О.Я.СОБОЛЕВ

ЗИМНИЙ РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Предисловие

В соответствии с правилами соревнований, принятыми в РСФСР и других союзных республиках, в зимний рыболовный спорт входит ловля рыбы на мормышку и на блесну. Ужение на мормышку в этом виде спорта является доминирующим, о чем и будет рассказано подробнее.

Мормышка родилась в России, завоевала себе миллионы приверженцев и уже давно перекочевала за пределы нашей страны. Об этом свидетельствуют размах и популярность соревнований по ловле рыбы на мормышку втаких странах, как Финляндия и Швеция.

Все, начиная со снастей и кончая правилами соревнований, зарубежные рыболовы заимствуют у нас. Однако правила они трактуют несколько по-своему, несколько иначе организуют и соревнования. Например, в Финляндии за право участвовать в соревнованиях спортсмены вносят определенную плату. Из этих взносов большая часть идет на приобретение призов, которые в торжественной обстановке в присутствии многочисленных болельщиков вручаются победителям. Памятные подарки получают призеры как личного, так и командного первенства. Замечу, что финские правила разрешают участникам применять и мормышку, и блесну, но среди победителей обычно преобладают «мормышечники».

Правила соревнований по зимним видам ужения, принятые в РСФСР (см. приложение), разработаны на основе международных правил по ловле рыбы летними поплавочными удочками. Основной их принцип — создание равных условий для участников и обеспечение высокого спортивного уровня состязаний. Максимально возможно исключается случайность результатов, объективнее стало судейство.

Как и на летних соревнованиях, спортсмены в соответствии с жеребьевкой распределяются по зонам — от каждой команды по одному участнику в зоне. Это избавило их от необходимости, теряя драгоценное время, искать рыбу по всему участку, отведенному для ловли, но вместе с тем предъявило и довольно высокие требования к мастерству, к волевой и физической подготовке спортсменов.

В самом деле, как будто все просто: есть зона, которую надо обследовать и вести ловлю. Но спортсмен должен не только обладать навыками ужения, но и уметь владеть собой в обстановке конкуренции и жесткого прессинга. Для этого необходимы хорошая физическая подготовка, совершенное владение снастью, четкость и экономность движений, быстрота реакции (не только на поклевку, но и на меняющиеся условия).

Особое значение приобретает и правильная тактика спортивной борьбы. Тактический план разрабатывается тренером и спортсменами до начала состязаний. Если их организаторы дают возможность участникам потренироваться на соревновательном водоеме, то тактический план составляется с учетом результатов тренировки. В план включаются следующие пункты: 1) какую рыбу ловить и в какое время суток; 2} на каких глубинах; 3) какую применить оснастку; 4) как распределить прикормку; 5) как вести командный поиск; 6) на каких соперников ориентироваться; 7) как менять тактику в ходе соревнований. Разберем каждый пункт на конкретных примерах.

Какую рыбу ловить и в какое время. Предположим, что в зоне у берега ожидается окунь и ерш, на глубине — подлещик. Здесь план прост. Сразу после старта подкормить на глубине подлещика, просверлив предварительно несколько лунок и определив характер дна (перепады глубин, бугры, ямы), поставить флажок у прикормленной лунки ибежать к берегу ловить окуня или ерша. Тут часто есть два варианта: окунь крупнее ерша, но берет реже; ерш же ловится беспрерывно. Спортсмены с хорошей техникой предпочтут ерша, а тем, у кого техническая подготовка слабая, лучше ловить окуня и рассчитывать на случайную поимку крупной рыбы. Но тем и другим примерно через каждые полчаса надо наведываться к прикормленной лунке и пробовать ловить подлещика. Если же он не клюет или берет плохо, не стоит засиживаться дольше 2–5 мин. и снова — бегом к берегу. Нередко бывает, что подлещик с утра ловится плохо. В этом случае первую часть соревнований надо посвятить окуню и ершу, а вторую — белой рыбе. Естественно, что тактические варианты этим не исчерпываются, их может быть множество.

На каких глубинах. Известно — чем меньше глубина, тем выше скорость ловли. Но малую глубину участники быстро «обрабатывают» — засвечивают и вылавливают рыбу. Опытному спортсмену интуиция должна вовремя подсказать, когда надо менять глубину ужения. Менее опытные этот пункт плана выполняют по указаниям тренера.

Какую применять оснастку? Еслиэто начало или конец зимнего сезона иожидается хороший клев достаточно крупной рыбы, стартуют с такой оснасткой: леска диаметром 0,12 мм, средняя по размеру мормышка. Об этом подробно будет сказано в следующих главах. Тут только надо отметить, что на соревнованиях спортсмены пользуются лесками в диапазоне диаметров от 0,08 до 0,15 мм. Размеры и цвет мормышек зависят от характера и активности клева, погодных условий, вида рыбы и т. д.

Как распределить прикормку? Ее должно хватить на все время соревнований. Зимой обычно используют мелкого мотыля, иногда его перемешивают с песком или глиной. Прикормку применяют не только для белой рыбы, но и для окуня и даже ерша. Куда и как бросать прикормку и сколько, зависит от многих обстоятельств, о чем мы еще поговорим далее.

Как вести командный поиск рыбы? Искать рыбу всей командой или в паре можно лишь тогда, когда зоны расположены близко друг к другу и однородны или при наличии связующего звена — тренера. Суть этого тактического приема заключается в том, что спортсмены договариваются между собой, кто в каком участке зоны начинает ловлю. Один идет на глубину, другой занимает среднюю часть смежной зоны, третий — мелкое место своей зоны, и результаты опробования передаются через тренера или условными знаками. Такой прием позволяет быстро сориентироваться всей команде: на какой глубине стоит рыба и какая, какую игру, какую мормышку и насадку она предпочитает.

На каких соперников ориентироваться. Как правило, все участники, особенно в начале соревнований, берут под контроль спортсменов из местной команды, которые хорошо изучили водоем и знают, в какой части зоны какая рыба ловится. Но зачастую, увлекшись слежкой за хозяевами, можно упустить из виду опытных спортсменов из других коллективов, которые хорошо ориентируются в любых условиях, или проглядеть соперника, напавшего на стоянку рыбы. Из этого стоит сделать вывод: следить тоже надо умеючи…

Как менять тактику в ходе соревнований. Хорошо подготовленная команда должна быть тактически гибкой, легко и безболезненно менять первоначально составленный план в зависимости от складывающихся обстоятельств. Быстрота смены тактики ловли и определяет готовность коллектива к соревнованиям.

Я сознательно достаточно подробно остановился на тактике проведения соревнований как решающем факторе в современном рыболовном спорте. Безусловно, команда, хорошо подготовленная тактически, должна быть «вооружена» современной снастью и удобным спортивным оборудованием и состоять из высокотехничных и уравновешенных спортсменов.

В основе предлагаемой читателю книги лежит двенадцатилетний опыт тренерской работы со сборными командами РСФСР, Росохотрыболовсоюза и Московского общества «Рыболов-спортсмен». Тренировки и соревнования, проведенные за эти годы, проходили главным образом на водоемах Подмосковья, и поэтому некоторые выводы и заключения верны применительно лишь к указанному району. В других республиках иные природные условия, породы рыб, правила и сроки ловли рыбы. В связи с этим там могут быть свои особенности в тактике проведения соревнований и технике ловли.

СНАСТЬ

Успех рыболова-спортсмена во многом зависит от правильно подобранной и настроенной снасти. Она должна быть предельно проста по конструкции, удобна в обращении и гармонично построена. Только такой снастью спортсмен может выполнить все технические приемы ловли на высоком уровне.

Зимние рыболовные снасти, выпускаемые промышленностью, не совсем подходят для спортивной ловли, и поэтому обычно спортсмены изготовляют их сами, реже переделывают промышленные образцы.

Удильник. Им придают нужные движения (игру) мормышке, подсекают рыбу, амортизируют ее рывки. Он должен иметь максимально малый вес. Леска должна быстро и свободно сматываться и наматываться.

Рис. 1. Конструкция удильника с глухой оснасткой

Рис. 2. Конструкция удильника с бегучей оснасткой

Московские спортсмены из всего разнообразия конструкций удильников выбрали для себя два. Наиболее простая — для глухой оснастки (рис. 1). Ручку делают из пробки (можно от винных бутылок), которую сверлят под диаметр 4-миллиметровой трубки (одно из колен телескопической антенны радиоприемника), покрывают торцы и отверстия клеем БФ-2 или эпоксидной смолой, насаживают на эту трубочку, стягивают (если заготовка состоит из отдельных частей), просушивают и затем обрабатывают на токарном станке или вручную. В теле ручки ножом или сверлом, заточенным под фрезу, вырезают пазы для мотовильца, вклеивают пробковые пластины, которым придают форму, как показано на рисунке. Затемненные на рисунке участки мотовильца покрывают эпоксидной смолой. Их поверхность после этого становится настолько гладкой, что при сматывании леска сбегает с них, как с барабана безынерционной катушки. Пробковые мотовильца обладают некоторой упругостью, и при обсыхании леска на них мало деформируется, а покрытые смолой участки защищают пробку от прорезания леской. Грибковая форма верхнего (ближнего к хлыстику) мотовильца обеспечивает тонкую настройку величины спуска: если необходимо, можно наматывать леску не на все мотовильце, а только на эту часть.

Красить ручку или покрывать ее лаком не стоит: она потеряет приятную для рук бархатистость, естественность. Перед началом сезона ручку освежают мелкой шкуркой.

Хлыстик вытачивают из винипласта. Примерная его конструкция показана на рис. 2. Он должен быть достаточно гибким, так как большинство обрывов лески происходит из-за сильных подсечек и задача гибкого хлыстика — хотя бы частично гасить их.

Удильник прост в изготовлении, легок (от 10 до 15 г), компактен, и с него можно быстро смотать (намотать) леску, достаточно точно отрегулировать спуск; он надежно и удобно сохраняет мормышку и кивок, «прикладист» (как и ружье, удильник должен хорошо «ложиться» в руку).

На наш взгляд, удильник все-таки имеет два недостатка. Первый — это открытая леска. В морозную погоду на оставшуюся на мотовильце леску намерзают льдинки, которые так крепко схватывают ее, что без предварительного обсасывания или обкусывания льдинок (а других приемов нет) невозможно изменить спуск без риска оборвать тонкую снасть. Второй недостаток — отсутствие автоматического сброса лески во время сильной потяжки рыбы.

У второго типа удильника корпус, в котором размещена катушка, одновременно является и рукоятью (см. рис. 2). Единственные недостатки его — относительная сложность изготовления и несколько больший (24–26 г) вес. Формы его далеки от классических, зато он имеет дополнительные важные качества: плавный, легко регулируемый тормоз катушки, почти полностью исключающий обрыв лески при поимке крупной рыбы, быстрая и точная настройка спуска.

Ручка выполнена из пенопласта и выкрашена в ярко-красный цвет, катушка для лески является составной частью ручки и имеет предельно большой диаметр (дальнейшее увеличение его привело бы к нарушению гармонии снасти). Барабан катушки сделан из шпули от чехословацкой лески «Силон» диаметром 0,15 мм. Стержень, крепежный и регулировочный винты, гнездо для хлыстика выполнены из капрона или второпласта.

Среднее количество удильников у спортсменов — 10–12 штук.

Кивок «сторожит» поклевку и своими колебаниями придает мормышке игру. При этом очень важно, чтобы леска проходила сквозь него свободно, а сам он не участвовал в подсечке, не ломался и не гнулся от частых ударов об лед, не изменял своей упругости в зависимости от температуры воздуха.

Основные детали кивка показаны на рис. 3. Кусочек резиновой изоляции (1) от высоковольтного кабеля состоит из двух слоев. Верхний слой — тонкая оболочка, под которую протаскивается пластмассовая пластинка или кабанья щетинка (2). Во втором, основном, слое делается отверстие (3), куда вставляется кембрик (хлорвиниловая оболочка от одножильного телефонного провода), через который проходит леска.

Наиважнейшая часть кивка — упругая пластинка из эластичной пластмассы (рис. 3,б). Хороши и кабаньи щетинки, если их тщательно подобрать (рис. 3,а). Дело в том, что большинство из них в сечении прямоугольные и не годятся для кивка. Нужно отбирать круглые, которые работают лучше. Но, правда, и они довольно быстро выходят из строя — расслаиваются. К тому же на разных участках щетинка имеет и разную упругость, что тоже отрицательно сказывается на работе кивка. Многие известные спортсмены перешли на кивки из тонких грампластинок (рис. 3, б, в), причем предпочитают пластинки черного цвета. Но их сейчас не выпускают, а голубые мягковаты для кивка. Стальные пружинки и пластинки не прижились в спортивном рыболовстве: они быстро ржавеют и ломаются, а плохо обработанные фаски пластинок иногда режут леску.

Рис. 3. Сторожки:

а — из кабаньей щетинки; б, в — из пластмассовой пластинки

Рис. 4. Выбор кивка под размер мормышки:

а — жесткий; б — нормальный; в — мягкий

Рис. 5. Шестик изогнутый

Упругость кивка зависит от ширины, длины и толщины пластинки и выбирается в зависимости от веса мормышки (рис. 4). Кивок не должен быть универсальным как по отношению к мормышке, так и по отношению к виду рыбы. Например, для ловли окуня хороши кивки короткие и мягкие, для белой рыбы (лещ, плотва) — более длинные и упругие, так как оптимальная частота колебаний (игра) мормышки для тех и других различна. Некоторые спортсмены ставят кивок под некоторым углом к хлыстику (рис. 5). Для этого винипластовый кончик изгибают в горячей воде под избранным углом. Я существенных преимуществ в такой конструкции не нахожу.

Леска,[1] применяемая в спортивной практике, как я уже отметил выше, должна быть диаметром 0,08— 0,15 мм. Естественно, при такой толщине ее качество должно быть очень высоким. Нередко диаметр лески, обозначенный на катушке, при проверке микрометром не совпадает с действительным. Поэтому спортсмену необходимо всегда проверять толщину вновь приобретенной лески именно микрометром, а прочность ее на разрыв — динамометром и результаты измерений записывать на упаковке.

Чтобы леска находящаяся на удочке, не деформировалась при высыхании и не теряла своей прочности, надо на катушку, прежде чем наматывать леску, намотать несколько витков хлорвиниловой ленты, а если вы пользуетесь «глухой» снастью, то, окончив ловлю, наматывайте леску на мотовильце с некоторой слабиной; при высыхании лески слабина выберется.

Если во время ловли на леске образовался узел и вы сильно его затянули, то не пытайтесь его развязывать: все равно леска в этом месте будет деформирована и в решительный момент может подвести. Если узел завязался недалеко от мормышки, лучше ее сразу же перевязать, а лишнюю — до узла — часть лески удалить. Летом ее можно использовать на поводки. Еще один совет: начиная новый сезон, обязательно проверьте качество прошлогодней лески, а чтобы потом не гадать, какая леска на удочке, приклейте к удильнику кусочек лейкопластыря (см. рис. 1) и напишите на нем диаметр лески.

Мормышка. Еще никто не знает, какой должна быть универсальная приманка. Давайте разберем ее отдельные элементы.

Форма. От формы мормышек (если они имеют существенные различия) в какой-то степени зависит и клев. Возьмем, к примеру, мормышку шарообразную и плоскую (рис. 6, а, е). Их игра и колебания в воде различны, следовательно, и клев на них в определенных условиях будет различен. Поэтому форма приманки определяется условиями ловли. На похожие по форме мормышки, например, «Дробинки» и «Капельки», клев, как правило, одинаков, а на «Пластинку» эффект может быть противоположным.

Цвет. Я согласен с устоявшимся мнением, что в ясную погоду, как правило, лучше «работают» темные приманки, а в пасмурную — светлые. Один мой знакомый рыболов (не буду называть его фамилию) несколько лет назад проводил в этой области специальные исследования и сделал вывод, что рыбы предпочитают лимонный цвет. Я с ним не спорю, но на мормышки лимонного цвета у нас никто не ловит.

Размер. Однотипные мормышки в этом смысле можно разделить на три группы: маленькие — со спичечную головку (1,5–2 мм в диаметре), средние — около 2,5–3 мм и крупные — 4 мм и более.

Рис. 6. Последовательность изготовления и привязка мормышек

Крючки на мелкие мормышки ставятся от № 1,5 до 2,5, на средние от № 2–3,5, на крупные от № 3,5–5. Спортсмены обычно сами травят крючки в царской водке (смесь соляной и серной кислоты), а затем точат и полируют их до такой степени, чтобы крючок как бы прилипал ко рту рыбы. Качество заточки крючка проверяется под лупой. На хорошо отточенный, тонкий крючок такая нежная насадка, как мелкий мотыль и репейник, надевается почти без повреждений, а это очень существенно, так как зимой рыба намного капризнее, чем летом, и чутко реагирует на любые огрехи в снасти. Некоторые спортсмены умеют «отпускать», затем перегибать (изменять размер) и вновь закаливать крючок. Это особенно необходимо, когда требуется поставить крючок к маленькой мормышке; ведь крючки меньше № 2,5 у нас, к сожалению, не выпускают, и их приходится мастерить самим.[2] Раз уж спортсменов, как говорят, жизнь заставляет переделывать крючки, то не удивительно, что мормышки они тоже изготавливают сами.

Максимальный вес при минимальном размере — основное требование к мормышке. Большинство лучших мормышек делают из отходов сплавов тяжелых металлов, по удельному весу почти в два раза превышающих вес свинца. Но все, кто имел дело с таким материалом, знают, что изготовить мормышку из него дело настолько сложное, что без специальных приспособлений это мало кому удается. Тяжелые сплавы очень плохо обрабатываются и совсем не паяются оловом без предварительного покрытия гальванической медью. Есть несколько относительно простых способов изготовления мормышек из твердых сплавов. Последовательность изготовления см. на рис. 6.

Из прутка на токарном станке выпиливают (можно напильником) или вытачивают резцом шарик (рис. 6,а), затем газовой горелкой или фивкой с одного бока облуживают его серебряным или медным припоем. В припое выпиливают паз, куда вставляют облуженный с предварительно отогнутым колечком крючок и заливают паз оловом. Если крючки с лопаточкой, то цевье предварительно «отпускают», изгибают, травят в кислоте, облуживают и припаивают. Перед пайкой между цевьем крючка и телом мормышки вставляют нихромовую или константановую проволочку, которую после пайки вынимают. На ее месте образуется отверстие, в которое продевают леску. Как видите, самая трудная операция — покрытие мормышки серебряным или медным припоем.

Можно изготовить и мормышку «Столбик» (рис. 6,б). Она удобна тем, что рыба ее обычно не заглатывает, крючок остается во рту, а тело мормышки— снаружи. Клев на «Столбик» на некоторых водоемах даже немного лучше, чем на приманки других форм.

На рис. 6, в показана мормышка «Овсинка», сделать которую несколько проще.

Есть еще один способ изготовления тяжелых мормышек: шарик из сплавазакатывают в латунную или медную фольгу и затем припаивают крючок по уже описанной технологии. Вместо фольги можно использовать мягкую медную сеточку (один из электродов отслужившей свой срок радиолампы).

Все типы мормышек привязывают общеизвестным способом за крючок при условии абсолютной уверенности в том, что острые кромки отверстия в теле приманки во время ловли не перетрут леску. Если такой уверенности нет, то надежнее привязывать мормышку, как показано на рис. 6, г. Прежде чем привязать мормышку, леску продевают через отверстие три раза и только после этого привязывают к крючку. Некоторые спортсмены, чтобы отверстие вмормышке было абсолютно безопасным для лески, делают его несколько большим — около 0,8 мм — и вставляют туда отрезок тонкой радиоизоляции (кембрик), оставляя некоторый припуск, как показано на рис. 6, д. Тогда леску можно продевать один раз и быть полностью уверенным, что она не перетрется.

Некоторые спортсмены считают, что тяжелые мормышки имеют свою отрицательную сторону: из-за солидного веса при любой форме они играют только вертикально, тогда как в большинстве случаев требуется сочетание движений и в вертикальном, и в горизонтальном направлениях. В последние годы спортсмены с успехом стали применять мормышки, по форме близкие к миниатюрным блеснам (рис. 6, е). Такие приманки при соответствующей работе кивка движутся вверх и в стороны, и рыба клюет на них заметно активней. Эти мормышки относятся к планирующим; делают их из относительно легких металлов— меди или латуни. Основная их особенность — положение крючка. Он должен как можно меньше выступать из тела мормышки, а отверстие для лески смещено к задней части. Такие приманки, как и блесны этого же типа, «работают» неодинаково — порой на вид совершенно схожие мормышки дают разные результаты. Лучшая насадка на них — репейник и мелкий мотыль. Замечено, что подсадка крупного мотыля ухудшает игру мормышки и снижает ее уловистость.

И последнее: на тренировках спортсмены обычно отбирают хорошо показавшие себя мормышки и складывают их в отдельную коробочку, чтобы ловить на них только на соревнованиях. Мормышки в коробке лучше всего хранить наколотыми на кусок поролона.

ОСНАСТКА

На первый взгляд оснастка для ловли рыбы на мормышку большим разнообразием не отличается, однако почти каждый опытный рыболов вносит в нее что-то свое. Это может быть новая конструкция удильника, кивка или новый тип мормышки, но рыболовы с большим опытом сходятся в одном: главное — хорошо отладить (настроить) снасть. В этом плане я сравнил бы нашу снасть с музыкальным инструментом — не случайно мы говорим «играть мормышкой», «настроить снасть». От того, как звучат наши «инструменты», как они настроены, во многом зависит успех ловли.

Под настройкой снасти подразумевается такое сочетание ее элементов — удильника, кивка, лески и мормышки, — когда соразмерность их создает общую гармонию. Невозможно настроить снасть раз и навсегда: условия ловли постоянно меняются, и всякий раз приходится приспосабливаться к ним. Какую мормышку, когда и на каком водоеме ставить, как регулировать и подбирать кивок, какую применять леску, — я советовать не решаюсь. Все это должны определять сами спортсмены и тренеры, исходя из сложившейся ситуации. Я только попытаюсь рассказать в общих чертах о том, какой снастью пользуются московские спортсмены.

Оснастка удочки для ловли на мормышку показана на рис. 7, а, б. Она может быть глухой и бегучей[3] (с катушкой); та и другая имеют как положительные, так и отрицательные стороны.

Рис. 7. Ocнасткa удочки: а — глухой; б — бегучей

Рис. 8.Расположение дополнительного грузика

При глухой оснастке удильники почти вдвое легче; есть возможность пользоваться тончайшей леской. Бегучая же оснастка выручает при вываживании крупной рыбы.

Применяемая катушка не имеет глухого тормоза. Он должен быть плавным и регулируется так, чтобы исключить обрыв лески при резкой подсечке или рывках рыбы.

Зимой, как известно, особо важно оснащать удочку тонкой леской. Тончайшую леску — 0,08—0,09 мм — допускает глухая оснастка, так как в ней нет элементов (например, катушки, которая при стягивании лески может неожиданно заесть), вызывающих обрыв лески. Возможные неприятности с бегучей оснасткой вполне выдерживает леска 0,1 мм, обладающая достаточной крепостью.

Вопрос о том, какую леску поставить, решается спортсменом с помощью тренера в зависимости от конкретной ситуации.

Например, чем хуже клев, тем леска должна быть тоньше, мормышка меньше, а значит — легче. На большой глубине и течении в дополнение к маленькой мормышке приходится устанавливать грузило (рис. 8). Но дополнительное грузило снижает чувствительность снасти и ухудшает игру мормышки. Если поставить мормышку побольше, уменьшается количество поклевок. Даже в безветрие при ужении на глубине более 3–4 м тонкая леска сильно путается; кроме того, чем тоньше леска, тем больше времени уходит на вываживание рыбы.

Все эти и подобные противоречивые моменты следует продумывать заранее, отрабатывать на тренировках приемы, позволяющие компенсировать или предотвращать воздействие нежелательных факторов.

Чтобы не попасть впросак на соревнованиях, спортсмену надо иметь набор снастей, так сказать, на все случаи. В табл. 3 приведены комплектующие элементы оснащенных удильников.

Варианты оснастки, указанные в таблице, оптимальны, однако могут быть и другие комбинации, зависящие главным образом от величины применяемой мормышки. Окончательное решение принимается по результатам предварительной тренировки. Каждый раз спортсмен корректирует оснастку с учетом особенностей водоема, времени года, характера клева, преобладающих видов рыбы, глубины, течения, ветpa, освещенности и даже состава участников соревнований.

Кивки предпочтительнее плоские, из пластмасс — они слабо реагируют на ветер. Можно пользоваться и кивками из кабаньей щетинки, но они часто ломаются, расслаиваются. Если кивок не снабжен красным кембриком и леска просто пропускается через отверстие, то кончик кивка окрашивают в ярко-красный цвет — тогда он одинаково хорошо виден на фоне и снега, и темной лунки.

Как уже говорилось, некоторые рыболовы красят в яркие цвета и сами удильники — для лучшей видимости на снегу или льду. Это имеет смысл только в любительском рыболовстве, так как на соревнованиях участник должен постоянно держать удочку в руке.

Оснастку спортсмен всегда готовит до соревнований, а тренер или более опытный товарищ по команде проверяет се настройку.

Особого внимания требуют хранение спортивной снасти и правила ее эксплуатации. После ужения, смотав леску, крючок надо воткнуть в пробковую ручку удильника, если оснастка глухая (рис. 7, а), или под ниппельную резинку на хлыстике, если оснастка бегучая (рис. 7,6). Во время ужения ни в коем случае нельзя обматывать леску вокруг хлыстика или кивка. Она должна свободно проходить через отверстие в резинке, надетой на вершинку хлыстика, и отверстие (или кембрик) на кончике кивка.

Мормышка всегда висит под углом 120–135° по отношению к леске (без учета веса насадки). Если от длительного хранения спасти в собранном виде мормышка принимает больший угол, ее надо перевязать. И вообще следует взять за правило: перед каждым выездом наловлю перевязывать приманку на той оснастке, которая была до этого в употреблении.

В начале сезона удочку оснащают леской длиной 20–25 м, а в конце сезона можно обойтись 15–18 м. Запас лески (в 5–7 м) обычно расходуется в течение периода ужения на обрывы, перевязывание мормышки и т. п.

НАСАДКА

В соревновательной практике диапазон насадок, как правило, ограничен. Из зимних применяют мотыля крупного и мелкого, личинку бабочки в репейнике (или чернобыльнике, который проще добывать), реже— опарыша, червя, мормыша, тесто.

Успех ужения зависит от того, как надета насадка на крючок и в каком количестве. Крупного мотыля, независимо от того, сколько их — один, два или три, обычно насаживают полуколечком (рис. 9,а). Только в том случае, когда ловится крупная рыба и приходится надевать на крючок по 5–6 мотылей, их насаживают за голову, как показано на рис. 9, в, а последнего мотыля — все равно полукольцом. Репейника просто протыкают насквозь (рис. 10, а), но при этом крючок должен иметь не слишком крутую бородку (то есть бородка не должна далеко отстоять от поддева), иначе личинка сильно разрывается и быстро вытекает.

Обычно насаживают 2–3 личинки; когда же ориентируются на поимку плотвы или леща, — надевают 3–4 личинки. При ужении на «бутерброд» — репейника с мотылем — вначале насаживают репейника, затем мотыля (рис. 10, в), так как мотыль быстрее может быть сбит рыбой, а репейник долгое время остается целым. Но и его после поимки 3–5 рыбнадо менять, так как от личинки остается одна прозрачная кожица, которая рыбу почти не привлекает.

Рис. 9. Способы насаживания мотыля:

а — трех; б — одного; в — кисточкой;

г — пучком, стянутым нипельной резинкой

Рис. 1 °Cпособ насаживания репейника:

а — одного; б — двух; в — «бутерброд»

При ухудшении или полном отсутствии клева спортсмены часто используют для насадки мелкого (кормового) мотыля, но для него нужны самые тонкие и хорошо отточенные крючки.

Подлещик и плотва, особенно на прикормленных лунках, хорошо идут на кисточку мотылей, стянутых ниппельной резинкой (рис. 9, г).

Замечено, что спортсменыне очень охотно пользуются искусственными насадками — бисером, резинкой, кембриком и т. п. И не потому, что они не умеют их правильно применять. Опыт соревнований показал, что такие приманки редко способствуют успеху. Однако в сочетании с мотылем (лучше с мелким) они порой дают некоторый эффект. Чаще других используют кембрик длиной 2–3 мм и диаметром 1–1,2 мм (рис. 11, а). На крючок светлой мормышки ставят желтый кембрик, на крючок темной — белый, но это не устоявшийся вариант. Цвет или сочетание цветов подбирают в каждом отдельном случае.

В конце зимы полезно насаживать кусочек черного поролона величиной со спичечную головку (рис. 11,6). Некоторые спортсмены применяют бисер — черный, белый, желтый или красный, обычно одну бисеринку, реже — две разного цвета (рис. 11, в, г). При игре мормышки бисеринка должна свободно скользить по цевью крючка, но не соскакивать с него. Привязывать мормышку надо так, чтобы узел не мешал скольжению бисеринки.

В последние годы среди рыболовов-любителей получили распространение мормышки, изображенные на рис. 12. В Подмосковье такую мормышку называют «Чертиком», в Ульяновской и Куйбышевской областях — «Хитрой», в Прибалтике — «Тройником». На них чаще ловят, с кембриком разных цветов, без мотыля, тело мормышки красят в черный цвет. У нас на «Чертика» клюют преимущественно плотва и подлещик, изредка попадается и окунь, в Прибалтике, наоборот, чаще окунь. Чем объясняется порой поразительный эффект ловли на «Чертика» — я не знаю, но не признать его не могу. Есть предположение, что своей формой эти мормышки в большей степени, чем другие приманки, похожи на мормыша. Спортсмены Российской Федерации этой приманкой не пользуются, так как наличие тройника на мормышке правилами РСФСР запрещено.

Рис. 11. Способ насаживания искусственных насадок:

а — кембрик;б — поролон, в, г — бисер

Рис. 12. Мормышка типа «Чертик»

ПРИКОРМКА

В последние годы на всех крупных соревнованиях по спортивному рыболовству спортсмены пользуются прикормкой, независимо от того, какая рыба ловится, — пусть даже ерш. Прикормкой обычно служит мелкий мотыль (крупный дает худший эффект); если есть слабое течение, его смешивают с песком или сухой молотой глиной. Смесь перед ловлей увлажняется. На 3 часа соревнований достаточно бывает 200–300 г мотыля. При глубине более 4 м или на течении для прикармливания применяют кормушку с запором типа «усы» (рис. 13), который позволяет открывать ее на любом расстоянии от дна. В некоторых водоемах хорошие результаты дает прикормка мормышом или рублеными червями. Хлебными прикормками, такими, как молотые сухари, отруби, жмых и т. п., спортсмены зимой не пользуются ввиду их малой эффективности по сравнению с мелким мотылем.

Когда нет никакой прикормки, положительный эффект на некоторых водоемах дает песок; если его подсыпать в лунку, то он на какое-то время привлекает рыбу, но не способен удерживать ее долго. У лунки с животной прикормкой рыба может держаться несколько часов, а когда сыплешь песок, впечатление такое, что она пришла посмотреть, что это падает сверху, и, выяснив, что падает нечто несъедобное, не задерживаясь, уходит. Правда, нередко случается, что за свое любопытство рыба расплачивается тем, что попадает на крючок.

Рис. 13. Зимняя кормушка с запором типа «усы»

ИНВЕНТАРЬ

Ледобур. По правилам соревнования по ловле рыбы на мормышку и блесну проводятся при толщине льда не менее 10 см. При такой толщине льда пользоваться пешней не рекомендуется: считается, что сильные удары по льду в какой-то мере отпугивают рыбу. Поэтому большинство спортсменов применяют шнековые ледобуры (рис. 14).

Известна истина: улов зимой пропорционален количеству просверленных лунок. Вот почему ледобур должен быстро и легко сверлить, быть относительно легким и компактным, прочным и надежным в работе.

Быстро сверлить — означает, что ледобуром с диаметром ножей 80–90 мм спортсмен средней физической подготовки делает в метровом льду лунку за 11–12 секунд. Легко сверлить — означает, что тот же спортсмен может с той же скоростью и без особых усилий сделать в метровом льду подряд 2–3 лунки.

Хороший ледобур издает при работе минимум шумА — лишь легкое шипение, плохой — сверлит с треском, дребезжанием.

Естественно, что идеальных ледобуров нет: часто одно качество у них исключает другое. Например, легкие (по весу) «шнеки» сильно дребезжат; компактные, удобные в транспортировке имеют много соединений и соответственно столько же слабых мест. А бывает и так: ледобур сверлит быстро, но при этом приходится прикладывать большие усилия и, наоборот, работает легко, а толщину льда проходит очень медленно.

Из отечественных конструкций требования спортсменов вполне удовлетворяют ленинградские ледобуры. Правда, они не универсальны и порой существенно уступают лучшим образцам шведских и финских фирм. Все отечественные модели обычно хорошо сверлят сырой лед, но, как правило, плохо сухой или наоборот. Финские фирмы «Хамерлина» и «Ваная» выпускают ледобуры, которые одинаково хорошо сверлят как сырой, так и сухой лед. Некоторые модели этих фирм имеют сменные головки разного диаметра, а северный вариант ледобуров — удлиненный (надставной) шнек.

На соревнованиях необязательно иметь полный набор инвентаря. Например, черпак можно заменить палочкой или ложкой. Но если у вас вышел из строя ледобур, — это верный проигрыш. Вот почему ледобур каждый раз нужно тщательно готовить. Прежде всего надо хорошо наточить ножи (чтобы они «брили»). Доводят их на стекле с применением шлифовальной пасты или мелкого порошка — абразива. Крепежные винты для ножей желательно иметь из нержавеющей стали. Заржавленные винты прикипают к головке и подчас их невозможно отвернуть. Для настройки ледобура на соответствующий лед спортсмены используют тонкие латунные или медные подкладки под ножи, чтобы менять угол резания (рис. 15). Чем мягче лед, тем толще подкладки.

Рис. 14. Ленинградский шнековый ледобур

Рис. 15. Местоположение подкладки под нож ледобура

Рис. 16. Завал режущей кромки ножа ледобура

Рис. 17. Ледобур с двумя разъемными соединениями и эксцентрической верхней ручкой

Рис. 18. Нож в отрезке резинового шланга

Рис. 19. Рыболовные ящики:

а — «шарабан»; б — типа «канна» (в разрезе): 1—термос, 2 — коробка для запасных снастей и спортинвентаря, 3 — коробка для хранения прикормки и запаса насадки, 4 — черпак, 5 — багорик, 6 — крышка; в — внутренняя сторона крышки с гнездами для запасных удильпиков

Рис. 20. Рыболовный стульчик шведской фирмы ABU.

Если ножи не перекалены, применяют еще один способ регулировки работы ледобура: вдоль режущей кромки хорошо заточенных ножей проводят тупой стороной обычного ножа так, чтобы образовался небольшой завал острия (рис. 16). Его наличие определяют ногтем. Чем оптимальней завал, тем лучше ножи будут врезаться в лед. Крутой завал можно исправить, проведя несколько раз брусочком параллельно нижней кромке ножа. Конечно, чтобы сделать подобную регулировку, нужен некоторый навык.

Все большей популярностью пользуется ледобур с эксцентрической верхней ручкой (рис. 17). Его вращают двумя руками. На хорошо работающий ледобур давить почти не надо. Для его поступательного движения достаточно усилий рук и обратной силы, действующей на шнек в результате выбрасывания льда.

Сейчас у спортсменов заметна тенденция к уменьшению диаметра режущей части ледобура до 50–70 мм. Это связано с тем, что на соревнованиях приходится в основном ловить мелкую рыбу — окуня, ерша, плотву. Их ширина обычно не превышает указанного диаметра, а вести поиск с подобным ледобуром намного легче.

Если у вас вышел из строя защитный колпак для ножей, его можно заменить двумя отрезками резинового шланга, как показано на рис. 18. Запасные ножи тоже удобно хранить и перевозить в отрезках шланга. Хочу обратить внимание: незащищенные ножи опасны не только для владельца коловорота, но и для окружающих!

Рыболовный ящик выполняет следующие функции: во-первых, служит сиденьем для тех, кто ловит сидя (в этом случае ящик изготавливается соразмерно росту спортсмена); во-вторых, в нем хранятся запасные снасти и принадлежности, насадка и прикормка, термос, но никак не рыба. Во время соревнований улов должен храниться в полиэтиленовых пакетах или специальных сумках, прикрепляемых к поясу участника. Поэтому всяческие отверстия в стенках рыболовного ящика и закрывающаяся дверца для рыбы — излишняя роскошь.

Хотя нашей промышленностью выпускаются легкие и прочные металлические ящики с мягким сиденьем, спортсмены неохотно пользуются ими, так как у них есть существенный недостаток — прямоугольная форма, а отсюда — острые углы, доставляющие много хлопот инеудобств самому рыболову и особенно пассажирам во время переездов к месту ловли и обратно. Наиболее популярным у спортсменов стал рыболовный ящик типа «шарабан» (рис. 19, а) или «канна» (рис. 19,6). Такой ящик не имеет острых углов, хорошо прилегает к телу и удобен в перевозке. Ящик делается из фанеры, дюралюминия или нержавеющей стали, а крышка (сиденье) — из жесткого пенопласта. В ней вырезаются гнезда для хранения удилищ и некоторых деталей спортинвентаря (рис. 19, в). Ящик имеет два отделения (меньшее для термоса или для запасной головки к ледобуру). Внутренняя часть этого отделения оклеивается губчатой резиной.

Хорошая модель рыболовного ящика из пенопласта опубликована в журнале «Рыбоводство и рыболовство» № 6 за 1979 г.

Зарубежные фирмы, на мой взгляд, достаточно удобных рыболовных ящиков не выпускают. На рис. 20 показана наиболее удачная конструкция — рыболовный стульчик, совмещенный с ящиком и тарой для рыбы (изготовлено шведской фирмой ABU).

Черпак (рис. 21) нужен рыболову для удаления из лунки остатков льда, оставшихся после сверления, снега, наносимого ветром, льда, затягивающего поверхность воды в лунке во время ловли. Поэтому черпак должен быть достаточно прочным и отнюдь не легким, так как им часто приходится оббивать верхние края лунки от намерзшего льда, а также скалывать его с ледобура. Когда шнек забивается льдом и мерзлым снегом, ледобур перестает сверлить. Диаметр ложки черпака, естественно, должен быть несколько меньше диаметра режущей части вашего ледобура.

Рис. 21. Черпак

Рис. 22. Багорик

Рис. 23. Багорик, совмещенный с черпаком

Ручку черпака делают из дерева, твердого пенопласта или пробки и красят в яркий цвет (черпак имеет свойство «прятаться» у одной из просверленных лунок, а по яркому цвету ручки его легче обнаружить). Ручка должна быть достаточно длинной (как правило, она ограничивается размерами рыболовного ящика), чтобы можно было обрабатывать нижнюю часть лунки. Иногда черпаком с прямоугольной формой ложки и длинной ручкой удается освободить мормышку, зацепившуюся за нижнюю кромку льда. Основание ручки делается из стали или дюралюминия, ложка — из нержавеющей стали. Один край ложки затачивают (им удобно обкалывать лед, намерзающий на лунку), другой край тупой (им обстукивают коловорот от снега и льда).

Багорик — необходимая вещь при поимке крупной рыбы: так как режущая часть спортивных ледобуров относительно небольшого диаметра, то не всякая добыча проходит в лунку. Например, лещ на 400–500 г уже с трудом проходит в лунку диаметром 90 мм. Тогда и нужен багорик (рис. 22). Его делают складным — телескопическим (из антенны радиоприемника или из авторучки-указки); ручка — из пробки или пенопласта и окрашивается в яркий цвет; крюк из рояльной проволоки диаметром 1,5–1,8 мм, а загиб крюка для придания ему прочности подковывается. При перевозке и хранении багорика на конец крюка надевают кусочек резиновой или хлорвиниловой радиоизоляции (рис. 22).

Некоторые рыболовы делают черпак ибагорик совмещенными; в походном положении багорик убирается в ручку черпака (рис. 23). Но, на мой взгляд, подобное совмещение не совсем удобно, так как ни черпак, ни багорик не имеют удобной ручки.

Сумка для хранения улова. Конструкция ее пока еще не устоялась, но это очень нужная принадлежность, исключающая необходимость таскать от лунки к лунке полиэтиленовый пакет с уловом, а иногда и бегать по зоне за уносимым ветром пакетом с первым окуньком или ершом. Устройство сумки показано на рис. 24. Следует заметить, что передняя стенка делается целиком прозрачной или с окошком из прозрачного материала — полиэтилена, целлулоида. Это нужно для того, чтобы судьи могли контролировать улов спортсмена.

Коробки для насадки и прикормки. Коробка для насадки выпиливается и склеивается из твердого пенопласта. Мотыль в ней не так быстро замерзает, как в деревянной. Крепится коробка к ноге на ремнях или резинках, как показано на рис. 25, а и прикрывается полой полушубка или плаща, чтобы мотыль меньше охлаждался. На рис. 25, б показана коробка, которая крепится на руке и прикрывается рукавом полушубка или теплого свитера. На мой взгляд, удобнее коробка, которая крепится на ноге: у вас обе руки свободны. Во втором случае при надевании насадки движения руки с коробкой скованны, так как ее надо держать в горизонтальном положении, чтобы не высыпать насадку. Коробка имеет два отделения: большое для крупного мотыля, маленькое для репейника или мелкого мотыля. Крышка коробки должна достаточно туго закрываться. В крышке нет отверстий для воздуха, а дно устлано тонким (2–3 мм) поролоном, чтобы дольше сохранялось тепло. Коробку красят в яркий цвет, а торец крышки, за который ее открывают, отмечают краской другого цвета или покрывают только лаком. Запас насадки необходимо держать в теплом месте, например за. пазухой, так как при сильном морозе она может замерзнуть.

Коробка для прикормки делается из того же материала, но больших размеров, чтобы туда вошло примерно 300–500 г мелкого мотыля. Естественно, в сильные морозы прикормка должна находиться за пазухой, так как промерзший мелкий мотыль негоден для использования: при закладке его в кормушку он ломается, а при опускании в лунку всплывает.

Рис. 24. Сумка для хранения улова

Рис. 25. Коробки для насадки: а — крепится на ноге; 6 — крепится на руке

Кормушка и глубомер. О кормушке уже говорилось, когда речь шла о прикормке. Но, наверное, многим рыболовам будет интересно узнать, что кормушку некоторые спортсмены используют как груз для глубомера. Правда, такое сочетание вызывает разногласия. Тот, кто пользуется таким инвентарем, считает, что погружение инородного тела (особенно в тех местах, где рыбу постоянно подкармливают) привлекает таких любопытных рыб, как окунь и ерш; более консервативные спортсмены утверждают, что пустая кормушка отпугивает рыбу, и используют глубомер в сочетании с миниатюрным отцепом. Отметки глубины на леске глубомера удобно делать из набора кусочков радиоизоляции различных цветов, а чтобы они не сползали, по краям их ставят ограничители из шелковой или капроновой нитки (рис. 26). Есть и другой вариант крепления радиоизоляции на леске. В том месте, где должна находиться отметка глубины, на леске завязывают узелок и на него натягивается радиоизоляция.

На водоеме, где есть течение, возникает необходимость оценить его силу, чтобы правильно выбрать место прикормки. В таких случаях для приблизительной оценки величины сноса мормышки истинную глубину определяют облегченным глубомером (рис. 28).

Отцеп. На сильно закоряженных водоемах часто можно видеть, как рыболовы-любители пользуются тяжелыми отцепами на толстых шнурах. Спортсмены во время соревнований, если мормышка в рабочей лунке зацепилась на дне, отцепом не пользуются: чтобы не распугать рыбу, они просто обрывают снасть и заменяют ее новой.

Рис. 26. Катушка с глубомером

Рис. 27. Отцеп: а — скрученная свинцовая пластина; б — болванка с прорезью

Рис. 28. Глубомер

Но если лунка еще не начала «работать», а мормышка зацепилась, спортсмены применяют так называемые свободные отцепы (рис. 27). Это или свернутая полоска свинца или специально отлитая 30—50-граммовая болванка, которая через прорезь надевается на леску. Прорезь сжимают или закрывают резинкой, а болванку отпускают. Силы удара отцепа достаточно для освобождения, а иногда и поломки мелкого крючка. После освобождения отцеп остается на леске, удерживаемый мормышкой, и вместе с ней извлекается на поверхность.

Наколенник. Многие спортсмены ловят рыбу с колена и надевают на ногу наколенник. Он не только надежно предохраняет брюки от намокания, а ногу от переохлаждения, но и служит мягкой подкладкой под коленный сустав, на который при такой позе приходится большая часть нагрузки. Простейший наколенник делается из губчатой резины и крепится на лямках из кожи или толстой тесьмы (рис. 29). Некоторые рыболовы обшивают брюки на колене клеенкой, но такое решение на мой взгляд неудачно: клеенка быстро истирается, и брюки приобретают неряшливый вид.

Из других вещей спортсмену необходимы: небольшое полотенце для вытирания с рук рыбьей слизи, которое перед началом ловли прикрепляют булавкой чуть выше наколенника; брусочек или алмазный надфиль для правки ножей ледобура; отвертка для их закрепления; нож; пинцет; флажок для отметки занятой лунки.

Следует учесть: тренеры и соперники по качеству и состоянию инвентаря косвенно оценивают класс спортсмена.

Рис. 29. Наколенник

ЭКИПИРОВКА

Одежда и обувь. Большинство спортсменов, пройдя через горнило любительского рыболовства, одеваются по старинке, по принципу: чем теплее, тем лучше. Затратив в начале соревнований много энергии на поиск рыбы, они сильно потеют, быстро устают и, обессилев, засиживаются на одной лунке, переохлаждаются, в результате чего могут простудиться.

Как же одеваться зимой? Лучше всего иметь яркий комбинезон из непромокаемой ткани на поролоне или синтетической вате. У нас такие легкие и теплые костюмы изготовляют пока малыми партиями, и в Доме моделей спортивной одежды они демонстрируются как «костюм для тренеров и судей по зимним видам спорта». Естественно, что они еще недоступны широкому кругу рыболовов. Поэтому поговорим о том, что может приобрести каждый спортсмен. Начнем с обычного шерстяного тренировочного костюма (так называемого олимпийского). Вязка его достаточно плотная, шерсть мягкая и не «кусается», быстро вбирает и отдает влагу.

Перед выходом на водоем на костюм надевают стеганые ватные брюки (рис. 30), желательно на шерстяном ватине, с подшитым к ним корсажем для защиты поясницы от холода и ветра. Брюки должны плотно облегать фигуру и иметь достаточно широкие помочи, чтобы они не резали плечи. Стирать такие брюки не рекомендуется: вата собьется в комья и греть уже не будет. Чтобы избежать стирки, надо стараться не пачкать брюки рыбьей слизью и пользоваться специальной тряпочкой или маленьким полотенцем. Меховые брюки для соревнований не годятся — они ограничивают движения и в них слишком жарко.

Рис 30. Ватные брюки

Спортсмену необходим свитер плотной вязки с высоким воротом. Очень хорошо иметь овчинный полушубок. Он удобный, теплый, хотя, прямо скажем, смотрится не совсем спортивно. Полушубок должен быть немного выше колена (рис. 31), свободен в плечах и груди, рукав должен почти целиком закрывать большой палец руки; в случае необходимости рукава всегда можно подвернуть. Сейчас в продаже имеются различные модели зимних курток на искусственном меху, они красивы, элегантны, но не выдерживают конкуренции с полушубком, к тому же никак не гармонируют с ватными брюками. Куртка хороша только по последнему льду, когда тепло и вместо ватных брюк можно надеть лыжные.

Рис. 31. Навесной инвентарь:

1 — коробочка для насадки; 2 — полотенце; 3 — наколенник;

4 — резиновая полоска или ремень; 5 — сумка

На случай дождя или мокрого снега надо запастись прорезиненным плащом. Надевать его лучше наизнанку, прорезиненной частью кверху, а матерчатой — внутрь. Тогда влага будет стекать с плаща. Спортсмен должен учитывать, что ему предстоит пробыть на льду около 4 часов, причем в первый час придется сверлить лунки и перемещаться по зоне. В это время одежда должна быть максимально легкой и не очень теплой. В дальнейшем, когда рыба будет найдена и остановлена прикормкой в определенных лунках, физическая активность рыболова спадает, и тут, чтобы не переохладиться, следует надеть, к примеру, дополнительный свитер и туго перепоясать полушубок ремнем. Если спортсмен начал новый поиск, расход тепла надо регулировать, надевать и снимать ремень, а иногда и свитер. Я не одобряю тех спортсменов, которые впадают в крайность: сразу же после старта снимают полушубок и, поплевывая на руки, приступают к «работе». Найдя рабочую лунку, они порой так увлекаются ловлей, что, только основательно продрогнув, вспоминают о полушубке.

Традиционная обувь для зимней ловли — валенки — постепенно вытесняются, так как только высокие резиновые галоши гарантируют их полную непромокаемость. К тому же фабричные валенки плохо греют, часто оказываются жесткими, трудно разнашиваются, а в процессе высыхания садятся на два, а то и на три номера. Поэтому большинство спортсменов перешли на резиновые сапоги. Они должны быть на два-три номера больше обычной обуви; в них кладут войлочные стельки, а на ноги надевают вначале одну-две пары шерстяных носков, а на них меховые.

Шерстяные носки надо надевать на голую ногу. Перед выходом на лед ноги следует вымыть холодной водой и крепко растереть шерстяной тряпкой. Верх одного сапога (обычно правого) затягивают ремнем или полоской резины (рис. 32). Тогда в него не попадут вода и лед при очистке лунки.

Рис. 32. Спортсмен в облегченной одежде

Рис. 33. Очистка лунки

Изображенный на рис. 33 прием очистки лунки удобен. Как только ледобур пройдет нижнюю кромку льда, его резким движением выдергивают из лунки, при этом образуется фонтан воды с крошками льда. Когда фонтан начнет спадать, спортсмен закрывает ногой лунку и резким движением смещает ногу в сторону вместе с водой и льдом. После этого лунка уже не требует дополнительной очистки. Достаточно лишь сдвинуть черпаком оставшиеся на поверхности крошки льда. Естественно, что, если спортсмен обут в валенки, этим приемом лучше не пользоваться.

У нас выпускают «полярные» резиновые сапоги с прослойкой из губчатой резины, но они очень тяжелы и к тому же редко бывают в продаже. Очень удобные зимние резиновые сапоги для охотников и рыболовов выпускает финская фирма «Нокия». Верхний их слой сделан из тонкой резины, а внутренний — из мягкого войлока. Голенища застегиваются ремнями, на каблуках сделан паз для лыжных креплений. Примерно такие же сапоги чешского и югославского производства бывают в продаже в обувных магазинах.

Рис. 34. Рукавица

Рис. 35. Наколенник:

а — под резиновый сапог; б — под валенок

Чуткость рук — обязательное условие успеха в рыбалке. В любой мороз нужно иметь контакт со снастью. Поэтому спортсмены ловят без варежек и, тем более без перчаток с обрезанными концами «пальцев»: тепла от них немного, при интенсивной ловле они быстро намокают, а тонкая леска постоянно прилипает к шерстинкам. Рукавицы надо надевать только при сверлении лунок или в очень сильный мороз. В обычную погоду достаточно низко опущенных рукавов полушубка, а если рукава у полушубка короткие, то под полушубок надевают свитер с длинными рукавами.

Рукавицы должны свободно спадать с рук при легком потряхивании кистями; чтобы они не падали на снег, их скрепляют длинной тесьмой, которую вешают на шею под воротник. Лучше, если рукавицы имеют коническую форму (рис. 34). Места контакта с ледобуром обшивают плотной тканью или полоской кожи, иначе рукавицы быстро протрутся. В сильный мороз, чтобы время от времени погреть руки, в карманы верхней одежды можно положить химические грелки, выпускаемые нашей промышленностью. Но не пытайтесь класть их в рукавицы — они оттуда легко выскакивают, а попав в снег, перестают работать. Но лучше всякой грелки — сверление лунок. В крайнем случае, если вы очень замерзли, обегите зону и посмотрите, какой улов у ваших противников. Кстати, такой экскурс входит в тактический план спортсмена.

На соревнования спортсмены берут также меховую ушанку и шерстяную шапочку. Первую надевают, если холодно, вторую — в теплую погоду и на построение. Теплым шарфом пользуются по мере необходимости. Желательно, чтобы шапочки и шарфы по расцветке были одинаковыми у всей команды, тогда хорошо видно своих в других зонах. На спортивном костюме на левой стороне груди должна быть прикреплена (пришита) эмблема общества, а на верхней одежде эмблема крепится на рукаве.

Итак, мы видим, что одеваться надо не только по погоде, но и по ситуации, все лишнее следует держать в рюкзаке.

К навесному спортинвентарю относятся сумка для рыбы, которую вешают на левом боку через плечо или крепят к поясу, наколенник (рис. 35, а, б), мотыльница (ее надевают на бедро левой ноги или крепят к левой руке). Запасная насадка и прикормка хранится в отдельной коробке, которую держат в просторном кармане, пристегнутом к внутренней стороне полушубка, слева на груди, или в плотном мешочке из брезента, висящем на шее. Чтобы удобно было доставать прикормку инасадку, нагрудный номер (по согласованию с судейской коллегией), лучше прикреплять к рукаву или к спине (английскими булавками, тесемками или любым другим способом).

Спортсмену обязательно нужны часы — для контроля времени в процессе соревнований.

ТЕХНИКА ЛОВЛИ

Правильно выбранная тактика (где ловить, какую рыбу и на что) в сочетании с хорошей техникой— залог успеха на соревнованиях. Чтобы лучше разобраться в технике ловли, рассмотрим ее составные элементы: надевание насадки; погружение приманки; ведение приманки (проводка, игра мормышкой); подсечка; вываживание; снятие рыбы с крючка.

Надевание насадки. Рыболовы-любители зимой неоправданно много времени затрачивают на насадку. Спортсмен же должен делать это за несколько секунд. Умение быстро надевать насадку достигается на тренировках. Крышка коробки с насадкой должна открываться без особого усилия, мотыля и репейника нужно пересыпать картофельным крахмалом, чтобы личинки не слипались в комок, крючок должен быть хорошо отполирован, а бородка слегка сточена.

Погружение мормышки. Важно, чтобы леска в процессе опускания не задевала за края лунки и за куски льда. Задача спортсмена — обеспечить непрерывный ход приманки до дна или до намеченной глубины.

Ведение приманки — самый важный элемент в технике ловли. В зависимости от того, как спортсмен играет мормышкой (чистота и амплитуда колебаний, скорость подъема и спуска), результат ужения будет различен. От игры приманки зависят не только количество и качество поклевок, но и вид, размер рыбы, которая будет клевать. Вряд ли можно ожидать поклевки ерша в верхних слоях воды или у кромки льда, да еще при быстрой проводке мормышки, апоклевка окуня вполне вероятна. Окуня чаще привлекает приманка с большей частотой колебаний и скоростью проводки, подлещик же, наоборот, обычно предпочитает меньшую частоту колебаний мормышки искорость ее проводки. Подобных примеров можно привести множество. Вывод один: успех спортсмена зависит от его умения ориентироваться в конкретной ситуации и подобрать нужную игру приманки.

Игра мормышкой — не механические движения, это своего рода искусство, овладевают которым годами. Наблюдения за рыболовами показывают, что одни только трясут мормышку, а другие действительно играют. Конечно, бывает, что на рыбалке иной раз малоопытный удильщик таскает рыбу за рыбой, а другие сидят исмотрят на счастливца. В таких случаях говорят: «Сел на рыбу». Но такое случается лишь в любительской практике.

Молодым спортсменам прежде всего надо научиться придавать мормышке большую частоту колебаний с одновременным равномерным подъемом (верхний предел частоты колебаний мормышки у хорошо тренированных спортсменов достигает 15–20 герц). Затем, сохраняя предельную частоту, овладевают навыком менять скорость проводки. Для этого необходимо правильно держать удильник. Общее правило такое: удильник удерживают тремя пальцами правой руки с незначительным упором в ладонь (рис. 36); рукоятку до поклевки держат свободно, без напряжения. Леска не должна касаться стенок лунки. Когда мормышка лежит на дне, кончик кивка должен отстоять от поверхности воды на 1–2 см. Чем больше это расстояние, тем сильнее влияние ветра на игру мормышки и короче длина ее проводки.

А теперь разберем несколько способов держания удильника в руке во время игры мормышкой.

Первый способ (рис. 37). Удильник держат в правой руке. Во время игры хлыстик располагают между большим и указательным или указательным и средним пальцами левой руки. Раздвинутые пальцы левой руки определяют амплитуду колебаний, а кисть правой придает им нужную частоту. При игре обе руки перемещаются одновременно. Способ довольно прост в освоении, но требует тщательной настройки снасти — вес мормышки должен соответствовать упругости кивка. При плохо настроенной снасти кивок будет «дробить», поэтому заметно уменьшится количество поклевок.

Второй способ (рис. 38). Левая рука поддерживает правую и служит как бы демпфером (смягчителем) и регулятором ее работы. При таком способе труднее добиться высокой частоты колебаний приманки, осложняется работа кистей, а из-за неумения расслабить кисть спортсмена порой как бы начинает лихорадить: колебания рук передаются телу. Но способ этот хорош тем, что обеспечивает плавное колебание мормышки.

Третий способ (рис. 39). Удильник держат одной рукой и лишь в начале проводки, чтобы легче было задать темп игры приманке, руку соприкасают с ногой, и некоторое время рука скользит по ней. Такой способ рекомендуется осваивать в период мастерской подготовки. Причем спортсмен высокого класса должен одинаково хорошо выполнять его как правой, так и левой рукой.

Четвертый способ (рис. 40). Указательный палец правой руки стучит по удильнику во время его подъема. Спортсмены пользуются этим способом редко, так как он не обеспечивает высокой частоты колебания мормышки.

В начале сезона даже опытные спортсмены проводят тренировки для «постановки» руки. Кстати, «ставить» руку можно и дома.

Самое главное состоит в том, чтобы спортсмен умел придавать приманке колебания большей частоты с максимально малой и плавной (синусоидальной) амплитудой. Каким способом он это достигает — не столь важно.

Рис. 41. Положение рук:

а — в момент поклевки; б — в конце подсечки

Поклевка. Замечено, что при быстрой работе снастью обычно увеличивается число поклевок, но при этом часть из них просматривается на фоне стремительного движения кивка. Это происходит оттого, что изменяется характер (качество) поклевки. Порой изменения частоты движения кивка внешне настолько незначительны, что кажется, будто леска задевает за край лунки. Делаешь контрольную подсечку — рыба на крючке. Вываживаешь и думаешь, что крючок зацепился за край губы. Но нет — мормышка полностью во рту рыбы. Отсюда напрашивается вывод: при ловле с большой частотой колебаний мормышки подсечку следует делать при каждом намеке на поклевку. В дальнейшем, когда придет опыт, рука будет автоматически (рефлекторно) делать подсечку в нужный момент.

Подсечка — важнейший элемент техники ловли. Обычно при пустой подсечке говорят: «Рано подсек», «Опоздал с подсечкой». При правильной подсечке, пусть даже пустой, мормышка делает скачок вверх всего лишь на 40–50 см и тут же возвращается в точку поклевки.

Большинство спортсменов (не говоря уже о любителях) выполняют этот технический элемент неправильно — «секут» движением всей руки. Мормышка на метр и более уходит из точки поклевки, и, пока рыболов опять опускает легкую снасть, чаще всего рыба уходит с прежнего места. Чтобы убедиться в этом, понаблюдайте за окунями. По первому льду, если смотреть в лунку, хорошо видно, какой эффект дает быстрое возвращение мормышки в точку пустой поклевки по сравнению с замедленным. После долгой паузы окуню как бы вновь приходится «настраиваться» на поклевку.

Как же правильно подсекать?

Подсекать надо кистью. При этом рука незначительно сгибается в локтевом суставе (рис. 41, а, б). Чем меньше глубина, тем короче должна быть подсечка. При подсечке на большой (более 4 м) глубине и тонкой леске, взмах удильником следует увеличивать почти в два раза, принимая в расчет эластичность лески.

Практика показывает, что обрыв лески в девяти случаях из десяти происходит во время подсечки. Замечено также, что большая часть обрывов при подсечке приходится на начало сезона, когда у спортсмена слишком велико желание поймать рыбу. В дальнейшем нервная система приходит в норму, и все становится на свои места. Но некоторые спортсмены, занимающиеся без контроля тренера, закрепляют вредный навык сильной подсечки. Таким спортсменам рекомендуется ставить на удильник очень мягкий, эластичный хлыстик и учиться правильно подсекать.

Вываживание. Удачная подсечка и вываживание — это фактически единый процесс. Главное — в самом начале подсечки определить, какого примерно размера рыба на крючке. Вываживать рыбу во всех случаях надо на натянутой леске (без слабины).

Есть несколько приемов вываживания, которыми спортсмены пользуются в зависимости от ситуации. При этом учитывают силу ветра, глубину ловли, состояние поверхности льда, средний размер вылавливаемой рыбы, интенсивность клева, место спортсмена в зоне, состав и количество участников соревнований.

Прежде чем перейти к разбору приемов, вспомним известные правила: сидеть надо всегда спиной к ветру, чтобы защищать от него снасть, осколки льда следует выбрасывать против ветра, чтобы они не мешали при ловле, удильник должен быть легким — не более 20 г.

Рис. 42. Действия рыболова при вытаскивании рыбы:

а момент первого перехвата; б — удержание удильника при перехвате; в — начало броска; г — опускание снасти и подтаскивание ее

Первый прием применяют, как правило, при ловле на большой глубине, сильном ветре, морозе, интенсивном клеве. В таких случаях при вываживании леска как бы прилипает к пальцам, а сильный ветер скручивает и запутывает тонкую леску.

Выполняют прием так:.после удачной подсечки руку с удильником поднимают максимально вверх, чтобы выбрать как можно больше лески (рис. 42,а), перехватывают ее у лунки пальцами другой руки, вытягивают до плеча, а руку с удильником опускают вниз для очередного перехвата лески. При этом удильник удерживают безымянным и средним пальцами (рис. 42,6). В момент, когда удильник поднят до плеча при втором перехвате, а левая рука удерживает леску, правой отбрасывают удильник вместе с выбранной частью лески на 2–3 м перед собой рукояткой вперед (рис. 42, в). Далее вываживание производится обеими руками поочередно. Брошенный по ветру удильник стягивает излишек лески и не дает ей запутаться. Сняв рыбу, опускают мормышку в лунку, подтаскивая удильник за леску до тех пор, пока он не окажется в руке (рис. 42, г).

Точно так же можно вываживать рыбу и со средней глубины, но при этом уменьшается длина вытяжки лески при перехватах. Не следует пользоваться этим приемом, когда лед покрыт мокрым или пушистым снегом. Если спортсмен поленится расчистить перед собой площадку, удильник, упав на мокрый снег, завязнет в нем, а пушистый снег налипнет на него при подтягивании. И еще: пользуясь этим приемом вываживания, спортсмен быстро выдаст себя противнику, но когда идет массовый клев, он незаменим, как наиболее быстрый.

Второй прием вываживания выполняют так: спортсмен поднимает руку до предела вверх (см. рис. 42, а), а затем перехватывает леску другой рукой, а удильник мягко кладет на лед около ступни. Далее вываживание рыбы производится обычным образом.

Ни в коем случае нельзя резко отбрасывать удильник, так как в результате часто ломается или искривляется кивок.

Третий прием вываживания отличается тем, что подсечку делают максимально коротким и незаметным движением. Леску вытягивают малыми перехватами, работая только кистями. Прием эффективен при поимке крупной добычи, так как ее приходится подводить к лунке медленно и осторожно, часто стравливая леску при бросках рыбы в стороны или в глубину.

При вываживании мелкой и средней рыбы последний перехват лески желательно сделать левой рукой, чтобы захватить рыбу правой рукой (рис. 43). Никогда не следует пытаться вытаскивать крупную рыбу из лунки на леске. Подведя добычу к лунке, не ослабляя лески и не вытаскивая рыбью голову из воды, надо двумя пальцами правой руки взять ее около жабер, вынуть из лунки и сразу же извлечь мормышку (рис. 44).

Почувствовав, что попалась крупная рыба, постарайтесь во время вываживания слегка присыпать лунку снегом или, на худой конец, крошками льда. Обычно это делают ногой, так как руки заняты. На подходе к лунке рыба, как правило, делает отчаянный рывок. К прикрытой же лунке она идет гораздо спокойнее.

Приемы вываживания осваиваются спортсменами на водоеме. Вместо рыбы к мормышке с помощью ниппельной резинки можно прикрепить глубомер.

Подбагривание. Если рыба упорно сопротивляется и ее невозможно направить в лунку или рыба застряла в лунке, то ее надо подбагривать. Для этого следует встать на колени, подчистить лунку, чтобы иметь возможность хорошо разглядеть рыбу. Затем надо как можно ближе наклониться к поверхности воды, и когда увидите голову рыбы и оцените величину добычи, то опустите в лунку багорик, подведите его под рыбу (в районе головы) и резко подбагрите ее. В случае промаха будьте готовы к сильному рывку и стравливанию лески. После рывка, сохраняя хладнокровие, вновь подведите рыбу и повторите подбагривание.

Снятие рыбы с крючка. Важно сделать это как можно быстрее и при этом по возможности не повредить насадку. Чтобы не получить болезненного укола, привыкайте снимать рыбу, удерживая ее за голову около жабер (рис. 45). Несколько раз надавите на жаберные крышки, рыба сама откроет рот.

Если вы подсекли с опозданием и мормышка оказалась глубоко в пасти рыбы, воспользуйтесь приспособлением, изображенным на рис. 46. Такая «вынималка» хранится под полушубком, подвешенная на шнуре. Для этой же цели можно использовать пинцет (рис. 47).

Рис. 47. Пинцет

ЛОВЛЯ ОКУНЯ

Для спортсменов летом уклейка, а зимой окунь — главные объекты добычи. Пожалуй, ни одно зимнее соревнование не обходится без ловли окуня. Вот почему 80 процентов своего тренировочного времени спортсмены посвящают освоению ужения этой рыбы. Основная масса любителей тоже ловит полосатого хищника. Испытывая постоянно давление со стороны рыболовной братии, окунь с годами, если можно так выразиться, набирается опыта, становится хитрее. В свою очередь, спортсмены и передовой отряд любителей оттачивают технику и тактику ловли, ищут новые приемы.

Чтобы составить тактический план тренировки или соревнования, спортсмен должен иметь максимум сведений об образе жизни и повадках окуня.

Спортсмену необходимо знать:

I.Наиболее вероятные места обитания, сезонные и суточные миграции окуня. Зоны для соревнований разбиваются обычно по береговой полосе, а окунь в большей степени, чем многие другие виды рыб, привязан к берегу, точнее — к мелководью. Поэтому надо знать, в какой части прибрежных вод он кормится в данное время года и суток. На рис. 48 показаны наиболее характерные места и плотность стоянки (жировки) окуня.

Рис. 48. Плотность концентрации окуня в зависимости от рельефа дна

Зона 1 — окна среди зарослей водной растительности. Окунь стоит здесь, если глубина превышает 0,5 м, лед матовый или покрыт снегом. Обычно это бывает в начале сезона (по первому льду). С понижением уровня воды и началом отмирания и гниения водорослей окунь покидает зону.

Зона 2 — у кромки водной растительности. Окунь стоит в таких местах по первому и последнему льду.

Зона 3 — ровный участок дна с незначительным понижением, куда окунь выходит на кормежку только утром на короткое время.

Зона 4 — мелководный свал. Наиболее интересный участок. Здесь окунь часто стоит в течение всего дня.

Зона 5 — бугристое дно. Тоже излюбленное место стоянки и жировки окуня.

Зона 6 — глубинный свал: затопленное русло речки, овраг, карьер и т. п. Тут можно встретить крупного окуня.

Зона 7 —само русло. Здесь окунь обычно не держится, русло занято другими видами рыб.

Зона 8 — подводные бугры или вершины скатов, находящиеся вдалеке от берега. Излюбленные стоянки окуня в период всего сезона, особенно в яркие солнечные дни.

На рисунке не обозначены коряжники, каменистые укрытия, выбоины на дне, затопленные дороги, мысы и т. п. — постоянные места нахождения окуня. Не показаны эти участки потому, что уловистые места обычно заняты любителями, а зону для соревнований, как правило, разбивают на малопосещаемых любителями местах. К тому же зоны должны быть однородными по условиям ловли. Если, например, одну из зон пересекает затопленное русло реки, а остальные разбиты на ровном плато, то это вызовет недовольство у спортсменов, хотя неидентичность зон правилами соревнований допускается.

При выборе места ловли следует учитывать дневные миграции окуня, особенно ощутимые в весенние дни, когда солнце поднимается все выше и освещенность воды резко возрастает. В это время окунь, по-видимому, боясь яркого света, перемещается с мели на глубину, туда, где темнее, безопаснее, и продолжает кормиться. На мели же поклевки его могут совсем прекратиться.

II. Плотность скопления рыбы на данном участке водоема От плотности скопления рыбы в зоне зависит теми ловли — частота смены лунок. Чем больше голодной рыбы в зоне ловли, тем лучше клев, тем медленнее темп ужения и наоборот: если одна пойманная рыба приходится на несколько просверленных лунок, это значит, что водоем беден и темп ловли должен быть высоким (как говорят спортсмены, рыбу приходится «выбивать» количеством просверленных лунок).

Если спортсмен ловит на соревнованиях в слишком медленном темпе, засиживается на лунках, подолгу ищет рыбу — это плохо, и еще хуже, когда недостаточно опытный спортсмен слишком часто сверлит лунки, перемещается по зоне хаотично, не задумываясь над тем, где сверлит. И часто получается, что такой спортсмен бегает не за рыбой, а от нее.

Спортсмен высокого класса должен обладать чувством темпа, то есть умением определять по сложившейся обстановке, как долго надо задерживаться на одной лунке. Безусловно, не легко оторваться от лунки, в которой время от времени попадается рыба. Но если вы видите, что у соседей дело идет лучше, надо искать более перспективное место.

III. Какую выбрать насадку, цвет, размер и форму мормышки. Это достигается методом сравнения результатов равных по опыту спортсменов, работающих примерно в одном темпе, но применяющих разные мормышки с одними и теми же насадками или, наоборот, одинаковые мормышки с различными насадками.

IV. Степень эффективности прикормки. Используется тот же метод сравнения — один спортсмен ловит с прикормкой, другой — без нее. Надо помнить, что прикормка иногда дает отрицательный результат.

V. Размер рыбы. Не так часто, но все-таки приходится выбирать — ловить у берега мелкую рыбу, которая клюет хорошо, или на глубине крупную, попадающуюся значительно реже. Конечно, по баллам результаты могут быть одинаковыми, но с точки зрения престижа классные спортсмены обычно отдают предпочтение крупой рыбе.

VI. Советы местных рыболовов. Хотелось бы предупредить, особенно начинающих спортсменов, что к этим советам надо прислушиваться осторожно, так как подчас они весьма противоречивы.

По какому тактическому плану ловли надо действовать на незнакомом водоеме, если не было предварительной тренировки?

Начиная с мели сверлят 4–5 лунок на расстоянии 4–4,5 м друг от друга. Глубомером промеряют дно. Если найти перепад дна на глубине 1 м и более (см. рис. 48, зона 4), ловлю надо начинать в этом месте. Если нет поклевок, обследуйте окрестности перепада вдоль бровки; затем быстро проверьте все лунки, просверленные вблизи, и если в какой-нибудь была поймана достойная вашего внимания рыба, то бросьте в нее прикормку (достаточно горстки мелкого мотыля) и поставьте флажок.

В первый час ловли, наиболее важный в тактическом отношении, не забывайте одновременно контролировать действия соперников, пусть и они будут вашими помощниками в поисках рыбы. Предположим, вы заметили, что кто-то начал удачно ловить на глубине. Немедленно переходите и вы: на глубине обычно и рыба крупнее, и количество ее больше, к тому же там может оказаться не только окунь. Смещаясь на глубину, надо просверлить несколько лунок, располагая их поперек зоны, чтобы по возможности определить рельеф дна. Здесь необязательно пользоваться глубомером: в процессе ловли по длине спуска вы всегда заметите изменения глубины. Никогда не спешите с подкормкой глубинных лунок. Сначала поймайте рыбу или хотя бы оцените место ловли, а уж потом опускайте кормушку с солидной порцией прикормки. При замирании или прекращении клева на глубине найдите время проверить лунку с флажком. Если и там ничего нет, можно совсем покинуть район мелководья и, перебравшись на глубину, искать наиболее удачливую рабочую лунку, оставив флажок на прикормленной глубинной лунке.

Техника ловли. Поскольку окунь предпочитает быструю игру мормышки и ускоренный темп проводКи — с этого и надо начинать, быстро облавливая все слои воды вплоть до нижней кромки льда. Если окунь есть, при хорошей игре он непременно хотя бы тронет приманку. В этом случае подсечка, как правило, безрезультатна. Трогают приманку не только окунь, но и другие рыбы, например подлещик. Меняя приемы игры, рыбу удается иногда соблазнить на поклевку, но, как говорят, овчинка выделки не стоит. Лучше подбросить в лунку немного прикормки и перейти на соседнюю. Прикормка раззадорит «трогальщика», и при очередном посещении этой лунки он или его собрат окажется на крючке. Бывает и так: рыба несколько раз тронет приманку и, как бы ознакомившись с ней, начинает уверенно клевать. Но обычно происходит наоборот: один-два раза тронет — и все.

После поимки первых экземпляров попытайтесь сделать для себя вывод: какую частоту колебаний мормышки и скорость проводки предпочитает сегодня окунь, в каком слое воды и на какую насадку он лучше клюет, и через тренера передайте товарищам по команде.

Обычно окунь держится у дна, но, сопровождая поднимающуюся мормышку, охотно идет вверх и хватает ее иногда в метре и более от дна. Иногда окунь берет все выше и выше, подходит к самому льду и ловится прямо под лункой. Но, как правило, такая ловля кратковременна, к тому же у лунки обычно клюет мелочь или, в лучшем случае, средний окунек. Крупный же окунь чаще всего предпочитает нижние слои воды. Но спортсмену я бы посоветовал: если на соревнованиях ловится крупная рыба, ее надо стараться удержать на глубине, как бы ни было велико желание подвести рыбу выше. Удерживают же окуня на дне постоянно подбрасываемой прикормкой, которая как бы опускает его.

Снасть. Чтобы придать мормышке большую частоту колебаний, надо ставить укороченный (3–5 см) кивок. Мормышки — мелкие, средние и планирующие; предпочтительнее темно-серые, цвета тусклой меди или латуни. Не всегда действует и правило, что в ясную погоду хороша темная мормышка, а в пасмурную — светлая. Цвет приманки подбирают на месте — это обычно не отнимает много времени. Особое внимание следует обратить на размер мормышки. Не всегда на маленькую приманку клев лучше, иногда средняя «работает» эффективней, особенно по первому льду, когда окунь активно перемещается по водоему в поисках корма. Можно предположить, что боковая линия рыбы принимает сигналы от средней мормышки на большем расстоянии, чем слабые сигналы от крохотной приманки. К тому же средняя мормышка быстрее погружается, лучше играет (леска натянута), ее удобнее держать в руках при надевании насадки и снятии рыбы с крючка.

Мелкими мормышками следует пользоваться только в глухой сезон или в конце соревнований, когда рыбье стадо в зоне ловли изрядно поредело.

При прекращении клева в рабочей лунке полезно сменить мормышку на другую, отличающуюся не только размером (весом), но и формой, цветом. Иногда достаточно перевернуть кивок в другую сторону, чтобы придать ему другую форму изгиба. Такие действия незначительно изменяют частоту колебаний мормышки, но тем не менее возбуждают аппетит у окуня. Если пластинка кивка пластмассовая или металлическая, ей можно придать форму, показанную на рис. 49. Радиус изгиба легко регулировать, протягивая пластинку между плотно сжатыми концами пальцев.

Я не останавливаюсь здесь на приемах игры мормышкой. Их великое множество (на мой взгляд, лучше других авторов о них рассказал Н. Фетинов в статье «Русская снасть», напечатанной в альманахе «Рыболов-спортсмен», вып. 39). Большинство из описанных приемов рассчитаны на «высиживание» рыбы и приемлемы только в любительском рыболовстве. Обычный же почерк спортсменов высокого класса — это быстрая игра и темповый поиск.

Крючок мормышки с насадкой должен занимать положение, показанное на рис. 50. Для ужения окуня крючок больше № 3,5 не ставят, обычно же применяют № 2–2,5, так как эту рыбу очень часто ловят на репейника, мелкого мотыля, одного крупного мотыля, надетого колечком. Другими словами, размер крючка определяет характер насадки.

Рис. 52. Расположение крючка по отношению к телу мормышки:

а — правильно; б — неправильно

Надо следить за тем, чтобы насадка имела естественный вид. Поэтому крючок должен быть тонким. Для этого достаточно протравить его в «царской водке» (смесь соляной и серной кислоты). Травить надо только поддев, так как оставшееся утолщенным цевье удобнее впаивать в тело мормышки. Для ловли крупных окуней крючок, наоборот, приходится усиливать: придавать поддеву на наковальне маленьким молоточком плоскую форму (рис. 51). У крючка надо слегка подпиливать бородку (чтобы не рвала насадку), или, конечно, хорошо его заточить и отполировать.

Зацепистость крючка увеличится, если при пайке жало расположить не параллельно телу мормышки, а под небольшим углом (рис. 52, а).

Насадка. Хороший эффект (в одной и той же лунке) дает замена не только мормышки, но и насадки. Ловлю на мотыля можно чередовать с ловлей на репейника, «бутерброд», мормышку с крючком без насадки. Очень важно и то, как надеть мотыль. Я считаю, что при ловле окуня и плотвы мотыля лучше всего надевать полуколечком (рис. 53). Если рыба лучше ловится на несколько мотылей, то последнего надо все равно надевать полуколечком, а остальных личинок сдвигать ближе к телу мормышки. С такой насадкой бывает меньше пустых поклевок. Если четыре-пять проводок не принесли результата — смените лунку. Бывает и так: окунь есть, но клюет не сразу, а начинает брать только через несколько минут. Это надо иметь в виду при ловле на перспективной, на ваш взгляд, лунке. Например, если вы ловите в зоне 4 (см. рис. 48), попробуйте раздразнить окуня, меняя частоту игры и скорость проводки приманки.

Воздержусь от высказывания своего отношения к насадке из искусственных материалов (кембрик, бисер, резинка, шерстинка и т. п.). В рыболовной литературе неоднократно встречаются сообщения об их удачном применении как зимой, так и летом. Но опрос ведущих спортсменов показал, что искусственные насадки они применяют на соревнованиях с большой осторожностью, особенно на незнакомых водоемах. Однако мы продолжаем экспериментировать с искусственными насадками, пытаемся обобщить опыт отдельных спортсменов, которые их используют.

При ловле окуня, впрочем, как и другой рыбы, очень важно знать, как меняется глубина на микроучастке зоны. Подчас даже 5—10 см играют решающую роль. Чтобы уловить эти изменения, приходится при переходах с лунки на лунку не сматывать снасть на катушку, а переносить ее, как говорят, на руках. Спортсмены это делают так. Закончив ловлю на лунке, закрепляют намертво катушку, делают два или три перехвата лески, не выпуская удильника из рук, затем бросают его в сторону той лунки, куда хотят переместиться, при этом удильник выбирает за собой 2–3 м лески. Затем выбирают оставшуюся часть лески, осторожно зажимают мормышку в кулаке, чтобы не подмерзла насадка, и быстро, обычно бегом, перемещаются на новую лунку. Удильник подтаскивают за леску. При таком способе перемещения на леске остается прежний спуск. По глубине в новой лунке определяют, есть ли перепад.

При мокром или пушистом снеге, когда удильник неудобно тащить на леске, применяют другой способ: леску наматывают на ладонь левой руки, как показано на рис. 54, а мормышку переносят в правой. Перейдя на новую лунку, сбрасывают леску с ладони, как с барабана безынерционной катушки, следя за тем, чтобы леска не запуталась. В безветренную теплую погоду удобно переносить снасть, намотанной на хлыстик и большой палец левой руки. В холодную же погоду при таком способе переноса подмерзает насадка и смерзаются витки лески. При всех переходах руки спортсмена заняты снастью, поэтому черпак приходится переносить за голенищем сапога (рис. 55).

Рис. 54. Способы переноса снасти:

а — одной рукой; б — двумя руками; в — намотанной на ручку удильника

Рис. 55. Место черпака при переходе с лунки на лунку

Проводя тренировки по ловле окуня, тренерам надо обратить внимание на следующие, наиболее распространенные у спортсменов ошибки:

засиживание над лункой, где была поклевка или поймана рыба;

плохой контроль за соперниками и отсутствие контакта с тренером и товарищами по команде, ловящими в соседних зонах;

излишняя привязанность к прикормленным лункам.

ЛОВЛЯ ЛЕЩА

Лещ, как известно, рыба глубоководная. Только после ледостава и по последнему льду он попадается на глубине 2–3 м. С нарастанием толщины льда перемещается на постоянные места зимовки — в русла затопленных рек, глубокие канавы и овраги, подводные ямы и затопленные пруды. Пожалуй, больше других рыб он привязан к бровкам — кормится непосредственно на них или где-нибудь поблизости. Все его кормовые «тропинки» проходят по бровкам. Опытные рыболовы утверждают, что причину такого явления надо искать в широкотелости леща — ему удобнее брать пищу с наклонной плоскости. Может быть. Хотя, думаю, не исключены какие-то другие факторы, о которых мы пока не знаем.

Рис. 56. Плотность концентрации леща в зависимости от рельефа дна

Учитывая склонность леща к бровкам, спортсмены первым делом ищут именно такие места. Надо лишь помнить, что и на бровках бывают различные участки, одни из которых лещи посещают чаще, другие — реже. Например, если на крутой бровке есть небольшой «столик» (рис. 56), то они концентрируются здесь, и ловля тут будет успешнее. Интересно, что лещ частенько избегает максимальной глубины в русле реки; особенно это заметно ближе к середине зимы, когда начинается интенсивное гниение растительности. В такое время никакая прикормка не заставит леща опуститься на дно и в русле его зачастую ловят вполводы (1 м и более до дна).

Каков же тактический план ловли леща?

Если окунь, ерш, плотва могут оказаться в любой части зоны, то леща надо искать на глубине. Исследование рельефа дна следует начинать с глубины 3–5 м (в зависимости от средней глубины водоема, где проходят соревнования) и сверлить лунки с интервалом 10–15 м в направлении к самой глубокой части зоны, стараясь как можно быстрее обнаружить бровку. В случае неудачи нужно продолжить поиск поперек зоны в надежде найти поперечную бровку. Малейший перепад глубин служит сигналом к тому, чтобы сосредоточить на нем свое внимание и, просверлив несколько лунок, постараться уточнить характер изменения дна.

Все промеры надо выполнять глубомером. Многие спортсмены в погоне за двумя зайцами совмещают обследование дна с ловлей в каждой лунке, запоминая глубину, на которой произошли поклевки. Такой тактический прием малоэффективен и, как правило, ведет к большим потерям времени.

Ознакомившись с характером дна, надо наметить участок ловли и опробовать наиболее перспективные лунки. В ту, где будет поклевка или удастся поймать рыбу, следует опустить прикормку (50–70 г мелкого мотыля). Если на крючок попался окунь или плотва, необходимо перейти на большую глубину. Замечено: там, где держится лещ, присутствуют также ерш или судак, другие рыбы этих мест избегают.

Известно, что лещ подходит к прикормленной лунке не сразу, а минут через 20–30. Поэтому, опустив прикормку и обозначив лунку флажком, продолжают поиск на той же глубине, но в другой (на ваш взгляд, тоже перспективной) части зоны, а через 20–30 мин. возвращаются на прежнее место. Если лещ подошел, он с первых же движений приманки даст о себе знать. Обычно поклевки бывают очень решительными, но после поимки нескольких рыб клев замирает, хотя лещи продолжают интересоваться мормышкой, что выражается в осторожных потрагиваниях насадки. Кивок регистрирует х как незначительные подъемы или резкие короткие рывки, которые рыболовы называют «подергунчиками». Видимо, лещ или осторожно трогает насадку или, продолжая кормиться мелким мотылем, задевает телом за леску. Как только начались «подергунчики», следует покинуть лунку, чтобы дать рыбе успокоиться. От прикормки лещ не уйдет, более того, собирая со дна мелкого мотыля, он издает звуки, привлекающие других рыб. Поэтому, когда через 10–15 мин. вы вернетесь к своей лунке, поклевки в ней начнутся незамедлительно. Опытные лещатники никогда не стремятся полностью обловить лунку: почувствовав ослабление клева, они покидают место ловли, оставив там «шептунов», которые привлекут к прикормке других лещей.

Лещ — пугливая рыба, он боится шума, незнакомых предметов на обжитом участке дна. Поэтому, если в случае удачи вас обрубили и на дно полетели кормушки, будьте готовы к тому, что клев через несколько минут прекратится — лещ переместится в другое место. Тогда и пригодится запасная прикормленная лунка (в другой части зоны), которую вы подготовили во время перерывов в клеве. И вообще, если на соревнованиях вы ориентируетесь на ловлю леща, надо иметь две прикормленные лунки — к какой-нибудь подойдет рыба. Бывает, что лещ клюет в обеих, — тогда рекомендуется так распределить переходы от лунки к лунке, чтобы не засидеться у одной в попытке выловить осторожную рыбу, изредка трогающую приманку. Такое высиживание, как правило, ведет к бесполезной трате времени. Если интенсивность клева спадает — смените лунку.

Леска и кивок. Для ловли леща на катушке должно быть 20–25 м лески, так как при ужении на большой глубине леска часто запутывается. На соревнованиях нет времени ее распутывать, и обычно дело кончается тем, что спортсмен в спешке либо затягивает петлю в узел, либо наматывает «парик». С узлом ловлю можно продолжить по чисто психологическим мотивам: если заменить оснастку, вам будет казаться, что на прежнюю рыба ловилась лучше. «Парик» — дело безнадежное, надо переходить на другой удильник.

После соревнований, приводя в порядок снасти, леску на месте узла нужно обрезать и перевязать мормышку, если лески на катушке много. Тогда удильник остается боеспособным. «Парик» распутывают с помощью швейной иглы.

Леска достаточна диаметром 0,12—0,13 мм, при умелом вываживании она позволяет без особых хлопот справиться с лещом до 1 кг.

Лещ медлительнее окуня и лучше берет при плавных колебаниях мормышки и замедленной проводке. Поэтому длину пластинки кивка увеличивают до 6–8 см, благодаря чему уменьшается частота и увеличивается амплитуда колебаний приманки. Если для ловли окуня пластинку стачивают на конус, то для леща она остается прямоугольной (рис. 57, а, б).

Мормышки. В случае активного клева на прикормленной лунке форма и цвет мормышки большого значения не имеют. Лещ интересуется в основном насадкой — пучком мотыля. С ухудшением клева полезно сменить цвет и форму приманки.

Рис 57. Форма пластинки кивка:

а — для ловли окуня, плотвы, ерша; б — для ловли леща

Иногда происходит следующее: лещ на мормышку ловится значительно хуже, чем на крючок зимней поплавочной удочки, или на мормышку идет мелочь, а на крючок — крупная рыба. В этом случае рыболовы-любители обычно сверлят рядом две лунки, в одну ставят поплавочную удочку, а в другой ловят на мормышку, и в зависимости от того, на какую снасть лучше клюет, переходят на нее. Спортсмены же не имеют такой возможности, поэтому добиваются оживления клева, варьируя цвет, форму и размер мормышки.

Как говорилось ранее, на тренировках спортсмены отбирают наиболее уловистые (на которые больше поклевок) и зацепистые (с которых меньше сходов) лещевые мормышки. Для них должна быть отдельная коробочка или место на внутренней стороне поролона в общей коробке. Отобранные мормышки применяют только на соревнованиях, особенно в тот период (обычно ближе к весне), когда лещ, игнорируя прикормку, перемещается по зоне, и спортсмену приходится следовать за косяком. В подобной ситуации удачно подобранная мормышка в сочетании с умелой игрой обеспечивает успех.

Какими должны быть форма, размер и цвет мормышки именно для леща, определенно сказать я не решаюсь: на каждом водоеме, а бывает, на одном и том же, но в разное время сезона, приходится каждый раз подбирать мормышку.

Обычно на соревнованиях спортсмены в начале ловли пробуют приманки двух цветов — яркую посеребренную и тусклую, цвета свинца. Размер их средний: для малых глубин — свинцовые или комбинированные— биметаллические (снизу медная фольга сверху серебряная или наоборот), для больших — из тяжелых сплавов. Планирующие мормышки из-за небольшого веса и особой постановки крючка для ужения леща непригодны: поклевок на них много, а зацепистость (именно леща) плохая.

Рис. 58. Мормышки:

а — «Капелька» комбинированная (из свинца и фольги); 6 — «Капелька» литая, свинцовая;

в — «Дробинка» без отверстия (крючок припаян сверху); г — «Дробинка» с отверстием;

д— «Уральская» с выемкой для лучшей зацепистости

Успешнее всего эту рыбу ловят на мормышку вытянутой формы, типа «Капельки» или «Уральской» (рис. 58, б, д). Можно применять и «Дробинку», но с условием, что крючок будет далеко высовываться из тела приманки. Мормышка без насадки должна висеть на леске почти горизонтально с очень маленьким наклоном, а с насадкой — под углом 45° (рис. 59, а). Крючки применяют № 3,5–5.

Рис. 59. Угол наклона мормышки с насадкой:

а — правильно; б — неправильно

Техника ловли. Как уже говорилось, при ужении леща предпочтительнее плавные колебания мормышки и замедленная проводка. Он чаще, чем другие рыбы, берет насадку со дна. Обычно это выглядит так: рыболов в течение нескольких минут безрезультатано играет приманкой, но стоит положить ее на дно, как сразу или через несколько секунд следует уверенная поклевка, приподнимается не только кивок, но и часть лески у кивка. Правда, нередко так клюют и иные рыбы, особенно плотва, но лещ — только так. Недаром такая характерная поклевка называется лещовой, даже тогда, когда подобным образом со дна берет ерш. Впрочем, лещ часто поднимает кивок и в том случае, когда он взял приманку в метре от дна и выше. Если подсечка оказалась неудачной (рыба сошла), то по типичной поклевке можно с большой долей достоверности предположить, что брал лещ, и поспешить с прикормкой, чтобы удержать его на месте ловли.

Следует помнить, что лещ привыкает к однообразной плавной игре мормышки и в какой-то момент, по-видимому, теряет к ней интерес. Поэтому полезно в таких случаях периодически менять темп проводки, частоту и амплитуду колебаний мормышки. Эффективен такой прием: сильно потрясите мормышку на одном месте вблизи дна, потом резко прекратите игру, опустите мормышку на дно и тихонько пошевеливайте ее. Или другой способ: выполняйте проводку сверху вниз — бывает, что лещ берет приманку на спуске. Только при этом не торопитесь с подсечкой — надо подсекать не в тот момент поклевки, когда мормышка как бы преждевременно коснулась дна, а с маленькой паузой, примерно в секунду или две, иначе будет много пустых поклевок. Вообще, при ловле этой рыбы, особенно если у вас обостренная реакция на поклевку, следует всегда делать маленькую паузу, так как лещ (как и большинство карповых) вначале пробует корм, а потом уже его заглатывает, хотя эти этапы может разделять очень короткий промежуток времени. Современная спортивная снасть настолько чувствительна, что регистрирует малейшие прикосновения к приманке. По этой причине начинающие спортсмены часто ошибаются, реагируя на «подергунчики» — дегустирование лещом насадки.

Хотя длина лески и ее амортизационные свойства допускают подсечку любой силы, злоупотреблять этим не следует: закрепляется вредный навык сильной подсечки, что отрицательно скажется при ужении на мелководье — участятся обрывы снасти. Несильную подсечку компенсируют интенсивным вываживанием, в процессе которого крючок сам войдет глубоко в губу, что предотвратит сход рыбы.

Подсеченный лещ в толще воды ведет себя довольно спокойно, но на подходе к лунке делает отчаянные рывки. Они не угрожают прочной снасти, если рыба не превышает 300 г. Более крупную добычу приходится, вываживать с осторожностью, несколько раз останавливая и выбирая леску, зажатую между большими и указательными пальцами обеих рук, так как из одной леска может вырваться при резком броске рыбы. Обычно правой рукой создают натяжение, а левой страхуют и временами чуть подтормаживают.

Нередко случается отпускать леща на 3–4 м. При этом многие рыболовы, как завороженные, смотрят в лунку. Занятие это бесполезное. Надо научиться сосредоточивать внимание на снасти и на поведении рыбы и выработать мгновенную реакцию на устранение всяких неожиданностей: леска зацепилась за лед, вы наступили на нее ногой и т. п. Если не удалось вовремя исправить такую неполадку, нужно уметь при необходимости своевременно усилить подтормаживанне, чтобы остановить леща, продолжающего стягивать леску.

Подведенный к лунке лещ порой не может пройти в нее из-за ширины тела. В таких случаях ему надо «помочь» багориком в тот момент, когда он успокоится — ляжет на бок у лунки или застрянет в ней. Попытки подбагрить мечущуюся рыбу обычно кончаются сходом или обрывом снасти. Если у вас нет багорика, а есть только привычка просить его у соседей, то учтите, что на соревнованиях такой номер не пройдет. Лучше обзаводитесь багориком и учитесь им владеть.

Рыбу надо брать в лунке рукой, лучше не всей ладонью, а двумя или тремя пальцами. Это и вполне надежно, и гигиенично, так как на руках почти не остается рыбьей слизи.

Спортсмены пользуются на соревнованиях ледобурами маленького диаметра (70—100 мм), и, естественно, лещ в такую лунку не пройдет. Поэтому вместо одной лунки сверлят три, располагая их треугольником, затем перемычку удаляют шнеком. Для этого нужен определенный навык, который приобретается со временем.

При ловле на мормышку лещ обычно не успевает глубоко заглотать крючок, поэтому времени на его извлечение затрачивается мало. Но поскольку губы у леща мясистые, а края их жесткие, то прежде чем вынуть крючок, его следует раскачать, взявшись за тело мормышки двумя пальцами левой руки. Съем рыбы с крючка — момент ответственный, так как именно в это время часты поломки снасти, особенно если крючок плохо впаян в мормышку или недостаточно прочен. Если лещ глубоко заглотнул насадку, необходим пинцет.

Насадка и прикормка. Лещ почти не обращает внимания на пустую мормышку, его интересует только приманка с насадкой (исключение составляет мормышка типа «Черт»). Поэтому на крючок надо надевать 5–7 мотылей (за головки — так они дольше сохраняются). Последнюю личинку насаживают полуколечком, сдвигая весь пучок ближе к телу мормышки, при этом будет меньше пустых поклевок. Лучшим следует признать способ, когда насаживают мотылей, связанных в пучок (устройство «вязалки» показано на рис. 60). В этом случае личинки остаются живыми и достаточно долго сохраняют привлекательный для рыбы вид.

Состояние насадки надо проверять и своевременно ее обновлять, а также следить, чтобы на леске и мормышке не оставалось рыбьей слизи, что ведет к ухудшению клева.

Рис. 60. Приспособление для вязания мотылей в пучок — «вязалка»

Разумеется, нужно по мере надобности пополнять количество прикормки на дне. Свежий и живой мотыль быстро закапывается в ил. Поэтому, набивая кормушку личинками, полезно их хорошенько прижать, чтобы часть раздавить: запах быстро распространится в воде и привлечет рыбу. Если позволяет глубина и отсутствует течение, во время ловли прикормку лучше подсыпать прямо в лунку небольшими порциями, но почаще. Кормушка резко открывается у дна и может отпугнуть такую осторожную рыбу как лещ.

В любительском рыболовстве бытует порочная практика прикармливать леща хлебными продуктами: сухарями, различными кашами. Спортсмены такие прикормки не применяют, прежде всего из соображений этических. Уместно также отметить, что такая прикормка гораздо хуже мелкого мотыля. Надеюсь, что мои заметки читают не только спортсмены, но и рыболовы-любители, и они прислушаются к этому неоднократно проверенному мнению.

ЛОВЛЯ ПЛОТВЫ

За плотвой укоренилась слава хитрой рыбы, очевидно, потому, что она зачастую безнаказанно срывает насадку с крючка и делает это настолько ловко, что поймать ее почти невозможно. Я не разделяю этого мнения и считаю, что дело только в неумении рыболова подобрать снасть для ловли именно плотвы. Чувствительная и тонкая снасть прекрасно регистрирует поклевки, а умело надетая насадка разрешает все проблемы, связанные с подсечкой. Если на удильник поставить леску 0,08—0,1 мм, маленькую по размеру мормышку (можно даже среднюю, но с маленьким крючком), правильно подобрать под мормышку кивок, то пустых поклевок почти не будет.

Приемы ведения мормышки те же, что и при ловле окуня, — быстрая игра и скоростная проводка. Плотва, как и окунь, обожает «бутерброд» из репейника и мотыля, особенно к концу сезона. Вообще, чем ближе к весне, тем предпочтительнее такие насадки, как репейник и мелкий опарыш.

Плотва менее пуглива, чем лещ, но не столь любопытна, как окунь. Лучше ловится на светлые мормышки, например посеребренные, в форме «Капельки». Мелкие планирующие мормышки с подсадкой репейника или мелкого мотыля плотва тоже не обходит стороной.

Больше всего неприятностей доставляет рыболовам мелкая плотва весом 10–15 г. У нее очень маленький рот, и если насадка надета так, что торчат хвостики, плотва будет с завидным упорством дергать за них, постепенно стаскивая насадку с крючка. В таком случае лучше всего сменить место, но если податься некуда, нужно поставить мормышку с крючком № 1–1,5, надеть колечком одного мотыля либо одну или двух личинок репейной моли.

Стандартную плотву (80—160 г) ловят обычно с насадкой из двух-трех мотылей, надетых на крючок полуколечком.

Плотва попадается во всех слоях воды, иногда в 1 м от льда, но у самой кромки встречается редко. Эта рыба хорошо управляема, прикормкой ее можно быстро привлечь на дно. Если в водоеме плотвы много, то у места прикормки ее можно ждать через 10–15 мин. В принципе она держится в тех же местах, что и окунь, может быть, с небольшим смещением в глубину.

Специальных тренировок, направленных на ловлю плотвы, спортсмены почти не проводят, так как давно подобрали ключи к ее хитростям.

ЛОВЛЯ ЕРША

В середине зимнего сезона, в так называемую глухую пору (конец февраля — начало марта), когда начинает сильно сказываться недостаток кислорода в воде, активность почти всех рыб снижается, клев замирает. И только ерш продолжает более или менее успешно ловиться. Если соревнования проводятся в этот период, спортсмены знают, что рассчитывать можно лишь на ершей.

На первый взгляд большой премудрости в ловле ерша нет, но это только на первый взгляд. Ерш жаден. У него большой рот, он свободно заглатывает любой крючок и практически любую зимнюю насадку, почти безразличен к толщине лески, минимально требователен к качеству насадки. Непритязательность ерша — это и хорошо, и плохо. Хорошо для слабых спортсменов, плохо — для опытных. При ловле ерша наиболее часты случаи, когда недостаточно подготовленные спортсмены занимают высокие места.

Чтобы добиться успеха в такой ситуации, надо все технические приемы выполнять быстрее соперников. Эта быстрота «набирается» по крохам. Быстро вытаскивать ерша все умеют, но вот быстро снимать его с крючка, молниеносно надевать насадку — тут требуются навыки, приобретаемые на тренировках. Однако, экономя секунды, не следует забывать о тактике. Замечено, что в разных частях зоны ерши ловятся по-разному, причем зависит это не только от характера клева, но и от размера рыбы. Если упустить это из виду, можно засидеться в той части зоны, где ерш мельче и поклевки реже. Нужно всегда хорошо видеть зону и ориентироваться в том, что в ней происходит. Такое умение дается не сразу, а приходит с опытом, приобретаемым в многочисленных соревнованиях.

Ерш — рыба донная, выше метра от дна не поднимается. Потому большинство поклевок бывает со дна или возле него. Ловят ерша с прикормкой. Учитывая, что он ее очень быстро уничтожает, надо через каждые 10–15 мин. подбрасывать в лунку щепотку мелкого мотыля, иначе рыба быстро уйдет к соседу.

Насадка должна быть побольше — три-четыре мотыля для среднего и крупного ерша. Мелкий ерш такую насадку будет безжалостно трясти, демонстрируя характерную ершовую поклевку. Таких «трясунов» ловят на одного мотыля, надетого колечком.

Хотя рыба эта и непривередлива, все же замечено, что лучше она ловится на темные мормышки — черного или свинцового цвета. Не надо ставить особенно мелкую мормышку: она медленно опускается, что замедляет ловлю. Спортсмены предпочитают «Капельку» — ее удобнее извлекать изо рта рыбы. Крючок— № 2,5, леска диаметром 0,12 мм при хорошем клеве, 0,1 — при плохом.

Вести мормышку, как уже говорилось, надо у дна, чередуя быструю игру с замедленной проводкой, с постукиванием о грунт и шевелениями на дне. Быстрая проводка для ерша не подходит — он берет с ходу, как бы с разбега, и при ускоренной проводке будет часто промахиваться.

Наиболее трудный момент — снятие ерша с крючка. Мало того, что он колюч — он еще глубоко заглатывает приманку. Чтобы быстро извлечь крючок, чадо надавить двумя пальцами рыбе на жаберные крышки, она сама откроет рот, и вы сможете определить, насколько глубоко сидит крючок.

Освобождая крючок, берегите руки — уколы о ершиные колючки болезненны и долго дают о себе знать. При ловле ерша приходится считаться не только с его колючками, но и слизью — полотенце при ловле ерша обязательно.

ЛОВЛЯ РЫБЫ НА БЛЕСНУ

Практика проведения соревнований по ловле рыбы на блесну показала, что их имеет смысл проводить только на тех водоемах, которые не испытывают сильного давления со стороны рыболовов-любителей. Такие водоемы расположены на севере страны, в Сибири и на Дальнем Востоке; в средней же полосе лишь новые водохранилища в первые годы своего существования изобилуют хищной рыбой. Это обстоятельство должны учитывать организаторы соревнований, чтобы у участников, да и у судей, не оставалось горького осадка из-за попусту потраченных времени, сил и нервов.

Лучшее время для соревнований по ловле на блесну — конец ноября и декабрь, если иметь в виду ужение окуня — наиболее распространенного представителя хищных рыб.

Участок для состязаний должен быть по возможности большим, чтобы участники имели простор для поиска рыбы. Желательно, чтобы участок начинался от береговой линии и захватывал часть водоема с глубиной до 4–6 м.

Тактика ловли на блесну проще, чем на мормышку, так как исключается прикармливание. Вместе с тем приходится сверлить много лунок, быстро перемещаться, задерживаясь на короткое время у лунок, где были поклевки или поимки рыбы. При блеснении самое главное — поиск: кто первым нашел окуня, того обычно трудно догнать, так как клев на блесну в определенном месте весьма короток, через несколько минут окунь уже уйдет в другое место. Поэтому нужно внимательно следить за соперниками, чтобы вовремя определить, куда движется стая.

В начале соревнований спортсмены ищут бровку или коряжник, в котором держится окунь. Обнаружив стоянку, сверлят лунки с таким расчетом, чтобы соперники не могли слишком близко пристроиться.

Техника ловли на блесну особой сложностью не отличается. Есть ряд приемов игры, которые подробно и хорошо описаны в рыболовной литературе. Основной из них — встряхивание блесны у дна, примерно на 30–40 см с дальнейшей 3—5-секундной паузой (рис. 61). При ловле на легкую блесну взмах должен быть короче, на тяжелую — длиннее, с увеличенной паузой. На подмосковных водоемах в глухую пору зимы окуни иногда ловятся на блесну, лежащую в момент паузы на дне или приподнятую и поднимающую при касании грунта муть. Каждая блесна требует своих приемов игры.

Рис. 61. Основной прием игры блесной

Удильник для ловли на блесну (рис. 62) должен быть с ручкой и катушкой. Чем больше диаметр катушки, тем лучше, так как спортсмену приходится много перемещаться, сматывать и вновь распускать леску. Спортсмены обычно пользуются отечественными удильниками, заменяя лишь заводской хлыстик на самодельный из винипласта. Удильников должно быть четыре или пять: два оснащенных леской 0,12 мм, два — 0,15 мм и один — 0,3 мм; кроме того, они попарно оборудуются одинаковыми блеснами — в случае потери одной из них можно, не затрачивая времени на привязывание новой, заменить ее аналогичной.

Многие спортсмены ставят на удильник кивок из отрезка ниппельной резинки (3–4 см), кончик его красят флюоресцентной краской в красный цвет. Кивок не столько выполняет роль сигнализатора поклевки, сколько придает блесне дрожание в момент ее остановки в вертикальном положении. Замечено, что дрожание или легкое покачивание блесны в период ее нахождения в положении 1 (см. рис. 61) способствует увеличению количества поклевок. По моему мнению, при легкой блесне (2–3 г) есть смысл ставить кивок именно для регистрации поклевок, а при тяжелой блесне (4–6 г) кивок вообще не нужен, так как поклевка прекрасно ощущается рукой. Кроме того, наличие ниппельного кивка создает неудобство при сматывании и наматывании лески на катушку. Поэтому, если уж ставить кивок, то лучше в виде пластинки, как в мормышечной снасти, увеличив ее ширину и толщину.

Блесны. Для ловли окуня наши спортсмены в настоящее время пользуются, в основном, блеснами, показанными на рис. 63, — легкими и тяжелыми. Составляющие комплект рыболова блесны отличаются друг от друга только весом: маленькая блесна может быть тяжелой за счет заливки свинцом и, наоборот, большая шестисантиметровая блесна может быть легкой, если она состоит только из металлических пластин, спаянных тонкой прослойкой олова. Колечко — обязательный элемент конструкции блесны.

Рис. 62. Удильник для ловли на блесну:

1 — резинка для крючка; 2 — ручка; 3 — катушка; 4 — тормоз катушки;

5 — отверстие для пропуска лески; 6 — хлыстик; 7 — кивок; 8 — леска

Крючок (обычно № 5–7) на блесну желательно ставить потолще, кованый, с прямым загибом. Крючок впаивают так, чтобы поддев нависал над телом блесны. Жало должно располагаться не параллельно телу блесны, а под углом примерно 5–7°. Бородку спиливать не надо, ее можно немного подточить брусочком, так как крючок с крутой бородкой трудно освобождать из пасти хищника.

В последнее время многие спортсмены отказались от красных шерстинок на крючке и заменили их кусочками кембрика красного цвета или комбинацией красного с белым либо желтым.

Опытные рыболовы знают, что из десятка (а то и более) совершенно одинаковых на вид блесен по-настоящему работает только одна. Недаром спортсмены, готовясь к соревнованиям, на тренировках в основном занимаются тем, что ищут такую блесну, которая эффективно привлекает хищника, раздражает его своей игрой и побуждает к хватке.

Первое опробование новой приманки проводят дома, в ванне, сравнивая ее игру с игрой проверенной уловистой блесны. Придавая ей незначительный изгиб или подтачивая с боков лобовую часть, можно так или иначе менять ее игру. Опыт настройки блесен в домашних условиях приобретается с годами.

Рис. 63. Окуневые блесны

Блесну следует отполировать до зеркального блеска; при хранении и эксплуатации она потемнеет, но в нужный момент, предположим в пасмурную погоду, ее достаточно слегка потереть войлоком, чтобы она опять засияла.

В Финляндии, Норвегии, Швеции, где очень популярна зимняя ловля, выпускают десятки моделей блесен, большая часть которых предназначена для ужения окуня. Они очень красивы и скорее напоминают ювелирные изделия, нежели рыболовные приманки (рис. 64). Но попытки применения их на наших водоемах показали, что большинство моделей не имеют существенных преимуществ перед нашими самодельными приманками, а на некоторые особо красивые блесны с отражателями типа «катафот» почти не было поклевок.

Рис. 64. Окуневые блескы шведских и финских фирм

На легкие блесны спортсмены ловят с колена. Это особенно важно в ветреную или морозную погоду. Если ловить стоя в ветер, то парусящая леска существенно ухудшит игру легкой блесны. В мороз же быстро замерзает поверхность лунки, ее приходится постоянно очищать, а это удобнее делать при ловле с колена.

В теплую погоду лунку следует присыпать снегом — в нее рыба идет спокойнее. И еще: блеснение в одной лунке поочередно разными по характеру игры блеснами может дать положительный эффект.

Тренировки и соревнования по ловле рыбы на блесну вырабатывают у спортсмена навыки хорошей ориентации на любом водоеме, грамотного построения тактики ловли, результативного поиска, способствуют физическому развитию. Все это пригодится и на соревнованиях по ловле рыбы на мормышку.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТРЕНИРОВКИ

Научно обоснованная методика тренировки по спортивному рыболовству пока не создана, поэтому каждый тренер строит программу подготовки по своему разумению. Цель настоящей главы — дать некоторые рекомендации, проверенные довольно длительной практикой тренерской работы и опытом собственного участия в многочисленных соревнованиях. Однако хочу оговориться, что все сказанное ниже следует рассматривать как личное мнение автора.

Программа подготовки к выполнению норматива первого спортивного разряда рассчитана на два года. Оптимальная нагрузка на одного тренера — 10–12 человек. Обучение начинается с подготовительного периода (октябрь—ноябрь), в течение которого спортсмены усваивают теоретические положения и параллельно занимаются изготовлением снастей и спортинвентаря к зимнему соревновательному сезону.

Закрепление и дальнейшее развитие теории проводится на практике в переходный период (декабрь — январь), для чего не реже 3 раз в месяц спортсмены тренируются на водоеме. На этом же этапе закладываются основы общефизической и психологической подготовки.

Соревновательный период (февраль—март) подводит итог занятиям, позволяет обнаружить упущения и внести в обучение каждого спортсмена соответствующие коррективы.

Предлагаемая типовая программа может служить основой для построения учебно-тренировочного процесса. Рассмотрим некоторые вопросы этой программы.

Физическая подготовка строится с таким расчетом, чтобы спортсмен к началу сезона обрел спортивную форму. На соревнованиях ему придется сверлить много лунок, перемещаться в поисках рыбы, то есть испытывать большие физические нагрузки, сохраняя при этом свежесть, бодрость, быстроту реакции, уравновешенность. Исходя из этого, задачей физической подготовки является развитие выносливости — способность длительное время выполнять работу.

Для общей физической подготовки достаточен комплекс ГТО, специальную же следует проводить на водоеме. С этой целью с первых занятий тренер ставит спортсменов в такие условия, чтобы им приходилось как можно чаще сверлить лунки. Например, в начале группа тренируется по ловле рыбы на блесну, тактика которой предусматривает широкий поиск сбольшой частотой сверления лунок.

Продолжительность первых занятий — не более 2 часов с 20-минутным перерывом. После 3–4 выездов на лед, когда мышцы спортсменов окрепнут, можно увеличить нагрузку и проводить 2 тренировки в день по 3 часа с тридцатиминутным отдыхом между ними.

Техническая подготовка. Уже на первом этапе тренировки в занятия постепенно вводятся элементы технической подготовки. Ее задача состоит в том, чтобы научить спортсмена большую часть действий выполнять автоматически. Для этого нужно сформировать у него необходимые навыки по технике ловли и, главное, закрепить их. Чрезвычайно важно с самого начала обучения предостеречь спортсмена от ошибок, поскольку они могут закрепиться и впоследствии затормозят рост спортивного мастерства.

Наиболее распространенные технические ошибки: большая начальная длина лески между кивком и лункой; несоответствие упругости кивка весу мормышки; запоздалая, преждевременная, слишком сильная подсечка; замедленное вываживание; неумение в нужном темпе подбрасывать прикормку; недостаточный контроль за состоянием насадки и медленная ее смена; ловля обледенелой снастью.

Опытные, хорошо тренированные спортсмены прекрасно сочетают автоматизм выполнения тех или иных элементов с умением вносить в технику ловли коррективы в зависимости от конкретных, порой неожиданных, условий соревнований (толщина льда, сила ветра, интенсивность клева, размер вылавливаемой рыбы). Поэтому тренировки надо строить так, чтобы обучающийся мог не только стереотипно повторять приобретенные навыки, но и все время совершенствовать их в процессе применения, искать наиболее эффективные приемы в различных ситуациях.

Основное средство спортивного совершенствования — тренировочные нагрузки, которые надо постепенно увеличивать. При этом следует учитывать, что началом развития вредных привычек может явиться тренировка в состоянии утомления, когда спортсмен теряет способность контролировать свои действия и допускает неточность, ошибки. Вот почему занятие должно длиться до появления у спортсмена чувства легкой усталости; отдых — обязательная составная часть тренировки.

Об уровне мастерства спортсмена свидетельствуют не только высокие результаты, но и их стабильность как на тренировках, так и на соревнованиях. С достаточной точностью степень стабильности определяется на внутригрупповых соревнованиях, которые рекомендуется проводить не реже 2–3 раз в месяц.

Некоторые вопросы тактики — где, как, какой снастью, на какую насадку и какую рыбу ловить, включаются в теоретический курс. Подробный разбор тактических действий спортсменов тренер проводит на льду, в конкретных условиях ловли. В зависимости от особенностей водоема меняется и тактика. Поэтому для полного и всестороннего освоения тактических приемов полезна частая смена водоемов на всех этапах занятий на льду.

Перед соревнованиями тренер совместно с командой разрабатывает тактический план и корректирует его в процессе состязаний. Опытный спортсмен способен самостоятельно принимать те или иные тактические решения.

Психологическая подготовка. На соревнованиях часто возникают неожиданные ситуации. К примеру: все тренировки команда проводит на водоеме с течением. Однако накануне старта выясняется, что по вполне обоснованной причине (помутнение воды, состояние ледяного покрова и т. п.) организаторы перенесли состязания на водоем без течения. Могут быть и другие случаи, не менее неприятные. В каждом из них спортсмен должен уметь управлять своими эмоциями. Собственно, это необходимо и полезно не только в спорте, но и в жизни. На соревнованиях все участники волнуются. Однако у одних это заметно, другие умеют сдерживать себя.

Ловля рыбы — не механический процесс. Он постоянно контролируется сознанием. Нужно трезво оценивать создавшуюся обстановку, правильно выбирать тактику ужения, применять оптимальную технику, анализировать выполняемые действия, наблюдать за соперниками. Все это доступно лишь при условии нормального психического состояния.

Понятно поэтому, какое большое влияние на результаты ловли, особенно в обстановке ответственных соревнований, оказывает психическое состояние участников. Даже опытные спортсмены при плохом клеве, находясь в зоне рядом с соперником, который «сел на рыбу», долго не могут восстановить психическое равновесие и, как говорят, найти свою игру. В подобных ситуациях крайне важно уметь собраться, отвлечься от чужих успехов. Иногда полезно подойти к краю зоны и поговорить с тренером (если это не противоречит установкам судейской коллегии). Способов привести себя в рабочее состояние немало; освоить их и научиться владеть ими — главная цель психической подготовки.

Несколько практических рекомендаций. Спортсмен должен знать, что самыми рьяными подсказчиками являются судьи, так как все они, как правило, рыболовы и очень любят давать неотразимые, по их мнению, советы. Зачастую некоторые из них пытаются брать на себя роль тренера, снабжая спортсменов необходимой, опять же, на их взгляд, информацией о результатах ловли в соседних зонах. Нередко бывает и так: участник в ходе соревнований делает замечания судьям, вступает с ними в пререкания. В итоге спортсмен выходит из психического равновесия, теряет самоконтроль и терпит неудачу — показывает низкие результаты.

Внимательный тренер непременно фиксирует для себя те ситуации, которые вызывают у спортсмена эмоциональные переживания. Такие наблюдения дают тренеру важный материал для изучения личности подопечного, для дальнейшей работы с ним. Психическая подготовка требует индивидуального подхода и играет важную роль в процессе становления спортсмена высокого класса.

Организация учебно-тренировочного процесса. Учебно-тренировочный процесс включает три вида тренировки — индивидуальную, коллективную и в форме соревнований. Цель индивидуальных тренировок: разучивание новых приемов ловли, исправление ошибок в уже сформировавшихся навыках, изучение вопросов совершенствования снасти, техники и тактики ловли. И все это в комплексе с физической подготовкой. Индивидуальные тренировки эффективны лишь тогда, когда они проводятся по плану, составленному тренером. Каждое занятие должно быть подчинено какой-то определенной задаче. Бесцельные тренировки вредны — они дезориентируют спортсмена, лишают способности к самоконтролю.

Коллективные тренировки обычно строятся следующим образом: тренер знакомит спортсменов с планом предстоящих занятий, затем на водоеме размечают одну общую зону — на 10 человек примерно 1000 кв. м. В разбивке зоны участвуют все спортсмены — это как бы разминка. Зону непременно надо оградить (флажками, например), чтобы в нее не заходили посторонние. Тренер делит группы на пары, в которых один ловит, а другой его контролирует. Затем роли меняются. Есть и другой вариант, когда группа наблюдает за действиями одного спортсмена, а тренер комментирует ход ловли. Так обычно осваиваются новые сложные элементы техники.

Часть тренировок проводится в виде внутригрупповых или межгрупповых соревнований. В этих случаях тренер выступает в качестве судьи. Такие соревнования ни в коем случае не надо рассматривать как экзамен, где спортсмен отчитывается, а не учится.

Их следует расценивать как репетицию перед официальными выступлениями.

После занятия проводится разбор с анализом действий спортсменов. Во время тренировки тренер внимательно наблюдает за каждым, исправляя ошибки. Иногда бывает полезно предложить спортсменам неправильно выполнить технический прием — тогда они острее чувствуют, чего им следует избегать. В занятия по технике имеет смысл вводить элементы тактики, например техника ловли и поиск или поиск с жесткой опекой и т. п.

Очень полезно начинать и кончать тренировки в одно и то же время. Оптимальный режим — с 9 часов утра до 12 часов дня. Это обычно распорядок соревнований. Если спортсмен привык тренироваться в определенные часы, то именно в это время он чувствует прилив сил и желание заниматься.

И еще один совет. Общеизвестно, что в ночь перед стартом спортсмены спят очень мало. Многие урывают драгоценные часы от сна на то, чтобы еще раз проверить снасти, принадлежности, насадку, прикормку, забывая о вредном влиянии недосыпания на нервную систему. Надо все готовить заранее, чтобы на окончательную доводку инвентаря тратить не более 2 часов. Если же спортсмен не может уснуть из-за вполне понятного предстартового возбуждения, рекомендую воспользоваться для борьбы с бессонницей точечным массажем (см. журнал «Физкультура и спорт», 1980, № 7).

ОТ ЛЮБИТЕЛЯ К СПОРТСМЕНУ

Образ рыболова-любителя очень часто ассоциируется с одиночеством, образ рыболова-спортсмена — с коллективом. Это верно, ведь занятия спортом немыслимы без коллектива, а соратников по любимому занятию можно найти всегда.

Хотя рыболовный спорт в нашей стране очень молод, но в РСФСР, УССР и прибалтийских республиках он уже получил достаточно широкое развитие. И конечно, любителям рыбалки, живущим в этих республиках, не составляет труда записаться в секцию рыболовного спорта. Рыболовам других районов страны несколько труднее найти путь к спорту. Но они должны знать, что на всех достаточно крупных предприятиях созданы и работают секции (первичные коллективы) охотников и рыболовов. Однако вступить в секцию и получить членский билет еще не значит стать рыболовом-спортсменом, так как большинство секций не культивирует рыболовный спорт, а пропагандирует и развивает любительское рыболовство. Их руководителей больше волнуют вопросы организации коллективных выездов на рыбную ловлю. И все же вступление в коллектив — первый шаг к спорту. Дальнейший путь зависит от вашей активности, желания заниматься любимым делом. И путь этот приведет вас в районные или городские секции добровольных спортивных обществ или общество охотников и рыболовов, которые работают в тесном контакте с республиканскими, краевыми, областными и городскими федерациями рыболовного спорта. Основные задачи федераций — организация и проведение соревнований по трем видам рыболовного спорта: а) кастингу; б) ловле рыбы удочкой и спиннингом; в) ловле рыбы на мормышку и блесну.

Читая книгу, вы, наверное, обратили внимание на то, что большинство зимних снастей спортсмены делают или дорабатывают сами, и в этой области открыт широкий путь творческому поиску. Следует отметить, что лучшие промышленные образцы наших товаров для зимней ловли пользуются большим спросом, а мормышки, сторожки, конструкции зимних удильников многие зарубежные страны берут за образцы.

В заключение хочу сказать, что ряд рассматриваемых здесь вопросов, особенно в разделах о методике подготовки спортсмена-зимника, еще мало изучены, а часть из них пока спорны. Но я верю, что по мере развития нашего вида спорта эти пробелы будут заполнены, а многие существующие сейчас проблемы решены.

Приложение

Типовая программа подготовки по зимним видам спортивного рыболовства

Вводная часть

Организационное занятие. Ознакомление с планом и программой обучения — 2 часа.

Развитие рыболовного спорта в нашей стране иза рубежом. Объединения рыболовов-любителей в СССР. Спортивные федерации при комитетах по физкультуре и спорту. Права и обязанности члена общества охотников и рыболовов — 2 часа.

Особенности зимних видов спортивного рыболовства. Правила соревнований по ловле рыбы на мормышку и блесну. Спортивная литература — 2 часа.

Краткая характеристика видов рыб, наиболее часто вылавливаемых на соревнованиях: окунь, ерш, плотва, лещ, щука, судак — 2 часа.

Советы врача и техника безопасности на рыбной ловле — 2 часа.

Основы спортивной психологии. Этика спортсмена — 2 часа.

Современная спортивная снасть

Удильник. Типы удильников. Составные элементы. Изготовление — 2 часа.

Кивки. Конструкции кивков. Материал. Изготовление — 2 часа.

Крючки. Виды крючков (обзор крючков, выпускаемых отечественной и зарубежной промышленностью). Классификация крючков. Травление и полировка крючков, заточка и пайка —2 часа.

Леска. Типы лесок (обзор лесок, выпускаемых отечественной и зарубежной промышленностью). Хранение, способы соединений и окрашивания лески — 2 часа.

Искусственные приманки: а) мормышки — типы, материал, технология изготовления, способы привязывания к леске; б) блесны — типы, материал, технология изготовления — 4 часа.

Оборудование и настройка снасти для ловли на мормышку — 2 часа.

Оборудование и настройка снасти для ловли на блесну — 2 часа.

Спортинвентарь: а) ледобуры — типы, конструкция, модернизация отечественных ледобуров; б) рыболовные ящики и их конструкции; в) черпак, багорик, кормушка, тара для рыбы;

г) коробки — для мотыля, репейника, мормышек, блесен;

д) зевник, экстрактор, отцеп, брусочки для заточки крючков и доводки ледобура, флажок для запасной лунки — 4 часа..

Спортивная ловля рыбы

Ловля окуня и ерша: а) снасти; б) прикормка и насадка; в) техника и приемы ловли на мормышку; г) техника и приемы ловли на блесну — 6 часов.

Ловля леща и плотвы: а) снасть для ловли леща; б) снасть для ловли плотвы; в) прикормка и насадка; г) техника и приемы ловли — 4 часа.

Ловля щуки и судака: а) снасть; б) техника и приемы ловли — 2 часа.

Тактика спортивной борьбы

Подготовка к соревнованиям —2 часа

Участие в соревнованиях, а) подготовка снасти и места ловли; б) определение рельефа дна и поиск рыбы; в) прикормка;

г) контроль за соперниками; д) получение информации, роль тренера на соревнованиях — 6 часов.

Спортивная документация—1 час.

Основы методики подготовки спортсмена

Общая и специальная физическая подготовка —20 часов. Техническая, тактическая и психологическая подготовка — 60 часов.

Внутригрупповые соревнования — 15 часов.

Практические занятия по изготовлению снастей ипринадлежностей — 10 часов.

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНОМУ РЫБОЛОВСТВУ[4]

I.Общие положения

Характер соревнований

1. Соревнования бывают командные, лично-командные и личные. В командах результаты засчитываются только команде в целом; в лично-командных результаты засчитывают одновременно участникам икоманде в целом; в личных результаты засчитываются каждому участнику в отдельности.

2. В соревнованиях любого масштаба может проводиться первенство среди мужчин и женщин, юношей и девушек (14–18 лет). Юноши и девушки, имеющие достаточную физическую итехническую подготовку, могут участвовать врозыгрыше первенства среди мужчин и женщин.

Масштаб соревнований

Соревнования проводятся: а) в первичных коллективах физкультуры; б) районые и городские; в) областные, краевые и республиканские АССР; г) чемпионаты РСФСР.

II. Порядок проведения соревнований

Спортивная ловля рыбы зимними снастями

1. Соревнования по подледной ловле рыбы могут проводиться при толщине ледяного покрова не менее 10 см. Температура воздуха, при которой можно проводить соревнования, определяется организаторами в зависимости от особенностей климатических зон.

2. На соревнованиях по ловле рыбы на мормышку разрешается пользоваться одной удочкой, оснащенной одной мормышкой. Вес, цвет и форма мормышек произвольные.

Разрешается применять любые искусственные (бисер, резина, шерстинки и т. п.), животные и растительные насадки, кроме живых и мертвых рыбок. Можно применять прикормку, но без использования стационарных кормушек или какой-либо упаковки.

3. На соревнованиях по ловле рыбы отвесным блеснением разрешается пользоваться одной удочкой, оснащенной зимней блесной с одним крючком. Длина тела блесны без крючка должна быть не менее 25 мм. Любая насадка на крючок блесны (кроме цветных ниточек и кембриков) запрещается.

4. Для соревнований зимними снастями избирается участок водоема с возможно более одинаковыми условиями в отношении рельефа дна, глубины, растительности, который разбивается на зоны по количеству участников в командах. В каждой зоне должно быть по одному участнику от каждой команды; зоны распределяются среди участников жеребьевкой. Размеры зон должны устанавливаться с учетом того, чтобы на каждого спортсмена приходилось не менее 100 кв. м.

Зоны отмечаются трафаретами с буквами А, Б, В, и т. д. (высота трафаретов 60–70 см), а их границы — шнурами или флажками. Ширина нейтральной полосы между зонами не менее 5 м (рис. 65).

Рис. 65. Примерный план разбивки участка для соревнований

5. Участники могут свободно передвигаться в своих зонах, сверлить неограниченное количество лунок, но занимать только две в любой части зоны. Ловить рыбу разрешается не ближе 5 м друг от друга и от запасной лунки. Запасная лунка обозначается флажком, выдаваемым организаторами соревнований. Диаметр лунки не должен быть опасным для передвижения по льду. Сверлить лунки можно только после сигнала «Старт!»

6. На лично-командных соревнованиях по спортивной ловле рыбы зимними снастями, начиная с областных и выше, проводятся дополнительно состязания на личное первенство среди победителей в зонах продолжительностью не менее 2 час. Количество их участников определяется положениями о соответствующих соревнованиях.

В лично-командных соревнованиях, где проводится дополнительное первенство, право на присвоение спортивного разряда дает результат, показанный участником вличном первенстве.

III. Требования к данному виду соревнований

1. Участникам, занявшим места в своих зонах, предоставляется время для подготовки снастей, приготовления прикормки, разборки коловоротов.

2. За 5 мин. до старта дается предупредительный звуковой или световой сигнал (ракета и т. п.).

3. За 15 мин. до финиша дается предупредительный звуковой или световой сигнал, а через 15 мин. — сигнал, возвещающий финиш. После этого сигнала разрешается лишь вываживание рыбы, если поклевка была до него.

4. Во время ловли снасть должна находиться в руке. Когда же спортсмен кладет ее, она должна быть вынута из лунки. Можно иметь запасные приготовленные снасти и производить в ходе соревнований замену снастей. Разрешается иметь также необходимые запасные принадлежности.

5. Команда (или участник), не явившаяся или опоздавшая на старт, снимается с соревнований.

6. В зачет принимается рыба только тех видов и размеров, которые разрешается ловить действующими в данном районе правилами рыболовства или положением о данных соревнованиях. (Например, на территории РСФСР правилами рыболовства разрешается вылов рыбы размером не меньше: леща — 30 см, судака — 40 см, щуки — 32 см и т. д.)

7. Участник, выловивший до финиша установленную положением о данных соревнованиях предельную норму, обязан прекратить ловлю, сообщить об этом судье-контролеру и сдать свой улов, размеры и количество которого немедленно фиксируются в протоколе.

8. Участники не имеют права помогать друг другу в вываживании рыбы, передавать рыбу или принимать ее от других участников или посторонних лиц.

9. Во время соревнований участники хранят улов в полиэтиленовых пакетах, которыми обеспечивают спортсменов организаторы соревнований. Загрязненная рыба (в снегу или с намерзшими кусочками льда) к зачету не принимается.

10. При определении мест, занятых участниками в зонах, участники, не явившиеся на старт и финиш или оказавшиеся без улова, получают последнее место в зоне плюс единица.

11. Продолжительность соревнований по ловле рыбы зимними снастями не должна превышать 3 час.

IV. Положение о соревнованиях

1. Положение о соревнованиях разрабатывает и утверждает проводящая их организация. Оно не должно противоречить настоящим правилам и правилам рыболовства. Вносить вположение изменения и дополнения может лишь утвердившая его организация не позднее чем за 1 час до начала жеребьевки.

2. Положение рассылается в организации, участвующие всоревнованиях, в следующие сроки:

а) о чемпионатах РСФСР — не позднее середины декабря предшествующего чемпионату года;

б) о зональных отборочных соревнованиях — не позднее чем за 3 месяца до начала соревнований;

в) об областных, городских и районных соревнованиях — не позднее чем за 1 месяц до начала соревнований.

3. В положениях о чемпионатах РСФСР и зональных отборочных соревнованиях должна предусматриваться тренировка продолжительностью не менее 3 часов на водоеме, где будут проводиться соревнования, но не в пределах участка состязаний. В положениях о соревнованиях меньшего масштаба тренировка предусматривается при наличии не менее половины участников, не знакомых с водоемом.

V. Участники соревнований

1. Кучастию в соревнованиях допускаются члены ДСО и рыболовно-спортивных обществ, включенные в заявку соответствующей организации и имеющие разрешение врача.

2. Участники соревнований обязаны:

а) знать правила соревнований по данному виду спортивного рыболовства, а также положение о данных соревнованиях и неуклонно их соблюдать. В случае нарушения правил и положения и игнорирования замечаний судей участник отстраняется от соревнований;

б) иметь и носить во время соревнований соответствующий стартовый нагрудный номер;

в) выступать в единой для своей команды спортивной форме, когда это предусматривается положением. В соревнованиях, где участвуют различные спортивные общества, иметь эмблему своего общества;

г) не вмешиваться в работу судейской коллегии и не мешать работе судей. Все необходимые справки по вопросам соревнований и их результатам участник получает через представителя, тренера или капитана команды;

д) иметь подготовленные и соответствующие данным правилам снасти;

е) своевременно являться на старт и финиш;

ж) не выходить за территорию зоны без разрешения судьи-контролера.

3. Участник имеет право подавать протест по поводу судейства. Протест подается в письменном виде через представителя, тренера или капитана команды.

VI. Представители и тренеры

1. Участвующие в соревнованиях организации выделяют, если это позволено Положением, своего представителя. В случае отсутствия представителя его обязанности выполняет тренер или капитан команды.

2. Представитель, являясь руководителем команды:

а) несет ответственность за организованность и дисциплину членов команды на соревнованиях;

б) обязан знать правила соревнований и положение о них и присутствовать па заседаниях судейской коллегии;

в) имеет право присутствовать при жеребьевке, получать справки в судейской коллегии по всем вопросам, касающимся соревнований и их результатов, подавать протесты по поводу проведения соревнований и судейства.

3. Тренер сопровождает команду от начала до конца соревнований. Ему не разрешается входить в зону, где находится участник. Однако он может во время соревнований находиться внейтральной полосе и давать спортсменам свои рекомендации.

4. Представители итренеры обязаны во время соревнований выполнять требования и замечания судейской коллегии. О представителях и тренерах, не придерживающихся правил и положений о соревнованиях и игнорировавших замечаниясудей, судейская коллегия должна информировать направившие их организации.

VII. Судейская коллегия

1. Судейская коллегия назначается организацией, проводящей соревнования. В состав судейской коллегии входят: главный судья, заместитель главного судьи, главный секретарь, судья-секретарь, старшие судьи в зонах (по одному вкаждой), судьи-контролеры в зонах.

В зависимости от масштаба соревнований состав судейской коллегии может быть уменьшен или увеличен.

2. Главный судья руководит соревнованиями и возглавляет работу судейской коллегии, распределяет обязанности среди судей, отвечает за обеспечение медицинской помощи, контролирует правильность хода соревнований, разрешает возникающие вопросы, рассматривает поступающие протесты и заявления и принимает по ним решения. Отстраняет от участия в соревнованиях нарушителей правил, а также участников, допустивших неспортивное поведение.

Проводит инструктаж судей, заседания судейской коллегии по определению результатов соревнований и по другим вопросам.

Главный судья полномочен отстранять судей, не справляющихся со своими обязанностями.

Не позднее чем через два дня сдает письменный отчет и другую документацию в организацию, проводившую соревнования.

Главный судья правомочен отменить или временно прервать соревнования из-за неблагоприятных погодных условий, мешающих нормальному ходу соревнований. Если до прекращения соревнований прошло более половины отведенного времени, состязания считаются состоявшимися. Они могут быть продолжены, если исчезнут причины, вызвавшие перерыв.

3. Заместитель главного судьи работает по указанию главного судьи, а в его отсутствие заменяет главного судью и пользуется его правами.

4. Главный секретарь принимает заявки на участие в соревнованиях, ведет регистрацию судей, проводит жеребьевку и оформляет всю документацию по данным соревнованиям.

5. Судья-секретарь работает под руководством главного секретаря и принимает участие в подведении итогов соревнований и оформлении всей документации.

6. Старшие судьи в зонах отвечают за ход соревнований в зонах, руководят работой судей-контролеров, оформляют результаты выступлений по зонам и сдают их вместе с уловом в главный секретариат соревнований.

7. Судьи-контролеры работают под руководством старших судей в зонах. Контролируют соблюдение закрепленными за ними участниками правил и положения о данных соревнованиях. При ловле за границей зоны или при несоблюдении дистанции предупреждают участника, а в случае неоднократных нарушений сообщают об этом старшим судьям. Принимают участие в определении результатов участников своей зоны.

8. Все судьи, участвующие в проведении соревнований, должны выполнять свои обязанности корректно и объективно.

9. Судьи осуществляют контроль за соответствием спасти и способов ловли требованиям настоящих правил.

VIII. Разбор протестов

1. Протесты подаются в письменном виде представителем, тренером, капитаном команды или участником — в зависимости от масштаба и характера соревнований — в судейскую коллегию сразу же после случая, вызвавшего протест, но до объявления результатов состязаний.

2. Руководители команд (участники), заявившие протест, имеют право присутствовать при разборке протеста судейской коллегией. Решения по протестам выносятся без присутствия руководителей команд (участников).

3. Решения по протестам принимаются и доводятся до сведения участников, их заявивших, до объявления результатов соревнований. Заявленные протесты и принятые по ним решения заносятся в протокол.

4. Протесты, связанные с принадлежностью участника к той или иной спортивной организации и с его правом выступать на данных соревнованиях, передаются судейской коллегией на решение организации, проводящей встречу.

5. Решения главной судейской коллегии по заявленным протестам являются окончательными.

ІХ. Определение результатов

1. Предъявленная к зачету рыба взвешивается сточностью до 5 г либо в однотипной таре, либо россыпью. Вес выше нормы, разрешенной положением о данных соревнованиях, не засчитывается.

2. За предъявленную к зачету рыбу участнику начисляется 1 балл за каждый экземпляр и 1 балл за каждый грамм веса. За досрочное предъявление улова (±2 % от веса разрешенной нормы) участнику дополнительно начисляется 1 балл за каждую минуту, оставшуюся до финиша. Сумма баллов за вес улова в граммах, количество экземпляров и досрочное окончание ловли дают результат участника в данном виде соревнований.

3. На соревнованиях в командном и личном зачетах определяются три призера (первое, второе и третье место).

4. Победители в командном зачете определяются по наименьшей сумме мест, занятых членами этих команд в своих зонах.

5. Победители в личном зачете определяются по наибольшей сумме баллов, начисленных за улов.

6. При равенстве баллов преимущество получают команда илиучастник, имеющие в улове большее число рыб.

X. Организационный комитет

1. Для подготовки соревнований организация, проводящая их, создает оргкомитет.

Оргкомитет выбирает участок соревнований, производит разбивку его на зоны, готовит необходимый инвентарь, обеспечивает порядок размещения участников, представителей, тренеров и судей, а также решает все вопросы по их приему иотправке.

2. При проведении соревнований принимает меры, предотвращающие проникновение посторонних лиц на участок водоема, отведенный для выступлений.

3. По окончании соревнований разоборудует район соревнований.

Комментарии

К п. II, 2. При подкармливании можно применять любой тип кормушек. При этом следует опустить кормушку, высыпать подкормку и тут же вынуть кормушку из воды. Различными упаковками, например сетчатыми мешочками с подкормкой, пользоваться запрещается. Сверху в лунку можно сыпать любую прикормку в любом количестве.

К п. II, 4. Как показала практика, внешние стороны зон также должны иметь пятиметровую нейтральную полосу, исключающую контакт болельщиков со спортсменами. В ней могут находиться только судьи и тренеры.

К п. II, 5. Хорошо, когда организаторы соревнований выдают спортсменам по два флажка. Желательно, чтобы оба они имели номер, соответствующий стартовому номеру спортсмена. Одним флажком участник обозначает запасную лунку, другим ту, на которой он ловит в данный момент. Лунки, обозначенные другими предметами, считаются свободными.

К п. II, 6. Вне зависимости от ранга соревнований желательно проводить личное первенство среди победителей в зонах. Только личное первенство гарантирует от случайностей и позволяет с большей вероятностью выявить сильнейших спортсменов. Если лично-командное соревнование проводится в один этап, часто случается так, что все призовые места занимают участники из одной зоны (с наибольшей концентрацией рыбы).

К п. III, 2. Обычно дается 5 мин. для подготовки снастей и спортинвентаря. Сверлить лунки и подкармливать рыбу до сигнала «Старт» не разрешается.

К п. III, 11. Лично-командные и командные соревнования по ловле зимними снастями продолжаются всего 3 час. А личное первенство, если оно проводится в один день с лично-командными состязаниями, можно сократить до 2 час, но злоупотреблять таким сокращением не следует, так как 3 час. — оптимальное время, на которое ориентируются спортсмены.

К п. VI, 3. Тренер, прежде чем войти в нейтральную зону, должен получить на это согласие судьи-контролера.

К п. X, 1. Результаты соревнований во многом зависят от работы оргкомитета. Очень важно, чтобы его члены заранее выбрали участок для ловли, проверили наличие рыбы, ее распределение на этом участке. Небрежность в выборе места может существенно повлиять на качественную сторону соревнований (часть участников может вообще остаться без улова). На выбранном участке, прежде чем разбивать зоны, надо сделать предварительную подготовку: убрать мусор, засыпать старые лунки, поставить палатки для судейской коллегии. Если зоны отделяют друг от друга не шнуром, а флажками, то их надо ставить так часто, чтобы спортсмены без труда могли определить границу своей зоны.

Таблица 1

Таблица 2

Продолжение табл. 2

Таблица 3

ЛИТЕРАТУРА

Кретти Б. Дж. Психология в современном спорте (пер. с англ.). М., «Физкультура и спорт», 1978.

Вайнштейн Л. М. Стрелок и тренер. М., изд. ДОСААФ, 1977.

Спорт и личность. Сб. ст. М., «Физкультура и спорт», 1975.

Стикутс Я. С. Некоторые вопросы подготовки спортсменов по кастингу. «Рыбоводство и рыболовство», 1973, № 5.

Соболев О. Я. Современная поплавочная удочка. М., «Физкультура и спорт», 1980.

Примечания

1

Прочность зарубежных лесок на разрыв дана в табл. 1 (см. приложение).

2

Сравнение отечественной и зарубежной нумерации крючков дано в табл. 2 (см. приложение).

3

Называя оснастку бегучей, мы отличаем ее от аналогичной оснастки с катушкой, когда леска под тяжестью приманки легко сбегает со шпули. В нашем случае рыболов стягивает леску с катушки зимней удочки.

4

Правила одобрены на заседании президиума Федерации рыболовного спорта РСФСР 3 апреля 1978 г., и с 1 января 1979 г. ими обязаны руководствоваться все рыболовно-спортивные организации РСФСР при проведении соответствующих соревнований.

Content

О.Я.СОБОЛЕВ
ЗИМНИЙ РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Предисловие

СНАСТЬ

ОСНАСТКА

НАСАДКА

ПРИКОРМКА

ИНВЕНТАРЬ

ЭКИПИРОВКА

ТЕХНИКА ЛОВЛИ

ЛОВЛЯ ОКУНЯ

ЛОВЛЯ ЛЕЩА

ЛОВЛЯ ПЛОТВЫ

ЛОВЛЯ ЕРША

ЛОВЛЯ РЫБЫ НА БЛЕСНУ

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТРЕНИРОВКИ

ОТ ЛЮБИТЕЛЯ К СПОРТСМЕНУ

Приложение

Типовая программа подготовки по зимним видам спортивного рыболовства

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНОМУ РЫБОЛОВСТВУ

ЛИТЕРАТУРА

Примечания