащиту и, таким образом, сокращает затраты на отопление. Этот сад, конечно, не может служить жилым помещением круглый год.

3.4. Интерьер зимнего сада.

Стены зимнего сада обычно делают прозрачными – из стекла или пластика. Пол может быть кафельным или деревянным, но обязательно покрытым полипропиленовым ковром или другим негниющим материалом. Мебель для комнаты лучше выбирать пластмассовую, а идеальным вариантом является плетеная мебель.

Зимние сады можно поделить на:

– малые (20-30 кв.м) – простая планировка, включает три основные зоны: растения, дорожки и место для отдыха;

– средние (30-50 кв.м) – помимо основных зон применяются элементы оформления;

– большие (свыше 50 кв.м) – используются приемы пейзажного стиля: размещают ярусы, подиумы и террасы, бассейн, фонтаны, крупные объемные композиции из растений, скульптурные композиции.

Популярна практика использования в дизайнерском оформлении домашнего сада мини-скульптур, статуй, декоративных фонтанчиков, мини-водопадов, аквариумов, альпийских горок, флористических композиций. Но основным элементом оформления интерьера являются, конечно, растения. Существует ряд критериев, которых стоит придерживаться при отборе цветов для сада. Например, растения, очень чувствительные к воздействию прямых солнечных лучей, должны располагаться в тени более светолюбивых.

При всем многообразии выбора не стоит забывать о концепции зимнего сада – он должен быть выполнен в одном строго определенном стиле.

Строительство настоящего «зимнего сада» – удовольствие дорогое. Достаточно сказать, что в среднем минимальная цена квадратного метра конструкции – 300$. И это – самый простой вариант.

А вообще, зимний сад – это наиболее совершенная и самая сложная в архитектурном, инженерном и художественном отношении форма озеленения интерьера.

3.4.1. Система автоматизации.

Чтобы избежать проблем, связанных с колебанием температуры, низкой или высокой влажностью, недостаточным или чрезмерным освещением, используется современная система автоматизации, руководит которой универсальный контроллер.

Он может служить для управления абсолютно всем – от полива до аварийного освещения. С его помощью можно изменять температуру, включая и выключая нагреватели, поддерживать нужную влажность (используя увлажнитель и кондиционер) и освещенность (используя светильники и управляемые шторы).

Контроллер «знает» нормы и сроки полива каждого растения, «различает», какой водой – холодной или прогретой – нужно поливать то или иное растение. В зонах, требующих разной степени полива, можно регулировать его длительность, поставив в каждой собственный датчик дождя. В основе датчика – гигроскопический диск, который расширяется при попадании воды и размыкает контакт; порог его срабатывания – 3, 6, 13, 19 и 25 мм осадков. С помощью технических средств этот порог можно увеличить или уменьшить, подставив пластиковую воронку или закрыв часть отверстия для сбора воды. Возврат контактов в нормальное (закрытое) состояние зависит от окружающих условий – влажности, освещенности и температуры. Эти условия определяют, как быстро высохнет гигроскопический диск контактора. Тогда контакт замыкается – почва готова к приему влаги, а контроллер «решает», когда лучше полить сад – сразу или немного попозже.

Контроллер также «следит» за наличием людей – если датчики движения, которые используются и для автоматического включения подсветки, дают сигнал о присутствии хозяина – полив, во избежание неприятностей, лучше немного отсрочить.

Автоматика может управлять и фонтанами в саду – динамично изменяющаяся картина струй положительно действует на психику человека.

3.4.2. Микроклимат.

Обитателям зимнего сада (и растениям, и людям) для хорошего самочувствия необходимы определенные температура и влажность, достаточная освещенность и приток свежего воздуха. Поддерживание нормальной температуры (в среднем 20-22 градуса для человека) –наиболее важная и сложная задача, поскольку зимний сад – это конструкция из стекла или иных светопропускающих материалов, а значит, в наших погодных условиях зимой вам неизбежно придется бороться с переохлаждением, летом – с перегревом воздуха внутри сооружения.

Если говорить о разнице между выращиванием растений в открытом грунте и закрытом, – будь то частный зимний сад, оранжерея или промышленная теплица, – то преимущества последнего заключаются в возможности создавать искусственную климатическую среду, которая и называется микроклиматом.

Поддержание того или иного температурного режима, который отвечает требованиям выращиваемых растений, напрямую связанной с ним влажности, интенсивности освещенности, и достаточного воздухообмена, – вот главное, что требуется в регулировании микроклимата. Ведь зимний сад – это сложная экосистема, а не просто декоративное оформление интерьера. И каждому виду растений соответствует определенная оптимальная температура и влажность.

3.4.3. Освещение.

Очень важно освещение зимнего сада. Во-первых, освещение, обеспечивающее комфортные условия для обитателей и гостей в вечернее и ночное время. Это стандартный набор люстр, светильников, бра, торшеров. Особое внимание должно быть уделено декоративному освещению. Направленные или точечные светильники подчеркнут красоту растений и оригинальность дизайна. С этим проблем также не будет, выбор их в продаже просто огромный. Источники света не фиксируются и могут перемещаться. Во-вторых, что более важно, это подсветка растений с физиологической точки зрения, если нет стеклянной крыши и растения расположены вдали от окон. В этом случае помогут светильники со специальными лампами, рассчитанные на подсветку растений. Досвечивать растения желательно не более 12 часов в сутки в дневное время, не нарушая естественный цикл их роста. Это, конечно же, не все тонкости в уходе за зимним садом, но при желании освоить эти премудрости вполне можно.

4. Композиции зимнего сада.

Зимний сад стал такой же принадлежностью элитного дома, как гараж, патио, бассейн, камин. Немалую роль в этом сыграла тяга человека к природе. Стена зимнего сада – это тонкая граница между рукотворной природной средой внутри дома (растения в кадках, искусственные водоемы, птицы, живущие в просторных клетках) и той, что окружает его снаружи. На нашей географической широте в зависимости от времени года эта стеклянная граница может быть то совсем незаметной в разгар лета, то очень резкой из-за контраста между морозом, белизной снега снаружи и теплом, зеленью внутри. Зимний сад прекрасно подходит как для деловых переговоров, приема гостей, так и для повседневной жизни.

Дизайн зимних садов разнообразен. Они могут быть декоративными, плодовыми (цитрусовые), напоминать тропический лес, пустыню, прибрежный или скальный ландшафт. Есть композиции типа цветущего сада, интересны и различные водные сады – сад кувшинок, сад-флорариум, сад-водопад.

В зависимости от площади композицию можно разместить в стационарной цветочнице целиком либо использовать растения, каждое из которых находится в собственном горшке. В последнем случае есть преимущество мобильности – растения можно передвигать, а также в любое время заменить одно другим. Сэкономить пространство на полу помогут ампельные и вьющиеся виды в подвесных кашпо.

Самыми распространенными композициями являются:

Скальный ландшафт

Близок к пустынному. Материал: песок, камни.

Фитокомпозиция размещается на фоне необработанной поверхности камня. Часть растений располагают в вертикальной плоскости, в щелях между камнями, плитами, а часть – у подножья скалы (камня).

Используют агавы, кактусы, камнеломки, алоэ, толстянки (эпифиты и суккуленты).

Тропический лес

Для имитации тропического пейзажа подойдут различные пальмы, лианы, бромелиевые, папоротники, фикусы, почвопокровные. Здесь же можно устроить искусственный водоем, фонтан, каскад.

Прибрежный ландшафт

Композиция высотой до полутора метров в контейнерах, небольшой водоем, фонтан или каскад. Растения с плакучей формой кроны, крупные папоротники, аглаонемы, филодендроны, драцены, спатифиллумы, диффенбахии, антуриумы, сингониумы, плющи.

На заднем плане обязательно высокое растение – монстера, фикус.

Плодовый сад

Для создания плодового сада подойдут цитрусовые (лимон), кофейные деревья, гранат обыкновенный, ананас, фейхоа.

Декоративность такому саду придают оригинальные плоды.

Цветущий сад

Композицию можно составить из красиво цветущих растений с крупными, ярко окрашенными цветками: олеандра (розовые, белые махровые цветки с сильным запахом), азалии, гиппеаструма, пассифлоры (лиана) и т.д.

5. Посуда и инвентарь по уходу за растениями

Очень большое значение для хорошего роста и развития растения имеет сосуд, где оно произрастает. Споры о том, какие горшки лучше – глиняные или пластмассовые, не имеют под собой серьезного основания. В любом из них можно получить красивое и здоровое растение, придерживаясь правил агротехники.

При пересадке ваших питомцев необходимо учитывать тип горшка или контейнера, его размер и другие параметры. Не следует пересаживать растения из маленькой посуды в очень большую, так как в этом случае земля, которую добавляют в горшок, может закиснуть прежде, чем в нее проникнут молодые корни. В большинстве случаев диаметр нового горшка или кадки должен быть на 1-3 см больше предыдущего.

Глиняные горшки

Керамическая посуда по праву пользуется наибольшей популярностью, так как это – великолепная емкость практически для всех видов растений. Пропорции горшков следующие: высота равна верхнему диаметру, а диаметр основания составляет 2/3 от верхнего диаметра. Такая форма идеально обеспечивает газообмен чрез расширенную верхнюю часть и сток воды при поливе. Безусловными достоинствами этого типа посуды являются пористость и воздухопроницаемость. Сквозь керамические стенки в почву проникает воздух, необходимый для дыхания корней, поэтому не следует обертывать горшки фольгой или бумагой, а тем более красить их масляной краской.

Недостатком глиняных горшков является возможность переохлаждения почвы, которое может наступить вследствие интенсивного испарения воды сквозь поры керамики. У растений, требовательных к температуре почвы, это может отрицательно сказаться на корневой системе. Желателен небольшой слой дренажа на дне.

Новые глиняные горшки перед посадкой растений рекомендуется на 1-2 часа опустить в воду. В результате из пор удаляются газы и вредные соли, которые образуются при обжиге. Если горшок уже был в употреблении, его необходимо вымыть с мылом при помощи жесткой щетки, а затем, прокипятив с содой, ополоснуть водой.

Керамические горшки с глазурью

Такие емкости из-за глазури воздухонепроницаемы, поэтому высаживать в них растения нельзя. Их можно использовать только в качестве декоративных наружных горшков, куда помещаются основные цветочные контейнеры.

Керамические чаны и сосуды

В керамические чаны и сосуды высаживают растения, для которых не подходят керамические горшки. Необходимо, чтобы они имели достаточный дренажный слой на дне, который мог бы впитывать избыточную воду. Дренаж готовят из керамзита, битого кирпича или черепков от керамики. Рекомендуется изолировать почву от внутренней стенки керамического сосуда при помощи пленки, так как глазурь выделяет вредные для роста растений вещества.

Глиняные чаши, плошки

Эти неглубокие емкости (диаметр их больше высоты) обладают всеми достоинствами простых глиняных горшков. Они могут быть рекомендованы для выращивания папоротников, бромелиевых, а также для укоренения черенков и посева семян.

В них хорошо смотрятся композиции из растений. Вследствие небольшой глубины и большой площади поверхности чаши испарение здесь идет более интенсивно, чем в горшке, поэтому вероятность загнивания корней при избыточном поливе уменьшается. В глиняных чашах эффектно смотрятся группы суккулентов.

Горшки из пенопласта

Пенопласт обладает высокими теплоизоляционными свойствами, что, несомненно, является преимуществом. Однако используются такие горшки редко, так как они неустойчивы и легко переворачиваются, особенно когда растение достигает больших размеров.

Пластмассовые горшки

Пластмассовые горшки нередко применяются любителями комнатных растений. Они легки, прочны и имеют разнообразный дизайн, что позволяет использовать их в любых интерьерах. Срок годности дольше, чем у глиняных.

В отличие от керамических горшков, они не пористые, поэтому нет опасности переохлаждения корней в результате испарения влаги. Способность удерживать воду у пластмассовой посуды очень высокая. Это следует учитывать при поливе.

Растения с очень чувствительными корнями в пластмассовые горшки лучше не высаживать, т.к. в пластмассовой посуде, по-видимому, остаются вещества, которые тормозят рост корней.

Новые пластмассовые горшки необходимо тщательно вымыть горячей водой с мылом перед посадкой растений.

Поддонники

Это плошки или блюдца, которые подставляют под горшки с комнатными растениями для стока лишней воды. В продаже имеется много декоративных поддонников, изготовленных из керамики или пластика.

Контейнеры

Контейнеры – это емкости с водонепроницаемым дном, используемые для выращивания одного или нескольких растений. В качестве контейнера можно использовать ящики, как пластмассовые, так и деревянные, металлические тазики и т.д. Главное требование контейнеров – сплошное дно без отверстий, из-за чего и возникают трудности с поливом – лишней воде некуда деться и растение может быть залито. Для предупреждения этого нужно сделать хороший дренаж, а если контейнер очень маленький, то можно на дне сделать отверстия и поместить его на поддон.

В таких контейнерах растения можно высаживать прямо в грунт оранжереи или зимнего сада. Иногда контейнер заполняют торфом или керамзитом, а в них погружают горшки с растениями.

Помимо своей основной функции, контейнер может играть и декоративную роль, являясь частью убранства комнаты.

Бондарная посуда

Деревянные бочки могут использоваться без ограничений. Риск причинить вред растениям здесь минимальный. На дне сосуда необходимо расположить дренажный слой. Для защиты деревянных стенок от гниения их можно изолировать пленкой или обжечь с помощью паяльной лампы.

Решетчатые корзины из дерева

Особенно хороши такие емкости для выращивания папоротников, бромелиевых и других эпифитов. Донные планки корзины покрывают тонким слоем пенопласта. Пространства между боковыми планками заполняют болотным мхом, чтобы не допустить выпадения земли. В таких корзинах почва высыхает быстрее, чем в других сосудах, поэтому растения в них следует поливать чаще и обильнее.

Аквариумы

Многие растения хорошо себя чувствуют в аквариумах, специально подготовленных для их выращивания. Формирующийся в них микроклимат благоприятен для питомцев с повышенными требованиями к влажности воздуха. Это особенно важно в помещениях с центральным отоплением.

В стеклянных емкостях прекрасно развиваются и нежные тропические растения, и различные суккуленты. Размещать такие мини-теплички с растениями можно не только у окна. Поставив цветы в глубине комнаты, следует позаботиться о дополнительной подсветке с помощью люминесцентных ламп. Такие аквариумы с зелеными композициями украсят любой уголок в квартире или офисе.

Кашпо

Настенные или подвесные вазы – кашпо – представляют собой легкие декоративные элементы. Они состоят из емкости для маленького цветочного горшка (или полиэтиленового пакета с комом земли) и прилегающей к стене защитной поверхности, которая предохраняет стену от повреждения при поливе. Такие вазоны подвешиваются на шнурах различной длины и используются для украшения арок, оконных и дверных проемов, ниш и т.д. Форма кашпо, а также материал для их изготовления могут быть самыми разнообразными.

Кашпо может быть металлическим, пластмассовым, деревянным, керамическим, плетеным из лозы и проволоки. В качестве кашпо может быть использован чайник, тазик, вазочка и т.п. Главное – подобрать кашпо, гармонирующее с интерьером в комнате. Кашпо должно быть на 2 см в диаметре больше горшка и немного выше его. Пространство между горшком и кашпо для влаголюбивых растений можно заполнить влажным мхом или торфом.

Для папоротников и ампельных растений можно использовать подвесные емкости, изготовленные из керамики или пластмассы. Дно кашпо делают из материалов, устойчивых к гниению: пластмассы или бересты. В эту корзиночку вставляется плотный полиэтиленовый пакет с отверстиями для проникновения воздуха. На дно пакета ставится поддон с кусочками древесного угля, который во время полива активно поглощает влагу, а потом отдает ее субстрату. Далее пакет заполняется питательной почвой, состав которой соответствует требованиям высаживаемого растения.

К нетрадиционным решениям можно отнести очень красивые, своеобразные емкости, получаемые при использовании растительных материалов. Например, использование такого гриба-паразита, как трутовик. Высушенный крупный гриб может служить великолепным настенным сосудом для живых растений. В его плоской верхней части необходимо вырезать отверстие размером с малый цветочный горшочек и заполнить его подходящим субстратом, не забывая о дренаже.

Стационарные цветочные емкости

Они используются при оформлении просторных помещений и обыкновенно планируются на стадии архитектурного проекта. При этом предусматривается их форма и размеры, положение в интерьере, учитывается расположение источников света и тепла, необходимость искусственного подогрева и освещения.

Передвижные цветочницы

Это широко распространенная и более доступная форма размещения растений. Передвижные цветочницы представляют собой разнообразные по виду емкости-контейнеры, изготовленные из дерева, керамики, металла или пластика. Наиболее удобны подвижные контейнеры на полозьях или роликах. Их можно легко передвигать в пределах помещения и устанавливать в самых разных вариантах. Каждая такая цветочница должна иметь гидроизоляцию. Для этого в нее вставляется вкладыш из жести или пластмассы или делается водонепроницаемое покрытие внутренней поверхности.

Размещение растений в стационарных и передвижных емкостях может быть различным. Лучше всего помещать их, не вынимая из горшков. Это дает возможность создавать композиции из видов с разными требованиями к режиму полива. Промежутки между горшками рекомендуется заполнить до их верхнего края торфом, керамзитом или обычной почвой. Субстрат не только придает декоративность, но и регулирует водный режим, впитывая и задерживая влагу. Его поверхность, в зависимости от темы композиции, можно украсить камнем, ракушками, галькой, краесивыми корягами или мхом. В том случае, если в качестве субстрата используется торф или почва можно высадить почвопокровные растения, которые создадут сплошной зеленый или пестрый фон для крупных растений. Растения, имеющие сходные экологические особенности, например, суккуленты, можно высаживать непосредственно питательный субстрат, наполняющий контейнер. В этом случае обязательно делается дренаж.

Большое значение имеет внешний вид цветочниц, являющихся одним из декоративных элементов будущей композиции. При их оформлении можно использовать кусочки дерева, бамбука или керамической плитки. Выбор цветовой гаммы стиля осуществляется в соответствии с общей концепцией оформления помещения. Используют простые глиняные горшки, доступные отделочные материалы, которые всегда остаются после строительства или ремонта. И, подключив фантазию, можно добиться единого стиля и гармонии между строительными конструкциями и комнатными растениями.

Инвентарь

Если комнатным растениям обеспечены правильное содержание и хороший уход (их ежемесячно обмывают или протирают, не заливают холодной водой, берегут от сквозняков), то они обычно не заболевают.

Для ухода за растениями необходим специальный инвентарь: садовый нож для зачистки коры, окулировочный нож для прививок, секатор для обрезки. Небольшие грабли пригодятся для рыхления почвы в больших ящиках и кадках, маленькая деревянная вилка понадобится для рыхления почвы в горшках, совок нужен для перемешивания земли и засыпания ее в горшки. Также не обойтись без ножниц, маленькой лейки для полива и пульверизатора для опрыскивания растений.

При выращивании нежных и особо требовательных к условиям содержания растений в зимнем саду, аквариуме или «цветочном окне» понадобится термометр.

Для ухода за листьями (обмывания, протирания) потребуется мягкая тряпочка и губка. Мытье посуды, в которую сажают растения, производится при помощи жестких щеток с мылом.

Все режущие инструменты должны быть остро наточены и содержаться в чистоте. Особенно это важно при черенковании или формировании куста. Ржавый, тупой нож или секатор будет не резать, а мять стебель или ветку.

Необходимо иметь также пикировочный колышек: один конец его заостряют, а другому придают форму лопаточки.

6. Виды растений для зимнего сада.

Разместить растения так, чтобы они смотрелись эффектно, подчеркивали и взаимодополняли красоту друг друга, поможет фитодизайнер. Подбирают растения в зимний сад по сходным биоэкологическим требованиям. В большом саду можно создавать несколько «климатических зон»

Видам растений, происходящим из районов Средиземноморья, в зимний период необходима температура 12-15 °С и влажность до 50-60 %. Тропические растения Юго-Восточной Азии и Америки нуждаются в температуре 22-26 °С и влажности 80-90 % в течение всего года.

Находящиеся в тепличных условиях экзотические растения могут пострадать без учета вышеперечисленных факторов.

Подбирая растения, следует помнить про биологическую и эстетическую связь между различными видами. Некоторые растения, например орхидеи, требуют много места. Они не терпят около себя другие растения, поэтому начинают чахнуть и гибнуть. Другие, напротив, неприхотливы и вполне спокойно относятся к соседству других подвидов растений.

Как ни парадоксально, вполне уместен зимний сад, наполненный искусственными растениями. Альтернативный вариант – сухоцветы и консервированные растения.

Растения благотворно воздействуют на нашу психику, это доказано уже давно. Они реулируют влажность воздуха, снижают запыленность и создают в помещении здоровую «электростатику». Поэтому затраты на их закупку и уход окупятся хорошим самочувствием, физическим и психическим здоровьем.

К сожалению, ориентироваться на приобретение готовой качественной почвы не приходится, ее просто не продают, но существует огромное количество рецептов приготовления почвенных смесей.

Перечень некоторых растений, пригодных для обустройства зимнего сада

Тропические растения Африки и Азии

Фикус лировидный, аспарагус перистый, перец длинный, тунбергия крупноцветковая, даваллия рассеченная, пеллея зеленая, оказия, драцена Сандера, бегония гоегская, циперус очереднолистный (для мини-пруда).

Растения влажных тропиков Америки

Антуриум лазящий, филодендрон лазящий, бильбергия великолепная, вриезия блестящая, броваллия красивая, колумнея славная, эсхинантус красивый, антуриум величественный, антуриум детальный, диффеноахия пятнистая, диффенбахия сегуина, калатея полосатая, калатея украшенная, бегония манжетная, пеперомия серебристая, каллизия изящная, саурурус поникающий (для мини-прудов).

Нетропические растения Азии и Африки

Аукуба гималайская, бемерия серебристая, кипарис кашмирский, кофейное дерево аравийское, драцена душистая, аспарагус деоловидный, аспарагус Шпренгера, хойя мясистая, фикус горный, аглаонема переменчивая, диффенбахия пестрая, бегония королевская, стрелиция королевская, куркулиго отогнутое, птерис длиннолистный, плющ обыкновенный.

Субтропические растения Японии, Китая, Новой Зеландии

Аукуба японская, бересклет японский, гибискус, камелия японская, ливинстона китайская, нандина домашняя, фатсия японская, жимолость японская, лигодиум японский, фикус крохотный, азалия, аспидистра высокая, бувардия укореняющаяся, рохея японская, аир злаковый, офиопогон японский, рейнекия мясо-красная, араукария разнолистная, гризелиния прибрежная, евгения миртолистная, кордилина южная, шефлера лучелистная, мюленбекия спутанная, асплениум луковиценосный, пеллея округлолистная, дианелла голубая, плект-рантус южный, гуттуиния сердцевидная (для мини-прудов).

Пустынные растения Африки и Америки

Алоэ реснитчатое, алоэ Марлота, портулакария африканская, молочай крупнорогий, молочай шаровидный, оскулярия дельтовидная, агапантус зонтичный, гастерия бородавчатая, каланхоэ бехарское, толстянка плауновидная, очиток густолистый, опунция беловолосая, миртиллокактус землемерный, цереус перуанский, агава оттянутая, юкка славная, агава американская, переския шиповатая, апорокактус плетевидный, очиток Моргана, маммиллярия бокасская, очиток стелющийся, эхеверия элегантная, маммиллярия стройная, дикая коротколистная, эхеверия агавовидная.

По материалам сайтов:

1. http://www.tokc.ru

2. http://spika7.narod.ru

3. http://www.osp.ru

4. http://www.archidom.ru

5. http://www.washdom.kz

6. http://www.goldenrain-m.com

7. http://rikada.ru

8. http://homeplants.narod.ru

9. http://www.idh.r…

10. http://www.lesdom.ru

Использованы материалы книги «Комнатное цветоводство» М. и П. Александровых.

Content

Павел Славомирович Шешко
Зимний сад

1. История создания зимних садов.

2. Особенности зимних садов, теплиц и оранжерей.

3. Построение зимних садов.

3.1. Расположенность по сторонам света.

3.2. Виды конструкций.

3.3. Проектирование зимнего сада.

3.3.1. Вентиляция и отопление. Вентиляция.

3.3.2. Статическая прочность конструкции.

3.3.3. Остекление.

3.3.4. Крыша.

3.3.5. Жалюзи.

3.3.6. Обогревание.

3.4. Интерьер зимнего сада.

3.4.1. Система автоматизации.

3.4.2. Микроклимат.

3.4.3. Освещение.

4. Композиции зимнего сада.

5. Посуда и инвентарь по уходу за растениями

6. Виды растений для зимнего сада.

Перечень некоторых растений, пригодных для обустройства зимнего сада