Юлия Владимировна Рычкова

Зимние сады и витражи

Введение

Зимний сад давно перестал быть атрибутом роскоши. Отдельно стоящий или пристроенный к дому, он стал тем местом отдыха, где комфортно всем членам семьи. Обилие света, зелени, красивых цветов и приятных ароматов помогает людям отрешиться от насущных проблем и справиться с плохим настроением. Именно здесь человек может получить хороший заряд бодрости и положительных эмоций на весь день. И что немаловажно, радовать уютом и теплом этот зеленый уголок будет в течение всего года: прочные прозрачные стены надежно защищают его от холодных ветров, зимней стужи и палящей жары.

В настоящее время с появлением новых технологий строительства и легких, но прочных материалов устройство зимних садов значительно упростилось. Появились возможности для их возведения не только в частных домах, но и в городских квартирах (например, на лоджии или балконе). Однако для того чтобы обустроить подобное место отдыха, недостаточно просто возвести стены и поставить растения. Сегодня зимним садом называют сооружение, отвечающее не только строительным, но и эстетическим нормам дизайна. Другими словами, строение должно быть не только прочным, но и красивым. И если при строительстве не возникает много вопросов, то проблема внутреннего оформления всегда была одной из самых острых. Всем хочется, чтобы зимний сад был не только теплым, но и уютным.

Оригинальность и неповторимость зимнему саду придают многими способами. Так, например, его можно оформить в каком-либо стиле, например английском пейзажном или японском. Сады украшают различными декоративными элементами (цветочницами, статуэтками, вазонами, фонариками), альпийскими горками, бассейнами, водопадами, декоративными прудами с рыбками и т. п. Однако следует помнить о том, что все элементы должны быть тщательно подобраны, сочетаться друг с другом и с общим стилевым оформлением, а не являться набором случайных деталей. Так, например, зимний сад, оформленный в виде лесной лужайки или яркого цветника, может стать естественным продолжением пейзажа за окном.

Данное издание будет хорошим пособием для тех, кто мечтает построить зимний сад собственными руками. В нем рассказывается о том, какие материалы потребуются для строительства и как их правильно выбрать. Кроме этого, в книге собрана информация не только о необходимом оборудовании, но и дизайне помещения. В частности, рассказывается о том, какие существуют стили зимних садов, как правильно построить композицию, с помощью каких декоративных элементов можно придать саду оригинальность и уют.

Глава 1

Из истории зимних садов

Живая природа играет важную роль в жизни человека, и потому так понятно его стремление окружить свое жилище садами, скверами, парками. Однако климатические условия большинства европейских государств не позволяют любоваться красотами живой природы круглый год. Лучший выход, который смогли придумать в этой ситуации люди, – устроить зимние сады и оранжереи.

Назвать точную дату появления первых подобных уголков природы, созданных руками человека, пожалуй, не сможет никто. Идея же создания райского сада (Эдема) на Земле восходит к глубокой древности.

В письменных источниках имеются свидетельства того, что уже в Древнем Риме внутренние дворики домов (атриумы) украшали цветущими растениями в подвесных кашпо и корзинах, а овощи и экзотические культуры, привозимые из военных походов, выращивали в специально сооруженных для этой цели теплицах.

Как правило, теплицы накрывали пропускающей свет слюдой, а для обогрева в зимний период использовали перегной, которым выстилали стены сооружений.

Многие декоративные экзотические растения попали в Европу во время колониальных завоеваний. Интерес к новым культурам был настолько велик, что состоятельные люди платили достаточно крупные денежные суммы, чтобы стать обладателями того или иного диковинного растения.

Коллекции тропических новинок были изумительными. Согласно источникам, одно из таких собраний привело в восторг голландского короля Вильгельма, посетившего зимой 1240 г. город Кёльн. В одном из дворцовых залов ему показали цветущий мини-сад (прототип современного зимнего сада). Это зрелище было настолько необычным, что король и его придворные обвинили садовника Альберта Магнуса, создавшего это чудо, в колдовстве.

Охотники за растениями

Интерес к тропическим растениям, проявившийся в эпоху Великих географических открытий, привел к тому, что в XVII–XVIII вв. в состав команд военных кораблей или торговых судов обязательно включали ботаников – охотников за растениями. В обязанность этих людей входило определение того, является ли найденный экземпляр лекарственным или съедобным, а также принятие решения о целесообразности ввоза того или иного растения в страну.

Одним из наиболее известных ботаников той эпохи был Вильям Дэмпайер. Во время своих многочисленных путешествий к берегам Южной Америки он собрал богатую коллекцию экзотических растений.

Последние годы жизни Дэмпайер провел в Англии; здесь им была издана книга «Новое путешествие вокруг света» (1697), в которой дано первое описание таких культур, как авокадо, саподилла, звездные яблоки.

Среди ботаников XVIII в. следует назвать Джона Батрама и его сына Вильяма из Филадельфии, Джорджа Форстера и др.

Ботанику Джорджу Форстеру, участнику научной экспедиции 1772 г., возглавляемой Джеймсом Куком, принадлежит авторство книги «Путешествие вокруг света», изданной в 1777 г. В ней собраны интересные сведения о многих неизвестных в то время тропических растениях.

На протяжении XX в. интерес к экзотической флоре тропиков среди ботаников не угасал. Они по-прежнему отправлялись в тропические страны в надежде отыскать диковинки.

Так, Дэвид Фэйрчайлд открыл большое количество новых видов тропических растений, которые и сегодня можно увидеть в знаменитом саду, носящем имя ботаника, во Флориде.

Сбором декоративных культур для зимних садов на протяжении ряда лет занимался Альфред Б. Граф. В 1957 г. он издал книгу «Экзотические растения», которая выдержала более 10 изданий. Благодаря этому человеку, создавшему оранжерею высотой около 12 м, тропические растения начали использовать в качестве элементов архитектурного дизайна.

От оранжереи к зимнему саду

Как уже было сказано ранее, наступление эпохи Великих географических открытий положило начало проникновению в страны Старого Света новых экзотических видов растений (преимущественно плодовых).

Диковинные фрукты, поступавшие из различных уголков земного шара, так понравились европейским монархам, причем не только своим внешним видом, но и вкусовыми качествами, что идея самостоятельного выращивания тропических растений вскоре получила широкое распространение во многих государствах Западной Европы.

Оранжереи (от франц. orange – «апельсин») – стеклянные помещения, условия в которых были приспособлены для выращивания цитрусовых культур и содержания животных, привезенных из теплых стран, – стали первым шагом на пути к осуществлению мечты о земном рае.

Начало строительству оранжерей для апельсиновых и лимонных деревьев было положено в конце XVI – начале XVII вв. Подобные сооружения впервые появились в загородных домах и усадьбах английской знати, а также в садах при замках многих европейских правителей.

Как правило, в зимний период теплолюбивые цитрусовые культуры содержались в застекленных помещениях, а летом их выставляли в приусадебные парки и сады, где деревья служили великолепным украшением.

Вскоре оранжереи с экзотическими растениями стали неотъемлемой ча-стью жизни великосветской аристократии. Представители высшего общества, в усадьбах которых не выращивались тропические культуры, считались едва ли не изгоями, отставшими от моды.

Среди известных людей, занимавшихся разведением экзотических растений, можно назвать первого президента Соединенных Штатов Америки Джорджа Вашингтона. Он проводил много времени в своей теплице на горе Вернон.

Согласно источникам, в 1599 г. в Ботаническом саду Лейдена была открыта первая крупная оранжерея для померанцевых, апельсиновых и лимонных деревьев (так называемый Померанцевый домик).

В 1646 г. подобные сооружения появились в Генте и Амстердаме, в 1714 г. – в Париже и Санкт-Петербурге (в Летнем саду).

Первые оранжереи представляли собой деревянные или каменные строения с большим количеством увеличенных боковых окон и непрозрачными крышами, из-за чего освещение внутри помещения было неравномерным. Таким образом, получить высокий урожай тропических плодов в подобных условиях не представлялось возможным. Кроме того, организация и строительство оранжерей требовали серьезных материальных затрат.

В Европе одним из наиболее красивых сооружений подобного типа являлась оранжерея, построенная в Версале при Людовике XIV (1643–1715), время правления которого стало периодом апогея французского абсолютизма, что, естественно, нашло отражение в постройках той эпохи.

Роскошные приемы и праздники при королевском дворе сопровождались непременным посещением оранжереи, в которой росли любимые растения монарха – около 650 апельсиновых деревьев.

С середины октября до середины мая растения содержались в оранжерее Версальского дворца, температура воздуха в которой поддерживалась на оптимальной отметке – 5–10 °С, а с наступлением теплых дней их выставляли наружу.

Помещение ежедневно проветривали, чтобы снизить показатель влажности воздуха, и 1 раз в мес вручную поливали почву в кадках с деревьями. Оранжерея, созданная по приказу «короля-солнце», существует в Версале и по сей день. В ней так же, как и много лет назад, выращивают любимые апельсиновые деревья Людовика.

Стеклянные крыши, способствующие проникновению солнечных лучей внутрь помещения, впервые были использованы на территории Англии в 1717 г.

Спустя несколько десятилетий из стекла стали делать не только крыши, но и стены оранжерей, примером чему может служить Хрустальный дворец Джозефа Пакстона, возведенный в 1851 г. в Англии.

Первый зимний сад (оранжерея), доступный для посетителей, был открыт в 1820 г. в Лейпциге.

В нем имелся ботанический сад, кофейня на 600 мест и около 25 тыс. различных растений, собранных из различных уголков земного шара. Сад пользовался большой популярностью, и от посетителей не было отбоя.

Начиная с середины XVIII в., в различных странах издавались руководства по устройству оранжерей. Наибольшей известностью пользовались следующие работы: «Каждый человек – садовник» неизвестного автора (1767), «Краткий словарь садовника» Джона Аберкромби (1786), «Садовник оранжереи» (1789) и др.

Для выращивания экзотических растений в специальных помещениях были необходимы особые отопительные системы. Одна из таких систем, получившая широкое распространение в конце XVII в., представляла собой встроенные в кирпичные стены спиральные дымоходы.

Пользовался популярностью и другой, более простой способ отопления оранжерей, предусматривавший наличие в помещениях больших ям, которые полностью заполнялись горячими углями. Согласно некоторым источникам, подобная система обогрева получила распространение еще в 1684 г.

В начале XIX в. в Голландии для обогрева оранжерейных помещений и теплиц была впервые использована система водяного отопления, хотя приоритет в ее применении оспаривает Франция (в некоторых источниках, датированных 1777 г., имеются упоминания об использовании горячей воды для отопления жилых помещений).

Данная система действовала по следующему принципу: из котла, в котором производился нагрев, горячая вода поступала в трубы, а затем, охладившись, снова возвращалась в котел. Нагреваясь, трубы отдавали тепло, таким образом в помещении поддерживалась оптимальная температура воздуха.

В 1802 г. в Англии для отопления оранжерей начали использовать воздушную систему обогрева. Принцип работы такой системы сводился к следующему: древесную кору укладывали в длинные желоба, при гниении она выделяла тепло и одновременно способствовала увлажнению воздуха в помещениях, предназначенных для выращивания привезенных из тропиков экзотических растений (в том числе и орхидей).

Описанные системы отопления в дальнейшем были усовершенствованы и приспособлены для выращивания теплолюбивых тропических культур даже в домашних условиях.

Необходимо отметить, что, помимо систем отопления, в оранжереях были предусмотрены вентиляционные отверстия, обеспечивающие доступ свежего воздуха в помещение, и приспособления для затенения.

Особое внимание уделялось дизайну оранжерей и зимних садов. Свидетельством тому может служить «Цветочный календарь» знаменитого ботаника XIX в. Джеймса Мэнглеса, изданный в 1839 г. В этой работе, наряду с описанием существующих систем отопления и популярных видов экзотических растений, давалась информация о выборе цветочных горшков, а также различных декоративных приспособлений, предназначенных для выращивания тропических культур.

В современном представлении оранжерея несколько отличается от зимнего сада. В оранжереях создают особый микроклимат, который соответствует природным условиям, существующим в местах естественного произрастания растений. Делается это для того, чтобы получить пригодные в пищу плоды.

Зимние сады имеют преимущественно декоративное назначение. Здесь собирают растения, отличающиеся высокими декоративными показателями, а плодоношение этих культур не является главной задачей.

Первый шаг к современному типу зимних садов был сделан в конце XIX в., когда один из передовых архитекторов реализовал свою идею и соединил оранжерею с жилым помещением.

Появлению зимних садов современного типа способствовало также развитие производства металлических конструкций и листового стекла. Данные материалы, а также керамическая плитка получили широкое применение в эпоху модерн (конец XIX – начало XX вв.).

К этому периоду относится активное строительство в крупнейших городах Западной и Восточной Европы пассажей со стеклянными крышами. Они представляли собой крупные торгово-деловые центры с магазинами, конторами и зонами отдыха, обязательным элементом которых являлись цветники и зимние сады.

Характерной особенностью последних можно назвать наличие большого количества металла (клепаный металлический каркас, нередко с коваными узорами), стекла (стеклянная крыша и перегородки) и керамики (вымощенный плитками пол).

В ботанических садах открывались оранжереи с большими, выполненными из стекла многопролетными галереями, предназначенными для субтропиче-ских и тропических растений.

Каркас оранжерей, как и зимних садов, делался из металлических конструкций, а внутреннее пространство оснащалось паровым отоплением и электрическим освещением.

В 1910 г. попытку создания зимнего сада современного типа предпринял немецкий архитектор, дизайнер и теоретик архитектуры Вальтер Гропиус, главной заслугой которого является разработка новых архитектурных форм. Он стремился сделать сооружения такими, чтобы по внешнему облику можно было определить их функциональное назначение.

При строительстве по проекту Гропиуса виллы Армина в Помперне помещение, предназначенное для содержания тропических растений, было присоединено к традиционному для того времени дому в стиле необарокко. При этом крышу и стены конструкции, названной зимним садом, выполнили из стекла.

Примерно к этому же времени относится появление концепции перетекающих пространств, согласно которой объемы здания и природа являются взаимно проникающими. Иными словами, здание представляет собой единое целое со свободно раскрывающимся пространством, органично связанным с окружающей средой.

Автором данной концепции является американский архитектор и теоретик архитектуры Франк Ллойд Райт, лучшими творениями которого считаются «Дом над водопадом» в Пенсильвании (1936) и Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке (1956–1959).

Первоначально прием соединения жилого помещения с остекленной конструкцией, предназначенной для выращивания экзотических культур, использовали лишь при проектировании домов частных владельцев, но уже в начале XX в. зимние сады получили широкое распространение в многоэтажных домах и общественных зданиях.

Зимние сады постепенно превратились в место светских развлечений. Наряду с экзотическими плодовыми и декоративными растениями, здесь стали размещать скульптурные композиции, мебель, картины известных мастеров живописи. Нередко в зимних садах можно было увидеть гроты и водопады, созданные руками людей.

Рубеж XIX–XX вв. стал временем триумфального шествия пальмы. Это экзотическое растение можно было встретить повсюду: в ресторанах, фойе театров, банках, светских салонах.

Различные виды пальм составляли основную массу растений, произраста-ющих в зимних садах и оранжереях. Не менее популярными были и такие культуры, как лилия и астильба, ставшие, как и пальма, символами эпохи модерн.

Следует отметить еще одну характерную особенность зимних садов конца XIX – начала XX вв.: растения здесь высаживались не в грунт, а в кадки, которые затем расставлялись либо геометрически правильно, либо группами, повторяющими ландшафт тропического леса или джунглей. Особые композиционные решения зимних садов эпохи модерн встречались нечасто, в отличие от открытых садов, где садовники прилагали максимум усилий, чтобы удивить посетителей.

Экономические проблемы, вызванные Первой и Второй мировыми войнами, способствовали утрате интереса к зимним садам. Второе рождение они получили только в 80-е гг. XX в., когда зимние сады вновь стали включать в проекты зданий, имеющих различное функциональное назначение: жилых, общественных, промышленных и др.

Передовые технологии, находящие применение при строительстве зимних садов, сделали возможным использование различных новинок, например, регуляторов температуры воздуха, благодаря которым и летом и зимой человек может чувствовать себя в саду по-настоящему комфортно.

Современный зимний сад является буферной зоной между жилым помещением и окружающим миром растений, эта особая комната позволяет изменить внешний вид дома и даже расширить жилое пространство.

Зимний сад можно сделать не только в виде отдельного помещения, но и спланировать как столовую, спальню, комнату отдыха, рабочий кабинет, бильярдную. В этом главное функциональное отличие зимнего сада от оранжереи, не являющейся частью жилого пространства, а предназначенной лишь для выращивания экзотических культур.

Сегодня, в век высоких технологий и частых стрессов, люди могут по-настоящему оценить достоинство этих уникальных сооружений, позволяющих соприкоснуться с живой природой и отдохнуть от шума и суматохи современных городов.

Зимние сады в России

Модные тенденции, охватившие всю Европу, не могли не затронуть Россию. Зимние сады и оранжереи также получили здесь широкое распространение.

Источники свидетельствуют, что еще в XVIII в. в Спасо-Преображенском, Соловецком, Валаамском и ряде других северных монастырей существовали каменные, обогреваемые оранжереи, в которых, несмотря на суровые климатические условия и короткий световой год, монахи выращивали диковинные растения, привезенные из тропических стран. Необходимо отметить, что экзотические культуры даже плодоносили.

К этому же периоду относится появление первых зимних садов в богатых домах Петербурга, Москвы и их окрестностей.

Достаточно известными являются оранжереи и зимние сады в усадьбах Кусково (архитектурный ансамбль XVIII в. в Подмосковье, принадлежавший ранее графам Шереметевым), Павловск (архитектурно-парковый ансамбль XVIII–XIX вв. в Ленинградской области, бывший ранее загородной резиденцией русских царей), Архангельское (архитектурный ансамбль XVIII–XIX вв. в Подмосковье, принадлежавший ранее князьям Голицыным и Юсуповым).

Мода на зимние сады находила отражение и в архитектурном облике особняков XIX в. Примером тому может служить дом балерины М. Ф. Кшесинской, фаворитки императора Николая II, где под зимний сад было отведено просторное помещение. Зимний сад с фонтанами и экзотическими растениями размещался ранее и в бывшем атриуме Мариинского дворца, в котором в настоящее время находится зал заседаний петербургского ЗАГСа.

Пожалуй, единственный зимний сад, занимающий место своей первоначальной закладки, сохранился в Доме ученых в Петербурге, бывшем дворце великого князя Владимира Александровича.

Конец XIX – начало XX вв. стали для России, как и для всей Европы, временем общественных зимних садов. В крупнейших городах страны возводились пассажи со стеклянными крышами, в которых отдельное помещение отводилось для экзотических растений. Таковы магазин ГУМ на Красной площади, построенный в 1890-е гг., Петровский пассаж на Петровке, возведенный в 1906 г. по проекту архитектора Б. В. Фрейденберга (конструкции для стеклянной крыши этого сооружения были изготовлены инженером В. Г. Шуховым).

Необходимо отметить, что прообразом зимнего сада в России явились веранды – закрытые, защищенные от ветра и дождя деревянные террасы с небольшим количеством стеклянных поверхностей (как правило, остекление начиналось на уровне обычных окон).

Веранды служили своеобразным связующим звеном между домом и улицей и по своему функциональному назначению соответствовали зимним садам западного типа.

В настоящее время зимние сады находят в России все большее количество поклонников. Новые конструктивные решения и материалы, а также современные инженерные и технические возможности в области отопления, вентиляции и затенения позволяют устроить зимний сад не только на террасе загородного дома, но и на застекленном балконе городской квартиры.

Отечественные строительные компании достаточно широко предоставляют услуги по сооружению зимних садов. При этом в соответствии с пожеланиями заказчика разрабатываются различные варианты объемно-планировочных решений. Так, при проектировании элитных жилых домов архитекторы предусматривают для зимних садов специальные остекленные помещения и эркеры в квартирах, расположенных на верхних этажах.

И хотя сегодня частный зимний сад остается достаточно дорогим удовольствием, при наличии соответствующих денежных средств его можно устроить и в обычной городской квартире с большими окнами и высокими потолками.

Зимним садом может стать и остекленная лоджия площадью более 10 м2. Однако для этого ее придется утеплить изнутри и установить отопительную систему.

В таком садике можно выращивать растения, выдерживающие понижения температуры воздуха до 8–10 °С, а при наличии мощной системы отопления – и экзотические культуры.

Глава 2

Строительство зимних садов

О зимнем саде – прекрасном уголке природы, позволяющем спрятаться от городской суеты, – сегодня мечтают многие, однако строительство этого райского сада требует достаточно больших материальных затрат.

Конечно, люди состоятельные – владельцы коттеджей и элитных квартир – могут обратиться с этой проблемой к архитекторам и дизайнерам.

Тем же, кто решил самостоятельно воплотить свою мечту в жизнь, придется подумать не только о деньгах, но и научиться строительному делу, познать мастерство дизайнера и стать ботаником, знающим особенности произрастания многих видов тропических растений.

Проектирование и планирование

Зимний сад – достаточно сложное сооружение, поэтому, прежде чем приступить к его строительству, необходимо все тщательно продумать и спроектировать. Это нужно для того, чтобы, во-первых, в полной мере раскрыть все достоинства зимнего сада и отыскать оптимальное решение, затратив при этом минимум средств; во-вторых, избежать технических ошибок.

При проектировании важно учесть местоположение, форму и тип сооружения, его ориентацию по сторонам света, возможность затенения, выбрать оптимальные варианты вентиляционной и отопительной систем.

Необходимо также учесть особенности растений, поскольку каждое из них предъявляет свои требования к условиям произрастания: нуждается в определенном количестве солнечного света, температуре и влажности воздуха. Возможно, для принятия правильного решения понадобится помощь специалиста.

Итак, если решение о строительстве зимнего сада все же принято, разместить его следует на наиболее освещенном в течение дня месте. Длительность освещения должна составлять не менее 10–12 ч, хорошее естественное освещение позволит значительно сократить расходы на осветительное оборудование. Недостаток солнечного света в осенне-зимний период можно компенсировать электрическим освещением.

Проблему освещения, столь необходимого растениям для нормального роста и развития, можно решить, выбрав правильную ориентацию сада относительно сторон света. Она может быть любой, все зависит от желания владельца, архитектурного облика жилого дома, природного ландшафта, а также от предназначения «стеклянного дома» (важно учесть, будет ли он использоваться только для общения с живой природой или там будут проходить приемы гостей).

Каждый вариант размещения зимнего сада имеет свою специфику.

Ориентация в южном направлении дает хорошую возможность для экономии энергии, в таком случае в помещении создается эффект теплицы.

Для использования такого зимнего сада в качестве жилого помещения потребуется провести ряд мероприятий – продумать систему вентиляции и возможность применения затеняющих устройств. Если этого не сделать, температура и влажность воздуха в саду будут в солнечные дни очень высокими, как в парилке русской бани.

Необходимо отметить, что летом, весной и осенью интенсивность освещения в южном зимнем саду будет больше, чем зимой, когда солнце стоит низко над горизонтом. В зимние месяцы потребуется дополнительное освещение, так как продолжительность светового дня в это время не превышает 6 ч.

Зимний сад, ориентированный в северном направлении, станет своеобразным климатическим буфером между домом и окружающей природой: холодный ветер и стужа не смогут достичь стен жилого дома, тем самым будут значительно снижены затраты на отопление.

В зимнем саду северной ориентации не потребуется больших материальных затрат на устройство вентиляционной системы и затенения.

Мягкий рассеянный свет, равномерно распределяющийся по всему помещению практически весь год, создаст подходящие условия для устройства в саду рабочего кабинета, зеленого уголка отдыха или оранжереи. Северный сад также можно сделать продолжением кухни или столовой.

Зимний сад, расположенный с восточной стороны дома, имеет хорошее, хотя и менее интенсивное, чем южное, освещение, не перегревается в дневные часы, тем не менее вентиляционная система и затенение здесь также необходимы.

Сад восточной ориентации идеально подходит для выращивания растений и использования в качестве жилого помещения. Здесь можно завтракать, поскольку в утренние часы в восточные окна проникает большое количество солнечного света.

Западный зимний сад станет великолепным дополнением зоны отдыха: собрав за день солнечное тепло, он только вечером отдаст его обратно.

В таком саду можно проводить послеобеденное время, коротать длинные зимние вечера и устраивать красивые романтические ужины.

В зимний период естественного освещения в ориентированном на запад саду будет вполне достаточно, однако в летние месяцы возможен сильный перегрев растений, поэтому западный зимний сад в большей степени подходит для содержания теплолюбивых экзотических культур.

Зимние сады юго-западной и северо-западной ориентации пригодны для выращивания преимущественно теневыносливых растений, поскольку интенсивность освещения в таких помещениях невысока (практически всегда остается затенение). Для светолюбивых культур здесь придется установить дополнительные осветительные приборы.

При выборе формы зимнего сада предпочтение можно отдать любой – от стандартной четырехугольной до круглой и многоугольной. Все зависит от вкуса и фантазии проектировщика. Главное, что следует учесть, делая выбор, – форма зимнего сада не должна создавать препятствий для проникновения солнечного света внутрь помещения.

Важный этап проектировочных работ – планировка внутреннего пространства зимнего сада. В нем следует выделить основные функциональные зоны – зону отдыха, сад, предназначенный для выращивания растений, и коммуникативную зону для свободного прохода.

В зоне отдыха можно разместить небольшой столик и несколько стульев или кресел. При необходимости, если, например, планируется принимать в зимнем саду гостей или отдыхать всей семьей, площадь этой зоны можно увеличить за счет уменьшения площади сада и количества растений.

В зоне отдыха будут вполне уместны небольшой столик и несколько стульев или кресел

Напротив, если предполагается больше времени проводить в саду с целью получения удовольствия от общения с живой природой, можно уменьшить зону отдыха и увеличить таким образом вторую функциональную зону.

Коммуникативная зона для свободного прохода должна всегда оставаться достаточно просторной.

В противном случае может возникнуть ощущение тесноты и скученности, что негативно отразится на впечатлении, вызванном посещением зимнего сада.

Наиболее удачными считаются конструкции, в которых зимний сад открыто сообщается с жилым зданием. В этом случае зону отдыха можно устроить в примыкающей к саду комнате, создав в ней соответствующую атмосферу. Прозрачная крыша и остекленный фасад позволят сделать более светлыми помещения внутри дома. Зимний сад должен образовывать единое целое с жилым домом. Однако стиль, в котором сад выполнен, может несколько отличаться от того, в котором выдержана основная постройка. Нередко стилевой контраст является прекрасным дизайнерским решением, несущим в себе особую прелесть.

Для формирования архитектурного облика зимнего сада большое значение имеет этажность сооружения. Создать эффект расширения пространства и сделать здание зимнего сада более выразительным можно с помощью двухэтажного объема.

Такое сооружение при сохранении стилевого единства архитектурного ансамбля нередко становится доминирующим.

В плане второго уровня можно устроить галерею, она обеспечит наилучшую возможность для созерцания обширного, ярко освещенного помещения с экзотическими растениями.

Большое значение придается выбору цвета, который способен придать особую выразительность архитектурному решению постройки. Для зимнего сада и дома можно использовать широкую палитру красок – от элегантных пастельных тонов до ярких, призванных обратить на себя внимание.

Возможны различные варианты применения цветовой палитры – например, контрастное противопоставление или использование нескольких оттенков одного цвета. Главное – обладать чувством меры.

Наиболее удачными для зимнего сада цветовыми сочетаниями признаются белый и цвет натурального дерева, а также белый и цвет анодированного металла.

Серьезно следует подойти и к выбору типа и размера оконных и дверных блоков, определить их оптимальное количество и варианты размещения. При этом следует помнить, что двери и окна будут располагаться не только в вертикальных фасадных плоскостях, но и в горизонтальных.

Коммуникативная зона для свободного прохода должна быть просторной

Зимний сад можно сделать отапливаемым и неотапливаемым. В первом случае он как бы расширяет жилое пространство, поэтому нередко сад располагают рядом с кухней, гостиной или столовой, чтобы можно было беспрепятственно пройти из них в «стеклянный дом».

Неотапливаемый зимний сад служит своеобразным энергосберега-ющим буфером перед жилым зданием. Такой сад с одинарным остеклением и теплоизолирующими стеклопакетами у стен основного строения больше напоминает веранду. По назначению и типу отопления различают следующие типы зимних садов:

– буферный;

– верандного типа;

– жилой;

– оранжерейного типа.

Буферный зимний сад представляет собой нежилое, неотапливаемое помещение. Таким садом может стать остекленная лоджия или балкон, специально оборудованный входной тамбур в частном доме.

Зимний сад верандного типа – это сезонно жилое, неотапливаемое или частично отапливаемое, слабоозелененное помещение.

Жилой зимний сад представляет собой помещение, оснащенное системой отопления и вентиляции, с большим количеством редких растений, привезенных из тропиков. В таком саду можно содержать не только растения, но и экзотических животных – хамелеонов, змей, попугаев, а также рыб.

Зимний сад оранжерейного типа – это практически нежилое, частично отапливаемое помещение с многочисленными экзотическими растениями.

Говоря о типах зимних садов, необходимо отметить, что только 30% владельцев коттеджей при проектировании дома предусматривают устройство на участке подобного сооружения. Остальные 70% пристраивают стеклянное здание к уже готовому жилищу.

Конечно, в этом нет ничего страшного, хотя сад, спроектированный одновременно с домом, более органично вписывается в ландшафт приусадебных владений. Кроме того, в этом случае можно предусмотреть строительство интегрированного зимнего сада, примыкающего к дому с двух или трех сторон.

Интегрированный зимний сад представляет собой сооружение со стеклянной крышей, тесно связанное и даже частично проникающее в жилое строение. В таком помещении, нередко становящемся эстетическим и функциональным ядром дома, можно эффектно разместить жилые помещения (гостиную, столовую) или холл.

Объемно-планировочная структура интегрированного зимнего сада во многом зависит от архитектуры самого дома, при этом внести какие-либо кардинальные изменения в конструкцию сада в дальнейшем весьма проблематично.

Интегрированный зимний сад должен иметь прочные конструкции, обеспечивающие безопасность всего сооружения. Оптимальный вариант – сделать несущий каркас из металла, для остекления использовать каленые внешние стекла стеклопакетов, а для обеспечения безопасности воспользоваться триплексом. На форточках для проветривания (если они в крыше) необходимо сделать надежное уплотнение.

Зимний сад, пристроенный к дому, примыкает к нему с одной стороны или с двух, если его размещают на углу. В последнем случае сад, огибающий угол дома, предполагает гораздо большие материальные затраты на остекление.

Особое внимание нужно уделить выбору типа и размера оконных и дверных блоков

Прозрачная крыша пристроенного зимнего сада при соответствующей высоте сооружения позволяет создать ощущение легкости. Растения, выращиваемые в зимнем саду, создают атмосферу покоя и уюта, улучшая в целом микроклимат жилища и гармонизируя отношения между людьми.

Строительные работы

Безопасность конструкции, защищенность внутреннего пространства от перегрева и переохлаждения, оптимальное пропускание солнечного света – таковы главные характеристики идеального зимнего сада.

Основными этапами строительных работ по созданию этого райского уголка являются закладка фундамента, монтаж и установка каркаса, остекление.

Однако, прежде чем приступить к строительству, необходимо правильно выбрать материалы. Следует отметить, что все материалы, используемые при создании зимнего сада, имеют свои достоинства и недостатки, различаются по стоимости и техническим характеристикам.

Выбор материалов

Главные элементы конструкции зимнего сада – несущий каркас, стены и крыша.

Выбирая конструкцию сада, необходимо тщательно продумать следующие моменты:

– определиться с размерами;

– выбрать и правильно разместить устройства для защиты от солнца;

– выбрать и правильно расположить элементы вентиляционной системы, учитывая при этом возможность экономии энергии;

– обеспечить теплозащиту и отвод образующегося при испарении конденсата;

– обеспечить защиту внутреннего помещения зимнего сада от осадков (в том числе герметичность при сильных осадках).

А теперь непосредственно об элементах конструкции.

Каркас, являющийся скелетом зимнего сада, должен обладать достаточной прочностью и долговечностью, чтобы выдерживать не только тяжесть кровли и стен, но и нагрузку, возникающую из-за деформации жилого дома и зимнего сада.

Несущие конструкции изготавливают из металла (алюминия, стали), дерева, поливинилхлорида (ПВХ), а также из дерева, облицованного алюминием.

Наиболее широкое применение при строительстве зимних садов находят каркасы из алюминия и алюминия, скомбинированного с деревом или металлом.

Алюминиевые профили отличаются долговечностью: зимние сады, смонтированные из этого материала, могут прослужить без капитального ремонта 70–80 лет и более.

Необходимо отметить, что сплав алюминия с магнием значительно увеличивает прочность каркаса, а сплав с кремнием – улучшает литейные характеристики материала.

Главное преимущество алюминия перед другими материалами в том, что он не содержит вредных для человеческого организма примесей, устойчив к длительному воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур, ему не страшны резкие перепады температурных показателей.

Каркасы для зимних садов изготавливают из алюминия, стали, дерева или поливинилхлорида

Кроме того, благодаря слою порошковой полимерной эмали алюминий способен сохранять свой первоначальный цвет в течение длительного времени. Подобная окраска защищает алюминиевые конструкции от коррозии.

Наиболее стойкими из разноцветных полимерных покрытий являются полиэстерные порошки с отвердителем, обладающие высокими защитными свойствами. Покрытия наносят на тщательно подготовленную поверхность способом напыления, а затем полимеризуют при температуре 200 °С.

Профили из алюминия делают полностью термоизолированными, со специальными вставками из полиамида, то есть внешние части конструкции, расположенные со стороны улицы, не соприкасаются с внутренними, благодаря чему холод не проникает внутрь помещения зимнего сада.

Сооружения, выполненные из алюминиевых профилей, имеют безупречный внешний вид и выглядят легкими и воздушными. При строительстве зимних садов обычно используют алюминиевые конструкции сложной формы, обеспечивающей достаточный запас прочности.

Стальные и деревянные каркасы не находят столь широкого применения в строительном деле. Эти материалы не обладают долговечностью алюминия, они чувствительны к атмосферным воздействиям. Кроме того, конструкции из дерева дорого стоят.

Достоинством деревянных профилей является то, что они создают ощущение тепла и комфорта в помещении. Их изготавливают для индивидуальных заказчиков по специальным проектам, причем изогнутые части каркаса делают из склеенных слоев, а не из массива.

В странах Америки и Западной Европы для изготовления каркасов зимних садов используют канадский кедр, бирманский тик и некоторые породы красного дерева, произрастающие на Филиппинских островах и в Западной Африке. Однако такие конструкции требуют больших материальных затрат, поскольку цены на названные породы деревьев достаточно высоки.

Обычную древесину, используемую при строительстве зимних садов, желательно сочетать с металлом (например, алюминием) для придания дереву большей прочности.

Каркасы из поливинилхлорида, хотя и не такие прочные, как алюминиевые, но сравнительно дешевые. В этом причина столь широкого использования ПВХ при строительстве зимних садов.

Следует отметить, что в последние годы все чаще начали применять комбинированные конструкции. Так, для придания большей прочности поливинилхлоридные конструкции дополняют стальными вставками, а для усиления конструкции кровли применяют профили из алюминия. В алюминиевых каркасах иногда используют декоративные наклейки из ПВХ.

Особое внимание при создании каркасов следует уделить местам примыкания рам к основанию, зимнего сада к жилому дому, а также соединению стен с крышей.

Выбрав подходящий материал для несущей конструкции, можно переходить к проблеме выбора материала для стен и крыши.

Крыша зимнего сада – это особая конструкция, призванная обеспечить поступление достаточного количества тепла и света в помещение. Как правило, ее делают из того же материала, что и стены.

Крыша зимнего сада может быть как прозрачной (стеклянной), так и непрозрачной (например, из поликарбонатных плит)

В последнее время для этой цели все чаще используют оргстекло и сотовый поликарбонат – сравнительно легкие материалы, не требующие дополнительных опор. Обычное стекло для остекления крыши непригодно, поскольку оно достаточно тяжелое и легко бьется.

Установка стеклянной крыши требует особых мер безопасности и сооружения триплекса – конструкции, в которой 2 стекла соединяют друг с другом с помощью специальной пленки. Это делает стекло более прочным и позволяет при сильном ударе не разбиваться на мелкие осколки, способные нанести людям серьезные ранения.

Для установки поликарбонатных панелей меры безопасности, описанные выше, излишни. Дело в том, что этот материал обладает достаточной упругостью, что позволяет ему отталкивать предметы, которые могут упасть на крышу во время ураганного ветра и нарушить ее целостность.

Неоспоримые достоинства поликарбонатных плит – их легкость, простота транспортировки и установки, ударопрочность (по этому показателю они почти в 200 раз превосходят стекло); благодаря своей ячеистой структуре панели являются хорошим теплоизолятором.

Внешнюю поверхность поликарбонатных плит можно без труда окрасить в любой цвет, это создаст дополнительную защиту для растений от ультрафиолетового излучения. Главный недостаток данного материала – он несколько рассеивает свет.

Необходимо сказать, что непрозрачное покрытие для крыш зимних садов может быть таким же, как и на основном здании, а может и отличаться от него.

Стены зимнего сада обычно делают полностью прозрачными – в виде одного большого окна или с небольшими простенками между окнами. Такие стены должны быть герметичными, достаточно прочными, с плотно прилегающими оконными рамами и форточками.

Обычно для покрытия стен зимних садов используют стеклопакеты

Для устройства стен зимнего сада обычно используют стеклопакеты с прозрачным, зеркальным, тонированным и энергосберегающим стеклом, триплексом, а также с непрозрачным заполнением. Этот материал надежно защищает внутреннее пространство зимнего сада от холода.

Стеклопакетом называют герметично соединенные между собой по периметру листы стекла, пространство между которыми заполнено инертным газом.

Для придания стеклопакетам большей прочности используют триплекс или наклеивают на стекла укрепля-ющие пленки. Благодаря этим пленкам стеклопакеты выдерживают удары с энергией до 380 Дж и взрыв заряда тротила массой до 2 кг, произведенный в 5 м от сооружения.

В последние годы широкое распространение получили стеклопакеты с многослойным теплозащитным покрытием, предотвращающим появление парникового эффекта в помещении и защищающим растения и людей от воздействия ультрафиолетовых и инфракрасных лучей.

Изоляционные солнцезащитные стекла, имеющие определенный коэффициент пропускания энергии, обеспечивают растениям постоянную защиту от интенсивного воздействия солнечных лучей, препятствуют появлению слепящего эффекта, а также обеспечивают хорошую теплоизоляцию и предохраняют сооружение от перегрева.

При использовании изоляционного солнцезащитного стекла следует помнить, что оно может служить лишь дополнением, но ни в коем случае не полной заменой механической солнцезащитной системы. Места соединения изоляционных стекол с другими элементами конструкции зимнего сада должны иметь определенный уровень защиты от воздействия ультрафиолетового излучения, это позволит избежать повреждений уплотнительного материала. Если такой защиты нет, нужно сделать специальное покрытие, например из бутиловой ленты с защитной алюминиевой пленкой.

Говоря об остеклении зимнего сада, необходимо также отметить, что выбор вида стекла во многом зависит от того, будет ли сад отапливаемым или неотапливаемым.

В отапливаемом сооружении лучше всего использовать низкоэмиссионное стекло с малым коэффициентом теплопроводности. Оно отражает большую часть энергии в помещении, а от энергоэффективности стекла (то есть его энергосберегающих свойств) во многом зависят расходы на отопление сада. Такое стекло достаточно прозрачно и хорошо пропускает солнечный свет, что очень важно для нормального развития растений.

При постройке неотапливаемых зимних садов, предназначенных исключительно для получения пассивной солнечной энергии, можно остановить выбор на обычных однокамерных стеклопакетах.

Нередко внешнее покрытие, изоляция системы остекления и места соединения стекла со строительными деталями испытывают высокие нагрузки из-за большой величины снежного покрова и скапливающейся воды. Кроме того, внешнее стекло испытывает дополнительные термические нагрузки при нагревании. В связи с этим показатель прочности стеклянного покрытия играет важную роль при выборе.

Если в качестве покрывающего материала для стен предполагается использовать пластик, необходимо выбрать достаточно прочный материал, который не сломается под тяжестью крыши и выдержит постоянно меняющиеся внешние нагрузки (скапливающиеся атмосферные осадки и т. п.).

Для внутренней отделки помещения зимнего сада желательно брать влаго– и теплостойкие, достаточно долговечные материалы.

Для отделки потолка, если крыша в зимнем саду непрозрачная, подойдут влагостойкие панели из поливинилхлорида или какого-либо другого материала, обладающего аналогичными свойствами. Простенки между окнами (если они есть) можно оклеить моющимися обоями или декоративной пленкой, которую также можно обрабатывать синтетическими веществами.

Оконные рамы, дверные панели, полки и перегородки можно выполнить из ПВХ. Главные достоинства данного материала – малый вес, устойчивость к внешним воздействиям (в том числе к атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению), светостабилизированность, способность к поглощению вибраций, низкое водопоглощение, высокие тепло– и звукоизоляционные свойства, химическая стойкость, высокая технологичность изготовления. Это трудновоспламеняемый материал, соответствующий требованиям пожарной безопасности.

Промышленностью выпускаются листы вспененного ПВХ белого цвета и разноцветные, прозрачного ПВХ, жесткого и профилированного ПВХ. Последний находит широкое применение не только при изготовлении оконных рам и дверных панелей, но и крыш, навесов и козырьков.

Листы поливинилхлорида имеют стандартные размеры: длина – до 3,05 м, ширина – от 1,5 до 2,5 м, толщина – от 0,1 до 1 см. Размеры профилированного ПВХ несколько отличаются: длина – до 3,66 м, ширина – 66 см, высота волны – 0,17 см, шаг – 7,6 см.

Поливинилхлоридные листы легки в обработке: их можно резать, сгибать, сверлить, склеивать, а также формовать под воздействием высокой температуры и в вакууме. Однако во избежание каких-либо поверхностных повреждений листы ПВХ покрывают специальной защитной пленкой. Дело в том, что этот материал не подлежит ремонту, царапины и повреждения не нем исправить нельзя. Еще одним недостатком ПВХ-профилей является высокий коэффициент расширения и небольшие по сравнению с деревом (при равной толщине) показатели теплообмена.

Оконные рамы и дверные панели из ПВХ отличаются герметичностью всех швов и стыков, они не требуют специального ухода. Стеклопакеты в таких конструкциях легко заменить.

Необходимо отметить, что во многих современных стеклопакетах для придания им большей прочности используют двойное герметичное уплотнение «тиокол-бутил», то есть в каждой из зон уплотнения применяется свой герметик.

Как правило, первую зону заполняют термопластичным однокомпонентным бутиловым герметиком, благодаря чему блокируется диффузия паров и газов внутрь стеклопакета и обеспечивается возможность сборки.

Во второй зоне используют двухкомпонентный отверждающий герметик (обычно тиоколовый). Он также препятствует диффузии паров и газов и обеспечивает прочное химическое соединение стекла и алюминиевой рамки. Благодаря тиоколовому герметику стеклопакет становится прочным, надежным, способным компенсировать колебания, связанные с перепадами температуры воздуха, атмосферного давления, ветровой нагрузки при монтажных работах.

Наряду с системой «тиокол-бутил», широкое применение находят такие системы двойного уплотнения, как «полиуретан-бутил», «силикон-бутил», «свигл стрип».

Достоинством полиуретанового герметика является минимальная диффузия водяных паров, прочное соединение со стеклом и алюминиевым профилем и относительно низкая стоимость. Среди недостатков данного уплотнителя следует назвать сравнительно высокую диффузию газов, большие затраты на техническое обслуживание, короткое время выработки и затвердения смеси.

Преимуществом силиконового герметика можно назвать прочное соединение со стеклом и алюминиевым профилем, а также возможность быстрого отвердения и высокий показатель сопротивляемости ультрафиолетовому излучению. Недостатки данного уплотнителя – высокая газопроницаемость, сложности с техническим обслуживанием, невозможность изменения скорости вулканизации, выделение продуктов разложения при низком температурном показателе, высокая стоимость.

Среди достоинств герметика «свигл стрип» необходимо отметить простоту обработки, возможность создания любых геометрических форм, высокая сопротивляемость диффузии водяного пара. Недостатками являются отсутствие химического сцепления со стеклом и алюминиевым профилем, высокая пластичность и сравнительно высокая цена.

Возвращаясь к оконным рамам и дверным панелям, необходимо сказать, что материалом для их изготовления может быть не только ПВХ, но и древесина.

Ее преимущества: высокая прочность и морозостойкость, низкая звукопроводимость, пожаростойкость, легкость в обработке и экологичность. Изделия из древесины можно ремонтировать – красить, лакировать и т. п.

Еще одним достоинством оконных профилей из трехслойного клееного древесного бруса является то, что они не подвергаются температурным деформациям. Коэффициент их теплопроводности равен 1,1–1,6 Вт (м2 x К).

Среди недостатков следует назвать необходимость в регулярном уходе и ремонте, а также подверженность гниению и заражению грибками. Благодаря современным технологиям обработки можно значительно улучшить характеристики древесины и продлить срок ее службы.

Как правило, развитые оконные системы, помимо основных профилей, предназначенных непосредственно для производства окон (рам, створок, импоста и штапика), включают в себя дополнительные, позволяющие производить качественный монтаж оконных блоков в проемах.

Производители выпускают дополнительные профили для каждой конкретной оконной системы, а основные представлены у крупных производителей 5–7 наименованиями, что позволяет производить работы с учетом требований архитектуры, статики и теплотехники для различных климатических зон, в зданиях, ориентированных в разных направлениях.

Все дополнительные профили можно разделить на 2 группы. К 1-й относятся подставочные и облицовочные профили, нащельники и удлинители (все они предназначены для качественного монтажа оконных блоков). 2-ю группу образуют штапики, соединители, декоративные накладки и поворотные профили, позволяющие разнообразить привычные архитектурные решения.

В некоторых оконных системах необходимы усилители из алюминия, однако такие профили находят применение при создании витражных конструкций.

Стандартная 3-камерная система оконных профилей с двумя контурами уплотнения и монтажной шириной 58 мм имеет створку со смещенной плоскостью, позволяющей устанавливать стеклопакеты толщиной до 32 мм. Толщина стеклопакета при использовании створки с совмещенной с рамой плоскостью может быть большей – до 47 мм. В раме, створке и импосте в зависимости от статической нагрузки может быть применен одинаковый армирующий профиль.

Четырехкамерная система с 2 контурами уплотнения, монтажной шириной 70 мм отличается элегантным дизайном и высокими показателями звуко– и теплоизоляции. Данная система предусматривает возможность установки стеклопакетов толщиной до 39 мм с глубокой посадкой в профиле.

Для облицовки пола и нижней, непрозрачной, части стен можно использовать керамическую плитку различной формы (треугольной, прямоугольной, пяти– и шестигранной) и размера. Это незаменимый материал для помещений с повышенной влажностью воздуха. Он достаточно долговечен, отличается высокими декоративными показателями. Толщина плиток стандартна – 5–13 мм.

Лучшим материалом для облицовки пола и нижней, непрозрачной, части стен являются керамические плитки

Существует несколько разновидностей керамических плиток:

– глазурованные и неглазурованные. Глазурованные плитки имеют на лицевой стороне цветное эмалевое покрытие, довольно часто на них бывает нанесен рисунок. Неглазурованные плитки однотонные, без какого-либо узора на лицевой поверхности;

– прессованные, изготовленные из порошкообразной смеси под высоким давлением, и экструдированные, из тестообразной массы, затвердевающей при прохождении через отверстия экструдера (выталкивателя);

– одинарного и двойного обжига. Во втором случае получаются плитки более высокого качества и прочности, подходящие для облицовки пола;

– изготовленные из белой, бесцветной или красной массы. Как правило, исходный цвет материала имеют только неглазурованные плитки.

Наряду с керамическими, для облицовки нижней части стен используют декоративные стеклянные плитки, плитки из природного камня и ПВХ.

Для отделки пола стеклянные плитки не подходят из-за своей невысокой прочности, а вот поливинилхлоридный материал для этой цели вполне приемлем. Плитки из ПВХ обладают высокими тепло– и звукоизоляционными свойствами, повышенной прочностью покрытия и отличными декоративными качествами. Кроме того, поливинилхлоридные плитки стоят сравнительно недорого, а качество готового покрытия ничем не отличается от покрытия из керамической плитки.

Разновидностью плиток из ПВХ являются прессованные плитки «Превинил» (именно их чаще всего используют для облицовки пола). У них лицевая сторона рифленая, что отвечает требованиям безопасности, а тыльная – ребристая, благодаря чему повышается сцепление с поверхностью.

Большой популярностью в последние годы пользуются облицовочные плитки из природного камня. Именно этот материал считается самым долговечным, кроме того, он выглядит очень декоративно.

Плитки из природного камня получают путем распила глыб горных и осадочных пород с последующей шлифовкой и полировкой. О горных породах следует рассказать подробнее.

Гранит – материал с зернисто-кристаллической структурой. Бывает мелкозернистым и крупнозернистым; темно-красного, голубовато-серого или серого цвета.

Мрамор – материал с зернисто-кристаллической структурой; розового, красного, желтого, белого или черного цвета, с прожилками или без них. Недостаток – реагирует на природные красители и кислоты.

Эффектно смотрится в зимнем саду мозаичное покрытие. Его можно использовать как для отделки стен, так и для пола. Данное покрытие отличается долговечностью, декоративностью, ударопрочностью и гигиеничностью, не требует дополнительных затрат при уходе и легко очищается от загрязнений.

Для покрытия пола можно использовать древесно-стружечные (ДСП) и древесно-волокнистые (ДВП) плиты. Хотя они и не столь долговечны, как керамическая плитка или природный камень, тем не менее, при надлежащем уходе и обработке могут прослужить достаточно долго.

Сравнительно новый вид покрытия – ламинат. Он устойчив к воздействию острых и режущих предметов, кислот, термостоек; по такому полу можно смело ходить в туфлях на шпильках, двигать мебель.

Ламинат – это декоративные древесные плиты высокой прочности, при изготовлении которых используются усовершенствованные ДВП или ДСП, имитирующие деревянные поверхности. Лицевая часть плиты покрыта износостойкой полимерной пленкой слоем до 1 мм, а на нижнюю часть нанесен влагозащитный слой. На боковых гранях плиты расположены пазы, а на противоположных торцах – гребни.

Неоспоримым преимуществом ламината перед другими видами покрытия являются его сравнительно невысокая цена и достаточно продолжительный срок службы – от 20 до 40 лет. Однако следует отметить, что срок службы ламинированного покрытия зависит от того, насколько правильно выполняются все предписания по уходу за ним.

Благодаря некоторым материалам, входящим в его состав, ламинат гораздо тверже других деревянных полов – из ДСП и ДВП, паркетных планок и дощатых полов. В составе ламината имеется феноловая смола меламин, которая под давлением и в результате обработки высокими температурами становится прозрачной, как стекло, и вместе с тем прочной, словно пластик.

Важной составляющей ламината является основа, или, иначе говоря, несущая панель. Стойкость ламината к изломам и высоким нагрузкам зависит только от нее.

Основу изготавливают из высококачественных ДС– или ДП-материалов, обладающих высокой плотностью. В нашей стране имеется аналог этих сверхпрочных материалов – плита СТ-500. Кстати, большинство фирм-производителей ламината главное внимание уделяют именно несущей панели.

Третий элемент ламинированного покрытия – декоративная пленка, располагающаяся между меламином и основой.

Еще одним достоинством ламината является его устойчивость к истиранию. Лицевая сторона ламинированной планки покрыта износостойким слоем, который согласно европейским стандартам измеряется в оборотах шлифовального круга, после которых покрытие приходит в негодность. Чем выше износостойкость пола, тем выше и цена такого покрытия.

Ламинат создан из экологически чистых материалов, не требует особого ухода, монтаж такого покрытия легок и доступен даже для новичков.

Вместе с тем нужно признать, что ламинированное покрытие не лишено и недостатков. Во-первых, оно совсем не держит тепло; во-вторых, отличается высокими акустическим характеристиками (звук шагов по этому покрытию будет очень хорошо слышен во всем помещении).

Наряду с плиточным, мозаичным и ламинированным покрытием для отделки пола в зимних садах используют линолеумом. Преимуществом данного материала является то, что он не истирается, легко моется и настилается.

Современная промышленность выпускает огромное количество видов данного покрытия: линолеум ПВХ на теплозвукоизолирующей и тканевой основе с различным рисунком, алкидный линолеум, многослойный резиновый линолеум релин, многослойный линолеум ПВХ без основы и др.

Практически все виды линолеумов имеют один существенный недостаток – они подвержены деформации. Например, линолеум ПВХ нельзя настилать в помещениях с повышенной температурой воздуха: там он высыхает и дает усадку. Другие виды линолеума также с течением времени изменяются в размерах, из-за чего в местах стыков появляются некрасивые зазоры. Деформации не подвержен только резиновый линолеум.

Разновидностью линолеума является вспененное виниловое напольное покрытие топлинг (в преводе – «теплый пол»). Он отличается от обычного линолеума не только высокой декоративностью (предлагается множество рисунков и узоров: под паркет, под мрамор, керамическую плитку).

Основные достоинства этого материала: он изготовлен из экологически чистых материалов, антистатичен, обладает тепло– и звукоизоляционными свойствами, имеет достаточно продолжительный срок службы, ширина его износоустойчивого слоя составляет 0,25 мм.

Топлинг выпускают в виде рулонов шириной 2, 3 и 4 м, что позволяет выбрать наиболее подходящую для любого помещения ширину, чтобы настелить топлинг цельным куском, без резки. Этот способ настила удобен, к тому же отсутствие лишних стыков поможет избежать скапливания в них мусора и грязи. Кроме того, в процессе эксплуатации покрытия влага не будет проникать внутрь.

Мало кому известно покрытие под названием «мармолеум». Этот вид включает в себя сразу несколько покрытий, именно поэтому он постепенно вытесняет остальные.

Мармолеум производят из экологически чистых материалов – пробкового дерева, растительных смол и джута. Это покрытие не токсично и не вызывает аллергии. Благодаря наличию растительных смол на поверхности такого пола скапливается гораздо меньше вредных микроорганизмов, чем на любом другом покрытии.

Мармолеумное покрытие устойчиво к образованию пятен. Например, если на такое покрытие опрокинута банка с масляной краской, достаточно взять обычную тряпку и удалить краску.

Мармолеум пожаробезопасен и обладает отличной износостойкостью. Рисунок на этом покрытии выполнен на всю толщину плитки. Именно поэтому мармолеум устойчив к истиранию. Существует огромный выбор цветов покрытия – 100 основных и свыше 2 тыс. оттенков.

Мармолеум очень прочен: каждый квадратный сантиметр этого покрытия в состоянии выдержать свыше 150 кг веса.

Таким образом, по износостойкости и ударопрочности мармолеум практически превосходит все другие известные покрытия. Конкуренцию ему может составить только ламинат, о котором было рассказано выше.

Строительство

Строительство зимнего сада – дело довольно хлопотное, требующее особой тщательности во всем. Размеры этого сооружения определяются не только его предназначением, но и удобством эксплуатации, функциональной связью с другими помещениями и рядом других факторов.

Зимние сады, пристраиваемые к дому в виде небольших веранд и беседок, имеют следующие размеры: длина – 3–6 м, ширина – 2–3 м, высота – 2,5–3,5 м.

В идеале зимний сад должен иметь площадь не менее 15–20 м2 (при меньших показателях затраты на строительство окажутся нерентабельными), высотой 3–4,5 м, с прозрачными стенами и наклонной кровлей (угол наклона – 20–45°), обеспечивающей лучшее поглощение солнечной энергии растениями и эффективное отражение солнечных лучей в жаркие летние месяцы.

В зависимости от цели строительства размеры зимнего сада могут быть достаточно внушительными. Например, при размещении в нем бассейна или гостиной площадь сооружения должна быть не менее 20 м2, а высота от пола до конька – 5–6 м.

Поскольку фундамент зимнего сада не будет испытывать большой нагрузки (всего 30 кг на погонный метр), его можно сделать очень простым – ленточного типа.

Строительство фундамента начинают с подготовки площадки: ее разравнивают, снимают верхний слой почвы и производят разметку. Для этого по углам площадки, отступив примерно на метр от внешнего контура, вбивают колышки и натягивают на них шнуры. Это и будет контур фундамента.

На неоднородном влажном грунте с неровной поверхностью фундамент закладывают на глубину не менее 0,5 м, так как зимой вместе с промерзшим грунтом он может подняться, а летом опуститься. В результате могут возникнуть трещины, перекос стен и т. п. Чтобы избежать этого, необходимо знать глубину промерзания грунта на участке и закладывать фундамент ниже этого уровня на 15–20 см.

Ленточный фундамент делают из бетона на глубину промерзания плюс 15 см. Землю под полом выравнивают и покрывают двумя слоями полиэтиленовой пленки и одним слоем рубероида. От кирпичной кладки фундамент можно также отделить гидроизоляцией из рубероида и смолы.

Полученный гидроизоляционный слой заливают раствором из цемента и песка (10 см) и укрепляют металлической арматурой. Через неделю на арматуру укладывают утеплитель – рубероид, засыпанный сверху керамзитом или гравием.

Теплоизоляционный слой снова заливают цементным раствором, поверх которого опять укладывают металлическую арматуру. Готовый пол покрывают выбранным отделочным материалом.

Для монтажа несложной конструкции зимнего сада при определенных знаниях и умении потребуется не более 10 дней; новичкам придется потратить гораздо больше времени.

Классический вариант конструкции зимнего сада – трехфасадный объем, примыкающий одной стороной к основному зданию. Среди других вариантов следует назвать конструкцию с двухфасадным объемом, предусматривающую примыкание «стеклянного дома» к двум готовым стенам главного здания. Размеры такого зимнего сада могут совпадать с размерами угловых стен жилого строения или быть немного короче их, чтобы избежать сложностей при строительстве и соблюсти архитектурные формы.

Для профильных элементов остекления – стоек и ригелей – существуют ограничения по длине. Они связаны с предельными значениями допустимой нагрузки от атмосферных осадков, ветра и собственного веса конструкции. В местах соединения предусматривают зазоры для компенсации расширения при перепадах температур.

В последние годы все большую популярность обретают доступные по цене конструкции зимнего сада с односкатной крышей. Для их создания используют следующие материалы: металлокаркас из профильной трубы 40 x 80 мм в поливинилхлоридном кожухе; сотовый поликарбонат толщиной 16 мм (предназначен для изготовления светопрозрачной кровли); теплый алюминиевый профиль (используется для закрепления поликарбоната на стропилах крыши); белый ПВХ профиль со стеклопакетами 2/32; стандартные подоконники и отливы.

Также сравнительно недорогой является конструкция с двускатной крышей. Она несколько сложнее в изготовлении, но отличается большей декоративностью, чем односкатная крыша. Материалы, используемые при создании такой конструкции аналогичны описанным выше, за исключением профильной трубы – при достаточно больших пролетах стропил крыши приходится использовать усиленный вариант 40 x 120 мм.

Наиболее сложные и дорогостоящие варианты зимних садов – с четырех-, шести– и восьмискатной крышами, а также с шатровой кровлей. Такие конструкции требуют особого мастерства, тщательной проработки всех деталей, больших материальных и временных затрат.

Материалы, идущие на изготовление сложных конструкций, значительно отличаются от описанных выше не только по цене. Металлокаркас делают комбинированным из труб разного сечения. Он всегда находится в тепле, что исключает возможность его промерзания зимой. К тому же каркас прикрывают декоративным профилем, чтобы придать внутреннему помещению сада элегантный вид, а заодно и скрыть места крепления конструкции.

Для изготовления кровли (особенно при больших площадях остекления) используют усиленный сотовый поликарбонат (до 25 мм толщиной), имеющий высокую теплоемкость. Его закрепляют на стропилах крыши с помощью алюминиевого профиля, имеющего водостоки для отвода конденсата на улицу.

Говоря о кровле зимнего сада, необходимо отметить, что ее уклон должен обеспечивать хорошее соскальзывание снега, так как, скапливаясь на поверхности, он не только препятствует проникновению солнечного света внутрь помещения, но и в результате конвекции забирает тепло. При уклоне крыши менее 20° сход снега и дождевых капель с крыши становится затрудненным.

Своевременное удаление осадков с крыши необходимо и по причине возможного причинения серьезного ущерба покрытию. Для лучшего таяния снега необходимо обеспечить дополнительный обогрев желобов и водосточных труб, проложив под крышей обогревательный кабель.

Критическими зонами в конструкциях зимних садов являются стыки стен, водосточные желоба и пол. Особое внимание следует уделить устройству водостока в области крыши. Оптимальный вариант – сделать в стеклонесущем профиле большой водосточный желоб, имеющий специальные отливы и не допускающий попадания воды внутрь помещения даже при очень сильных и обильных осадках.

В зоне желоба желательно поставить ступенчатый стеклопакет, благодаря которому дождевая вода будет стекать сразу в водосточный желоб.

Говоря об окнах и дверях, используемых в зимних садах, следует отметить, что размеры, конфигурация и способы открывания этих систем, зависят от архитектурного решения. Конструкция стеклопакетов предусматривает открывающиеся форточки и створки, которые станут незаменимыми для естественной вентиляции помещения.

Внутренняя отделка

После окончания строительных работ можно переходить к установке необходимого оборудования (систем отопления, вентиляции, осветительных приборов) и внутренней отделке помещения.

Особое внимание следует уделить дизайну окон и дверей зимнего сада. Здесь можно дать простор фантазии и использовать для отделки различные фигурные накладки из металла и пластика, а также инкрустированные вставки из цветных изразцов и витражи.

Стены зимнего сада, покрытие которых сделано из стеклопакетов, не нуждаются в особой отделке. Однако их нижняя, непрозрачная часть и полы заслуживают особого разговора.

Плиточные работы

Облицовка плиткой – дело очень хлопотное, не терпящее суеты и торопливости. Но всему можно научиться, если запастись терпением.

К любой работе нужно приступать только после того, как будут приготовлены все необходимые инструменты и материалы. Очень досадно прерывать работу из-за отсутствия нужного инструмента. Не стоит пугаться длинного списка, многие из инструментов можно заменить другими. Для работы понадобятся:

– гибкий уровень для проверки, перенесения и закрепления горизонтальных отметок;

– 2-метровая деревянная рейка для определения неровностей поверхности под облицовку;

– шнуры для закрепления горизонтальной провески. В качестве шнуров можно использовать рыболовную леску: она не вытягивается, не деформируется, легко очищается от раствора;

– емкость для раствора. Можно взять обычное небольшое ведро, так как раствор на основе цемента и большинство мастик довольно быстро схватываются. Кстати, разрезанный пополам резиновый мяч – именно та емкость для мастики, с которой чаще всего работают плиточники;

– плиткорез или обычный алмазный стеклорез;

– рулетка для измерения разметки;

– топорик для нанесения насечек (его можно заменить небольшим молотком);

– строительный уровень для проверки горизонтальности маяков;

– металлический угольник для проверки прямых углов;

– лопатка для нанесения и разравнивания раствора;

– стальные штырьки. Их можно приобрести в специализированном магазине или же сделать самим. Для этого потребуется проволока толщиной 1,52 мм (в зависимости от толщины стыка). Из подготовленного куска проволоки изготавливают детали п-образной формы (длина ножек – 35 мм, перекладин – 100 мм). Одна такая деталь заменяет два штырька. Если же нет времени подготавливать детали, можно воспользоваться гвоздями такого же размера;

– деревянный брусок;

– резиновый шпатель;

– чистая тряпка;

– емкости для разведения цементного молока и для воды;

– гвозди размером 3 x 50 мм, 3 x 60 мм для установки провесов и шнуров.

Прежде всего нужно точно знать размеры того помещения, которое предстоит облицовывать плиткой. Немаловажную роль играет выбор рисунка будущего покрытия и техника укладки.

Однако, даже зная все это, зачастую трудно точно подсчитать нужное количество плиток. Дело в том, что в процессе работы несколько плиток могут расколоться, также велика вероятность неправильного применения плиткореза. По этой причине лучше всего прибрести дополнительную упаковку плиток. Даже если и останутся лишние, их впоследствии можно будет использовать для ремонта облицованной поверхности.

Качество работы во многом будет зависеть от того, какой раствор для облицовки используется. Растворная смесь должна быть прежде всего достаточно плотной, прочной, влаго– и морозостойкой.

Цементно-песчаный раствор для укладки готовится из следующих компонентов:

– цемент – 1 часть;

– строительный песок – 2,4 части;

– вода – 0,4 части.

Качество раствора проверяют перед укладкой плитки, для чего небольшое его количество наносят на увлажненную тыльную сторону плитки, переворачивают и слегка встряхивают плитку. Раствор считается качественным в том случае, если он остался на плитке слоем не менее 3 мм. Если же весь раствор оказался на полу, в него надо добавить еще немного цемента и песка.

Раствор для укладки плиток лучше всего готовить небольшими порциями, поскольку через 1–1,5 ч он начинает схватываться, а подливая воду, можно значительно снизить качество раствора.

Еще один рецепт приготовления раствора:

– цветной или белый цемент – 1 часть;

– горный песок – 1 часть.

Если нет горного песка, его можно заменить обычным строительным. Результат превзойдет все ожидания: получившийся раствор будет более пластичным.

Перед началом укладки плиток их тыльную сторону увлажняют цементным молоком, для приготовления которого потребуются портландцемент любой марки и вода, взятые в пропорции 1 : 4.

При укладке плиток вместо цементно-песчаного раствора также используют мастики, изготовить которые можно самостоятельно (рецепты их приготовления приводятся ниже) или купить в специализированном магазине уже готовые. В последнем случае нужно будет только следовать инструкции.

Для приготовления мастики понадобятся казеиновый клей, битум, гипсовые вяжущие и полимеры. Мастики на полимерных материалах в домашних условиях сделать не удастся: технологии их приготовления достаточно сложны.

На основе строительного битума марки БН 70/30 самостоятельно можно приготовить битумно-латексную и битумно-скипидарную мастики.

Состав битумно-латексной мастики:

– битум – 49 частей;

– латекс СКП-65ГП – 5 частей;

– известняковая мука – 25 частей;

– бензин – 21 часть.

Битум расплавляют при температуре 160 °С, добавляют известковую муку и все тщательно перемешивают, чтобы не было комков. Полученную смесь охлаждают до 70 °С, вводят бензин, смешанный с латексом, и снова тщательно перемешивают. Получившаяся масса должна быть однородной по составу. Эту мастику можно применять только после того, как она охладится до 18–20 °С.

Состав битумно-скипидарной мастики:

– битум – 65 частей;

– портландцемент – 5 частей;

– скипидар – 8 частей;

– уайт-спирит – 17 частей;

– латекс СКС-65ГП – 5 частей.

Битум расплавляют, затем понемногу добавляют портландцемент марки 500 и все тщательно перемешивают. В другой емкости смешивают уайт-спирит со скипидаром и латексом. Полученную смесь постепенно вводят в битумно-цементную массу, охлажденную до температуры 70 °С. Все компоненты тщательно перемешивают до получения однородной массы.

Состав казеиновой мастики:

– казеиновый клей в порошке – 1 часть;

– известь – 0,5 части;

– мука известняковая – 2,5 части;

– натрий фтористый – 0,1 части;

– вода – 2 части.

За 30 мин до приготовления мастики порошок казеинового клея заливают водой, нагретой до 30 °С. Получившуюся массу оставляют для набухания. Затем при постоянном помешивании вводят известь, известковую муку, фтористый натрий и все тщательно перемешивают.

Состав цементно-казеиновой мастики:

– казеиновый клей – 1 часть;

– портландцемент марки 400 – 3 части;

– песок строительный с мелкими зернами – 1 часть;

– вода комнатной температуры – 2,5 части.

Казеиновый клей смешивают с цементом, песком и теплой водой. После тщательного перемешивания готовую мастику нужно использовать в течение 1,5 ч. Для более длительного хранения она не подходит.

Перед началом облицовочных работ необходимо подготовить поверхность пола. Первое, что нужно сделать, – это позаботиться о его гидроизоляции. Для этой цели на основание пола наносят битумную мастику, сверху настилают 2 слоя рубероида, также на битумной мастике. Затем наносят 20-миллиметровый слой мастики на основе дисперсии ПВА. При этом края рубероида должны быть подняты по стене не менее чем на 10 см.

После этого с помощью 2-метровой рейки и строительного уровня проверяют горизонтальность поверхности. При большом отклонении от горизонтали (более 5 см) наносят на основание пола слой цементно-песчаного раствора и оставляют для высыхания примерно на 24 ч. Только после того как поверхность выровнена, можно приступать к разметке. По размерам плитку подбирают в зависимости от рисунка. Сортировку производят, откладывая бракованную (со сколами, трещинами, выбоинами и пр.) плитку – она понадобится для укладки неполномерных плиток в углах. Зная размеры плитки, с помощью линейки подсчитывают количество целых плиток, определяя таким образом количество неполномерных.

Неполномерные плитки режут по глазурованной стороне с помощью плиткореза или обычным алмазным стеклорезом. Затем плитку раскалывают о деревянный брусок. Если после откола на плитке появились острые края, их стесывают точильным бруском.

Укладку плитки производят 2 способами: прямыми рядами (в этом случае можно применять как квадратную, так и прямоугольную плитку) и по диагонали (используют только квадратную плитку). Первый способ подразумевает укладку либо шов в шов, либо вразбежку.

При облицовке пола прямыми рядами укладку начинают с устройства 2 смежных рядов, примыкающих к стенам (такие ряды называются фризовыми). Именно от фризовых рядов идет укладка всех последующих рядов.

Способы укладки плитки: а – шов в шов; б – вразбежку

Перед работой плитку смачивают тыльной стороной в цементном молоке, не допуская ее пропитывания. Для этого цели лучше всего использовать обычную малярную кисть.

Состав цементного молока:

– портландцемент любой марки – 1 часть;

– вода теплая – 3 части.

Раствор при облицовке пола укладывают на основание. Увлажненную в цементном молоке плитку прижимают к прослойке раствора, а затем осаживают растворной лопаткой до нужного уровня.

Излишек раствора, выступающий в процессе работы, тщательно удаляют, а величину шва фиксируют стальными штырьками. Эти штырьки можно удалить только после того, как уложено около 15 плиток.

Между плитками остаются заметными стыки. Их заполняют раствором примерно на половину глубины.

Необходимо контролировать прямолинейность межплиточных швов с помощью угольника. Также тщательно нужно следить за горизонтальностью облицованной поверхности, используя для этого строительный уровень или 2-метровую рейку.

Выявленные отклонения от общего уровня лучше всего исправлять сразу же, до того как раствор схватится. Для этого кладут на выступающие плитки деревянный брусок и осаживают плитку несильными ударами молотка.

В том случае, если плитка находится слишком глубоко, ее снимают и добавляют на основание раствор, плитку укладывают на место и снова осаживают с помощью деревянного бруска и молотка.

Облицовку способом по диагонали следует начинать с укладки фризовых рядов прямыми рядами. Саму же диагональную укладку начинают уже от фризовых рядов. После этого приступают к укладке треугольных плиток в ряды, примыкающие к фризовым, располагая их так, чтобы длинная сторона треугольных плиток примыкала к фризовым.

Укладку плитки диагональными рядами можно производить двумя способами:

– наклонными рядами. В этом случае потребуется причальный шнур, натянутый под углом 45°, именно по нему можно будет контролировать прямолинейность стыков;

– рядами, параллельными одной из стен.

Далее технология укладки плитки и методы выравнивания ее по уровню ничем не отличаются от укладки плитки прямыми рядами.

Устройство полов из шестигранных плиток также начинают с разметки и провешивания. После этого выкладывают фризовый ряд, состоящий, как правило, из квадратных или прямоугольных плиток. Следующий за фризовым ряд – заделочный, состоящий из плиток такой же формы. В углах помещения укладывают половинки и четвертинки шестигранных плиток.

Укладка шестигранных плиток в углах помещения

Затем натягивают 2 причальных шнура, расположенных перпендикулярно к фризовому и заделочному рядам. По этим причальным шнурам начинают укладывать маячные полосы, состоящие из двух рядов шестигранных плиток. Далее укладка шестигранных плиток ведется также, как и укладка плиток прямыми рядами.

Укладка пола восьмигранными плитками начинается с укладки фризового и заделочного рядов, также состоящих из квадратных или прямоугольных плиток. После этого укладывают маячные ряды по натянутым причальным шнурам.

По завершении этого процесса выкладывают все остальные ряды, постепенно передвигая причальные шнуры для каждого отдельного ряда. После того как настелены два или три ряда, вставляют квадратные вкладыши в промежутки между углами. Треугольные вкладыши вставляют в ряды, примыкающие к фризовым.

В зимнем саду можно сделать теплые полы из керамической плитки. Перед укладкой плитки необходимо провести некоторые предварительные работы. Заранее подготавливают полиэтиленовые бесшовные трубки системы водоподогрева (диаметром 17, 18 или 20 мм) или полимерный провод электроподогрева. Не стоит беспокоиться о дальнейших затратах. Впоследствии окажется, что они не так уж и велики.

В частности, такой способ подогрева пола обходится примерно в 2 раза дешевле, чем какие бы то ни было известные системы. Кроме того, этот способ имеет и многие другие достоинства: трубы системы отопления не занимают места, их не видно, они достаточно безопасны. Укладку труб отопления можно производить и под другими видами покрытия: ламинатом, паркетом, мрамором.

Первое, что предстоит сделать, – определить конструкцию пола. Если работа будет выполняться по плитам междуэтажного перекрытия, прежде всего прокладывают один слой пароизоляции, приклеивая кромки. Следующий слой – из минераловаты (например, «Изовер») или пенопласта. Этот 6-сантиметровый слой необходим для исключения теплопотерь и дополнительной звукоизоляции.

После того как будет готов утеплитель, делают выравнивающую цементно-песчаную стяжку, толщина которой должна быть не менее 3 см. На этот слой в качестве теплоотражающего экрана настилают слой фольги, который будет препятствовать отдаче тепла вниз.

Затем на слой фольги или цементной стяжки, если решено обойтись без экрана, укладывают полимерный провод на расстоянии 10 см и скрепляют его с основанием скобами от смещения, а концы заготовок припаивают параллельно с подключающими проводами с выходом на выключатель.

Сверху наносят еще один 2-сантиметровый слой цементного раствора, но предварительно проверяют правильность соединения.

В помещениях с повышенной влажностью необходимо сделать заземление. Его можно устроить с помощью монтажной металлической сетки с шагом проволоки меньшим, чем шаг раскладки провода.

После завершения подготовительных работ переходят к облицовке плиткой.

Очень декоративно выглядят полы, облицованные картами ковровой мозаики, которые представляют собой обычную керамическую плитку, наклеенную на плотную бумагу.

Перед началом облицовки проводят те же подготовительные работы, что и при укладке керамической плитки. После этого подготавливают карты: сортируют их, раскраивают так, как это указано в инструкции, а затем делают небольшие отверстия по линии стыков: это поможет предотвратить появление в дальнейшем воздушных пузырей. Теперь можно приступать к укладке карт ковровой мозаики.

Работу по укладке карт начинают с угла. Далее раскладывают карты продольными рядами, постепенно передвигаясь к выходу. На цементное основание насыпают сухой цемент и укладывают на него карту бумажной основой вверх, затем осаживают с помощью хлопушки. Фиксацию швов осуществляют деревянными клиньями (в данном случае стальными штырьками не пользуются). В процессе работы следят за шириной межкарточных швов: в идеале она должна быть равна ширине швов между плитками карт.

Через 2–3 дня после укладки карт бумажную основу увлажняют и удаляют, используя для этого щетку или скребок.

Особого разговора заслуживает облицовка грунтовых оснований. Прежде всего необходимо удалить растительный слой. Грунтовое основание тщательно выравнивают и крепко уплотняют для того, чтобы не допустить деформации конструктивных элементов пола.

Следующий этап – проверка горизонтальности грунтового основания с помощью 2-метровой рейки и строительного уровня. Необходимо следить за тем, чтобы зазоры между основанием и рейкой не превышали 15 мм.

Затем на предварительно подготовленное грунтовое основание укладывают подстилающий слой из песка, шлака, гравия, щебня толщиной не более 7–8 см. Далее в грунт забивают маячные колышки, с помощью которых фиксируют высоту подстилающего слоя. Сыпучие материалы разравнивают, немного увлажняют и уплотняют, используя для этого тяжелый каток.

Следующий этап – засыпка мелких фракций каменных высевок, которыми можно заполнить пустоты предыдущего слоя.

Горизонтальность слоя проверяют с помощью 2-метровой рейки. Грунтовое основание подготовлено.

Разбивают поверхность основания на полосы и устанавливают маячные доски. Сверху грунтовое основание заполняют слоем монолитного бетона. Выкладывают и тщательно уплотняют бетонную смесь. Для того чтобы бетонное основание быстрее схватилось, его покрывают рогожами, засыпают опилками (лучше всего влажными) и регулярно смачивают водой.

Готовое бетонное покрытие еще раз проверяют рейкой. Оно должно быть достаточно ровным, а просветы – не превышать 10 мм. На бетонное покрытие укладывают слой цементно-песчаного раствора, а сверху – керамическую плитку любым из приведенных выше способов.

Технология облицовки пола плитками ПВХ отличается от облицовки керамической плиткой. Неизменным остается одно – подготовка поверхности под облицовку. Здесь необходимы следующие работы:

– очистка помещения от грязи и пыли;

– обезжиривание и просушка поверхности;

– проверка горизонтальности пола и корректировка с помощью цементно-песчаного раствора местных неровностей. Плитки ПВХ подвергаются деформации, поэтому неровности не должны превышать 2 мм;

– грунтование поверхности битумным раствором (1 часть битума на 3 части бензина);

– разметка пола после высыхания грунтовочного слоя на продольную и поперечную оси помещения.

На огрунтованное основание выкладывают два ряда маячных плиток, расположенных перпендикулярно друг к другу. Эти маячные ряды в дальнейшем будут служить ориентиром. Настил плиток ПВХ производится на себя от поперечной оси в одном, а затем в противоположном направлении.

Как уже было сказано выше, прежде всего нужно определить продольную и поперечную оси помещения, обозначив их причальными шнурами. Вдоль причальных шнуров начинают укладывать маячные ряды плиток на мастику. Чаще всего в работе используют кумарононейритовые мастики типа КН-2 или КН-3, предварительно разогретые до температуры 60 °С. За неимением этих мастик их можно заменить наиритовым клеем НТ или перхлорвиниловым клеем ПХВ.

С помощью малярной кисти с жесткой щетиной мастику наносят на огрунтованное основание, а также на обратную сторону плиток, причем полоса клеящего состава по ширине должна быть больше ширины укладываемого ряда. Плитки необходимо укладывать плотно друг к другу, так чтобы стыки между ними были практически незаметны. Сверху плитку припрессовывают валиком с резиновой оболочкой.

В процессе работы могут потребоваться как целые, так и неполномерные плитки. Раскрой последних удобнее всего производить острым сапожным ножом по металлическому угольнику. В основном неполномерные плитки укладывают в рядах возле стен, при этом следят за тем, чтобы величина просвета между стеной и рядом не превышала 10 мм.

Облицовку пола плитками ПВХ диагональными рядами начинают с разметки поверхности. Определяют местонахождение продольной и поперечной осей комнаты и провешивают вспомогательные причальные шнуры. Там, где шнуры пересекаются, под углом 45° натягивают основной причальный шнур и укладывают по нему ряд маячных плиток.

ПВХ-плитки припрессовывают с помощью валика с резиновой оболочкой

После этого приступают к облицовке плитками остальной поверхности. Способ укладки плиток такой же, как и при укладке плиток прямыми рядами. При этом полоса наносимой мастики должна быть значительно шире укладываемого ряда. Для работы можно использовать мастики «Гумилакс», «Карболакс», «Бустилат-М» или «Биски».

После того как основная часть покрытия готова, приступают к настилу пристенных плиток, используя для этого неполномерные плитки. Раскрой плиток производят прямо на месте, стараясь, чтобы расстояние между стеной и пристенными рядами не превышало 10 мм.

Очень красив пол, облицованный природным камнем. Из подобных материалов обычно выбирают гранит или мрамор, однако иногда встречаются мастера, умеющие выкладывать пол обычным камнем.

Работу начинают с подбора необходимого материала. Для облицовки лучше всего подходят плиты, распиленные на прямоугольники или квадраты и отшлифованные с одной стороны.

Гранитные полы. Перед началом работы выкладывают плиты насухо, создавая рисунок. Это делается для того, чтобы в процессе работы не искать нужную плиту по всей комнате.

Процесс укладки гранитных плит довольно сложен, поэтому придется запастись терпением, только тогда можно получить великолепное покрытие.

На начальном этапе заливают 2-слойную бетонно-керамзитовую стяжку под будущий пол, причем второй слой наносят только после того, как схватится первый. Готовая стяжка должна иметь толщину около 150 мм.

После этого приступают к укладке гранитных плит. Несмотря на то что камень – прочный материал, обращаться с ним в процессе работы и во время сортировки нужно очень осторожно: незамеченная трещина может впоследствии расшириться и свести на нет все усилия.

Гранитные плиты кладут встык, именно поэтому важно следить за параллельностью их боковых граней.

Для большей прочности укладки под плиты делают специальную цементно-песчаную подушку (соотношение массовых частей 1 : 3). Следует внимательно отнестись к выбору компонентов для подушки: цемент должен быть хорошего качества, однородный, при сжатии в кулак просачиваться через пальцы; песок – только чистый, промытый и просеянный, с мелкими зернами.

Подготовленные компоненты смешивают с теплой водой, тщательно перемешивают до однородной массы сметанообразной консистенции. После этого укладывают раствор туда, где будет находиться первая гранитная плита.

Обычно работу начинают с какого-либо угла помещения. Бордюрный стеновой камень располагают ниже уровня поверхности уложенной плиты. Гранитные плиты кладут впритык к стене, не оставляя зазоров.

Вторую плиту, как правило, укладывают в другом, соседнем, углу помещения. Затем натягивают шнур по верхней плоскости плит и уже по этому шнуру укладывают первый ряд. Укладываемые на растворную подушку плиты сверху аккуратно простукивают киянкой, чтобы придать им горизонтальное положение (для большей уверенности можно использовать строительный уровень).

Как правило, расположенные вдоль стены ряды должны состоять из одинаковых по форме и цвету плит, а при укладке последующих рядов обязательно чередуют широкие и узкие прямоугольники, чтобы добиться цветового решения покрытия.

При работе со вторым и последующими рядами для уверенности также используют шнуры и уровень. Иногда довольно трудно контролировать горизонтальность укладки, особенно в том случае, если пол облицовывается плитами большого размера. В этом случае проблему помогут решить 2–3 ряда параллельных шнуров. При укладке крупных плит также стараются получить минимальное расстояние между плитами.

Покрытие оставляют на 2–3 дня для окончательного затвердевания растворной подушки. После этого подготавливают жидкий раствор, который заливают тонким слоем в щели между плитами. Следят за тем, чтобы все промежутки были заполнены раствором. Для этого понадобится швабра с резиновой насадкой. После того как все щели будут заполнены раствором, ему дают подсохнуть.

Подготовленное таким образом покрытие очищают от цементного раствора обычной водой с опилками, а сами опилки затем счищают щеткой.

Если для облицовки брались неотшлифованные плиты, то на заключительном этапе следует обработать все шероховатости, неровности, выступы, используя для этого специальную шлифовальную машинку с мелкозернистым полировальным кругом.

Мозаичное покрытие

При изготовлении мозаичного покрытия потребуются следующие инструменты и приспособления:

– пневматический молоток;

– стальные скребки и щетки;

– 2-метровая рейка;

– строительный уровень;

– правило;

– малярная кисть;

– кисть-макловица;

– шпатели;

– растворная лопатка, или мастерок;

– ручной каток;

– мозаично-шлифовальная машина.

Подготовительные работы. Мозаичное покрытие – покрытие из монолитного бетона с добавлением пигментов, гранитной, мраморной крошки и др. Укладывают такое покрытие на грунт или на междуэтажное перекрытие. К работе по облицовке пола приступают, после того как все остальные виды отделочных работ уже закончены.

Мозаичный пол состоит из двух слоев: нижнего – цементно-песчаной стяжки толщиной не менее 20 мм и верхнего – мозаичного, толщиной не более 25 мм. Предварительно готовят основание с помощью 2-метровой рейки: оно должно быть прочным, жестким и ровным. Допускаются небольшие просветы между основанием (не более 10 мм) и контрольной рейкой.

Прежде всего обрабатывают поверхность бетонного основания, обнажая при этом щебень. Затем через каждые 50 мм с помощью пневматического молотка насекают борозды глубиной до 5 мм. Подготовленную таким образом поверхность очищают от мусора, обеспыливают, удаляют загрязнения (следы старой краски, жировые пятна, остатки раствора и пр.), при необходимости используя мыльный раствор или уайт-спирит.

Следующий этап – удаление цементного слоя с помощью стальных скребков.

Проводят разбивку помещения. Меловым шнуром отбивают условный уровень на высоте 2,5 см от уровня укладываемого пола. От этой черты вниз отмеривают 1 см и также отмечают мелом. Эта отметка соответствует верхнему уровню нижней прослойки мозаичного пола. На этом уровне по всему периметру помещения устанавливают маяки с шагом 1,5 м с помощью рейки и строительного уровня. Маяки можно изготовить из труб или реек. Верхняя часть маяков зафиксирует толщину нижней прослойки мозаичного пола. Выверенные таким образом маяки закрепляют цементным раствором.

Затем приступают к подготовке основания: очищают его от мусора, обеспыливают, затем грунтуют цементным молоком, пользуясь для этого малярной кистью. Следом укладывают цементно-песчаную стяжку. Для ее приготовления берут портландцемент М500 (1 часть) и чистый строительный песок (3 части), затворяют водой комнатной температуры, тщательно размешивают до консистенции густой сметаны. Приготовленный таким образом раствор укладывают полосами-захватками по длине помещения и разравнивают граблями по ширине полосы, ограниченной маяком. Слой выровненного раствора, не превышающий 30 мм, должен быть немного выше, чем уровень маяков (учитывается последующее уплотнение). Поверхность стяжки выравнивают правилом и уплотняют трамбовкой.

Приготовление мозаичных растворов. В мозаичный раствор входят следующие компоненты: вяжущее, разбеливатель, заполнитель и пигмент.

В качестве вяжущего компонента для обычных мозаичных полов обычно используют цемент марки М400. Для полов с высокими декоративными свойствами применяют белый или цветной портландцемент.

Второй компонент мозаичных растворов – это разбеливатель. В качестве разбеливателя обычно используется каменная мука из белых и светлых пород мрамора и других минеральных пылевидных наполнителей с размером частиц до 0,15 мм. Ни известь, ни гипс для этой цели не подходят, поскольку эти материалы значительно снижают прочность мозаичного покрытия.

Количество разбеливателя зависит от степени осветления, а также от марки цемента. С повышением марки вносимого портландцемента количество разбеливателя увеличивается. Так, в портландцемент марки 400 вносят 20% разбеливателя.

Третий компонент мозаичных растворов – заполнитель. Для этого используется мраморная, гранитная или другая каменная крошка с размером зерен 2,5–15 мм. Присутствие заполнителя придает декоративность и неповторимый эффект мозаичному покрытию. Частицы заполнителя находятся в верхнем (лицевом) слое.

Наибольшим спросом пользуется крошка из гранита и белых пород мрамора. Эти материалы придают новому покрытию не только декоративность, но и некоторые другие положительные качества:

– во время окончательной отделки заполнители из мраморовидного известняка и мрамора полируются лучше всего;

– износостойкость мраморных и других каменных покрытий значительно выше, чем у цементного камня;

– заполнители из мраморных пород придают готовому покрытию интенсивный цвет и красивую фактуру.

Последний компонент, использующийся для приготовления мозаичных растворов, – пигмент. Пигмент (иногда его называют сухой краской) представляет собой тонкомолотый порошок с мельчайшими частичками, которые могут пройти при просеивании через мелкое сито.

Пигменты бывают двух видов: минеральные и искусственные.

Можно воспользоваться готовыми пигментами, а можно смешать некоторые из них, получив таким образом необходимые оттенки (колера) нескольких цветов. Перед началом работы сухие краски смешиваются с цементом (не более 15% от массы вносимого цемента).

Существуют белые, желтые, синие, коричневые, красные и черные пигменты.

Белые краски – это мел и известь. Мел выпускается в виде больших белых комков или порошка сероватого или желтоватого оттенка.

К пигментам синего цвета относятся лазурь и ультрамарин. Лазурь – синяя краска без оттенков, иногда добавляемая в сажу (в небольших количествах) для усиления цвета. У лазури есть один существенный недостаток: она быстро начинает темнеть под действием солнечных лучей, поэтому мозаичный раствор с лазурью лучше всего укладывать там, где естественное освещение неинтенсивное. Кроме того, искусственное освещение выгодно подчеркнет все достоинства лазури. Ультрамарин – это пигмент с синим и зеленым оттенками.

Пигменты желтого цвета включают в себя охру, крон и сиену жженую.

К пигментам красного цвета относятся киноварь, сурик свинцовый, мумия. Из всех пигментов только мумия является не вполне устойчивой – с течением времени краска темнеет и становится темно-бордовой.

К пигментам зеленого цвета относятся свинцовая зелень и окиси хрома. Последние – это смеси лазури с желтым кроном. В этом случае оттенок пигмента зависит от количества лазури.

К пигментам черного цвета относятся перекись марганца, сажа, графит и древесный уголь.

Пигменты для окраски мозаичных растворов не должны изменять цвет от действия цемента и других материалов, содержащих щелочь, должны обладать хорошей красящей способностью и быть светоустойчивыми.

В домашних условиях можно приготовить небольшие по объему мозаичные растворы. Для этого понадобятся ящик или ванна, которые предварительно нужно очистить и промыть. Промытую каменную крошку с мелкими, средними и крупными зернами хорошо перемешивают. Цемент, разбеливатель и пигмент также перемешивают и просеивают через сито. Все компоненты смешивают, смочив их водой (0,5% от массы цемента) из лейки. При приготовлении больших объемов мозаичного раствора потребуются растворосмесители цикличного действия, а также приспособление для промывки каменной крошки. Цемент, песок, красители, крошку различных фракций размещают ближе к растворосмесителю, затем порции цемента, красителя, разбеливателя засыпают в растворосмеситель и, перемешивая, добавляют каменную крошку и воду. Продолжительность перемешивания – до 5 мин.

Одноцветное покрытие. Мозаичные полы бывают одноцветными и многоцветными. Как это видно из названия, покрытие, в котором заполнитель и фон покрытия одинаковы по цвету, называется одноцветным. Такие полы имеют сплошное покрытие или разделенное полосками из стекла или латуни на небольшие квадраты.

Перед началом укладки проводят подготовительную работу: поверхность нижней прослойки очищают от мусора и пыли (при необходимости можно воспользоваться пылесосом). После этого разделяют поверхность пола комнаты вдоль длинных стен на полосы шириной около 1,5 м. На этих полосах затем будут установлены маяки – стальные трубы или деревянные рейки.

Поверхность прослойки перед укладкой мозаичного раствора смачивают водой, раствор еще раз перемешивают, чтобы крошка в нем равномерно распределилась. Приготовленным раствором заполняют полосы между маяками и сразу же разравнивают с помощью грабель. Некоторые используют для этого правило, однако этого делать не стоит: правило легко может сдвинуть крупную крошку и рисунок покрытия получится неоднородным. Горизонтальность выровненного раствора контролируют правилом, поставленным на маячные трубы или рейки.

При разравнивании следующей порции раствора уплотненные участки покрытия перекрывают на 10–15 см. В труднодоступных местах уплотнение раствора осуществляют с помощью трамбовок или ручных катков, которые перемещают в продольном и в поперечном направлениях. Кстати, такие приспособления понадобятся и при работе с небольшими объемами мозаичного раствора.

На уплотненном мозаичном слое может выступить цементное молоко. Его удаляют совком и кистью-макловицей: если слой цементного молока оставить, то после затвердения он закроет крошку. После удаления цементного молока уплотненный мозаичный раствор заглаживают стальными гладилками для получения ровной поверхности мозаичного покрытия, следя за тем, чтобы крошка равномерно распределялась по поверхности. При необходимости крошку нужно добавить туда, где ее явно недостаточно.

Мозаичный раствор укладывают в полосы-захватки, заполняя их через одну. В оставшиеся полосы мозаичную массу укладывают после схватывания раствора, предварительно удалив маяки. Борозды между маяками заполняют свежим мозаичным раствором так, чтобы продольные полосы на поверхности пола не были заметны.

Места примыкания к стенам, колоннам и прочим конструкциям заполняют прокладками из рубероида и закрывают плинтусами. Эти меры помогут предупредить появление трещин в полах при усадке здания. Плинтусы также изготавливаются из мозаичного раствора. Для этого требуется деревянный шаблон длиной до 2 м, который укладывают к стене профильной стороной и прижимают грузом. После этого жестким раствором заполняют зазор между стеной и шаблоном, уплотняя его плиточной лопаткой. Затем шаблон переставляют на следующий участок.

Готовое одноцветное мозаичное покрытие через двое суток засыпают опилками слоем толщиной не менее 3 см (можно накрыть мешковиной), после чего каждый день в течение недели поливают водой из лейки. Если температура в помещении превышает 15 °С, покрытие поливают утром и вечером в течение 3 дней.

Многоцветное покрытие. Многоцветное покрытие выглядит значительно красивее, чем однотонное. Это полы, украшенные ромбами, квадратами и другими фигурами различного цвета. Покрытия такого типа укладывают с прокладками и без них.

В первом случае укладку многоцветных полов начинают с разметки и закрепления мелом рисунка на поверхности прослойки. Прежде всего нужно уложить рейки на границе фриза, а пространство между ними заполнить деревянными рамками для набивки рисунка. Верх фризовых реек и рамок располагают на уровне будущего покрытия, укладывая их по угольнику, строительному уровню и 2-метровой деревянной рейке.

Фризовые рейки и рамки закрепляют в горизонтальной плоскости распорками с клиньями, а в вертикальной – растворными марками.

Фризовые участки заполняют мозаичной смесью светлого оттенка, а смесь темного цвета укладывают в квадраты между рамками. Рамки и рейки убирают только после того, как окончательно схватится слой мозаичного раствора. Оставшиеся между квадратами бороздки заполняют мозаичным раствором другого цвета и уплотняют металлическими или деревянными трамбовками, а затем приглаживают стальными гладилками.

Горизонтальность уложенной смеси проверяют правилом по верхним кромкам маячных реек и рамок.

Укладка многоцветного мозаичного покрытия завершается устройством плинтуса. Уход за только что уложенным многоцветным мозаичным покрытием такой же, как и за одноцветным.

Отделка готового мозаичного покрытия. Итак, мозаичное покрытие готово. Возможно, оно пока не очень хорошо выглядит: поверхность пола покрыта остатками пленки цементного камня, само покрытие не очень ровное и гладкое. Так и должно быть, ведь проделана только часть работы. Однако все эти неровности легко исправляются на втором, заключительном, этапе укладки мозаичного покрытия – при отделке.

Отделка готового покрытия включает в себя:

– удаление верхнего пористого слоя цементного камня до декоративного заполнителя;

– шлифовку;

– полировку, то есть натирание войлочными или суконными кругами увлажненной и присыпанной порошками (оксидами хрома или олова) поверхности до зеркального блеска.

К обдирке приступают через неделю после укладки мозаичного покрытия. Это время необходимо для того, чтобы покрытие приобрело достаточную прочность.

При работе в больших помещениях отделку полов осуществляют с по-мощью самоходной мозаично-шлифовальной машины производительностью до 200 м2/ч. При сравнительно небольших площадях с этой функцией может справиться мозаично-шлифовальная машина упрощенной конструкции, производительностью до 12 м2/ч.

Обдирка свежеуложенного мозаичного покрытия. Перед началом работы поверхность пола смачивают водой и посыпают кварцевым песком слоем не более 5 мм. Песок нужен для того, чтобы предотвратить появление царапин во время вращения обдирочных крупнозернистых кругов (да и сами круги при этом меньше изнашиваются).

После этого устанавливают шлифовальные машины, подсоединив к ним шланги с водой. Вода во время работы должна подаваться тонкой струей. При обдирке покрытий с мраморной крошкой в воду добавляют кальцинированную соду (1 кг на 1 м3 воды), что значительно сокращает время на отделку покрытия.

Мозаично-шлифовальную машину медленно перемещают дугообразными движениями справа налево. После того как одна полоса покрытия обработана, приступают к следующей, двигаясь в обратном направлении. Обдирку продолжают до обнажения каменной крошки. Образующиеся при этом мелкие отходы удаляют. Затем поверхность пола снова смачивают водой и с помощью совка и щетки удаляют остатки грязи и мусора.

Если в процессе работы отдельные участки раскрошились, эти места на поверхности покрытия замазывают цементным раствором цвета покрытия. Небольшие дефекты – такие, как царапины и мелкие поры, – удаляют следующим образом: смачивают и присыпают сухим подкрашенным или обыкновенным цементом, который затем втирают мраморным бруском кругообразными движениями.

Шлифовка мозаичного покрытия. К шлифовке покрытия приступают после того, как закончена обдирка. Для этого заменяют в шлифовальных машинах крупнозернистые шлифовальные круги на мелкозернистые. Шлифовку мозаичных полов выполняют так же, как и обдирку. В конце работы готовое покрытие очищают от мелкого мусора и промывают водой.

После обдирки и шлифовки обработанная поверхность оказывается максимально насыщена зернами каменной крошки, что придает мозаичному покрытию декоративность. В домашних условиях обычно используют только эти два способа отделки.

Полировка. К полировке мозаичного покрытия обычно прибегают для высококачественной отделки покрытия. Поверхность пола при этом сначала шпаклюют, затем приступают к чистому шлифованию, лощению и только после этого – к полировке.

При шпаклевании отшлифованную и увлажненную поверхность присыпают сухим белым или цветным цементом в тон основного покрытия. Затем вращающимися кругами шлифовальной машины втирают увлажненный цемент в поверхность покрытия, перемещая ее назад, так чтобы не нарушить шпаклевочный слой колесами машины и ногами.

Для чистого шлифования используют мозаично-шлифовальные машины с мелкозернистыми кругами, удаляя при этом излишек шпаклевки. Лощение небольшой площади помещения выполняют вручную природным шиферным камнем, однако для облегчения задачи можно использовать и мозаично-шлифовальную машину. После лощения поверхность приобретает матовый оттенок и становится гладкой на ощупь. Лощеную поверхность промывают водой с помощью мозаично-шлифовальной машины с войлочными или суконными кругами, посыпая при этом поверхность полировальным порошком. После промывки лощеной поверхности приступают к полировке. Кстати, вместо этого можно просто покрыть мозаичный пол специальной восковой пастой, в состав которой входят следующие компоненты:

– скипидар (или бензин) – 10 частей;

– стеарин – 2 части;

– парафин – 0,25 части;

– воск-1 – 0,25 части;

– канифоль – 0,25 части.

Способ приготовления: стеарин, парафин, воск и канифоль расплавляют, тщательно перемешивают, получившуюся массу разводят скипидаром или бензином. Паста готова. Теперь ее можно нанести специальными полотерными щетками на поверхность тонким слоем и натереть пол электрополотерной машиной до блеска.

Труднодоступные места машина полировать не сможет, поэтому придется выполнить эту работу вручную, используя полотерные щетки или деревянные бруски, обтянутые войлоком.

Расскажем немного об уходе за мозаичными полами. Они не боятся влаги и смены температурного режима. Если периодически натирать полы восковой пастой, то тем самым можно надолго сохранить яркость красок мозаичного покрытия.

Линолеумные полы

Для настила полов из линолеума используют следующие инструменты:

– нож для раскроя полотнищ;

– нож со сменными лезвиями;

– специальный нож для прирезки кромок полотнищ при стыковке;

– приспособление с ножом для точной прирезки кромок полотнищ линолеума;

– широкий и узкий зубчатые шпатели для нанесения мастик под полотнища и под кромки полотнищ линолеума;

– валик для прикатки стыков полотнищ после их наклеивания.

Все ножи должны быть достаточно острыми, чтобы срез получался гладким, а не рваным. Зубчатый шпатель для нанесения мастики можно изготовить в домашних условиях. Для этого потребуется металлическая пластина шириной 200 мм и высотой 100 мм. К верхней части пластины прикрепляют ручку, а на нижней выпиливают зубцы глубиной 1,5 мм, расстояние между ними – 3 мм.

Зубчатый шпатель можно сделать и из фанеры по тому же принципу.

Изготовление в домашних условиях зубчатого шпателя разных видов

Мастики для настила линолеума. Для настила линолеума применяют различные мастики. Можно использовать как готовые водостойкие и прочные растворы, так и сделанные в домашних условиях.

Казеиновая мастика применяется для наклейки алкидного и поливинил-хлоридного линолеума.

Состав мастики:

– клей казеиновый ОБ – 18 частей;

– олифа натуральная – 18 частей;

– вода – 36 частей;

– мука известковая – 36 частей.

Способ приготовления: замачивают клей в небольшом количестве теплой воды, размешивают до получения однородной массы без комочков. Затем вливают оставшуюся воду и оставляют клей до полного набухания. Время от времени перемешивают массу. Затем вливают тонкой струйкой олифу, постоянно перемешивая, и добавляют известковую муку. Готовую мастику необходимо использовать в течение 4 ч.

Лакомеловая мастика применяется для наклейки алкидного линолеума на бетонные, деревянные и металлические основания.

Состав лакомеловой мастики:

– масляно-смоляной лак – 40 частей;

– тонкомолотый мел (хорошо просушенный) – 60 частей.

Способ приготовления: смешивают мел с лаком, просеивают смесь через сито. В результате должна получиться однородная масса. Готовую мастику нужно использовать в течение 6 ч.

Казеиново-цементная мастика предназначается для наклейки алкидного и ПВХ-линолеума на бетонные и деревянные основания.

Состав казеиново-цементной мастики:

– клей казеиновый ОБ – 14 частей;

– портландцемент марки М400 – 43 части;

– вода – 43 части.

Способ приготовления: смешивают клей с водой, оставляют для набухания на 30 мин. После этого небольшими порциями всыпают цемент и тщательно перемешивают до получения однородной массы. Готовую мастику нужно использовать в течение 3 ч.

Битумно-резиновая мастика предназначается для наклейки алкидного или ПВХ-линолеума на тканевой основе.

Состав битумно-резиновой мастики:

– битум БН-70/30 (БН-IV) – 60 частей;

– мел или цемент – 12 частей;

– клей резиновый № 4508 – 2 части;

– бензин – 25 частей.

Способ приготовления: прежде всего приготавливают раствор резинового клея с бензином. Для этого берут 1 часть клея и смешивают ее с 10 частями бензина. Битум мелко рубят, опускают в нагретый котел и расплавляют. Расплавленный битум соединяют с мелом или цементом любой марки, тщательно перемешивают. Остужают до 80 °С. Добавляют в битумную массу остаток бензина, затем раствор резинового клея и все компоненты нагревают в течение 30 мин, постоянно помешивая. Мастику нужно использовать сразу же. Оставшуюся мастику сливают в тару и герметично закупоривают. Загустевшую мастику сначала следует немного подогреть на водяной бане в закрытой посуде, а затем разбавить бензином.

Подготовительные работы. Линолеум в качестве отделочного материала для пола прежде всего удобен тем, что его можно настелить практически на любое основание – бетонное, деревянное, металлическое, гипсовое. Однако это вовсе не означает, что предварительно основание не нужно готовить. Линолеум – материал очень пластичный и, уложенный на неровный пол, довольно скоро приобретает все его очертания, а еще через некоторое время в местах выпуклостей покрытие протирается. Таким образом, все недостатки старого пола, будь то прогибающиеся при ходьбе доски или наличие выбоин в бетонном основании, нужно обязательно исправить.

Подготовительные работы начинают с очистки основания от пыли, грязи и мусора. Если нужно, промывают основание горячей водой, затем обязательно хорошо просушивают. В том случае, если в каменном, бетонном или кирпичном основании имеются некоторые неровности – выпуклости или выбоины, их можно исправить, положив сверху цементно-песчаную стяжку, приготовленную из 3 частей песка и 1 части цемента любой марки. Смешивают компоненты, добавляя постепенно воду. Готовый раствор по консистенции должен напоминать очень густое тесто. После того как раствор будет готов, выкладывают его на основание и тщательно разравнивают с помощью терки.

Терка для разравнивания раствора

Неважно, какую толщину будет иметь стяжка, главное, чтобы новое основание было достаточно гладким и ровным (горизонтальность стяжки проверяют с помощью строительного уровня).

Следующий этап – грунтование пола с помощью гипсоклеевых составов. Эта мера поможет не только уберечь стяжку от появления трещин, но также повысит ее прочность.

Настил линолеума. Линолеум начинают настилать только после того, как окончательно высохнет грунтовочный слой. Удаляют плинтусы и приступают к настилу линолеума.

Следует помнить, что нельзя настилать на пол только что купленный линолеум: он должен простоять в вертикальном положении, как минимум, 3 мес. За неделю до предполагаемой работы его выдерживают в раскатанном виде.

В противном случае вскоре после настила обнаружится, что длина линолеума уменьшилась, а ширина, напротив, увеличилась. В комнатах, которыми наиболее часто пользуются, например в кухне, можно сделать теплые полы с теплозвукоизоляционной прослойкой или настелить линолеум с теплозвукоизолирующей подосновой.

Работу начинают от окна, постепенно передвигаясь вглубь комнаты. Линолеум прикрепляют к основанию с помощью гвоздей или мастики. В первом случае покрытие получается, конечно же, менее красивым, зато в случае необходимости линолеум можно будет без труда снять.

Перед началом работы рулон линолеума раскатывают и выдерживают некоторое время при комнатной температуре. После этого нарезают линолеум на полотнища так, чтобы в местах стыка кромки заходили друг на друга примерно на 20 мм. Этот запас может пригодиться в дальнейшем, если появятся какие-нибудь дефекты или линолеум даст усадку.

Раскрой одноцветного линолеума производят, учитывая направление света: свет из окна должен падать вдоль стыков. В этом случае они будут менее заметными. При заготовке полотнищ с рисунком стараются, чтобы рисунок совпадал.

Как только полотнища будут разрезаны и уложены, их оставляют на 2–3 сут. Приступают к наклейке полотнищ только после того, как они примут форму пола. Если по истечении указанного времени обнаружилась волнистость на полотнищах, приклеивать их ни в коем случае нельзя: в местах стыков скорее всего появятся щели. Для большей прочности в этих местах стыка на основание наклеивают полоску из тонкого материала шириной не менее 8 мм. Поверхность пола и тыльную сторону полотнища предварительно грунтуют. В качестве грунтовочного состава выступает та же мастика, только разбавленная подходящим растворителем. Полотнище отгибают от середины, крайнюю кромку прижимают грузом. Наносят тонкий слой грунтовки на поверхность пола и на полотнище, хорошо растушевывают. После того как слой грунтовки подсохнет, можно приступать к наклеиванию.

Наносят тонкий слой мастики на тыльную сторону полотнища, слой потолще – на подготовленное основание пола и разравнивают зубчатым шпателем. Для прикрепления линолеума можно использовать каток, но лучше всего мешок с песком (предварительно постелив под него коврик). Этот мешок возят по полу, начиная от середины, по направлению к краям. Излишки мастики на кромках полотнищ сразу же убирают шпателем и вытирают влажной тряпкой. После этого осматривают готовое покрытие: если кое-где стали заметны вздутия и пузыри, кладут на это место какой-нибудь груз, например мешок с песком на доске. По истечении 3 дней снимают груз, осматривают покрытие. Если пузыри не исчезли, их немного прорезают, выдавливают воздух и заливают в образовавшееся пространство мастику. После этого линолеум снова прижимают мешком и оставляют на 3 дня.

После того как линолеум хорошо приклеится к основанию, можно переходить к следующему этапу – прирезке кромок. Для этого необходим остро заточенный нож.

На бетонном основании пола кромки немного отгибают и подкладывают кусок фанеры, чтобы не затупить нож. На кромку накладывают металлическую линейку, тщательно ее прижимают коленом и левой рукой, после чего начинают прирезку. Дело это очень хлопотное, так что скорее всего потребуется помощник. Если линолеум не очень толстый, за один раз можно прирезать обе кромки. Но если что-то не получилось, не стоит переживать: после того как прорезана верхняя кромка, на нижней остается отметина от ножа. По ней точно так же, с помощью металлической линейки, отрезают нижнюю кромку. Кромки вокруг выступов, труб отопления отрезают с помощью шаблонов или же на глаз.

Теперь приступают к приклейке кромок: их отгибают, промазывают мастикой кромки и основание пола, тщательно прижимают. Выступившие излишки мастики снимают, кромки снова прижимают и, накрыв бумагой, придавливают грузом. Стыки оставляют под грузом на 4–5 сут. Если кромки не приклеились, их подмазывают мастикой и снова кладут груз. Следует оставить стыки под грузом как можно дольше. Если предварительно не выдержать линолеум в развернутом виде, стыки скорее всего будут расходиться.

Нельзя наклеивать линолеум в холодном помещении: температура воздуха в комнате должна быть не ниже 15 °С.

Нож для прирезки кромок линолеума

Прирезка линолеума

Наклеивание линолеума на тканевой основе и линолеума без основы. Поливинилхлоридные и алкидные виды линолеума (линолеум на тканевой основе) наклеивают с помощью холодной битумной мастики «Биски». Основание пола предварительно грунтуют битумно-бензиновой мастикой, для приготовления которой компоненты берут в соотношении 1 : 2. Перед наклейкой полотнища раскладывают насухо, выдерживают таким образом некоторое время, после чего отгибают тыльной стороной вверх до середины длины. На поверхность основания под отогнутым полотнищем наносят тонкий слой мастики, используя зубчатый шпатель. Под линией стыков оставляют непромазанными полосы шириной 15 см (кроме пристенных стыков).

Через 30 мин (это время необходимо для испарения летучего растворителя) отогнутую часть полотнища прижимают к основанию пола, используя кусок мешковины. Двигаются от середины к краям, удаляя воздух. Точно так же наклеивают и другую половину полотнища.

Наклеенный линолеум оставляют на трое суток, после чего приступают к прирезке и приклейке кромок. Делают это способом, указанным выше.

Укладка линолеума на теплоизолирующей основе имеет свои особенности. Это линолеум, состоящий из двух слоев: верхнего – поливинилхлоридной пленки, нижнего – антисептированной войлочной подкладки.

Следует обратить особое внимание на то, что основание под линолеумом должно быть достаточно сухим, так как в противном случае линолеум начнет загнивать.

Прежде чем укладывать покрытие, проверяют пригодность основания. Для этого кладут на него стекло небольших размеров и оставляют на 2–3 сут. Если по истечении этого срока на стекле не появится конденсат, можно приступать к наклейке линолеума.

Чтобы избежать работы с приклейкой кромок в местах стыков, можно воспользоваться коврами из линолеума по размерам комнаты, сваренными из полотнищ в централизованных мастерских. Швы предохранят теплозвукоизолирующую основу ковра от проникания влаги через стыки полотнищ при мытье пола. Линолеум выдерживают в рулонах не менее 2 сут в горизонтальном положении, и только спустя указанное время ковровый линолеум раскатывают на основание насухо, без наклейки, движением на себя, очень аккуратно, иначе можно повредить швы. Ковер оставляют в развернутом положении не менее чем на 1 нед, чтобы полностью исчезли волны. После этого приступают к прирезке по всему периметру комнаты. Между стеной и кромкой допустим зазор не более 5 мм.

При настиле линолеумных ковров в смежных комнатах в местах стыков, приходящихся на дверные проемы, укладывают порожек из ПВХ. Предварительно порожек прирезают по размеру проема.

Кромки смежных ковров, уложенных внахлест, отрезают по линиям, отстоящим от оси порога на 2,5 мм. Затем порожки приклеивают к основанию мастикой КН-2 или КН-3. Основание также предварительно готовят – очищают от пыли, при необходимости протирают влажной тряпкой. Наносят тонкий слой мастики на тыльную сторону нижней полки порожка, сразу же укладывают порожек на мастику и прижимают к основанию. Кромки стыкуемых ковров, предварительно промазанные мастикой, заправляют в пазы приклеенного порожка.

Для большей прочности на стыки устанавливают груз и выдерживают таким образом примерно 2 сут, если позволяет время – и дольше.

Топлинг

Это покрытие можно настилать прямо на бетон. Однако предварительно все же стоит провести подготовительные работы: обеспылить поверхность, устранить шероховатости. Если этого не сделать, топлинг, также очень пластичный материал, вскоре примет форму покрытия. Способ настила более чем легкий, можно просто частично приклеить материал по всему периметру комнаты с помощью клеевых составов «Бустилат» или ПВА. Настеленное покрытие оставляют на полдня, и только потом по нему можно ходить.

Уход за покрытием из топлинга. Несмотря на то что топлинг – износостойкий и долговечный материал, он требует к себе достаточного внимания. Покрытие моют каждые 3–4 дня теплой водой. При использовании мыльного раствора необходимо смывать его чистой водой.

Следует посоветоваться с продавцом-консультантом, какими мастиками для натирки топлинга можно пользоваться. Ни в коем случае нельзя применять химические растворители – такие, как ацетон, этилацетат и пр. Эти средства испортят материал. Кроме того, топлинг не совместим с резиной: она оставляет на его поверхности пятна, удалить которые уже невозможно.

Полы из ДСП и ДВП

Предварительно следует установить сухие, обработанные антисептиком лаги, причем расстояние между ними не должно превышать 40 см. При работе зачастую используют непросушенные лаги, которые спустя несколько месяцев загнивают и причиняют массу неудобств. Скрипучие половицы, неровности пола являются результатом безответственного подхода к работе. Это приводит к тому, что уже через 2–3 года хозяева бывают вынуждены начать ремонт.

Прежде всего измеряют помещение, в котором будут настилаться полы из ДСП или ДВП. Если уже уложены лаги, не стоит забывать о том, что ширина каждой плиты не должна превышать величину шага лаг, иначе спустя некоторое время обнаружится, что мебель начинает заваливаться на одну сторону. Помимо этого, нужно стараться делать как можно меньше стыков в тех местах, где чаще всего ходят (в дверных проемах, перед плитой, раковиной и холодильником). Смежные кромки для большей прочности устанавливают только на лагах.

Расстояние между стеной (перегородкой) и лагами должно быть 30–40 мм. Места стыков нужно обязательно в конце работы промазать шпаклевкой для дерева, в противном случае в процессе эксплуатации пола покрытие быстро потеряет вид. После этого приступают к прикреплению плит с помощью гвоздей. Для плит толщиной не менее 19 мм подойдут 50-миллиметровые гвозди. Вбивают их под углом 30°, с шагом вдоль стыка 10 см. Вбивая гвозди, нужно позаботиться о том, чтобы шляпки не торчали наружу. Следы от гвоздей портят вид покрытия, эти места также можно заделать шпаклевкой для дерева соответствующего цвета.

Существует еще один способ настила плит ДСП и ДВП – на цементно-песчаную стяжку. В этом случае на предварительно очищенное и высушенное покрытие насыпают слой песка толщиной не более 50 мм, а поверх него укладывают подготовленный раствор. На подсушенную стяжку наносят слой грунтовки и подсушивают его (в качестве грунтовки можно использовать ту же мастику, что и для наклеивания плит, только более жидкую).

Древесные плиты приклеивают к цементно-песчаной стяжке с помощью горячей битумной мастики. Сохнет эта мастика очень быстро, именно поэтому она наносится только под один лист покрытия. Наклеенную плиту сверху придавливают грузом и оставляют так на некоторое время.

Покрытие готово к эксплуатации через несколько дней после наклеивания плит.

Ламинированное покрытие

Для настила ламинированных полов не требуются какие-то особые инструменты. Некоторые приспособления можно заменить, без других просто не обойтись. Итак, понадобятся:

– простой карандаш;

– молоток;

– деревянные клинья;

– электролобзик;

– угольник;

– рулетка.

При настиле ламинированного покрытия удобнее всего пользоваться электролобзиком, однако при отсутствии такового вполне можно применять и циркулярную пилу или ножовку по металлу.

Что же касается материалов для настила такого покрытия, кроме самого ламината, потребуется специальный клей для ламинированного паркета. К сожалению, заменить его практически нечем – для лучшего результата желательно применять тот клей, который рекомендует фирма-производитель. Некоторые мастера, впрочем, используют и ПВА (расход примерно 500 г на каждые 10 м2), однако гарантии долговечности такого покрытия никто не даст.

Настил ламинированного покрытия. Ни в коем случае не укладывают ламинат на деревянное покрытие, например на ДСП или ДВП, так как это основание с течением времени может прийти в полную негодность. Лучше всего настилать ламинированное покрытие на цементно-песчаную стяжку.

Подготовительные работы, как обычно, начинают с очистки основания от пыли, грязи и мусора. При необходимости промывают основание горячей водой, а затем тщательно просушивают. Имеющиеся в каменном, бетонном или кирпичном основании неровности, например выпуклости или выбоины, устраняют, положив сверху цементно-песчаную стяжку. В ее состав входят 3 части строительного песка и 1 часть цемента любой марки. При отсутствии строительного песка можно воспользоваться речным, хорошо промытым и очищенным. Оба компонента разводят теплой водой, которую вливают постепенно, затем размешивают до сметанообразной консистенции.

Готовый раствор выкладывают на основание и тщательно разравнивают с помощью терки.

После того как цементно-песчаная стяжка подсохнет, следует убедиться в горизонтальности нового основания с помощью строительного уровня.

При укладке ламинированного покрытия часто используют специальную подкладку для дополнительной теплоизоляции. Такую подкладку можно изготовить, к примеру, из вспененного полиэтилена. Для большей уверенности в сухости основания на подкладку настилают пленку полиэтилена. Предварительно панели ламината выдерживают не менее суток в том помещении, где их предстоит укладывать, в открытых пачках. Если позволяет площадь, панели распаковывают.

Ламинированные панели выкладывают на полу, не прикрепляя их к поверхности; иначе говоря, ламинированные полы имеют плавающую конструкцию. Монтаж панелей начинают с дальнего от двери угла, постепенно продвигаясь к выходу. Панели стыкуют между собой методом «паз-гребень» и склеивают уже упомянутым специальным клеем или клеем ПВА. Клей наносят на паз, после чего панели плотно стыкуют легкими ударами молотка через промежуточную подкладку (например, деревянный брусок). Излишки клея, выступающие через швы, немедленно удаляют влажной, а затем сухой тканью. При монтаже торцы соседних планок ламината сдвигают не менее чем на 30 см.

Если ламинат настилают на ровную поверхность, стыки не требуют дополнительной подгонки. Если все же между планками имеются щели, их заделывают полосками из мягкой древесины, подобранными под цвет ламината.

При монтаже панелей возле стен или возле труб отопительной системы оставляют промежутки в 7–10 мм с помощью деревянных клиньев. Эти зазоры помогут избежать деформации панелей под воздействием перепадов температуры или при избыточной влажности. Иногда на стене имеются некоторые неровности. В этом случае их отмечают простым карандашом на панелях, оставляя зазор в 7–10 мм, и обрезают по разметочной линии. Работа эта трудоемкая, именно поэтому лучше всего воспользоваться электролобзиком – с его помощью можно получить идеально ровный срез.

В дверных проемах, при переходе на другое напольное покрытие или при монтаже пола большой площади устанавливают специальные переходные планки (часто их называют порожками). Они также требуются для предотвращения температурно-влажностных деформаций. Уложенное ламинированное покрытие оставляют на 2 сут для окончательного просыхания. Только по истечении указанного срока по ламинированному полу можно ходить.

На заключительном этапе работ извлекают деревянные клинья и устанавливают плинтусы.

Глава 3

Оборудование для зимнего сада

В связи с тем что зимний сад нередко на протяжении всего года используют не только в качестве места отдыха, но и жилого помещения, его необходимо оборудовать системами отопления, вентиляции, охлаждения, а также устройствами, предназначенными для полива растений, увлажнения воздуха и приборами для искусственного освещения.

Постоянный климат в помещении зимнего сада (температура, влажность, циркуляция воздуха и световой поток) обеспечивает оптимальные условия для роста и развития растений. Если в помещении предусмотрен мини-пруд, увеличивается влажность. В таком саду необходимо оборудовать систему дополнительной регулируемой вентиляции.

Для того чтобы правильно оборудовать помещение зимнего сада, конечно же, не обойтись без помощи специалиста, который подберет и установит все необходимое оборудование. Однако можно попытаться приступить к оборудованию своего сада самостоятельно, учитывая советы и рекомендации, данные в этой главе.

Системы отопления

Одной из важнейших задач при обустройстве зимнего сада является установка системы отопления, которая должна поддерживать температуру в помещении на заданном уровне.

Система отопления всегда поддерживается естественной солнечной энергией, которая беспрепятственно проникает в помещение зимнего сада благодаря обширной остекленной поверхности. Однако такая поддержка не может обеспечить необходимую растениям, произрастающим в саду, температуру в холодное время года. В этом случае отопление помещения можно производить различными способами.

Среди таких способов выделяют подключение к центральной отопительной системе дома, автономное электрическое отопление, подогреваемый пол, отопление нагретым в кондиционере воздухом. На практике нередко встречаются комбинации всех перечисленных систем.

Тщательно продуманный вариант выбора и размещения отопительного оборудования обеспечит равномерный прогрев всего помещения зимнего сада. Именно по этой причине следует заранее определить тип отопления, а также место, где будут расположены необходимые отопительные приборы. Многие специалисты считают более совершенной механическую систему отопления, которая не требует ограничений по размерам помещения или температурным параметрам. Устройство, снабженное электродвигателем и вентилятором, имеет датчики температуры и давления, в соответствии с показаниями которых обеспечивается поступление в зимний сад свежего воздуха.

Способы отопления зимних садов

В настоящее время существует несколько наиболее распространенных способов отопления зимних садов: электрическое, водяное, воздушное, паровое и печное. Каждый из перечисленных типов отопления имеет недостатки и до-стоинства. По этой причине следует предварительно рассмотреть и хорошо обдумать все возможные варианты и лишь поле этого окончательно определиться с выбором.

Электрические отопительные приборы

Электрическое отопление зимнего сада позволяет контролировать уровень тепла, подаваемого в помещение. Помимо этого, электрические отопительные приборы относительно легко установить в любом подходящем уголке зимнего сада.

Регулятор температуры

Специалисты с целью отопления зимнего сада рекомендуют применять масляные отопительные приборы, так как они равномерно нагревают воздух в помещении. Не следует использовать спиральные обогреватели. К недостаткам электрического способа отопления зимних садов относят то, что постоянное применение такого типа нагревателей довольно дорого обходится. Помимо этого, такие обогреватели делают воздух в помещении очень сухим, что особенно вредно для растений.

Водяное отопление

Для обогрева зимнего сада более выгодно применение водяного способа отопления, обеспечивающего равномерное поступление теплого воздуха в помещение.

Для обеспечения постоянного нагрева воды необходимо использовать котлы различной конструкции. В таких котлах воду нагревают с помощью электричества или сжигания различных видов топлива: дров или угля.

Водонагревательный котел

Воду из котла подают в трубы с помощью электрического насоса. Водонагревательные котлы обычно устанавливают не в зимнем саду, а за его пределами.

Подачу горячей воды в зимний сад можно осуществлять разными способами. Например, один из основных способов заключается в том, чтобы вмонтировать проводящие воду трубы в пол, покрытый такими теплоинертными материалами, как каменная плитка, клинкерный кирпич, шиферная плитка.

Данный способ подачи горячей воды в зимний сад позволяет материалам накапливать тепло, а затем отдавать его в течение некоторого времени после отключения системы отопления. По этой причине такой способ обогрева зимнего сада является наиболее приемлемым, так как температура воздуха в нем поддерживается равномерной.

Помимо этого, горячую воду в зимний сад можно подавать через радиаторы, установленные вдоль стен. Подобное расположение радиаторов предотвращает промерзание стен и позволяет создать благоприятные для растений условия. Кроме того, с помощью перегородок, изготовленных из полиэтиленовой пленки, радиаторы водяного отопления позволяют постоянно регулировать уровень обогрева различных групп растений, расположенных на всех уровнях в любых уголках зимнего сада.

Воздушное отопление

Многие специалисты рекомендуют использовать воздушное отопление для зимних садов, которые достаточно хорошо утеплены и примыкают к жилому отапливаемому помещению.

С целью подачи в помещение зимнего сада теплого воздуха рекомендуется использовать вентилятор, установленный в форточке. Однако у такого способа отопления существует ряд недостатков, одним из которых является то, что температура воздуха в зимнем саду постоянно будет ниже, чем в примыкающем жилом помещении.

Кроме того, с помощью данного способа отопления невозможно обогревать зимние сады большой площади.

В помещение зимнего сада воздух можно подавать с помощью воздуховодов, которые проводят от приборов отопления. Основным преимуществом данного способа отопления является его относительная дешевизна. Но тут есть и существенный недостаток, который заключается в том, что воздуховоды занимают в помещении довольно много места.

Паровое отопление

При паровом отоплении вода в котлах нагревается с помощью электрообогревателя или при сжигании такого вида топлива, как уголь или дрова.

В помещение зимнего сада горячий пар подается по трубам. При использовании в зимнем саду парового отопления необходимо постоянно наблюдать за работой нагревательного котла, так как возможно частое и значительное повышение температуры, что может быть губительно для многих видов растений.

Печное отопление

В том случае, если в жилом доме отсутствует центральное отопление и помещение отапливают печами, специалисты рекомендуют использовать для зимнего сада печное отопление. При этом теплый воздух от печи передается в зимний сад с помощью пленочного рукава, на одном конце которого имеются разрезы, пропускающие в помещение тепло.

На другом конце рукава должен быть установлен вентилятор, который располагают вблизи от печи.

Такой способ отопления вполне пригоден для небольшого зимнего сада. Однако тут есть существенный недостаток, который заключается в том, что тепло от печи подается в помещение лишь в холодное время года (во время топки печи). Все остальное время температура воздуха в зимнем саду остается невысокой.

Особенности отопления зимних садов

Проектирование системы отопления зимнего сада в каждом отдельном случае уникальное. Проект рассчитывают с учетом особенностей климатической зоны, расположения, размеров и формы стеклянной конструкции. Существует ряд требований, которые необходимо выполнять при любых обстоятельствах.

1. Отопление должно создавать комфортный температурный режим и снижать образование конденсата. На первый взгляд поставленные таким образом задачи противоречат друг другу. С точки зрения энергосбережения наиболее эффективными являются источники тепла, которые размещены в глубине помещения.

Однако для борьбы с конденсатом необходимо обеспечить циркуляцию воздуха вдоль наружных стен зимнего сада. С целью теплообеспечения стеклянных пристроек многие специалисты рекомендуют использовать комбинацию электрического и водяного отопления.

По периметру конструкции зимнего сада можно устроить воздушно-тепловую завесу. При этом не следует забывать о возможности обогрева пола. Однако не стоит использовать такой вид отопления в качестве единственной системы обогрева зимнего сада, так как она недостаточно надежно реагирует на частые колебания температуры воздуха в помещении.

2. Обогрев зимнего сада необходим не только изнутри. Стеклянную крышу помещения рекомендуется оборудовать устройством системы антиобледенения. При этом специальный нагревательный кабель, который самостоятельно регулирует выходную мощность в зависимости от температуры и влажности окружающей среды, следует укладывать вдоль стропил, по краю крыши, а также в систему желобов и водостоков, с целью предупреждения появления снежных наносов и наледи.

3. В дополнительном обогреве нуждаются трубы водоснабжения, которые проведены в зимний сад и предназначены для полива растений. Недостаточно заглубленный водопровод необходимо утеплить и оплести нагревательным кабелем. Благодаря такому техническому решению трубы не промерзнут, а проточная вода будет подогреваться до необходимой для полива растений температуры.

Неотапливаемые зимние сады

Приступая к оборудованию зимнего сада, следует знать, что сады бывают 2 типов: отапливаемые и неотапливаемые. Например, в случае, когда помещение предполагается использовать на протяжении всего года, его необходимо отапливать. При этом потери энергии можно снизить за счет правильного выбора типа остекления и утепления.

Неотапливаемый зимний сад является своеобразной термической буферной зоной, расположенной между улицей и основной постройкой. Основное строение при этом отдает окружающей среде меньше энергии, так как перепад температур между ним и садом значительно меньше, чем между основным строением и окружающей средой.

При этом значительно снижается расход тепла на отопление, однако возможность круглогодичного использования зимнего сада в качестве жилого помещения исключена. В неотапливаемом зимнем саду рекомендуется использовать одинарное остекление. При этом теплоизолирующее остекление должно располагаться между зимним садом и основным строением.

При низких наружных температурах воздуха в неотапливаемых зимних садах рекомендуется установить теплоизолирующее остекление, предотвращающее образование конденсата и льда.

Дополнительным источником тепла в неотапливаемых зимних садах является солнечная энергия. Следует учитывать, что зимний сад, расположенный на северной стороне, гораздо хуже накапливает солнечную энергию по сравнению с садом, находящимся на южной стороне. Количество поступающей в помещение солнечной энергии напрямую зависит от интенсивности теплового излучения, угла падения солнечных лучей, а также типа остекления.

Часть солнечной энергии стекло пропускает, однако значительную часть оно отражает и поглощает. При этом следует учитывать, что обычное стекло практически полностью поглощает короткие ультрафиолетовые лучи и лучи длинноволнового диапазона.

Обычное стекло практически без изменений пропускает видимый свет и коротковолновое тепловое излучение, которое попадает в зимний сад и поглощается внутренними стенами, полом и предметами декоративного оформления.

Парниковый эффект возникает в том случае, когда тепло, которое отдают стены, пол, и также предметы декоративного оформления, остается в помещении.

Обратной стороной процесса накопления солнечной энергии является перегрев помещения зимнего сада, так как летом при интенсивном солнечном излучении температура в саду нередко превышает допустимую норму. Решить проблему можно при осуществлении различных солнцезащитных мероприятий, устройства системы вентиляции и полива.

Для того чтобы избежать перегрева неотапливаемого зимнего сада, следует помнить, что поверхностью, способной накапливать солнечную энергию в помещении, как правило, является пол. По этой причине не рекомендуется застилать его ковром или каким-либо другим покрытием.

Солнцезащитные устройства являются одним из необходимых элементов неотапливаемого зимнего сада. Стеклянная поверхность, оказываясь под прямыми солнечными лучами, нагревается. Кроме того, в летние дни свет бывает настолько ярким, что требуются дополнительные способы защиты помещения от воздействия прямых солнечных лучей. Как показывают различные исследования и опыты, проводимые специалистами, внешнее солнцезащитное приспособление гораздо эффективнее, чем установленное внутри зимнего сада.

В зависимости от цвета солнцезащитного устройства (следует помнить, что светлое более эффективно, чем темное), при затенении снаружи в зимний сад проникает лишь от 5 до 40% солнечной энергии.

Внутреннее затенение увеличивает этот показатель до 60–90%. Эти факты свидетельствует о том, что внешний способ затенения блокирует большую часть солнечных лучей снаружи. По этой причине в помещении зимнего сада меньшее количество солнечной энергии может быть преобразовано в тепло.

Таким образом, внешнее затенение является заслоном прямым солнечным лучам летом (в это время года лучи солнца практически вертикально падают на остекленные крыши зимних садов). Большая часть этих лучей, не будучи отраженными, проникала бы сквозь стекло. По этой причине летом более очевидны преимущества солнечной защиты, установленной на крыше строения.

Утепление зимнего сада

С целью уменьшения потери тепла в помещении зимнего сада необходимо заранее подумать о хорошей теплоизоляции. Утепление зимнего сада значительно снижает расходы на отопление и позволяет выращивать различные тропические виды растений даже в районах с длительной суровой зимой.

Наиболее распространенным и относительно дешевым способом утепления зимнего сада является оборудование окон, форточек и дверей двойным слоем уплотнителя. Для этой цели обычно используют полосы плотной резины, которой можно утеплять также и стеклопакеты, используя штапики, которыми закрепляют стеклопакеты в конструкции.

Кроме того, можно использовать теплоизоляционную пленку, наклеивая ее на наружные части окон. Такая пленка не только защищает от холода, но и несколько повышает прочность стекла.

Преградой для холода во внутренней части стеклопакета является специальная рама с отверстиями. Располагают ее обычно по внутреннему периметру стеклопакета. Под рамой помещают особое вещество, поглощающее конденсат во внутренней части стеклопакета. Для того чтобы такая рама стала надежной преградой для холода, рекомендуется разделить ее на 2 части, используя при этом утепляющий слой из полимерных материалов. Помимо этого, с целью утепления зимнего сада можно использовать дополнительные камеры, которые заполнены вспененным полиуретаном. Такие камеры обладают неплохими теплоизоляционными свойствами. Устанавливают их обычно снаружи помещения зимнего сада.

Системы вентиляции

Свежий воздух необходим всем растениям для роста и цветения. По этой причине зимний сад непременно должен быть оснащен хорошей системой вентиляции. При отсутствии соответствующей вентиляционной системы на листьях растений зачастую оседает конденсат, что является причиной возникновения различных заболеваний.

Избежать различных негативных последствий и создать рациональный микроклимат в зимнем саду любой площади можно с помощью правильно подобранной системы вентиляции. Основным моментом, на который сразу же следует обратить внимание, являются количественные показатели температуры и влажности, характеризующие благоприятное воздействие воздуха в зимнем саду на самочувствие находящихся там людей, а также на рост и развитие растений.

Именно показатель относительной влажности воздуха, напрямую связанный с температурой воздуха в зимнем саду, важен для хорошего самочувствия людей и благоприятного роста и развития растений. Связано это с тем, что под влиянием незначительных изменений температуры происходит постоянное движение и столкновение различных объемов воздуха внутри и снаружи помещения. На границе соприкосновения теплых масс с более холодными происходит конденсация паров содержащейся в них атмосферной влаги.

Оптимальная температура в зимнем саду составляет примерно 20–22 °С, относительная влажность – 40–60%.

Способы создания систем вентиляции

Вентиляцию в помещении зимнего сада обычно условно разделяют на естественную и искусственную. К естественным способам проветривания помещения, кроме всего прочего, относят форточки, окна и двери.

При проектировании зимнего сада их рекомендуется сконструировать так, чтобы перемещение потоков воздуха осуществлялось по диагонали. Это обеспечит более полный воздухообмен.

Искусственный способ проветривания помещения предполагает использование различных вентиляционных систем, необходимых для зимних садов любой площади.

Естественная вентиляция

Наиболее простыми элементами вентиляции являются окна и форточки, которые зачастую бывают расположены не только в стенах, но и в крыше.

Высоко расположенные окна и форточки довольно просто открываются. Для этого обычно используют специальные шесты. Нередко с этой целью применяют подъемники с дистанционным управлением. Можно использовать для открывания и закрывания форточек различные конструкции: поворотные, откидывающиеся или сдвигающиеся.

Естественная вентиляция довольно проста по своему устройству. При этом используется эффект тяги, когда подогретый воздух, выходящий сквозь специальные отверстия в крыше, заменяется холодным воздухом, поступающим через расположенные в полу отверстия.

Однако для эффективной работы такой системы вентиляции требуются определенные условия. Например, высота проветриваемого помещения должна быть не менее 2,5 м, разница температур снаружи и внутри зимнего сада – не менее 5 °С.

Правильное расположение элементов системы вентиляции обеспечивает движение воздушных потоков по диагонали в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Эффективным является использование в таких системах электропитания от солнечных батарей (выпускаемые в настоящее время устройства работают от элементов напряжением 12 В и обладают мощностью 20 Вт).

Многие специалисты рекомендуют располагать окна и форточки высоко, так как естественная циркуляция способствует тому, что теплый воздух в помещении зимнего сада поднимается вверх.

Многие готовые конструкции зимних садов оснащены вентиляционными отверстиями. Специалисты рекомендуют выбирать конструкции, в которых воздухозабор расположен в верхней части стены. При этом подача воздуха осуществляется снизу.

Наиболее эффективным способом обеспечения естественной вентиляции является устройство горизонтально расположенных отверстий для подачи наружного воздуха в нижней части зимнего сада, и форточек, расположенных в наклонной крыше и предназначенных для вывода внутреннего воздуха. Кроме того, при вентиляции помещения зимнего сада необходимо также учитывать, проветривается ли основное строение через зимний сад. Если вентиляция основного строения осуществляется через помещение сада, то он будет действовать в качестве теплообменника, в котором происходит предварительное нагревание воздуха.

Искусственная вентиляция

Такой способ вентиляции зимних садов состоит из приточного и вытяжного узлов. При этом вентиляторы устанавливают лишь на вытяжке. Подобные вентиляционные системы изготовляют, как правило, индивидуально, подбирая форму и цвет остекленного сооружения. Кроме того, такая система вентиляции может быть точно рассчитана на необходимую максимальную температуру в зимнем саду.

К современным системам вентиляции предъявляют многочисленные требования. Например, для искусственной вентиляции в настоящее время технически решены такие проблемы, как теплоизоляция, низкий уровень шумов и многое другое.

Искусственную систему вентиляции условно разделяют на 2 подгруппы. Поперечная вентиляционная система действует поперек естественного потока воздуха в зимнем саду. При этом приточное устройство установлено на боковой поверхности сооружения, а вытяжка – на противоположной боковой плоскости.

При стандартной поперечной системе вентиляции вытяжное отверстие необходимо располагать вверху. Кроме того, расстояние между отверстиями притока и вытяжки не должно превышать 6 м. В противном случае воздух в зимнем саду будет оставаться горячим, а в районе вытяжки достигнет критической температуры. По этой причине потребуется установка еще одного прибора для осуществления вентиляции в помещении.

Вентиляционная система, установленная на коньке крыши, работает в направлении естественного воздушного потока. В случае, когда вытяжка размещена на крыше, 2 приточных устройства обычно располагают на фронтальной поверхности остекленной конструкции.

Ко 2-й подгруппе можно отнести струйную вентиляцию конька. При этом теплый воздух поднимается и собирается в вершине конька, в результате чего свежий воздух проникает в помещение зимнего сада через специально спроектированную систему конька, гарантирующую защиту от непогоды и высокую прочность.

Конек и вся остальная часть крыши спроектированы таким образом, что обеспечивают постоянную круговую вентиляцию в зимнем саду. Это исключает появление конденсата и уменьшает перегрев воздуха в помещении в жаркую погоду. Кроме того, постоянный и умеренный поток воздуха предотвращает образование конденсата на стеклах вентиляционных коробов.

Наиболее распространенной в настоящее время является механическая система вентиляции зимнего сада. При этом она должна быть отрегулирована таким образом, чтобы проветривание помещения начиналось и заканчивалось автоматически, без участия человека.

В настоящее время промышленностью выпускаются разнообразные системы вентиляции, которые предназначены специально для зимних садов. Например, вентиляционная система, разработанная одной из ведущих фирм, позволяет с помощью специальных компьютерных программ учитывать расположение зимнего сада относительно сторон света, материалы, из которых изготовлена вся конструкция, а также выбрать оптимальный для растений режим проветривания.

Такая система имеет большое преимущество перед другими вентиляционными системами, так как потребляет небольшое количество электрической энергии. Кроме того, данная система вентиляции поддерживает в зимнем саду оптимальный режим влажности воздуха, в результате чего растения не будут страдать от перегрева или недостатка влажности даже в самую жаркую погоду.

Современные модели вентиляционных систем

В настоящее время существует множество различных моделей вентиляционных систем, обеспечивающих благоприятный микроклимат в зимнем саду любой площади. Установку системы вентиляции рекомендуется доверить специалистам, которые выполнят весь комплекс работ, связанных с проектированием, поставкой оборудования, монтажом и наладкой вентиляции и кондиционирования воздуха.

Однако тем, кто решил самостоятельно заняться оборудованием зимнего сада, рекомендуется ознакомиться с некоторыми наиболее распространенными на сегодняшний день моделями систем вентиляции и кондиционирования воздуха в зимних садах любой площади.

Некоторые модели снабжены бактерицидными фильтрами, препятствующими проникновению болезнетворных бактерий в помещение зимнего сада. Отдельные модели вентиляционных систем снабжены функцией легкой очистки панели кондиционера, переключателем внутреннего блока кондиционера. При этом обеспечивается бесшумная работа наружного и внутреннего блоков системы вентиляции.

Практически все модели оснащены таймерами, системами автоматического режима работы вентиляции и автоматической перезагрузки. Помимо всех вышеперечисленных конструкций, в настоящее время существует модель вентиляционной системы с трехмерным распределением воздуха, режимом сушки воздуха, автоматического перемещения воздушных заслонок, а также специальной конструкцией выходного диффузора.

Многие специалисты рекомендуют использовать модели вентиляционной системы с автоматическим объемным распределением воздуха, автоматиче-ским или ручным режимом выбора скорости вращения вентилятора внутреннего блока кондиционера, режимами повышенной мощности и предотвращения сквозняка. Специальная программа кондиционирования предотвращает появление сквозняков.

Существует система вентиляции с автоматическим переключением на режимы охлаждения, нагрева или сушки воздуха в зимнем саду. Модель также снабжена таймером, режимом бесшумной работы внутреннего блока вентиляции и автоматической системой защиты от обледенения наружного блока кондиционера.

Основные функции системы вентиляции

Стандартные вентиляционные системы должны выполнять следующие функции:

– обеспечивать приток свежего воздуха в помещение;

– обеспечивать вытяжку воздуха;

– обеспечивать фильтрацию воздуха, поступающего в зимний сад;

– устранять парниковый эффект.

Многие дополнительные системы вентиляции выполняют еще ряд функций:

– автоматическое управление вентиляционной системой;

– автоматическое регулирование влажности и температуры воздуха в зимнем саду;

– дистанционное управление включением и выключением системы вентиляции;

– автоматическое закрытие клапана защитного отверстия при осадках.

Системы полива

Регулярный полив необходим всем растениям. В миниатюрных зимних садах его можно проводить вручную. В зимних садах, занимающих большую площадь, на ручной полив потребуется довольно много времени. По этой причине осуществлять его рекомендуется с помощью специально оборудованной с этой целью автоматической системы полива.

Приспособления для полива

В настоящее время существует множество специальных приспособлений, предназначенных для ухода за зимним садом любой площади.

Поливочный автомат

Этот прибор снабжен таймером, позволяющим автоматически включать и выключать воду в назначенное время. Это предотвратит пересыхание почвы даже при длительном отсутствии хозяев. Поливочный автомат применяют преимущественно для зимних садов большой площади.

Измеритель влажности

Это прибор, у которого есть погружаемый в почву зонд, позволяющий контролировать уровень влажности. При этом уровень влажности определяют по шкале в верхней части прибора.

Электронный измеритель влажности

Это прибор, у которого нижняя часть погружена в почву. В верхней части электронного измерителя расположена шкала, определяющая уровень влажности почвы. Такой прибор позволяет точно определить, насколько растениям необходим полив. Используют его для измерения влажности почвы в зимнем саду любой площади.

Удлинитель

Это приспособление, которое предназначено для полива различных ампельных растений. С помощью такого удлинителя при необходимости можно снизить давление воды в струе.

Водомер

Это прибор, который измеряет подачу воды и автоматически выключает ее после полива. При этом необходимый для полива расход воды должен быть задан заранее.

Водомер

Прерыватель струи

Это приспособление представляет собой насадку на шланг, позволяющую контролировать процесс подачи воды к определенным видам растений.

Аэратор

Это приспособление представляет собой специальную насадку на шланг, которая позволяет при необходимости снизить напор воды. Аэратор обычно используют в зимних садах большой площади.

Насадка с короткими шлангами

Приспособление представляет собой насадку с 6 короткими шлангами и применяется при одновременном поливе 6 растений без использования распылителя воды. Применяют насадку преимущественно в зимних садах большой площади.

Регулятор температуры воды

Это приспособление используют преимущественно для полива теплолюбивых растений. При этом электронагреватель должен быть установлен на проводящей воду трубе.

Капельная установка

Приспособление представляет собой трубу, выполненную из парусины и прикрепленную к шлангу или крану. Вода, поступающая через капельную установку, равномерно увлажняет растения во всех уголках зимнего сада.

Капельную установку используют преимущественно в зимних садах небольшой площади.

Туманообразователь

Для ухода за растениями в зимнем саду любой площади можно использовать туманообразователь. Это приспособление представляет собой специальную насадку на шланг, с помощью которой при поливе растений создается плотный туман.

Перекрывающий клапан

Приспособление представляет собой специальную насадку на шланг, с помощью которой при необходимости можно быстро перекрыть воду. Перекрывающий клапан применяют в зимних садах любой площади.

Шланг с душевой воронкой

Это приспособление используют для опрыскивания растений. Кроме того, его можно применять для смывания с листьев в воронку вредителей. Воронка оснащена коротким шлангом с запором на конце, предназначенным для слива воды.

Соединительное устройство для шланга

Это приспособление предназначено для присоединения шланга к крану. Устройство снабжено специальным защелкивающимся замком, который позволяет быстро прикрепить шланг к крану.

Системы увлажнения

Важную роль в оборудовании зимнего сада любой площади играет система увлажнения. Высокая влажность воздуха благоприятно воздействует на рост и развитие растений в зимнем саду, благотворно сказывается на дыхательной системе людей, находящихся в помещении.

Большая часть декоративных растений в зимнем саду обычно родом из тропиков и субтропиков. Среднегодовая температура в этих районах не опускается ниже 10 °С, содержание влаги в воздухе достигает 90%. В отапливаемых помещениях влажность воздуха обычно не превышает 30%. Для того чтобы создать в зимнем саду соответствующий климат, многие специалисты рекомендуют размещать вблизи растений увлажнители воздуха.

Наиболее эффективны ультразвуковые приборы, в которых высокочастотная вибрация расщепляет воду на микроскопические брызги. Кроме того, встроенный вентилятор в таких приспособлениях распыляет туман по всему помещению зимнего сада, создавая благоприятные условия для хорошего роста и цветения растений. Управляет работой увлажнителя гигростат, с помощью которого задают уровень влажности в зимнем саду.

Гидрометр для измерения влажности воздуха

Помимо увлажнителей, в зимнем саду рекомендуется установить другие приборы, устраняющие электростатические заряды и поддерживающие относительную влажность воздуха в помещении:

– гидрометр для точного измерения влажности воздуха в помещении;

– регулятор влажности, позволяющий поддерживать в зимнем саду оптимальный уровень влажности воздуха. Прибор обычно прикрепляют к увлажнителю воздуха;

– влагопоглотитель, необходимый для удаления лишней влаги. Такое приспособление используют преимущественно в зимних садах, в которых выращивают кактусы.

Системы освещения

Еще одним важным элементом зимнего сада является система искусственного освещения. Свет определяет рост и форму растений, влияет на конфигурацию и окраску их листьев, удлиняет или укорачивает период цветения.

Для того чтобы освещение зимнего сада отвечало всем требованиям, необходим большой объем знаний. Проектирование освещения лучше делать в сотрудничестве со специалистом. Однако можно самостоятельно спроектировать систему освещения, используя советы и рекомендации, приведенные ниже.

Влияние света на рост и развитие растений

Для хорошего роста и развития растений зачастую не всегда бывает до-статочно дневного освещения. Например, в средней полосе России световой день большую часть года гораздо короче, чем в районах с теплым климатом, откуда привезено множество различных видов растений, выращиваемых в зимних садах. Фотосинтез, который имеет основное значение в схеме питания и роста любых растений, во многом зависит от интенсивности и спектра освещения, а также его продолжительности. Например, малая освещенность нередко приводит к удлинению побегов, уменьшению площади листа и сокращению образования хлорофилла. Преобладание сине-фиолетового излучения заметно замедляет рост растений, чрезмерное красное излучение, напротив, ускоряет его. Оптимальный режим фотосинтеза гарантирует правильное развитие растений.

Проблему недостаточного освещения зимних садов можно решить, если правильно разместить растения под стеклянной крышей помещения. Однако даже в таком случае многим видам южных растений необходимо дополнительное освещение.

Необходимое количество дополнительного света определяется особенно-стями каждого вида растений, а также расположением зимнего сада относительно сторон света, этажности здания, размерами окон, наличием штор или жалюзи. Причиной недостаточного освещения нередко бывают загоражива-ющие зимний сад деревья, кустарники, различные строения. Степень освещения измеряют, как правило, в люксах (лк). Например, в облачный день освещенность на открытом участке составляет примерно 10000 лк, в помещении – до 2000 лк, в пасмурную погоду – около 500 лк. В утренние и вечерние часы, в ненастную погоду, в помещении, как правило, бывает значительно темнее.

Кроме того, в помещении освещенность уменьшается по мере удаления от окна. Именно по этой причине в зимнем саду любой площади необходимо устанавливать дополнительные источники освещения.

Приступая к установке дополнительных источников освещения, следует помнить, что требования растений к свету разные. Например, папоротники хорошо растут при освещении 500–1000 лк. Светолюбивые растения нуждаются в освещении от 10000 лк. Средняя доля искусственного света в зимнем саду любой площади в зимний период должна составлять примерно 500–800 лк (в зависимости от каждого вида растений).

Например, экзотические растения требуют высокого уровня освещенности, который не может быть обеспечен обычными декоративными световыми приборами. Тут необходимо использование специального оборудования. Для того чтобы обеспечить растения освещенностью около 10000 лк при размещении их на расстоянии 1–1,5 м от источника света, рекомендуется установить столько ламп, чтобы удельная мощность их составляла примерно 70–90 Вт/м2.

Практика показала, что наиболее экономичными и удобными являются лампы с зеркалированной колбой, позволяющей рационально направить весь поток света на растения. Такая лампа компактная, легкая и достаточно проста в использовании.

В настоящее время в отечественной промышленности выпускаются подобные натриевые лампы мощностью 50–Вт. Металлогалогенные лампы имеют большую мощность: 250, 400 и 700 Вт. Лампы такого класса, но меньшей мощности есть лишь у импортных производителей.

Приступая к проектированию системы освещения в зимнем саду, следует учитывать еще один важный момент, на который необходимо обратить внимание. Различают растения короткого и длинного дня.

Растения короткого дня цветут лишь в случае, когда они освещены не более 12 ч в сутки. Растения длинного дня цветут, когда длина светового дня превышает 12 ч. Таким видам растений достаточно 14 ч интенсивного освещения.

Источники дополнительного освещения

С целью дополнительного освещения зимних садов можно использовать различные лампы, каждая из которых имеет свои преимущества.

При выборе осветительного оборудования для зимнего сада немаловажное значение имеют технические, эстетические и финансовые факторы. Осветить помещение сада можно с помощью обычных ламп накаливания и дневного света.

Однако они обеспечивают такой состав светового спектра, в котором отсутствует нужное количество голубых и красных лучей, необходимых для хорошего развития и роста растений. Помимо этого, такие источники освещения имеют большую теплоотдачу, что нередко вызывает ожоги у различных видов растений.

Многие типы источников света являются активаторами фотосинтеза. Различаются они характеристиками спектра, то есть количеством инфракрасного, красного и голубого света, который необходим растениям для фотосинтеза и роста.

Прежде чем определить, какое освещение установить в зимнем саду, необходимо разобраться в основах света, цвета и осветительных систем. Свет, который видит человек, является частью электромагнитного спектра, который находится между ультрафиолетовыми и инфракрасными длинными волнами. Наблюдая за радугой, человек на самом деле видит белый свет, который расщеплен на разные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Растения, как правило, поглощают красный и голубой свет, а отражают зеленый.

Все составляющие спектра выполняют различные функции. Например, голубой свет способствует регулированию синтеза углеводов. Голубой и красный стимулируют процесс фотосинтеза. Инфракрасный свет активирует поглощение растением питательных веществ. Красный и инфракрасный свет регулируют процесс роста стебля, размер и форму листьев, образование семян, а также контролируют фотопериодизм и фотоморфогенезис.

Красный свет дополняет естественное дневное освещение. Инфракрасный свет вызывает у растений ту же реакцию, что и темнота.

Белый свет имеет различную теплоту. Например, красный и оранжевый делают белый свет более теплым, а голубой (или любой другой цвет светлого тона), наоборот, холодным. Солнечный свет включает все элементы спектра, которые необходимы для правильного развития растений, однако используются эти компоненты с разной степенью эффективности. Например, красный и зеленый свет более эффективно воздействуют на процесс фотосинтеза, чем зеленый. В настоящее время поиски наилучшего дополнительного освещения для растений в зимнем саду сосредоточены на разработке экономичных светильников с большим сроком службы и спектром, способствующим стимуляции роста.

Например, лампы накаливания обеспечивают растениям достаточное количество красного и желтого света, однако голубого света в их спектре недостаточно. Металлогалогенные лампы высокого давления можно использовать в больших помещениях, для зимних садов небольшой площади такие источники света применять не рекомендуется, так как выглядеть это будет не совсем привлекательно.

Люминесцентные лампы

Такой источник дополнительно освещения используют в зимних садах любой площади. Люминесцентные лампы обеспечивают выход мощного потока света, а также выделяют небольшое количество тепла и имеют хорошие энергосберегающие характеристики.

Наиболее часто применяют лампы с увеличенным синим спектром, да-ющие растениям необходимое для фотосинтеза количество света. Кроме того, люминесцентные лампы не позволяют растениям вытягиваться.

Люминесцентные лампы рекомендуется устанавливать совместно с аппаратурой, которая позволяет избежать эффекта мерцания, оказывающего раздражающее воздействие на состояние человека.

При использовании люминесцентных ламп следует учитывать, что свет от них несколько отличается от обычного светового фона жилых помещений, а это может создавать дискомфорт для людей, находящихся в зимнем саду. По этой причине рекомендуется ограничить распространение света люминесцентных ламп пределами цветника. С этой целью можно использовать небольшие светоограничивающие колпаки, спроектированные специально для кольцевых люминесцентных ламп. Нередко применяют затеняющие колпаки, предназначенные для трубчатых люминесцентных ламп. В настоящее время в продаже имеются люминесцентные линейные лампы, которые предназначены специально для подсветки растений, аквариумов в зимнем саду.

Компактные электролюминесцентные лампы

Преимущество этих ламп заключается в том, что они потребляют в 5 раз меньше электроэнергии, чем обычные люминесцентные лампы, и служат гораздо дольше. Кроме того, компактные электролюминесцентные лампы можно использовать в светильниках.

Газоразрядные лампы

Такие лампы несколько отличаются от всех перечисленных выше источников освещения. Спектр излучения газоразрядных ламп приближен к спектру солнечного света, а это, как известно, полезно для растений. Газоразрядные лампы положительно влияют на рост и развитие растений и не позволяют им излишне вытягиваться.

Светильники

Для освещения зимнего сада любой площади можно использовать обычные настольные светильники, которые держатся на подставке или струбцине.

Такие источники света имеют современный дизайн, разнообразную цветовую гамму, оригинальное конструктивное исполнение.

Кроме того, в настоящее время в продаже имеются точечные светильники, выполненные под зеркальную (R39, R50, R63, R80, R95, R125) и галогенную лампы (MR16, MR11).

Цветовая гамма источников света разнообразна: белые, золотые, хромированные, черные, стеклянные зеленые, красные и белые.

Расположение источников света

В зимнем саду искусственное освещение, как уже упоминалось, обычно лишь дополняет естественный свет и подчеркивает красоту растений и элементы декоративного оформления помещения. Расстояние от источников света до растений не является фактором первостепенной важности. Однако от этого зависит эффективность всей системы освещения.

Светильники, крепящиеся к стене или потолку

Светильники, направляющие свет вниз

Светильник, спроектированный под люминесцентную лампу

Подсветка отдельных растений

Светильник, стимулирующий рост растений

При увеличении расстояния от источника света до определенного растения эффективность освещения в несколько раз снижается. Оптимальным принято считать расстояние между растением и источником света, равное примерно 20–30 см.

При этом следует учитывать, что свет не должен быть излишне ярким, ослепляющим. Кроме того, важно сбалансировать источники света с различными спектрами в зимнем саду и соседнем помещении. Например, не следует располагать лампы накаливания и натриевые рядом с холодно-белыми люминесцентными лампами, так как свет в результате воспринимается как насыщенно-желтый. Наилучшего результата можно достичь при одновременном использовании натриевых, ламп накаливания и люминесцентных ламп тепло-белого цвета. Такое освещение способствует росту и цветению растений. Однако следует помнить, что свет от ламп накаливания нужно направлять прямо на растения таким образом, чтобы он не попадал в глаза находящимся в зимнем саду людям.

Рекомендации по установке осветительного оборудования

Существует несколько основных рекомендаций по установке осветительного оборудования, которые помогут подобрать и разместить источники света в зимнем саду таким образом, чтобы выделить наиболее эффектные элементы декоративного оформления помещения и затенить менее красивые.

Методы установки осветительного оборудования различны. Например, точечные светильники рекомендуются, если определенное растение нуждается в индивидуальном дополнительном источнике света.

Для зимнего сада обычно требуется равномерное освещение. Оптимальным вариантом при этом являются линейные прожекторные системы, которые обеспечивают непрерывность светового поля. Затененные участки при таком способе освещения недопустимы. Конфигурация линий прожекторного освещения может быть различной. Регулируя высоту прожекторных систем, можно контролировать интенсивность и зону светового потока, который попадает на растения.

В некоторых случаях используют переносные точечные прожекторы, которые чаще всего применяются в случае, когда растениям необходимо продлить световой день. Наиболее интересными являются системы комбинированного освещения. При этом одни источники обеспечивают необходимую интенсивность света, другие изменяют цветность спектра. Такие системы чаще всего применяют в зимних садах большой площади с редкими, ценными, экзотическими растениями. В таких садах систему освещения, как правило, рассчитывают и моделируют с помощью специальных компьютерных программ.

В любом случае не следует забывать, что система освещения должна быть не только красивой, но и дополнять естественный свет, компенсировать его отсутствие, способствуя росту и цветению растений в зимнем саду.

Реакция растений на различные источники света

Приступая к проектированию системы освещения в зимнем саду, необходимо предусмотреть влияние различных источников света на растения.

При использовании холодно-белых люминесцентных ламп (ХБ) зеленая листва растений развивается параллельно поверхности источника света.

Люминесцентная лампа тепло-белого цвета несколько замедляет рост растений. Кроме того, появляются многочисленные боковые отростки. При использовании такого источника дополнительного освещения растение цветет на протяжении длительного времени.

При использовании люминесцентной лампы гро-люкс (ГЛ) хорошо развивается темно-зеленая листва растений; стебли растут медленно и заметно утолщаются; появляются многочисленные отростки. Цветут растения позднее, но обильно и длительно.

Если используются люминесцентные лампы гро-люкс, вита-лайт и агро-лайт, светло-зеленая листва растений развивается в направлении источника света. При использовании такого источника света стебли растений растут довольно быстро, листья расположены на значительном расстоянии друг от друга. Развитие отростков довольно слабое, цветение раннее. Растение быстро набирает силу и также быстро стареет.

При использовании газоразрядных ртутных (де-люкс) или металлогалогенных (МГ) ламп хорошо развивается зеленая листва растений. Стебли растут довольно медленно, развиваются многочисленные отростки. Период цветения продолжительный.

Применение газоразрядной натриевой лампы высокого давления (НВД) способствует быстрому росту листвы темно-зеленого цвета, появлению многочисленных отростков. При этом стебли растут довольно медленно и заметно утолщаются. Цветение продолжительное.

Тот же эффект достигается при использовании газоразрядных натриевых ламп низкого давления (ННД).

Газоразрядная лампа накаливания (ЛН) и ртутная лампа накаливания (РЛН) обеспечивают быстрый рост стеблей, однако они довольно тонкие, длинные и ломкие. Листва растений бледная, тонкая и более длинная, чем

у растений, освещаемых другими дополнительными источниками света. Кроме того, отростки развиваются плохо, растут в высоту, цветение раннее и непродолжительное.

Исключение составляют розеточные и толстолистные виды растений, например сансевьера.

Ошибки при освещении растений

Профессиональное освещение зимних садов является относительно новой областью. По этой причине примеров удачного или неудачного дополнительного освещения в настоящее время недостаточно для того, чтобы проводить систематизацию и делать какие-либо выводы.

Однако, если у растений в зимнем саду желтеют листья, это говорит о недостатке освещения и излишне высокой температуре воздуха. Если же листья растений светлеют, теряют первоначальную яркость окраски, причину следует искать в избыточном освещении.

Пятна на листьях растений с четко обозначенным контуром являются признаками теплового ожога и свидетельствуют о том, что источники освещения расположены слишком близко. Если появляются подобные проблемы, следует изменить освещение зимнего сада. По этой причине многие специалисты рекомендуют использовать гибкие системы освещения, которые можно по-разному размещать в помещении.

Особенности освещения зимнего сада

У каждого растения своя потребность в свете, которая зависит от природных условий местности, где оно произрастает. Недостаточное освещение, как и излишнее, может нанести растению вред.

Для того чтобы в жаркую погоду уберечь растения от излишнего солнечного тепла, рекомендуется устроить затенение внутреннее и внешнее. Для внутреннего затенения зимнего сада следует использовать легкие шторы и жалюзи. Для внешнего затенения нередко применяют прочные материалы, которые устойчивы к различным атмосферным явлениям.

Помимо этого, с целью затенения можно использовать естественную преграду свету. Это высокие деревья и различные кустарники, а также вьющиеся растения. Они не только защитят растения в зимнем саду от излишнего солнечного света, но и создадут великолепный вид снаружи помещения.

Однако многим растениям в зимнем саду, как уже было сказано, недостаточно естественного освещения, для того чтобы обеспечить таким растениям благоприятные условия для хорошего роста и развития.

Кроме того, дополнительное освещение в зимнем саду используют не только для продления светового дня, но и с целью оформления помещения. Приборы искусственного освещения придают зимнему саду новый, необычный вид в вечернее время.

Искусственное освещение подразделяют на общее и точечное.

Общее освещение

Общее освещение в зимнем саду любой площади равномерно освещает территорию, создавая при этом впечатление естественного дневного света. Такой тип освещения не выполняет особых декоративных функций, однако позволяет увидеть все детали оформления зимнего сада и хорошо ориентироваться на его территории.

Точечное освещение

Такой тип освещения играет существенную роль при декоративном оформлении зимнего сада, так как позволяет направить пучок света на определенный участок сада или на конкретное растение. Остальная территория помещения при этом остается в темноте. Точечное освещение наиболее часто используют в зимних садах большой площади, так как с его помощью можно добиться создания необычных зрительных эффектов.

Один из наиболее распространенных вариантов точечного освещения – маркировочное. При этом источники света небольшой мощности располагают в разных уголках зимнего сада. С этой целью многие специалисты рекомендуют использовать светильники в форме столбиков, которые обычно применяют для освещения садовых участков.

Кроме того, можно использовать обычные комнатные светильники или световые кабели с лампами накаливания небольшой мощности, помещенными внутри. Такие источники света освещают лишь небольшое пространство во-круг. Благодаря этому можно добиться создания эффекта неровного ландшафта или зрительно увеличить территорию зимнего сада, что особенно важно для садов небольшой площади. Небольшие комнатные светильники можно разместить вдоль проходов вблизи красивоцветущих растений, рядом с декоративными элементами, а также по периметру всего помещения зимнего сада.

Кроме того, вдоль стен зимнего сада нередко развешивают гирлянды с небольшими цветными лампами. Такое освещение придает помещению праздничный вид.

Помимо всего прочего, с помощью точечного освещения можно создать световые акценты в разных уголках помещения. В зимних садах большой площади точечное освещение применяют с целью подсветки растений, выделения отдельных композиций, декоративных водоемов и скульптур.

Освещение отдельных элементов зимнего сада

При подсветке различных невысоких растений рекомендуется разместить разноцветные светильники над ними. Это придаст композиции дополнительный декоративный эффект. Высокие растения следует освещать снизу либо одновременно с нескольких сторон.

Многие специалисты рекомендуют освещать декоративные элементы с помощью светильников, оснащенных отражателями, создающими направленный поток света.

С целью подсветки декоративных водоемов в зимнем саду следует использовать прочные, хорошо изолированные светильники, которые при необходимости можно разместить под водой. Основное требование к таким источникам света – электробезопасность. Для подводного освещения рекомендуется применять герметичные галогенные светильники, напряжение которых не превышает 12 В. Большой популярностью в последнее время пользуются световоды с торцевым свечением. Если расположить прибор в проводящей воду трубе, создается впечатление светящейся воды.

При освещении фонтанов в больших зимних садах рекомендуется использовать металлогалогенные лампы, которые располагают на некотором расстоянии от воды.

Ручное и автоматическое управление системой освещения

Система освещения имеет ручное и автоматическое управление. Использование ручного способа управления системой освещения позволяет по мере необходимости включать свет и менять варианты освещения в различных уголках сада.

При автоматической системе управления предусмотрен таймер, включа-ющий и выключающий свет в зимнем саду в заданное время. Такая система управления системой освещения осуществляется с помощью фотоэлементов, которые реагируют на уровень освещенности в помещении зимнего сада.

Удаление с крыши зимнего сада снега и льда

При проектировании зимнего сада важно заранее предусмотреть возможность удаления с кровли снега и льда, так как нередко перепада температур на поверхности прозрачной крыши сада бывает недостаточно для таяния снега.

В таком случае необходимо устройство дополнительного обогрева желобов и водосточных труб, использованных в конструкциях зимних садов и изготовленных из ПВХ. Кроме того, в настоящее время существует специальный довольно эффективный, эстетичный и экономичный нагревательный кабель, предотвращающий скопление на крыше зимнего сада снега и льда.

Это мера позволит предотвратить давление снега и льда на крышу. Кроме того, таким образом можно сохранить прозрачность кровли, от которой в значительной мере зависит эстетика зимнего сада.

Глава 4

Устройство зимних садов

Зимние сады все еще остаются редкостью. В основном широко распространены так называемые зеленые уголки, представляющие собой композицию из растений, которые размещают в самых разных углах.

Если есть желание устроить настоящий зимний сад, прежде всего необходимо позаботиться о помещении для него или по возможности выделить отдельную комнату. Однако все это только полдела, главное – оформить зимний сад в том или ином стиле, придать ему завершенность.

Стили зимних садов

Первое, что необходимо учесть при устройстве зимнего сада, – это его стиль. Без него сад – это просто совокупность деревьев и кустарников, различного рода ограждений, дорожек и даже фонтанов. Стиль гармонично соединит все элементы зимнего сада. Именно поэтому так важно заранее обдумать это.

Стиль – это определенная трактовка основных правил и приемов планировки, оборудования, цветового решения зимнего сада, использования растений и их сочетаний, устройства декоративных аллей и дорожек.

На выбор стиля зимнего сада большое влияние оказывает конфигурация выбранного под зимний сад участка, его размеры, однако в большей степени стиль сада является отражением стиля жизни, взглядов и мировоззрения самого владельца.

Существует несколько распространенных стилей оформления садов: регулярный, или французский; пейзажный, или английский; японский, викторианский, итальянский, мусульманский.

Не обязательно следовать всем принципам устройства зимнего сада того или иного стиля. Внося некоторые коррективы, дополнения, можно получить совершенно неповторимый индивидуальный стиль.

Регулярный стиль

Конец XVII – начало XVIII в. отмечены появлением садов, которые впоследствии стали относить к так называемому регулярному стилю. Создателем этого направления по праву считается А. Ленотр (1613–1700), первым произведением которого стал парк в поместье Во-ле-Виконт, который принадлежал министру финансов Франции Ф. Фуке. После этого Ленотр с 1664 по 1672 г. работал в Тюильри, в 1693 г. – в Шантильи и Сен-Клу. Вершиной его творчества является Версальский парк. В нем Ленотр использовал метод открытой планировки, благодаря которому весь парк отлично просматривался.

Сад регулярного стиля

В основу планировки парка положена веерная, или трехлучевая, композиция: гуляющий постоянно оказывается на перекрестках лучевых аллей.

Регулярный стиль на протяжении довольно долгого времени господствовал в садово-парковом искусстве, а также оказывал заметное влияние на другие стили.

Расцвет садов регулярного стиля в России связан с Петровской эпохой. Первоначально планировка садов была очень простой, в ее основу была положена система квадратов – партеров, разделенных аллеями, пересекавшимися под углом 90о. Ширина всех аллей, кроме центральной, была одинаковой. В этот же период садовники впервые стали применять фонтаны и боскеты – группы кустарников или деревьев с подстриженными в форме шаров, пирамид или просто ровных стен кронами. В Европе с этой целью специально высаживали самшит, бук или тис, однако в России эти породы не выдерживали суровых условий долгой зимы, поэтому садовники приспособились использовать для этой цели местные сорта можжевельника, ели, барбариса, а также сирень, которую завезли из Данцига и Гамбурга. Также в русских парках устраивали декоративные водоемы и ставили скульптуры.

Многие исследователи истории садово-паркового искусства уверены, что в основном в ней представлена борьба регулярного, то есть геометрического, и свободного, иначе говоря, пейзажного, стилей. Если смотреть на некоторые вещи глубже, в этом виден скрытый философский смысл – взаимоотношения человека и природы. Издавна человек стремился изменить окружающий мир, так или иначе навязать свою волю, устроить так, как было нужно именно ему. Стремление к упорядочению человек внес и в свои отношения с природой: на участках земли, выделенных под сады и парки, он устраивал прямые дорожки, придавал клумбам и искусственным водоемам строгие геометрические формы, кронам деревьев и кустарников – конусо– и шарообразную, пирамидальную формы.

Также под регулярным стилем подразумевается симметричность в планировке сада. Изучив историю садово-паркового искусства, А. Э. Регель заключил, что отличительной чертой регулярного стиля является следующее: на первый план выносилась искусственность, которая в обязательном порядке вытесняла естественные черты сада, отделенного от внешнего мира высокими стенами или изгородью. Такой стиль сада считался наиболее предпочтительным.

Одним из важнейших элементов сада регулярного стиля было использование воды, для чего устраивались бассейны все той же строгой геометрической формы с обязательными фонтанами, также были весьма популярны различные пристенные фонтанчики.

Какие идеи можно позаимствовать у садовников прошлых столетий? Прежде всего – оформление цветников подстриженными вечнозелеными кустарниками. Большого пространства для этого не требуется, вполне хватит и 1,5–2 м2. Симметрично расположенные 2–4 куста в дальнейшем будут оказывать влияние на стиль всего зимнего сада.

Эффектно будет смотреться куст с шарообразной или конусообразной кроной, высаженный в центре клумбы в обрамлении цветущих растений. Посадки декоративно-лиственных кустарников можно оттенить белым гравием.

К регулярному стилю относятся партерные сады и сады-лабиринты, напоминающие знаменитые французские и итальянские сады XVI в. К устройству партерных садов обычно прибегали в том случае, если планировали любоваться ими из окон верхних этажей дома.

Сад-лабиринт первоначально устраивался для того, чтобы смотреть на него сверху. Сад такого типа отличался низко стриженными живыми изгородями, образующими геометрические узоры. Пространство между декоративными кустарниками заполняли гравием или, что еще лучше, цветным песком.

Пейзажный стиль

Пейзажный стиль садово-паркового искусства зародился в Англии в начале XVIII в. как отражение идей, господствовавших в обществе того периода. Тогда был широко распространен лозунг Ж.–Ж. Руссо «Назад, к природе!» и все направления искусства пропагандировали идею человека, возвращающегося в лоно природы. Эти идеи нашли свое воплощение в создании садов нового типа, которые в дальнейшем стали называться пейзажными. В качестве примера можно привести сады предместья Стоу, создателями которых были Ч. Бриджмен и У. Кент.

Сад пейзажного стиля

Некоторые исследователи садово-паркового искусства убеждены, что развитию пейзажного стиля в Европе способствовали китайская и японская культуры с их преклонением перед естественной красотой природы и искренним убеждением в том, что гармонии можно достичь при живописном, асимметричном расположении объектов. Однако на самом деле знакомство европейцев с восточной культурой началось еще в XIII в. в связи с путешествиями Марко Поло, что не помешало в дальнейшем развиться регулярному стилю. Кроме того, даже в XVIII в. пейзажный стиль практически не имел черт китайского садово-паркового искусства. В некоторых садах, впрочем, отдавали дань моде и устраивали беседки, пагоды, мостики и павильоны в китайском стиле, то есть затрагивали только внешнюю сторону.

Глубинное восприятие европейцами философских идей Востока стало возможным только в начале ХХ в.

Выделяются следующие характерные признаки пейзажных садов:

– неровный рельеф с чередованием плоских участков, возвышенностей, склонов, оврагов и природных водоемов, подражание естественному ландшафту;

– ассиметричность, свободная планировка пространства;

– дорожки, выполненные из природных материалов, устойчивые к вытаптыванию;

– в качестве цветущих растений предпочтение отдается полевым и лесным многолетникам;

– водоемы, как правило, природного происхождения, с естественным обрамлением галькой, песком и различными околоводными растениями.

В отличие от регулярного стиля пейзажный не обособляет сад, а, наоборот, органично связывает его с окружающим ландшафтом.

Декоративные элементы в зимнем саду, устроенном в пейзажном стиле, неодинаковы по величине и форме, их размещают таким образом, чтобы у зрителя создавалось впечатление естественности природы. Свободная планировка пространства к тому же больше соответствует участку, а ее осуществление требует гораздо меньше времени и средств. Важно, что она вызывает также меньше разрушений и лучше объединяется со всем окружающим ландшафтом.

В зимнем саду пейзажного стиля, как правило, не должно быть прямых дорожек и строгих геометрических форм.

Цветущие растения, деревья и кустарники следует высаживать примерно так же, как они растут в природе.

Японский стиль

Японский сад невозможно понять и изучить, если не знать истории культуры, основанной на религиозном мировоззрении древних японцев, – синтоизме. Синтоизм – это поклонение духам огня, гор, ветра, деревьев, местности, ремесел и т. д. С появлением буддизма в IX в. произошло взаимообогащение этих религий.

Японский сад

В японском буддизме наиболее распространено учение дзен, в котором особое место отведено эстетическому восприятию и глубокому чувственному переживанию. Не зная глубинного смысла данных традиций, нельзя понять настоящую красоту того творения, в которое мастер вкладывает душу, – японского сада.

Японцы очень глубоко чувствуют красоту природы. У них не бывает некрасивых лесов, растений. Характерная черта каждого японца – умение воспринять любой художественный образ, созданный мастером, способность не только сопереживать увиденному, но также мысленно дополнить его.

Сады японского стиля отличаются от других прежде всего тем, что в них представлено много символики, а в видимых образах, предстающих перед глазами зрителя, заключена только половина информации. Таким образом, умение правильно расшифровать символы предоставляет возможность воссоздать образ, заложенный в сад мастером.

В качестве примера можно привести сложную науку – нумерологию. Известно, что в буддизме некоторые числа считаются священными. Число 3, например, может означать три сокровища буддизма, то есть самого Будду, его закон и буддийскую монашескую общину, или Будду и двух его учеников; число 5 является символом пяти буддийских заповедей; 8 связано с методом достижения истины Будды – с 8-ступенчатым путем, в колесе перерождений 8 спиц, на 8 частей был разделен прах Будды.

Известные каменные фонари японского сада берут свое начало от ритуальных курильниц для благовоний, помещаемых перед залом Будды. Существует мнение, что прообразом каменных фонарей были жертвенные сосуды японских императоров.

Вода – один из важнейших элементов японского сада; символически воду изображают параллельными волнистыми линиями на гравии или концентрическими кругами, оставшимися после камня, упавшего в воду. Это застывшее движение воды можно использовать практически в любом зимнем саду, выполненном в японском стиле, если планируется применить технику сухого пейзажа.

Тем не менее вода, как таковая, присутствует в японских садах достаточно часто. Те, кто изучал планы садов буддийских храмов, синтоистских святилищ, императорских городских садов и парков, знают, что они окружены различными естественными водоемами: озерами, протоками, ручьями.

Особое отношение у японцев к камню – другому важнейшему элементу ландшафта. Японцы искренне убеждены в том, что камень является высшим творением природы, именно через камень можно получить знания о мире. Одним из распространенных типов японских садов является так называемый сад камней, при устройстве которого главным элементом является камень.

С дальнейшим распространением учения дзен роль камней в создании японских садов усилилась еще больше. Мастера дзен учили понимать истину через созерцание, разрабатывать воображение, поэтому японский сад, оформленный в стиле дзен, имел упрощенный вид, красоту и величие природы мог передать только камень – зачастую едва ли не единственный символ в саду.

Сочетание разнообразных камней, по замыслу автора идеи, создает определенное эмоциональное состояние. Например, камень, расположенный вертикально, символизирует крутую гору, несколько булыжников – покатые склоны гор, с помощью речной гальки принято изображать реку, а морской – море. Образы многих японских садов взяты из сюжетов древних поэм, например «Семь растений весны» или «Семь цветов осени», относящихся примерно к IV в.

При устройстве японских садов используются различные растения. Самое известное из них – цветущая сакура. Цветки этого растения являют собой художественный образ, символ стойкости и чистоты. Известно, что цветки сакуры опадают совершенно свежими и украшают землю еще несколько дней. Другими популярными растениями являются бамбук – символ благородства и сосна – вечности. Особое отношение у японцев к лотосу – символу чистоты, не подверженной воздействию извне. Лотос у японцев тесно связан с Буддой: его часто изображают сидящим в цветке этого растения.

Однако, несмотря на любовь японцев к растениям, именно в японском садово-парковом искусстве для устройства садов важны не столько сами растения, сколько их символика.

В отличие от садов других стилей, для создания которых используются различные цветочные композиции, при устройстве японского сада цветы применяются в качестве дополнения, своеобразного штриха, с помощью которого можно показать красоту и гармонию природы.

Японские сады бывают трех типов:

– холмистые;

– равнинные;

– пересеченные.

Особенностью холмистого сада, конечно же, является холм, дополненный прудом.

Равнинный сад совершенно ровный, плоский, как, например, стол. В планировке сада данного типа уместны камни, деревья, каменные фонари, каменные чаши с водой и источники. Сад подобного типа часто создается из одного песка (или гравия), мха и нескольких камней разных размеров. Так, в саду Реан Дзи, по праву считающегося «одним из десяти прекраснейших садов всех времен», на фоне обработанного граблями гравия, изображающего море, расположена свободная композиция из пятнадцати камней и мха.

Пересеченный сад представляет собой часть горного района Японии в миниатюре, с небольшим водоемом и островком в нем. Если в зимнем саду правильно разместить камни (их форма может быть различной), декоративные каменные фонари, переходы, можно получить самый настоящий японский сад.

В теории японского садово-паркового искусства существуют разные по сложности стили композиции. Наиболее простая – это стиль Син, посложнее – стиль Со и наиболее сложная – стиль Дзио. Эти композиции используются при создании равнинного и холмистого типов садов.

Японский сад камней поистине уникален. Большая часть его площади засыпана мелкой галькой и песком, на которой в кажущемся беспорядке расположены группы камней различной формы. Но на самом деле эта беспорядочность кажущаяся. Расположение камней подчинено строгим правилам дзен-буддизма. Камни в группах располагают по три.

Сад камней

Сад камней предназначен для медитации, отстранения от суеты и повсе-дневных проблем. Именно здесь наглядно представлены такие принципы, как прелесть в обычном и изящество в простом.

Каменные фонарики – непременный атрибут каждого японского сада. Обычно их расставляют в определенных местах в сочетании с камнями, кустарниками, деревьями и водоемами, например на каменном островке, на берегу небольшого бассейна, у входа и т. д. Они не только освещают сад по вечерам, но также и являются своеобразными архитектурными элементами, контрастирующими с растительностью.

Японские фонарики бывают нескольких видов:

– приземистые (обычно выполненные в виде домиков);

– нарядные, стоящие на высоких подставках;

– потайные.

Зимний сад в японском стиле можно воплотить полностью или отвести под него только небольшую часть территории.

Отдельно можно выделить место для отдыха. Дорожку к нему выполняют из гравия. Возле скамьи, изготовленной из камня, высаживают декоративно-лиственный кустарник, лучше всего невысокий.

Здесь же можно устроить уголок для чайной церемонии. Для этого не потребуется много времени или каких-либо специальных навыков. Все, что нужно, – соблюдать во всем меру.

На помосте, выполненном из обычных обтесанных бревен, стелят соломенную циновку. Сам уголок отделяют от основной территории бамбуковой изгородью. На противоположной стороне участка можно устроить какой-либо искусственный водоем, например бассейн, около которого можно высадить традиционное растение, например айву японскую. Вместо привычных глазу газонных трав рекомендуется использовать почвопокровные растения.

Среди традиционных растений, которые часто выращивают в японских садах, на территории России можно использовать хосту, корейскую хризантему и астильбу. Лучше всего их высаживать не непосредственно в грунт, а в емкости, выполненные из керамики или других естественных материалов светлых тонов. В качестве емкостей также можно использовать деревянные миски с характерной рельефной фактурой.

Мусульманский стиль

Эти сады словно созданы для расслабления – неторопливо журчащая вода, искрящиеся на солнце капли влаги, певчие птицы, прекрасные цветы с одурманивающими ароматами... Все это похоже на то, что каждому из нас известно о мусульманском рае.

Сад в мусульманском стиле

В основу планировки мусульманских садов положен принцип «чор-багх», что в переводе с арабского означает «четыре сада». План сада, как правило, составляется из квадратов, одного или нескольких. Если площадь квадрата достаточно велика, его делят на несколько меньших по размеру.

Предполагается, что подобная планировка мусульманского сада берет свое начало от древнейшей святыни, находящейся в Мекке и представляющей собой черный камень, встроенный в стену здания кубической формы. В этом строении поклонялись Богу задолго до возникновения ислама. Следовательно, квадраты мусульманского сада являются символами присутствия Аллаха.

В каждом из квадратов есть фонтан или водоем, облицованные разноцветной керамической плиткой или мозаичными элементами. Такой водоем часто является украшением всего сада.

Следует признать, что вообще вода в исламе наделена каким-то особым смыслом. Она священна, жизнь без нее немыслима, она дает очищение. Вода является символом рая в мусульманской религии. Существует легенда о райском саде, из которого вытекают реки в четырех направлениях, разделяя его таким образом на четыре части.

В Испании, которая на протяжении нескольких столетий находилась под властью арабов, сформировался качественно иной тип мусульманского сада с учетом чисто испанских традиций. Такие сады получили название мавританских и состояли из небольших по площади внутренних двориков, или патио, на открытом воздухе. Сады такого типа, как правило, обрамляли ветвистые гирлянды, в качестве которых использовались почти все сорта винограда и некоторые вьющиеся розы.

Деревья и кустарники, высаженные произвольно, не подвергались стрижке. Особенностью же мавританских садов являлись декоративные цветущие растения и пряные травы, а свободное от посадок пространство использовалось в качестве аллей, которые устилали декоративными камнями.

Внутри двориков, или патио, располагали небольшие бассейны с фонтанами.

Зимний сад в мусульманском стиле можно устроить так же. Следует подбирать только растения с сильными ароматами. Небольшой водоем можно облицевать декоративными камнями и покрыть их сверху специальным глянцевым лаком. Ива – распространенное растение в странах Востока. Ее можно высадить около водоема, рядом установить небольшое квадратное сиденье – топчан, покрытый ярким цветным ковриком.

Из растений рекомендуется высаживать низкорослые сорта роз, гвоздики, базилик, мяту, шалфей.

Викторианский стиль

Начало создания садов викторианского стиля относится к 1840-м гг.

В садах возводились изящные беседки, строились детские кукольные домики. Все посадки и цветочные композиции отодвигались от строений на приличное расстояние; кроме того, они отнюдь не были многочисленными, поскольку бытовало мнение, что высокая влажность воздуха и густые насаждения способствуют развитию различных плесневых грибков и размножению насекомых, вредящих дому.

Кстати, именно дом был центром, которому подчинялись все элементы ландшафта. Например, обязательное требование к саду, устроенному в викторианском стиле, – клумбы и все зеленые насаждения должны хорошо просматриваться из всех окон дома. Наиболее популярны были однолетние и луковичные растения; их высаживали на небольших клумбах, расположенных вокруг дома.

Из кустарников самыми распространенными были следу-ющие: азалия, барбарис, форзиция, гортензия, сирень, роза, рододендрон, спирея, волчеягодник, падуб, карликовая айва. Для обрамления беседок высаживали вьющиеся растения – клематис, глицинию, плющ, кирказон.

Итальянский стиль

Сад, устроенный в итальян-ском стиле, – небольшой садик возле усадьбы или парк, границы которого четко оформлены в виде каменной стены или живой изгороди.

Сад в итальянском стиле

Поверхность сада итальян-ского стиля, как и регулярного, разбита на простые геометрические формы. Центром композиции обычно является водоем или фонтан, вокруг которого разбиты цветники или просто мощеная площадка. Клумбы и водоемы имеют строгие геометрические формы, например круг, овал или квадрат.

Патио – характерный элемент сада итальянского стиля. На этой площадке в качестве декоративных элементов обязательно присутствуют плетеная мебель для отдыха на открытом воздухе, вазы с цветами. Обязательным атрибутом сада итальянского стиля являются скульптуры. Их используют для оформления фонтанов, гротов, цветников и аллей.

Кронам деревьев и кустарников, выращиваемых в садах итальянского стиля, придают форму куба или шара.

Основные приемы создания композиций

Композиция – (от латинского слова composito – «соединение, связь») расположение различных форм в пространстве в тех сочетаниях, которые создают гармонию. Иными словами, растения и декоративные элементы в зимнем саду следует разместить таким образом, чтобы у зрителя создавалось впечатление целостности картины.

При устройстве композиционных задач нужно учитывать ряд свойств, которыми обладают пространственные формы:

– геометрический вид формы;

– величина, масса и фактура формы:

– положение формы в пространстве;

– освещенность и цвет.

Средствами композиции называются соотношения форм по их свойствам, к важнейшим из них относятся единство и соподчиненность, законы линейной и воздушной перспективы, пропорции. Эти средства определяют соотношения пространственных форм по положению в пространстве, величине, цвету и освещенности.

Все эти свойства настолько тесно связаны между собой, что определить среди них основные и второстепенные практически невозможно. Для того же, чтобы читатель по возможности ясно представлял себе значение каждого из них, рассмотрим их подробнее.

Соотношение форм по геометрическому строению

Форма природных элементов близка к геометрической; она может быть плоскостной, линейной или объемной в зависимости от соотношения измерений. В плоскостной форме, к которой относятся цветники, 2 измерения относительно равны друг другу при подчиненно малой величине 3-го; в линейной (к ней относятся бордюры, дорожки, аллеи) – одно измерение преобладает над двумя другими; в объемной форме (кроны деревьев и кустарников) все измерения относительно близки по величине.

Соотношение форм по величине

При составлении группы из деревьев и кустарников садовники используют специальный прием – контрастное соотношение их форм: высокий – низкий, большой – маленький, шаровидный – пирамидальный и т. д.

Примеры соотношения форм по геометрическому строению и по величине: сочетание геометрически строгих грядок с округлыми сочетаниями цветников, четких границ сада с произвольными линиями небольшого водоема.

Если сад занимает сравнительно небольшую площадь, рекомендуется вы-брать какую-либо плоскостную форму, поскольку в этом случае простота и повторяемость рисунка создадут у зрителя ощущение гармонии, а разнообразия можно добиться использованием форм различной величины, например в центре круглого газона можно устроить такую же круглую площадку для отдыха. Однако следует помнить, что геометрические формы будут эффектно смотреться только в том случае, если их границы четко выражены.

В каждой отдельно взятой композиции обязательно должен присутствовать явно обозначенный центр, например декоративный кустарник с причудливой кроной, цветочная композиция в кадке, фонтан или скульптура. Четкость геометрических форм могут подчеркнуть также деревья и кустарники с фигурно подстриженными кронами, высаженные по углам клумб и на концах дорожек.

Соотношения форм по цвету

Цвет – одно из основных средств художественной выразительности композиции. При высаживании растений следует учитывать сезонные и возрастные изменения цвета их листьев, колористические решения цветников, общую цветовую гамму зимнего сада.

Основным фоном для древесных и цветочных композиций обычно служит газонная трава.

Соотношения форм по положению в пространстве

В данном случае имеется в виду расположение форм по отношению друг к другу и зрителю в трехмерном пространстве. В пространстве зимнего сада принято размещать разнообразные формы, в результате чего получается 3 вида пространственной композиции:

– фронтальная;

– объемная;

– глубинно-пространственная.

В первом случае два других измерения, как правило, не выражены или выражены весьма слабо. Формы объемной композиции ярко выражены во всех 3 измерениях; в глубинно-пространственных композициях формы организованы в более глубокие перспективы, восприятие которых в основном определено композиционными средствами, которые присущи ландшафтному дизайну.

Соотношения форм по фактуре

В ландшафтной архитектуре под фактурой принято понимать характер поверхности предметов: растительности, газона, дорожек, оград и лестниц.

Например, если говорят о древесных растениях, под фактурой понимают составную часть, характеризующую тип кроны.

Варианты композиции

Вариантов фрагментов зимнего сада может быть очень много, следует помнить о том, что максимальный декоративный эффект от композиции достигается не количеством используемых растений, а их правильным подбором и размещением.

Наиболее широкое применение находит фрагментарное озеленение. С его помощью оформляют холл, вестибюль, фойе, жилые комнаты, веранду, лестничную площадку. Для озеленения подобного типа можно использовать как одиночные растения, так и их композиции.

В качестве одиночных подойдут кадочные или горшечные растения: пальма, драцена, фикус, филодендрон, агава, лавр благородный. Из 4–7 растений одного вида создают небольшие группы, из растений нескольких видов – сложные.

Группа растений, расположенных в углу или около одной стены, называется односторонней. В этом случае на заднем плане размещают более крупные растения с яркими цветками, а на переднем – невысокие.

Если группы растений хорошо просматриваются со всех сторон, более высокие растения располагают в центре или смещают их к краю, создавая тем самым ассиметричную композицию.

Особое значение придают выбору емкостей, в которых выращивают растения. Для каждой культуры отдельно подбирают определенные по размеру, форме и цвету горшки, ящики или кашпо. Следует помнить о том, что они должны удачно сочетаться с окружающей обстановкой и в то же время не быть слишком громоздкими.

В центре помещения устанавливают круглые, квадратные, овальные контейнеры, около окон и стен – ящики удлиненной формы, в углах – треугольные, у колонн хорошо будут смотреться дугообразные. Если пространство позволяет, можно комбинировать различные по высоте и форме контейнеры. Растения в контейнерах могут расти как в отдельных горшках, так и в общем грунте. Нужно помнить о том, что высаживать их туда нужно вместе с земляным комом.

Деление пространства на зоны достигается использованием вертикальных деревянных решеток, по которым пускают вьющиеся и ампельные растения.

При создании объемных композиций часто используют различные материалы, – такие, как куски туфа, сучья причудливой формы, спилы деревьев, ракушечник, мраморная и гранитная крошка, галька.

Поскольку растения в композиции высаживают в непосредственной близости друг к другу, очень важно, чтобы они сочетались по декоративным признакам, а также по биологическим особенностям.

Угловой вариант зимнего сада – отличное решение для оформления помещения. Для того чтобы расположить растения группами и в то же время не нарушить общего дизайна помещения, растения можно высаживать в специальный контейнер. При этом следует помнить о том, что цвет листьев растений данного зимнего мини-сада должен гармонировать с окраской стен. Для оформления композиции можно использовать камни, не забывая о том, что они так же должны гармонировать с покрытием пола.

Каменистый сад, или альпинарий, в последнее время довольно часто используется в ландшафтном дизайне. Однако его можно также устроить и в интерьере. В каменистый сад высаживают в основном низкие и почвопо-кровные растения. Благодаря относительно постоянной температуре воздуха в помещении для создания композиций можно использовать кактусы и молочаи, юкки и многие другие теплолюбивые растения.

Очень популярен пустынный микропейзаж. Для его оформления подбирают кусочки туфа, остальную поверхность засыпают песком и галькой, можно устроить невысокие горки. На большом расстоянии друг от друга размещают суккуленты с учетом их роста. Из растений можно использовать колонновидные кактусы в сочетании с голубыми агавами, темно-зелеными гастериями, ярко-зелеными очитками и сеткреазией пурпурной. При наличии пространства можно позаботиться об устройстве дорожек.

Формирование композиции

Основным элементом формирования композиции в зимних садах являются растения. В зависимости от величины и назначения зимнего сада они могут занимать от трети до половины его площади. При оформлении интерьеров в первую очередь следует обращать внимание на декоративные качества отдельных элементов композиций: форму стволов, форму и окраску листьев, контрасты фактуры и цвета, игру светотени.

Растения с густой кроной темно-зеленого цвета, быстрорастущие и вьющиеся высаживают по периметру для создания общего фона. Вместо обычных газонных трав можно использовать почвопокровные растения.

Наиболее оригинальные растения с яркой окраской листьев и цветков рекомендуется разместить в самых ответственных композиционных местах.

Зимний сад – ответственное дело, оно требует постоянного формирования композиций и ежедневного тщательного ухода за растениями. Из растений следует подбирать только вечнозеленые как наиболее выносливые и менее требовательные к условиям содержания.

Перспектива

Перспектива – зрительное изменение предметов по мере их удаления от зрителя. Перспектива бывает воздушной и линейной.

Под воздушной перспективой понимают изменение четкости, яркости и цвета предметов.

Под линейной перспективой чаще всего понимают следующее: в природе уходящие вдаль параллельные линии сходятся на горизонте, однако вертикальные линии, даже уменьшаясь, все равно остаются вертикальными. Также заметно то, что невысокие растения на переднем плане, по сравнению с высокими, расположенными вдали, кажутся выше. Данный эффект называется линейной перспективой.

Колоритной перспективой называют пространственные изменения цвета.

В ландшафтном дизайне использование законов перспективы помогает визуально углубить или, наоборот, сократить пространство.

Перспектива включает в себя следующие компоненты:

– точка обзора;

– объект, подлежащий обозрению;

– промежуточное поле.

Указанные компоненты должны создавать единство и задумываются как что-то целое. В том случае, если какие-либо из компонентов уже присутствуют, то другие должны быть решены в соответствии с ними.

Перспектива и связанные с ней функциональные зоны должны быть выполнены в одном стиле. Если смотреть на вещи шире, весь мир пронизан перспективами, как большими, так и малыми; некоторые имеют глубину не более вытянутой руки. Красивая перспектива не обязательно всегда искусственно придумана, ее просто нужно найти и открыть заново, сделать видимой с того места, откуда будет открываться обзор.

Перспектива почти всегда вызывает ощущение движения или покоя. Некоторые предназначены для обозрения только с одной определенной точки, в этом случае их называют статичными. Другие раскрываются только во время прогулок по саду.

Перспективу обрамляют тремя плоскостями: верхней, горизонтальной и вертикальной. К вертикальным плоскостям относятся подстриженная листва деревьев и кустарников, ряды деревьев.

Плоскости сада могут быть наклонными, ровными, с травяной, водной, мощеной или любой другой поверхностью. Верхней плоскостью служит небо или полог листвы раскидистых крон деревьев.

Для визуального увеличения пространства с ограниченными размерами сада рекомендуется создавать так называемые кулисы – систему промежуточных планов из растений. Благодаря их использованию взгляд зрителя постоянно устремлен куда-то за горизонт. Также для увеличения глубины пейзажа группы кустарников и деревьев размещают так, чтобы по мере удаления от наблюдателя их размеры сокращались.

Большие размеры сада можно зрительно сократить, если увеличить количество кулис и последовательно расширить обзор, раздвигая их в стороны.

Использование цвета

Цвет растений в зимнем саду постоянно меняется. В общем колорите сада участвует и цвет поверхности земли: мощеные дорожки и площадки, цвет неба, в том числе и отраженного в воде, цвет мебели в саду и различных других элементов дизайна. Однако важно следить за тем, чтобы не создавалось впечатления излишней пестроты. Поэтому все цветовые сочетания следует строить по правилам цветовой гармонии: на основе контраста или как сочетание оттенков одного цвета.

Нужно иметь в виду, что человек вообще воспринимает цвет разносторонне, не только зрением, но и другими чувствами, включая осязание, вкус и обоняние. По степени возбуждения и характеру эмоционального воздействия цвета располагаются так же, как и в цветовом спектре, то есть разделяются на теплые, или активные (к ним относятся красный, оранжевый, желтый), и холодные (синий, голубой, фиолетовый). Первые действуют возбуждающе, вторые – успокаивающе. Где-то в середине указанного спектра находится зеленый цвет; это цвет физического равновесия. Как эмоциональные реакции на цвет появились определенные ассоциации и символики цвета.

В книге Р. Хена «Азбука цветов» приводятся следующие реакции человека на цвета и их символику, установленную на основе обобщения ряда научных наблюдений.

Желтый цвет вызывает ощущение тепла и света, живости, легкости и веселья.

Зеленовато-желтый цвет символизирует уважение к старости, радость, роскошь, брак, свет, радость.

Ярко-желтый – ненависть, лживость, зависть, своеволие.

Оранжевый – теплый, праздничный, полный жизни, вызывающий радость.

Красный – активный цвет, который не могут подавить другие. Светлые оттенки красного действуют возбуждающе, темные – солидно, серьезно.

Фиолетовый – мрачный, торжественно-роскошный, служит для связи других цветов. В большом количестве оказывает негативное действие.

Синий – тихий, холодный, отдаляющий, но полный энергии. Голубые оттенки действуют как ясные, чистые, почти оживленные.

Зеленый – успокаивающий, мирный, пассивный.

Светло-зеленый – веселый, оживленный.

Темно-зеленый– сдержанный, холодный, рядом с желтым, оранжевым и красным отступает на второй план. Оттеняет синий. Символически означает надежду, мир, покой, плодородие.

Белый – нейтральный, контрастирует с темными красками, в пестрые сочетания вносит свет и оживление, увеличивает объемность. Символически выражает невинность, целомудрие, чистоту.

Черный – нейтральный, уменьшает объемность, как фон усиливает действие желтого и красного цветов. Символически означает скорбь, траур, торжественность.

Внимание ученых всегда привлекала цветотерапия, то есть физиологиче-ское воздействие цвета. Для успокаивающего воздействия на нервную систему человека используют участки сада, оформленные в серебристо-синих тонах, так называемые голубые сады. С этой целью в саду высаживают следующие растения: ель колючую (голубая форма), иву белую, сциллу, лох серебристый и узколистный, незабудку, василек, нигеллу, лобелию и многие другие растения.

В магическое действие цветов верили средневековые врачи, которые лечили больных с помощью цветотерапии. Данные методы частично используются и в наши дни. Например, французские психиатры при лечении шизофрении помещают больных в палаты со стенами, окрашенными в специально подобранные тона. Однако более эффективной в этом отношении признана пейзажетерапия – лечение серьезно больных различными нервными и психическими расстройствами на природе с применением специально созданных дизайнерами и ландшафтными архитекторами пейзажей, создающих ощущение защищенности или, наоборот, свободы и простора. У пациентов, гуляющих по такому саду, специальными медицинскими датчиками фиксируются положительные физиологические реакции организма: снижение давления, улучшение состава крови и т. д.

Все эти факты свидетельствуют о том, что цвета по-разному влияют на организм человека, и показывают, насколько велики возможности ландшафтного дизайна.

Все цвета разделяются на хроматические и ахроматические.

К хроматическим цветам относятся следующие: красный, оранжевый, желтый, голубой, фиолетовый, пурпурный, синий, зеленый.

К ахроматическим относятся белый, черный и все оттенки серого. Они характеризуются только ощущением яркости, которая определяется в процентах от яркости белого цвета.

Белый цвет вносит свет и оживление во все сочетания с темными цветами, создает эффект объемности в растительных композициях. Черный, наоборот, уменьшает объемность и усиливает действие теплых тонов.

Цвет характеризуют три компонента:

– цветовой фон;

– насыщенность цвета;

– яркость.

Насыщенность, или чистота, цвета зависит от степени разбавления одного из спектральных оттенков белым. Яркость цвета – это степень отличия данного цвета от белого, равного ему по яркости.

Чистых, насыщенных цветов в природе очень мало, в основном встречаются растения с размытыми оттенками.

Усилить ощущение насыщенности бледно-красного цвета растения можно, если рядом высадить растения с темно-зелеными листьями; желтого – если включить его в композицию, в которой присутствует фиолетовый цвет. Можно, наоборот, ослабить насыщенность какого-либо цвета методом подбора цветовых компонентов, например разместить рядом с ярко-синим растением красное.

Также при сочетании растений нескольких цветов ощущение насыщенности каждого из них тоже уменьшается, особенно если их цвета располагаются близко друг к другу в цветовом спектре.

Теплые оттенки при дневном освещении кажутся близкими. Эти цвета часто используют для переднего плана. Холодные, напротив, применяют для передачи глубины пространства. Чистые насыщенные тона в отдалении стушевываются в голубой дымке, голубые и синие тона своего цвета не меняют, а, наоборот, несколько сгущаются. На этом и основан прием размещения на дальнем плане холодных оттенков.

Известны 3 основных правила цветовой гармонии, с помощью которых можно составлять композиции из растений:

– сочетание контрастных цветов позволяет повысить общую насыщенность рисунков;

– контраст тем сильнее, чем больше различия в яркости и насыщенности;

– при сочетании некоторых цветов уменьшается ощущение их насыщенности, особенно если цвета расположены близко в спектральном круге.

Контрасты бывают цветовыми, то есть сочетание разных тонов равной яркости, и яркостными – сочетание тонов различной яркости, равных по насыщенности.

Цветовым контрастом называют преувеличение фактической разницы между одновременными ощущениями.

Контрастными являются цвета, лежащие на диаметрально противоположных концах спектрального круга, то есть синий – оранжевый, желтый – фиолетовый, красный – голубой, пурпурный – зеленый.

Контрастные сочетания получают при увеличении числа дополнительных цветов, вводя на соответствующие места спектрального круга зелено-голубой и желто-зеленый. Вступать в контраст будут красный и фиолетовый.

Цветовые сочетания бывают гармоничными и негармоничными. К гармоничным относятся не только контрастные, но и нюансные сочетания, различаемые по яркости в пределах определенного цвета, например светло-голубой – голубой – ярко-синий.

Примеры негармоничных сочетаний: красный и фиолетовый, синий и зеленый, оранжевый и красный; их действие можно частично нейтрализовать ахроматическими цветами, для чего на границе сочетания вводят белый, серый или серебристый. Гораздо реже для этой цели используют черный.

Декоративные элементы в зимнем саду

Зимний сад создают не только из живых материалов: деревьев, кустарников, растений, трав. Облик зеленого пространства можно дополнить различными декоративными элементами: оградками, дорожками, лестницами и ступенями, рокариями, а также малыми декоративными формами, к которым относятся беседки, перголы, арки, подпорные стенки, садовая мебель и пр.

Рокарий

Рокарий (от англ. rock – «скала») – элемент оформления территории, композиционной основой которой является камень.

Рокарий

Выделяется несколько таких групп:

– плоскостные композиции;

– мини-рокарии;

– каменистые горки.

При создании плоскостных композиций используют крупные и мелкие камни различных форм, сыпучие материалы для засыпки поверхностей (щебень, гальку, кирпичную крошку, керамзит, песок), кустарники (хвойные растения, карликовые и колерные формы), травянистые растения всех групп, мини-скульптуры, а также некоторые другие элементы. Количество материалов и их соотношение определяются индивидуально для каждой композиции.

Мини-рокарии. Данный тип композиций создается в декоративных емко-стях-контейнерах или садовых вазонах. Для ее оформления подбирают растения и камни небольшого размера. Использование мини-рокариев особенно удобно, так как позволяет внести ощущение новизны в зимний сад путем перестановки емкостей или полной замены их содержимого.

Дорожки

Декоративные дорожки вместе с другими аксессуарами зимнего сада являются одним из основных элементов ландшафтного дизайна. Технология разбивки декоративных дорожек во многом зависит от используемого материала. Садовые дорожки изготавливают из плитки, натурального камня, гравия, коры растений, асфальта и т. п. Их укладывают на предварительно подготовленное бетонное основание. Считается, что дорожка спроектирована верно, если при движении по ней отсутствует желание как-либо изменить путь.

Дорожка для зимнего сада

Ступени

Использование ступеней в саду насчитывает несколько тысячелетий. Еще в античную эпоху при перепаде уровней земли устанавливали ступени, однако в то время они не считались декоративным элементом. В эпоху Ренессанса в странах Европы декоративному оформлению садов стали уделять гораздо больше внимания; так, например, в садово-парковом искусстве появились декоративные террасы, ступени, фонтаны.

Ступени

Для территорий с неровной поверхностью, с резкими изменениями уровня земли ступени – наилучшее решение. В зимнем саду ступени и лестницы можно использовать и как чисто декоративные элементы даже на небольших подъемах.

При устройстве ступеней нужно следить за тем, чтобы они были безопасными: ровными, но не скользкими, соразмерными по ширине и высоте подъема, достаточно удобными и пологими.

Существует две основные разновидности ступеней: врезанные и свободные. Первые устраивают на склонах с опорой на грунт, а вторые опираются на подпорные стенки. В ландшафтном дизайне чаще всего используются именно врезанные ступени.

Если почва на участке чересчур рыхлая, устройство ступеней придется начинать с укладки фундамента из бетона, этим самым можно предотвратить сползание ступеней в дальнейшем. Следует предварительно утрамбовать землю.

В качестве материалов для ступеней принято использовать: бетон и бетонные блоки, кирпич, доски, круглые спилы деревьев, камень и каменные плиты. Самым удобным и практичным материалом является бетон. Бетонированные ступени по желанию можно покрыть любым другим материалом или, пока раствор не схватился, сделать на них рисунок в виде булыжников или кирпичной кладки.

Популярный материал для ступеней – кирпич. Его укладывают как на ребро, так и плашмя.

Деревянные ступени в зимнем саду встречаются тоже достаточно часто, используют доски и поперечные спилы.

Ступени, выполненные из камня, идеально подойдут для тех участков, где дорожки выложены этим материалом, в этом случае они будут гармонично сочетаться друг с другом.

Перед строительством ступеней следует определить их местонахождение, высоту и количество. Если ступеней более 10, посередине можно сделать площадку, а сами ступени оградить перилами.

Скульптуры

Известно, что без хорошей скульптуры не сможет обойтись ни один сад. Ее можно установить и в зимнем саду.

Вообще следует помнить, что любые декоративные элементы, искусно выполненные, приятны глазу сами по себе, даже если они и не вызывают особо сильных эмоций. Вариантов использования скульптур в саду очень много. Поэтому, прежде чем приобрести то или иное творение, рекомендуется изучить основные приемы установки скульптур в саду.

Скульптуры чаще всего принято располагать в следующих местах:

– рядом с водоемом;

– непосредственно в воде, чтобы создать эффект спокойного отражения (в этом случае понадобится постамент);

– в центре поляны или лужайки;

– рядом с раскидистым деревом или кустарником.

Интересно, что люди, увлеченные устройством зимнего сада на своем участке, очень прохладно относятся к различным декоративным элементам в нем. Такое негативное отношение к скульптурам и малым архитектурным формам в первую очередь связано с недоброкачественной продукцией, которой переполнен рынок. Если запастись терпением, можно подыскать интересные предметы.

Если есть возможность, скульптуры можно заказать в индивидуальном порядке. В этом случае мастер будет работать только с вами.

Задний фон должен оставаться простым, чтобы оттенять скульптуру, а не быть дополненным ею. Небольшие скульптуры можно приподнять на пьедестал, например плоский камень.

Малые архитектурные формы

На протяжении уже нескольких веков самым распространенным садовым сооружением является беседка, из которой можно любоваться зимним садом. Обычно ее принято располагать в той части зимнего сада, откуда открывается самый лучший вид на окружающий ландшафт.

Беседки бывают различных форм: квадратные, шестиугольные, круглые, в стиле деревенского домика и пр.

Популярные в наши дни ампельные и вьющиеся растения нуждаются в опорах. В этом качестве часто используют решетки, по которым растения располагают как в горизонтальном, так и вертикальном направлении. Решетки также бывают различные: створчатые, сплошные, прямоугольного, корзиночного и кристаллического плетения, от легких шпалер до массивных рам. Решетки можно устанавливать как группами, так и по отдельности.

Арка и пергола по сути мало чем друг от друга отличаются. Арка – узкая ажурная конструкция, а пергола – та же самая арка, только более глубокая, а иногда это целый ряд связанных между собой арок. Эти декоративные элементы не просто украшают сад, но и выполняют роль разделителей пространства. С помощью арки, например, можно выделить вход в новую зону сада. Под аркой, если она стоит возле стены или живой изгороди, можно поставить цветы в вазонах или скульптуру.

Форма и окраска садовой мебели должны гармонично вписываться в окружающий ландшафт. Именно поэтому большой популярностью пользуется легкая металлическая, пластмассовая и деревянная мебель упрощенной конструкции.

Мебель из металла можно окрасить эмалевыми красками ярких цветов, предназначенными для наружного применения. Деревянную мебель отделывают прозрачными лакокрасочными материалами. Ее поверхность шлифуют, пропитывают горячей олифой, а затем покрывают несколькими слоями бесцветного лака.

Используя кругляк или пни различного диаметра, можно быстро изготовить стол, табурет, стулья.

Садовая мебель из кругляка: а, б – столы; в – табурет; г – стул

Такую мебель можно не красить, а пропитать горячей олифой и покрыть устойчивым к атмосферным воздействиям бесцветным лаком. Торцевую поверхность нужно проморить.

Необычную мебель можно изготовить из старых бочек. Их предварительно придется отделать и подогнать рассохшиеся доски, зачистить и покрасить обручи или заменить их совсем, изготовить подушку для сиденья. Используя бочки разного размера, можно сделать столик, табурет, кресло.

Кресло и столик из старых бочек

Готовую мебель из бочек окрашивают контрастной эмалью, а если древесина неплохо сохранилась, больше подойдет прозрачный лак.

Изготовление самодельной мебели значительно упрощается при наличии строганого пиломатериала: досок и брусков различного сечения. Этот материал наилучшим образом подчеркивает необычность обстановки и тесную связь с окружающей средой. Лучше подготовить древесину твердых или полутвердых пород (лиственница, береза), но вполне подойдут и мягкие (ель, сосна, липа). В любом случае доски должны быть хорошо высушены. Если изготавливаемый предмет предназначается для использования внутри помещения, то после сборки его можно покрыть прозрачным мебельным лаком.

Древесину можно предварительно подвергнуть травлению. Малоценные породы облицовывают синтетическими листовыми материалами. Что касается декоративной отделки мебели, здесь все зависит от вкуса и возможностей мастера.

Cкамьи

Самая простая конструкция скамьи с креплением на гвоздях представлена на рисунке. Состоит это изделие из двух ножек, двух царг и сиденья. Если в арсенале мастера не найдется доскок достаточной ширины, то ножки и сиденье можно сделать составными.

Скамья на гвоздях: а – ножки; б – царги; в – сиденье (размеры даны в мм)

После подготовки всех деталей необходимой формы и их отделки приступают к сборке скамьи. На ножках делают вырезы – плечики для царг. Крепят их с помощью шурупов или гвоздей, при этом длина гвоздей должна в 3–4 раза превышать толщину царги. Торцы царг зачищают, затем к остову крепят сиденье, утапливая шляпки гвоздей в древесину. С концов ножек обязательно срезают небольшую фаску, иначе при передвигании скамьи дерево может отколоться. В тенистом зимнем саду удобно отдыхать на скамье со спинкой. Такая конструкция состоит из небольшого количества деталей.

Садовая скамья со спинкой (размеры даны в мм)

Детали скамьи – две крестовины, две царги, набор брусков для сиденья и спинки – делают из хорошо просушенной и выдержанной древесины хвойных или лиственных пород.

Материалом для крестовин и царг служит брус сечением 50 x 80 мм. Длина деталей крестовины – 700 и 1200 мм, а царги – 485 мм. Вяжут между собой эти элементы вполдерева и крепят с помощью гвоздей. Длина брусков сиденья и спинки составляет 2000 мм, а сечение – 50 x 60 мм. Их также соединяют гвоздями или шурупами.

Для большей устойчивости ножки скамьи можно прикопать. При этом высота сиденья над уровнем земли должна быть не меньше 350 мм.

Стулья

В зависимости от типа сиденья стулья могут быть твердыми, полумягкими и мягкими. Для изготовления полумягких сидений и спинок используют упругий пористый материал толщиной от 30 до 50 мм, который укладывают на твердую или эластичную основу и покрывают мебельной тканью. Полумягкие стулья иногда делают плетеными из тесьмы, лозы или шнура. Мягкие сиденья в своей основе имеют пружины или более толстый, упругий и эластичный слой специального материала, покрытый мебельной тканью.

Для жилых помещений целесообразно использовать полумягкие и мягкие стулья, спинки которых должны быть твердыми, мягкие менее практичны, потому что ткань на этих элементах стульев быстро загрязняется. Этого недостатка можно избежать, если вместо мебельной ткани применять дерматин или винилискожу. Стулья с таким покрытием по своей износоустойчивости нисколько не уступают жестким.

Ниже приведены различные варианты изготовления стульев.

Конструкция разборного стула состоит из двух узлов. Передний узел, имеющий г-образную форму, включает передние ножки, боковые царги, поперечный брусок, которые соединяются между собой посаженными на клей плоскими шипами, а также сиденье, прикрепленное к царгам шурупами.

Разборный стул: общий вид и узлы

В задний узел входят следующие детали: задние ножки, поперечный брусок, соединенные плоскими шипами на клею, и спинка, прикрепленная к задним ножкам с помощью шурупов.

Передний и задний узлы соединяют между собой шкантами и скрепляют болтом и гайкой. В задней ножке и царге просверливают отверстие под болт.

С внутренней стороны царги, кроме того, выбирают паз под гайку. Отдельные детали можно изготовить из бука или березы, а спинку и сиденье – из фанеры.

Детали, их количество и размеры:

– передняя ножка – 2 шт., 22 x 45 x 440 мм;

– передний поперечный брусок – 1 шт., 20 x 40 x 300 мм;

– царга – 2 шт., 20 x 62 x 325 мм;

– сиденье – 1 шт., 8 x 380 x 420 мм;

– задняя ножка – 2 шт., 22 x 42 x 765 мм;

– задний поперечный брусок – 1 шт., 20 x 40 x 370 мм;

– спинка – 1 шт., 8 x 110 x 420 мм;

– болт с гайкой – 2 шт.

Спинку и сиденье, склеенные из двух слоев фанеры, выгибают с помощью деревянной пресс-формы. Их можно изготовить жесткими или полумягкими. Их обтягивают мебельной тканью, подложив под нее вату или поролон. Окончательная отделка стула заключается в покрытии деревянных деталей несколькими слоями бесцветного или тонирующего лака.

Детали стула из фанерной плиты выпиливаются по шаблону, размер клетки – 50 x 50 мм.

Стул из фанерной плиты: а – вид сбоку; б – вид спереди; в – шаблоны для изготовления деталей; 1 – передняя ножка с бруском для крепления спинки; 2 – задние ножки; 3 – спинка; 4 – сиденье; 5, 6 – бруски для крепления сиденья; 7 – брусок для крепления спинки

Сначала по приведенным шаблонам изготавливают все детали стула, после чего приступают к их сборке. Эту операцию производят в следующей последовательности: крепят переднюю ножку с задними, устанавливают бруски для дополнительного крепления спинки и сиденья, которые в последнюю очередь присоединяют к стулу. Сборка осуществляется с помощью шурупов и клея. Готовое изделие покрывают лаком.

Мягкие стул и кресло

Мягкие и полумягкие стулья и кресла используют для работы и отдыха. Ниже предлагаются варианты кресел, которые можно использовать и на садовом участке.

Способы изготовления мягкого стула и кресла аналогичны.

Изготовление мягкого стула: детали и сборка (размеры даны в мм)

Изготовление мягкого кресла: детали и сборка (размеры даны в мм)

Для этого необходимо заготовить следующий материал: древесину лиственных пород, фанеру, мебельную вату, шнур, обивочную ткань.

Детали стула, их количество и размеры:

– спинка – 1 шт., 12 x 216 x 457 мм;

– сиденье – 1 шт., 12 x 381 x 457 мм;

– задняя ножка – 2 шт., 25 x 108 x 851 мм;

– передняя ножка – 2 шт., 44 x 44 x 425 мм;

– передняя царга – 1 шт., 19 x 44 x 457 мм;

– боковая царга – 2 шт., 19 x 44 x 387 мм;

– задняя царга – 1 шт., 19 x 108 x 356 мм;

– передний брусок рамки сиденья – 1 шт., 19 x 51 x 457 мм;

– задний брусок рамки сиденья – 1 шт., 19 x 51 x 406 мм;

– боковой брусок рамки сиденья – 2 шт., 19 x 51 x 349 мм;

– угольник – 4 шт., 19 x 44 x 121 мм;

– шнур – 1,4 м;

– ткань – 0,85 м2.

Детали кресла, их количество и размеры:

– спинка – 1 шт., 12 x 216 x 483 мм;

– сиденье – 1 шт., 12 x 381 x 572 мм;

– задняя ножка – 2 шт., 25 x 108 x 851 мм;

– передняя ножка – 2 шт., 44 x 44 x 425 мм;

– передняя царга – 1 шт., 19 x 44 x 572 мм;

– боковая царга – 2 шт., 19 x 95 x 375 мм;

– передняя боковая царга – 2 шт., 19 x 44 x 76 мм;

– задняя царга – 1 шт., 19 x 108 x 381 мм;

– стойка для подлокотников – 2 шт., 25 x 44 x 286 мм;

– подлокотник – 2 шт., 25 x 44 x 381 мм;

– дополнительный брусок крепления подлокотника – 2 шт., 25 x 44 x 354 мм;

– передний брусок рамки сиденья – 1 шт., 19 x 51 x 572 мм;

– боковой брусок рамки сиденья – 2 шт., 19 x 51 x 57 мм;

– угольник – 2 шт., 19 x 44 x 121 мм;

– брусок заполнения – 2 шт., 25 x 30 x 44 мм;

– шнур – 1,4 м;

– ткань – 0,85 м2.

После изготовления всех элементов согласно приведенному перечню приступают к сборке изделия. В первую очередь собирают каркас. Крепление деталей производят шурупами и шипами на клею. Сиденье и спинку изготавливают отдельно и закрепляют на каркасе стула или кресла уже после их отделки. Обивку на спинке заделывают по периметру тесьмой, сочетающейся по цвету с тканью, и закрепляют фасонными гвоздями.

Обивочную ткань подбирают таким образом, чтобы она гармонировала с окружающей обстановкой. По краям сидений стула и кресла делают рубчик из этой же ткани. Чтобы добиться рельефности, в него закладывают шнур. В качестве настилочного материала используют мебельную вату или другой пористый материал.

Столы

По форме столы бывают квадратными, прямоугольными, круглыми и овальными. Отличаются они и своей конструкцией; производят столы нераздвижные, раздвижные, раскладные, складывающиеся с опускающимися крышками, встроенные.

Изделия из массивной древесины сочетают в себе красоту природного материала с высоким качеством. Для изготовления стола из этого материала потребуются электродрель, электролобзик, фуганок и другие столярные инструменты, которые уже имеются в арсенале домашнего мастера. Необходимо также должным образом оборудованное рабочее место: без верстака, стеллажей и других приспособлений на высокое качество мебели рассчитывать не приходится.

Работу начинают с изготовления самых трудоемких деталей: столешницы и подстолья.

Для этих элементов понадобится около 30 м обрезных досок толщиной 50 мм (лучше, если они будут уже ошпунтованы). Доски строгают, особенно тщательно обрабатывают фуганком торцы, обращая внимание на прямолинейность кромок и перпендикулярность плоскости.

Изготовление стола из массива древесины: 1 – набор заготовки столешницы; 2 – выпиливание круговой заготовки; 3 – строгание кромок столешницы; 4 – высверливание отверстий под ножки (размеры даны в мм)

Изготовление стола из массива древесины (продолжение): 5 – порядок сборки стола

Заготовку столешницы набирают и склеивают из делянок. Доски для этих целей нарезают с припуском в 50 мм. Заготовку столешницы сплачивают с помощью клиньев, ваймы и клея ПВА, который дает незаметный шов. Эта операция проводится в несколько этапов. Для прочности соединения в торцы вставляют шканты на расстоянии 250–300 мм друг от друга. После высыхания клея заготовку обрабатывают фуганком, контролируя при этом плоскостность с помощью линейки.

Выпиливание круговой заготовки производят электролобзиком, располагая его с изнаночной стороны. Затем лобзиком снимают фаску шириной 10 мм. Кромку остругивают рубанком и окончательно дошлифовывают наждачной бумагой.

Крестовину изготавливают из древесины твердых пород, перекладины соединяют вполдерева, склеивают и дополнительно укрепляют шурупами. Ножки диаметром 50 мм можно сделать из черенков для лопат, предварительно тщательно отшлифованных.

Столешницу, подстолье и крестовину стягивают в единый пакет струбцинами, соблюдая их геометрические центры. В крестовине сверлят отверстия для ножек сначала диаметром 5–6 мм, затем перовым сверлом до необходимого размера.

Столешницу к подстолью крепят с помощью клея и шурупов и одновременно вклеивают ножки. После того как клей просохнет, крестовину соединяют с ножками, обеспечивая при этом параллельность столешницы. Окончательная отделка заключается в многослойном покрытии поверхности изделия бесцветным лаком.

Столик, изображенный на рисунке, весьма удобен в роли сервировочного во время отдыха на свежем воздухе. Пригодится он и как вспомогательный в случае прихода гостей. На нем можно разместить сифон с газированной водой, поднос с выпечкой или фруктами. В садовом доме этот столик также найдет применение в качестве журнального. Основным материалом для его изготовления являются доски сечением 25 х 75 мм.

Столик: 1 – элемент ножки; 2 – боковина; 3 – поддерживающая планка; 4 – элемент столешницы; 5 – соединительная планка (размеры даны в мм)

Детали, их количество и размеры:

– элемент ножки – 8 шт., 25 x 75 x 450 мм;

– боковина – 4 шт., 25 x 75 x 350 мм;

– поддерживающая планка – 2 шт., 25 x 50 x 450 мм;

– элемент столешницы – 6 шт., 25 x 75 x 450 мм;

– соединительная планка – 2 шт., 25 x 50 мм.

После изготовления всех деталей сначала собирают каркас с ножками, причем последние состоят из двух боковин, которые соединены между собой под углом в 90°. Внешний вид всего изделия зависит от аккуратности снятия фаски под углом 45°. Столешницу, которую крепят к поддерживающим планкам, набирают из досок.

Очень красиво будет выглядеть столик, если боковины каркаса и ножки покрыть морилкой и бесцветным мебельным лаком, а столешницу – только лаком.

Складная мебель

Несомненными преимуществами для эксплуатации на даче или во время поездок обладает складная мебель. Во-первых, если в дачном домике не так уж много места, такую мебель можно раскладывать только в случае необходимости. Во-вторых, если она находится в саду, ее легко убрать в подсобное помещение. Ниже приведены несложные в исполнении образцы таких изделий.

Для изготовления складного стула используются бруски хвойных пород сечением 25 x 40 мм и заготовки круглого сечения диаметром 25 мм. Спинки и передние ножки делают длиной 600 мм, а задние – 540 мм.

Складной стул: 1 – задние ножки; 2 – передние ножки; 3 – царги; 4 – планки спинки; 5 – стойки спинки; 6 – рама сиденья; 7 – планка сиденья; 8 – бобышка; 9 – упор; 10 – ось сиденья; 11 – ось задних ножек; 12 – втулка; 13 – угловой брусок; 14 – фиксатор (размеры даны в мм)

Соединение передних ножек со стойками спинок производят следующим образом. На расстоянии 485 мм от нижнего торца ножки и 400 мм от верхнего края стойки по центру заготовок высверливают отверстие диаметром8 мм. Оба бруска соединяют болтом М8. Затем образуют между ними угол в 25° и стягивают. Сверлят отверстия под шурупы и завершают крепление с помощью клея.

Так же собирают вторую пару заготовок. После высыхания клея срезают под углом 50° лишний материал с нижних концов ножек и закругляют верхние.

Центральные отверстия в ножках рассверливают и впрессовывают в них втулки из твердой древесины, которые должны выступать на несколько миллиметров с внутренней стороны.

Затем на клею и шурупах крепят к ножкам упоры из бруска 50 x 80 мм. Перед установкой на его верхнюю часть привинчивают фиксатор, сделанный из пластины, размеры которой составляют 40 x 125 x 2,5 мм.

Под втулки осей вращения в задних ножках сверлят отверстия, отступив 35 мм от верхнего края. Раму сиденья собирают из брусков длиной 290 и 400 мм. В ее задние углы устанавливают треугольные отрезки, обеспечивающие надежное крепление осей сиденья.

По центру продольных брусков высверливают отверстия под оси. На расстоянии 80 мм от переднего края рамы к продольным брускам клеем и шурупами крепят бобышки (25 x 40 x 70 мм), в которых, отступив от осей вращения сиденья на 260 мм, сверлят отверстия под крепление осей задних ножек.

Собрав раму, с помощью шурупов к ней крепят 6 дощечек сиденья размером 12 x 50 x 340 мм с зазором в 20 мм. Для спинки стула требуются 3 такие же детали, но длиной 380 мм. Их соединяют стойками спинки на клею в шип.

Царги изготавливают круглой формы, с диаметром 25 мм и длиной для передней пары ножек – 325 мм, для задней – 380 мм. Детали с ножками соединяют в шип, для чего просверливают в ножках отверстия диаметром 25 мм и глубиной 15 мм. В качестве осей используют винты.

Предлагаемая ниже модель складного столика предназначена для небольших по размеру комнат. Она удачно сочетает в себе удобство в использовании с оригинальным внешним видом. При изготовлении столика основным материалом являются древесно-стружечные плиты толщиной от 16 до 20 мм. Кроме того, можно использовать толстый (до 20 мм) фанерный переклей или чертежные доски.

Складной столик в раскрытом и сложенном положениях: 1 – стойка; 2 – задняя стенка; 3 – дверца; 4 – столешница; 5 – рейка-ползун; 6 – упор (размеры даны в мм)

Детали, их количество и размеры:

– стойка – 2 шт., брус 30 x 90 x 100 мм;

– задняя стенка – 1 шт., ДСП 20 x 860 x 1100 мм;

– дверца – 2 шт., ДСП 20 x 400 x 1100 мм;

– столешница – 1 шт., ДСП 20 x 800 x 1200 мм;

– рейка-ползун – 1 шт., ширина 30 мм, длина 860 мм;

– упор – 2 шт., брус 20 x 30 x 50 мм.

Конструкция включает две стойки, которые жестко крепят на задней стенке, и две дверцы, навешиваемые на стойках с помощью рояльных петель. Столешницу размещают между стойками. Благодаря наличию пазов она может передвигаться вверх и вниз. Для фиксации крышки стола в крайнем верхнем положении предназначены г-образный паз и 2 фигурных упора, расположенные на внутренних сторонах. Находящийся в нижнем положении столик предохраняют от опрокидывания дверцы две магнитные защелки.

Оптимальным вариантом декоративной отделки этой модели является ее окрашивание нитроэмалями ярких цветов.

Садовый шезлонг изготавливают из пиломатериала хвойных пород или фанерной плиты толщиной 16–20 мм. Эта модель шезлонга отличается от обычной рядом конструктивных особенностей. Она снабжена козырьком для защиты от солнца, широкими локотниками, веревочной сеткой для матраца и парой колес, обеспечивающих легкое перемещение.

Садовый шезлонг: общий вид, детали сборки, шаблон для изготовления деталей с размером клетки 100 мм (размеры даны в мм)

На рисунке видно, что почти все элементы модели парные.

После того как изготовлены все детали, в боковых брусках козырька выбираются гнезда, в которые своими шипами типа «ласточкин хвост» входят поперечные бруски. Внешний брусок козырька имеет овальную форму. Вокруг него обертывают и прикрепляют покрывающий козырек материал. Следует учесть, что этот брусок с покрывным материалом крепят к боковым брускам козырька в последнюю очередь.

Чтобы придать прочность конструкции и создать возможность ее свободного перемещения, с противоположной стороны от козырька поперечный брусок коробки болтами крепят к боковым. На рисунке показан узел крепления поперечного бруска коробки с продольным. Отверстия под болты высверливают под углом 90° к поверхности брусков. Большие отверстия, проделанные в боковых брусках коробки, предназначены для гаек.

Для удобства перемещения шезлонга в поперечном брусе коробки выбираются гнезда для рук. Верхней кромке поперечного бруска придается форма овала.

К боковым брускам коробки с помощью клея и шурупов крепят кронштейны для подлокотников, на которых выбираются гнезда, входящие в продольные бруски коробки. Для изготовления боковых и торцового брусков наклонной спинки потребуется пиломатериал сечением 50 x 150 мм или фанерная плита. Один конец боковых брусков срезают под острым углом, а другой – под прямым.

Детали козырька соединяются между собой шурупами и круглыми вставными шипами на клею. Козырек к боковым брускам наклонной спинки крепят с помощью болтов. Для плетения веревочной сетки в брусках коробки и наклонной спинки сверлят отверстия. Эту работу рекомендуется производить до полной сборки шезлонга.

Сетку делают из обычной бельевой веревки. Ее сначала натягивают в поперечном, а затем в продольном направлении. После этого с помощью металлических серег к внутренней стороне коробки крепят колеса, которые изготавливают из резины, дерева или пиломатериалов твердых пород.

Отделку шезлонга производят лакокрасочными материалами, цвет которых зависит от желания мастера.

Вода в оформлении

В последнее время водные сооружения становятся все более миниатюрными и могут служить как в качестве крупного, останавливающего на себе глаз объекта, так и в качестве фрагментарного элемента сада, обнаруживаемого лишь по тихому журчанию воды. К тому же это значительно экономит время и средства на создание водоемов, упрощает уход за ними.

Водоем не очень больших размеров можно устроить и в зимнем саду.

В качестве декоративного водоема может служить и крупное сооружение, и емкость диаметром 0,5–1,2 м.

В качестве материала для изготовления емкостей можно применять прочное дерево, покрытое гидроизоляционным слоем. Но предпочтительнее использовать бочки. Причем бочки не должны быть новыми, так как это может повредить растениям. Материалы для емкостей могут быть различными. Например, прекрасно выглядят керамические и фаянсовые чаши, но следует помнить, что они не приспособлены к резким перепадам температур и легко бьются, а дешевая пластмасса хотя и долговечна, не производит такого впечатления, как керамика. При использовании глиняных чаш нужно помнить, что их внутренняя поверхность должна быть покрыта глазурью, чтобы вода постоянно не убывала, испаряясь.

В такой мини-водоем можно не только высадить растения, но и пустить рыбок. Растения же подойдут изящные, небольших размеров. Подробнее о них будет рассказано ниже. Главное – грамотно подойти к подбору флоры и фауны, учитывая совместимость всех компонентов мини-водоема. Это же следует помнить и при планировке.

Расположение мини-водоема должно подходить всем его обитателям. Самые важные составляющие их хорошего развития и роста – чистая вода, свежий воздух и солнечный свет. Из этого следует сделать вывод, что нельзя допускать загрязнения воды, а в жару непременно нужно доливать ее из-за сильного испарения; водоем не рекомендуется располагать в северных или затененных местах, так как время его освещения солнцем должно составлять 6–8 ч в сутки.

Перед тем как заполнять его водой, следует на дно поместить газету, чтобы не произошло смещения гравия, затем сажать растения.

Не нужно забывать и о том, что для миниатюрного водоема оформление не менее важно, чем для крупного. В качестве обрамления могут служить композиции из камней, растений, оригинально подобранных и дополняющих общий дизайн (например, мини-водоем, обложенный валунами, и вьющиеся растения на заднем фоне).

Высаживание растений в водоемы

После того как пруд построен и оформлен в соответствии с замыслом, в него нужно вдохнуть жизнь, заселив его флорой и фауной.

Рекомендуется использовать рыб различных цветов и размеров, а также водные растения.

Если хочется создать что-то вроде лесного оазиса в зимнем саду, можно заселить свой пруд другими животными, а именно мелкими млекопитающими, птицами, красивыми насекомыми. В таких прудах обычно не разводят рыб. Они становятся убежищем для различных амфибий. Из растений здесь высаживают лилии, кувшинки, апоногетон, болотноцветник. По краям пруда можно высадить ирисы, пушицу, камыш. Из дикорастущих болотных растений идеально подойдут гравилат, зорька, сердечник.

При высаживании растений в пруд необходимо помнить следующие правила:

– растения высаживают в период их активного роста, желательно ранней весной, через несколько дней после заполнения пруда водой. Рыб запускают после того, как растения укоренятся;

– водные растения желательно посадить сразу же после покупки, до того как они начнут вянуть;

– до посадки водоросли держат в воде, а подводные растения прикрывают сырой марлей;

– перед высаживанием следует узнать глубину и плотность посадок, составить примерную схему расположения растений и представить, как они будут смотреться в водоеме;

– корневищные глубоководные растения размещают в специальных пластиковых корзинах следующим образом: на дно кладут мешковину, далее наполняют емкость глиной, смешанной с костной мукой. Можно использовать и другие удобрения, предназначенные для данного вида водорослей. Затем укореняют растение. Сверху насыпают гальку и тщательно поливают почву. После этого корзину опускают на дно пруда. Корни растений должны омываться водой, поэтому корзинку нужно выбрать с крупной решеткой;

– чтобы было удобнее поместить корзину в глубь пруда, ее нужно предварительно обвязать веревкой и с ее помощью опустить корзину на дно водоема;

– корзинки с кувшинками и другими глубоководными растениями не следует сразу ставить на дно пруда. Сначала устанавливают корзинку, подложив под нее кирпичи или ровные камни, на такую глубину, чтобы почка на конце корневища оказалась немного ниже уровня воды, а пластинки листьев плавали на поверхности. После того как кувшинка начнет расти, а стебель удлиняться, кирпичи можно постепенно убирать и опускать корзинку ниже;

– чтобы стимулировать рост растений, можно корни водорослей наполовину прикрыть смесью глины и песка, а затем засыпать гравием. Чтобы субстрат не вымывался из корзины, на ее дно кладут газету.

Выбор водных растений

Растения для домашних водоемов делятся на следующие:

– глубоководные;

– плавающие на поверхности;

– болотные;

– оксигенаторы;

– прибрежные.

Глубоководные растения

К данной группе относятся растения, корни которых располагаются в донном грунте, а листья и цветки – на поверхности воды. Глубоководные растения хорошо очищают воду. Они прекрасно растут в тени и на достаточной глубине.

Королевой водного царства можно смело назвать кувшинку, стоит только взглянуть на раскинувшиеся на воде гладкие большие листья и огромные цветки. Это великолепное растение имеет интересную судьбу, ведь практически все самые популярные ее сорта почти 100 лет назад вывел Латур-Марлиак. После его смерти множество специалистов пытались продолжить его дело. Но выведенные ими сорта кувшинок не пользовались таким успехом, как их предшественники. Латур-Марлиак унес с собой тайну выведения сортов этого прекрасного растения.

Кувшинка – растение довольно прихотливое и требует к себе большого внимания. Существуют миниатюрные, мелкие, средние и крупные кувшинки. В зависимости от площади водоема следует выбирать соответствующего размера кувшинки.

Плавающие на поверхности воды растения

Плавающие на поверхности воды растения отличаются тем, что их корни не закреплены в грунте, а находятся в воде, листья и цветки располагаются на поверхности воды. Эти растения удобны тем, что не требуют специальной высадки в корзины. Для того чтобы они стали обитателями водоема, достаточно просто бросить их отростки в воду. В больших прудах такие растения очень быстро разрастаются, поэтому периодически их нужно прореживать. Многие из них очень красиво цветут. Размножаются растения семенами. Плавающие водоросли, как и глубоководные, высаживают для того, чтобы закрыть поверхность воды. Это предотвращает ее зацветание, вода не так нагревается солнечными лучами, а рыбы под этими растениями чувствуют себя уютно и в полной безопасности. Но не следует злоупотреблять плавающей на воде растительностью. Она должна занимать не более половины поверхности пруда. При желании ее можно заменить кувшинками и другими красивыми глубоководными водорослями.

Азолла (Azolla). Азолла, разновидность папоротника, считается одним из самых распространенных видов плавающих на поверхности воды растений. Она доступна по цене и неприхотлива. Азолла представляет собой небольшое растение с маленькими листьями. В летнее время листья краснеют. Растение не цветет. На зиму его следует поместить в банку с водой, а в апреле-мае высадить в пруд. Растение размножается делением куста. Азолла подходит для прудов небольших размеров. Она быстро размножается, образуя на поверхности воды ковер из мелких листьев бледно-зеленого цвета.

Апоногетон (Aponogeton). Растение имеет длительный период цветения,

с июня по октябрь. Цветет белыми восковыми цветками с темными пыльниками, которые образуют соцветие колосообразной формы. Во время цветения распространяет сильный запах ванили. Растение имеет крупные овальные листья, достигающие в диаметре 10 см, темно-зеленого цвета, иногда с коричневатыми пятнами. Разрастается апоногетон до 60 см. Побеги тонкие. Предпочитает солнечные места, но может произрастать и в полутени. Глубина посадки – растения 60 см. Апоногетон не переносит морозов. Поэтому в зимнее время его следует переносить в помещение.

Размножается апоногетон делением куста в конце весны, а также семенами.

Болотноцветник (Nuphar). Это растение с мелкими, достигающими 5 см, круглыми листьями с волнистыми краями. Листья темно-зеленого цвета, иногда с коричневыми пятнами, внешне напоминают листья кувшинки. Цветет растение с июля по август желтыми цветками, образующими небольшое соцветие. Болотноцветник хорошо растет как в полутени, так и на солнце. Сильно разрастается. Высаживать растение следует на глубину 60 см. Относится к морозостойким и выносливым растениям.

Размножается болотноцветник делением корневища в конце весны или летом.

Водокрас (Hydrocharis). Для украшения прудов обычно используются водокрас обыкновенный или водокрас лягушачий. Растение довольно слабо разрастается и поэтому хорошо подходит для водоемов небольших размеров. Цветет водокрас белыми мелкими цветками в период с июля по август. Цветки образуют небольшие соцветия. Листья круглые, диаметром 3–5 см. Растение предпочитает солнечные места. Способно переносить не очень холодные зимы. Зимует на дне пруда. Размножается делением куста летом.

Кубышка (Nyphar). Кубышка является разновидностью кувшинки, но имеет мелкие цветки темно-желтого цвета, посаженные на толстые цветоносы и располагающиеся на поверхности воды. Цветение происходит с июля по сентябрь. Кубышка предпочитает полутень и проточную воду.

У любителей искусственных водоемов особой популярностью пользуется кубышка малая, или карликовая кубышка. Это растение хорошо смотрится в прудах средних размеров. Оно имеет желтые цветки диаметром 3 см и прозрачные листья, плавающие на поверхности воды. В продаже в основном встречается гигантская кубышка. В пруд можно также высаживать желтую кубышку с цветками диаметром 8 см и бутылкообразным пестиком.

Иногда в водоем помещают японскую кубышку. Растение размножается делением корневища в конце весны или летом. Глубина посадки составляет 30–60 см.

Оронтиум (Orontium). Это очень красивое декоративное растение. Оно неприхотливо и слабо разрастается, поэтому подходит для небольших водоемов. Цветет желтыми початками, возвышающимися над поверхностью воды на 30 см. Цветение происходит с мая по июнь. Растение имеет очень красивые ланцетовидные листья. Сверху они голубовато-зеленые, снизу серебристые. Высаживают оронтиум на глубину 50 см. Растение размножается семенами, посев свежих семян следует производить летом в корзины.

Пистия (Pistia). Это тропическое растение, не переносящее понижения температуры, очень капризное и требующее тщательного ухода. В прохладную погоду оно очень плохо растет. Пистия имеет голубовато-зеленые листья, покрытые пушком, напоминающие листья салата-латука. Они в виде розетки плавают на поверхности пруда. Цветет мелкими, зеленоватого оттенка, невзрачными цветками. Корни тонкие и ветвистые, в них рыбы зачастую устраивают нерестилища.

Размножается растение делением.

Пузырчатка (Utricularia). Пузырчатка интересна тем, что относится к плотоядным растениям. Листья плавают на воде и образуют пузырьки, в которые попадают мелкие беспозвоночные животные, ими и питается это хищное растение. Цветет мелкими желтыми цветками с июля по август. Зимует растение в виде покоящихся на дне пруда почек. С наступлением весны почки всплывают на поверхность воды и образуют новые молодые растения. Размножается пузырчатка делением побегов в летнее время.

Рогульник (Trapa). Для украшения прудов чаще всего используют рогульник плавающий. Это однолетнее растение имеет темно-зеленые листья с зубчатыми краями, которые на поверхности воды образуют розетки. Летом, с июля по август, рогульник цветет белыми цветками. После цветения на растении появляются небольшие колючие плоды в виде орешков, отсюда его второе название – водяной орех. Рогульник не морозостоек. Размножается он плодами, которые весной следует опустить в воду.

Ряска (Lemna). Для заселения пруда рекомендуется использовать ряску малую и ряску трехдольную. Не подходят для выращивания ряска горбатая и ряска многокоренная. Растение образует на поверхности воды ковер из мелких зеленых листьев с корешками. Ряска очень сильно разрастается. Размножается она делением части растений летом. Это выносливое растение, устойчивое к заморозкам. Ряска полезна тем, что служит пищей для рыб и предохраняет воду от перегрева.

Телорез (Stratiotes). Растение, вывезенное с Британских островов, образует розетки, плавающие на поверхности воды и напоминающие верхушку ананаса. Листья имеют острые края, цветки белого цвета с тремя лепестками. Мужские цветки образуют соцветия, а женские являются одиночными. Растение поднимается на поверхность воды только во время цветения, которое происходит с июня по июль. Растет оно как на солнце, так и в тени. Телорез – довольно выносливое растение, способное переносить зиму в виде покоящихся почек. Размножается оно делением в летнее время.

Болотные растения

Болотные растения произрастают во влажной, богатой органическими веществами почве, не переносят ее пересыхания. Корни таких растений располагаются в земле, а листья и цветки – на поверхности. Болотные растения можно высаживать на берегу пруда. Через пять лет их обычно делят. Размножаются болотные растения таким же образом, как и садовые.

Аквилегия, или водосбор (Aquillegia). Это болотное растение имеет ажурные листья и необычные цветки голубого, белого или желтого с красным цвета. Высота побегов составляет примерно 60–80 см. Это влаголюбивое растение не переносит засухи. Цветение происходит с июня по май.

Аквилегия – двулетнее растение, размножается посевом семян в открытый грунт весной или под зиму. Сажают растения на расстоянии 25–30 см друг от друга.

Астильба (Astilbe). Это декоративное и очень красивое растение имеет плотный покров дваждыперистосложных листьев, которые весной приобретают медный оттенок. Растение цветет с июля по август крупными белыми или розовыми цветками, образующими соцветия. Высота куста достигает 30–40 см. Длина соцветий 10 см. Размножается растение делением куста весной каждые 2–3 года.

Особенно популярны карликовые сорта астильбы, например астильба Арендса.

Бузульник (Ligularia). Растение цветет с июня по август желтыми или оранжевыми соцветиями в форме корзинок. Листья сердцевидные, с пурпурным или красноватым оттенком. После цветения стебли обрезают. При благоприятных условиях растение может достигать 1,5 м в высоту. Размножается делением куста весной или осенью раз в три года.

Вербейник (Lysimachia). Существуют карликовые виды этого растения (длиной до 5 см) и гигантские, достигающие в длину 1,5 м. Растение стелется по поверхности воды и имеет круглые желтые листья. Цветет с июня по июль желтыми звездчатыми цветками с красноватым оттенком. Вербейник довольно быстро разрастается. Размножается он делением куста осенью или весной.

Волжанка (Aruncus). Довольно распространена волжанка двудомная, которую также называют волжанкой лесной или обыкновенной. Растение имеет большие перистые листья. При цветении образуются крупные белые или кремовые пушистые соцветия размером до 20 см. Это гигантское растение, при благоприятных условиях достигающее в длину более 2 м. При посадке расстояние между растениями должно быть не меньше 70 см. Волжанка предпочитает полутень. В конце осени растение подрезают, оставляя несколько сантиметров от земли. Размножается оно делением куста осенью. Волжанка вполне может заменить карликовое дерево.

Дербенник (Lythrum). Красивое, достаточно редкое растение с темно-зелеными ланцетными листьями, с ивовидными стеблями, достигающее в высоту 1,5 м. Цветет оно с июля по август розовыми, красными или пурпурными звездчатыми цветками, собранными в узкие стреловидные соцветия. Цветение, как правило, обильное и долгое. В этом преимущество данного растения. Размножается дербенник делением куста осенью.

К рекомендуемым сортам относятся Пламя и Цыганская кровь. В последнее время создано множество гибридов, которые отличаются меньшими размерами и более богатой палитрой цветов.

Зорька, или лихнис (Lichnis). Это скромное и неприхотливое растение может стать украшением любого водоема. Узкий стебель достигает в длину 60 см. Цветет в июне–августе мелкими розовыми цветками. Цветки распускаются вплоть до первых заморозков. Размножается делением куста осенью.

Ирис сибирский, или ирис Кемпфера, или мечевидный ирис (Iris). Для ириса идеально подходит влажная почва, но при низких температурах и чрезмерной влажности может произрастать только мечевидный ирис. В высоту растение достигает 50–75 см. Цветет с июня по июль темными пурпурно-фиолетовыми цветками. Цветки достаточно крупные, диаметром до 15 см, без запаха. Размножается ирис делением куста. Мечевидный ирис любит влагу и солнце, поэтому его следует высаживать как можно ближе к пруду на открытом незатененном месте. Растение не выносит известняковых почв.

Купальница (Trollius). Купальница относится к влаголюбивым и теневыносливым растениям. Представляет собой темно-зеленые кустики с пальчато-раздельными листьями и крупными шаровидными цветками. Цветет с мая по июнь. Растение достигает в высоту 40–60 см. При хорошем уходе купальница может зацвести повторно осенью. Весной почву под растениями следует мульчировать. Купальница размножается делением корневища осенью.

Популярностью пользуется сорт гибридной купальницы культурной, которая цветет желтыми или оранжевыми цветками.

Лизихитум (Lysichitum). Достаточно редкое растение, его можно сажать в болотце и в неглубокую террасу (до 5 см глубиной). Это крупный многолетник с ползучим корневищем. Его прикорневые листья образуют розетку и способны после цветения достигать в длину 1 м. Ширина листа 30 см. Цветонос – 30 см. При цветении образуется соцветие желтого цвета. Лизихитум предпочитает кислую влажную почву. Цветет в мае. Размножается делением корневища и самосевом.

Лизихитум обыкновенный – достаточно крупное растение. В случае, если ваш небольшой участок не позволяет выращивать это растение, его можно заменить на лизихитум камчатский, растение с более мелкими соцветиями, покрытыми белым покрывалом, достигающее в длину не более 50 см.

Фаза цветения наступает только через несколько лет после высаживания.

Лилейник (Hemerocallis). Лилейник удобен тем, что может расти как на солнце, так и в тени. Он имеет довольно длительный период цветения. Высота растения зависит от сорта и колеблется от 50 см до 1 м. В последнее время выведено множество гибридов этого растения. Они отличаются разнообразной гаммой цветов, которые варьируются от голубого до красного. Цветет лилейник с июня по август. Размер цветков – 10–12 см. Цветок пребывает в раскрытом виде ровно один день, после чего увядает. Размножается растение делением корневища зимой или осенью.

Лобелия (Lobella). Растение любит мелководье или прибрежную зону, однако не терпит застоя воды. Посаженное на берегу, оно зачастую служит пищей для слизняков. Это однолетнее растение. Его высота 75 см. Цветет на протяжении всего лета стреловидными соцветиями. В домашних условиях лобелия размножается семенами в апреле. Разновидностью лобелии являются лобелия пурпурная с ярко-красными соцветиями, лобелия сверкающая, более крупное растение, имеющее розовые, алые или темно-красные цветки.

Примула (Primula). Примула произрастает в богатой питательными веществами, влажной почве. Она относительно неприхотлива, рано начинает цвести, быстро разрастается, образует кустики диаметром 15–30 см. Высота кустика составляет от 15 до 50 см. Цветение происходит с апреля по июнь. Цветки бывают различной окраски. Размножается делением куста весной. Делить кустики следует не чаще чем 1 раз в 2 года.

Весной почву следует мульчировать, увядшие цветки нужно регулярно удалять для сохранения эстетического вида. Раньше других зацветает примула розовая, достигающая в высоту 15 см, цветущая ярко-розовыми цветками.

Наряду с вышеперечисленными, существуют примулы с пурпурными, белыми, голубыми цветками.

Большой декоративностью отличается японская примула с белыми, красными и розовыми цветками.

В искусственных водоемах нередко можно встретить оранжевую примулу с красно-оранжевыми цветками или примулу припудренную, которая относится к высокорослым растениям и достигает в высоту 1 м. Примула сиккимская вырастает до 60 см и цветет в мае желтыми цветками.

Ревень (Rheum). Ревень – растение, требующее много места, так как куст сильно разрастается и может достигать в диаметре 2 м. Цветет с мая по июнь красными цветками, собранными в соцветия. Имеет достаточно грубые, глубоко надрезанные листья звездчатой формы. Это очень выносливое растение, способное выживать при любых погодных условиях. Ревень растет как в сухой, так и во влажной почве, на солнце и в тени. Выращивают его как солитер, так как его листья образуют обширную тень, препятствующую росту других растений. Ревень размножается делением куста весной.

Рябчик шахматный (Fritiallaria meleagris). Рябчик достигает в длину 30 см. Имеет узкие, тонкие, сизоватого цвета листья. Цветки обычно одиночные, колокольчатые, бывают красновато-коричневыми с шахматным рисунком или белоснежными. Цветет в мае. Размножается делением луковиц. Луковицы следует высаживать на глубину 10 см.

Страусник (Matteuccia). Довольно популярный вид папоротника. Он способен преобразить пруд, придать ему более естественный и дикий вид. Перистые зеленые листья растения напоминают гигантские перья. Взрослые листья вырастают до 1 м. Страусник быстро разрастается, образуя подземные корневища. Размножается делением куста весной.

Хоста (Hosta). Это теневыносливое и влаголюбивое растение. Оно обладает широкими декоративными листьями и голубыми трубчатыми цветками. Цветет с июля по август. Высота растения – 40–50 см, диаметр куста – 60 см. У некоторых сортов листья украшены светлыми зелеными, желтыми, голубыми или сизыми полосками. Размножается хоста делением куста. Опасность для растения представляют слизняки и улитки, поедающие его листья.

Фонтаны для зимнего сада

Фонтан, где бы он ни находился, – это не только украшение, его прохладные струи великолепно освежают и увлажняют воздух в жаркий летний день. Разнообразные фонтанчики с их мелодичным журчанием радуют глаз, создают особую атмосферу в парках и скверах. Проходя мимо, хочется остановиться и послушать, как неторопливо журчит вода; эти очаровывающие и ласкающие слух звуки удивительно успокаивают и вызывают мысли о чем-то вечном.

Благодаря своему огромному декоративному эффекту – стремительно вздымающиеся и ниспадающие струи, от которых образуется пышная белая пена, блеск мельчайших капелек в воздухе – фонтаны начали использоваться еще в античные времена и стали украшением дворцов Древнего Рима. Патриции использовали фонтаны, умываясь под водяной струей или утоляя жажду в знойный полдень. Утонченные и состоятельные ценители прекрасного считали большие фонтаны с чашами изысканным украшением своих домов.

В России, да и во всем мире, наиболее известен удивительно красивый ансамбль фонтанов Петродворца, являющийся уникальным и выдающимся историческим памятником эпохи Петра Великого.

Виды фонтанов

Существует невообразимое множество форм фонтанов. Они могут различаться струями – по мощности, высоте, по оформлению, скульптурному и архитектурному, по технической сложности.

Из них можно выделить наиболее распространенные, на основе которых создаются более сложные сочетания.

Типы фонтанов: 1 – с галькой; 2 – с жерновым камнем; 3 – фонтан-родник; 4 – одноструйный; 5 – многоструйный; 6 – с одной чашей; 7 – из нескольких чаш с переливом воды; 8 – с использованием скульптур; 9 – с разбрызгивателем

Фонтан состоит из разбрызгивателя, головки для фонтана, регулятора потока и погружного насоса.

Используя различные виды форсунок, можно создать удивительные рисунки движения воды. Ведь у всех форсунок разные назначения: давать плавную или прерывистую струю, высокую или низкую.

Есть и такие фонтаны, струи которых вертятся вокруг своей оси; другие выпускают пузырьки из-под воды на поверхность, к тому же разной формы. Именно для этой цели – достижения многообразия в рисунке движения воды – и используются распылители различных видов:

1) одиночный – мелкие вертикальные струи с выбросом воды на определенную высоту;

2) ярусный – мелкие вертикальные струи с выбросом воды на разную высоту и формирующие при этом несколько ярусов;

3) «вертушка» – несколько спиралевидных потоков, образующихся при вращении струей воды;

4) «водяная струя» – выброс воды, производящийся горизонтально из отверстия в декорированной стене на определенном расстоянии от поверхности земли (водоема, пола и т. п.);

5) «рыбий хвост» – несколько вертикальных струй, расходящихся веером и образующих почти сплошную ниспадающую стену;

6) «гейзер» – струя воды с большим количеством воздушных пузырьков;

7) «тюльпан» – поток воды, поднимающийся под напором, формирующий воронку, расширяющуюся сверху, и ниспадающий по кругу, при этом образуется тонкий водяной купол;

8) «кольцо» – вертикальный выброс воды из отверстий, расположенных по окружности, на одинаковую высоту;

9) «полушарие» – струйки воды, выбрасываемые из большого количества трубочек с форсункой-шариком, образующие полушарие;

10) «колокол» – тонкий водяной купол, образующийся из ниспадающей воды, вытекающей из верхней части форсунки, имеющей форму диска;

11) «Тиффани» – «колокол», из-под купола которого выбрасываются струи воды одинаковой высоты, создавая изящный рисунок, так как под куполом распылитель имеет несколько отверстий.

Если площадь зимнего сада небольшая, можно приобрести уже готовый фонтан небольших размеров.

Мини-фонтан

Комбинируя различные типы фонтанов и виды распылителей, можно создать удивительные по красоте сочетания. Наиболее часто используются простые классические формы, в то время как самыми современными дизайнерами отдается предпочтение наиболее оригинальным и уникальным разработкам. Например, если к обыкновенному насосу присоединить конструкции для создания водяного колокола, в результате можно получить водные купола, диаметр которых – от 0,5 до 1 м. К тому же диаметр можно увеличивать, а поместив под воду светильники, достигнуть цветовых эффектов.

Освещение

В вечернее время необычайную красоту и неповторимость придает фонтанам и другим водным сооружениям декоративная подсветка. Использование прожекторов и светильников различной мощности и окраски для водного освещения создает сказочный вид. А оживить композицию, увидеть ее в новом ракурсе позволит подсветка дополнительных элементов ансамбля – кустарников, цветов и скульптур.

Один из секретов правильного освещения заключается в том, чтобы с помощью света подчеркнуть некоторые элементы композиции, в то время как другие затенить. Этот способ выглядит намного интереснее, чем если подсветить поверхность водоема, просто расположив светильники по его периметру.

Прежде всего следует учитывать, что освещение бывает двух видов: направленное узким пучком и фокусирующее свет с помощью соответствующего типа плафона или лампы, которые сужают луч света до 10–30°; и прожекторное, освещающее большую часть поверхности. Для создания эффекта света и тени предпочтительнее первый вид освещения, так как c помощью точечного источника света можно подчеркнуть отдельно растущее дерево или группу растений, интересный элемент скульптуры, эффектно выделить небольшой уголок сада.

В обоих случаях источник света может быть ярким и приглушенным; подключенным к электросети или трансформатору.

Для освещения большой мощности (80–150 Вт) используют питание от электросети, а если планируется меньшая мощность (11–25 Вт) при напряжении 12–24 В, применяется понижающий трансформатор, свет ламп при этом будет слабее. Одновременно к сети может быть подключено 2–6 светильников.

В прожекторах используются обычные лампы накаливания (для сети низкого напряжения), галогенные лампы, дающие свет ярче в 3 раза при таком же потреблении энергии, и лампы со встроенным рефлектором, работающие непосредственно от электросети.

Возле водоема используются светильники, смонтированные на подставке или закрепляющиеся непосредственно в земле. Они применяются как для прожекторного, так и для направленного освещения. С помощью светильника типа прожектора или круглого плафона свет отражается вверх, а вниз его можно направить с помощью плафона-гриба или плафона с распределением света на несколько уровней.

В настоящее время существует довольно большое разнообразие светильников для водного освещения. Особенно красиво выглядит подсветка с помощью нескольких плавающих светильников, которые можно разместить по периметру пруда. Если они предназначены для подводной эксплуатации, их можно опустить в воду, используя небольшой грузик. Такая подсветка позволит увидеть фонтан или водопад по-новому. Не стоит размещать светильники на большой глубине, так как свет при этом будет очень слабым.

Цвет ламп выбирают по вкусу или используют рекомендации профессионального дизайнера. Можно создать неповторимое сочетание, применяя сразу несколько цветов. Например, зеленый в сочетании с синим создаст атмосферу полумрака и таинственности, будет действовать успокаивающе; красный или синий привнесет драматический оттенок, а оранжевый подарит атмосферу праздника. Наиболее нейтральными являются белый и желтый цвета. Стильно смотрится сочетание только холодных цветов, либо сочетание теплых и холодных тонов. Даже используя оттенки одного цвета и разную мощность освещения, можно получить необыкновенно эффектную подсветку фонтана.

Также с целью подсветки воды используются прожекторы для подводного освещения. Очень прост в эксплуатации и фонтан со встроенной лампой. Наиболее популярной его разновидностью считается модель «Радуга», где лампа подсвечивает установленный над ней прозрачный круг, каждая четверть которого имеет свой цвет.

Поток воды вращает круг, меняя таким образом цвет подсветки. С по-мощью этого устройства фонтан через определенный промежуток времени окрашивается в желтый, зеленый, красный, а затем в синий цвет.

Освещение для фонтана, другого водного сооружения или сада подбирают в соответствии со стилем и размером. В противном случае оно может попросту исказить красивые элементы и испортить впечатление.

Дизайн

Декорированием фонтанов и других водоемов на приусадебном участке можно не только придать им эстетическую окраску, но и законченный вид.

Элементами дизайна фонтанов могут быть деревья, кустарники, декоративно-цветущие и декоративно-лиственные растения, камни необычной формы, ажурные решетки, декоративные стенки, скульптуры, скамейки, беседки и т. п.

Декоративные растения могут располагаться как на берегу, так и непо-средственно в воде. Чудесным дополнением любого небольшого водоема будут посаженные на берегу среди больших валунов папоротник-многорядник, традесканция Андерсена, осока высокая, синюха голубая, купальница европейская, а также лизихитон американский, первоцвет припудренный и незабудка болотная. Если фонтан расположен в небольшом пруду, вдоль берега можно высадить аир болотный, щитолистник пальчатый, дербенник иволистый, кукушкин горицвет и др.

На мелководье великолепно растут горец земноводный, понтедерия сердцевидная, оронтиум водяной, сусак зонтичный, ежеголовник прямой.

Невысокие кустики можжевельника и деревца туи будут великолепным зеленым фоном для фонтана в саду. Перед фонтаном уместно высаживать астильбу, морозник и примулу.

Красивым дополнением любого фонтана станут декоративные растения, выращенные в расписных кадках и горшках. Это придаст ансамблю изысканный вид и законченность.

Если фонтан расположен внутри небольшого водоема, воду можно украсить лютиком водяным, апоногетоном двуколосым и, конечно же, кувшинками.

Если позволяет территория, на приусадебном участке можно устроить зону отдыха с маленькими фонтанчиками на разных уровнях, расположить их друг за другом и соединить декоративными стоками. А если между ними будут находиться небольшие площадки, расположенные вдоль цепочки фонтанов, выложенные плиткой и украшенные большими вазами с декоративно-цветущими растениями, это послужит великолепным дополнением сада. По периметру фонтана можно соорудить декоративный бордюр, ширину и форму которого подбирают по вкусу. Оригинально выглядит кайма, выполненная из больших необработанных камней, на которых растут мох и папоротник, или же небольшая горка таких же камней, сложенная в удобном месте. Такой бордюр или глыбы камней прекрасно дополнят композицию, являясь стилизацией под уголок дикой природы, рядом с ними прекрасно будет смотреться фонтан-гейзер с галькой.

Вообще, в области дизайна существует огромный простор для фантазии. Например, еще одним из важных составляющих дизайна является использование различных архитектурных элементов: скульптур и гротов. Очень романтично будет выглядеть небольшой фонтан с форсункой «водяная струя» или «гейзер», расположенный внутри беседки. Композицию великолепно дополнят вьющиеся по стенам растения или лианы и цветы в вазонах возле входа.

Какое впечатление произведет фонтан на зрителя, зависит от высоты и формы струи. Например, если струя воды высокая и тонкая, она звенит и создает много шума при падении. Глубокий и спокойный звук у источника средней ширины, а звук широкого источника напоминает мягкое бормотание.

Тематические зимние сады

Устройство зимних садов можно подчинить какой-либо тематике, в этом случае они называются тематическими. Известны не менее 30 тематических садов. Конечно, далеко не все можно воплотить в зимнем саду, однако некоторые из них можно попробовать сделать.

Каменистые сады и альпинарии

Каменистые, или скальные, сады представляют собой горный ландшафт в миниатюре, один из способов сочетания красоты камней и растений. Сады, выполненные в подобной тематике, подчеркивают особенности рельефа и состоят из следующих элементов, выполненных чаще всего искусственным путем:

– осыпь – скопление камней небольшого размера у подножия горки, среди которых растут альпийские растения. В зимнем саду осыпь можно соорудить на любой незатененной площадке;

– скала, украшением которой являются камни, а не растения;

– подпорная стенка, выложенная без применения известкового раствора из камней, промежутки между ними заполнены почвой, в которую высаживают растения;

– дорожки.

В зимнем саду небольшой площади можно установить контейнер для растений, обычно выращиваемых в альпинариях.

Альпинарий требует для сооружения достаточно много времени и сил, тщательного продумывания ассортимента растений и правильного выбора места для них. Камни для альпинария должны быть одного типа.

Минимальные размеры альпинария – 2,5 х 1,5 м, но и на этой сравнительно небольшой площади можно вырастить разнообразные растения, не только альпийские.

Перед посадкой рекомендуется внимательно изучить способы выращивания растений, их биологические особенности.

Бонсай

Бонсай (в переводе с японского – «дерево в горшке»; «растущий на подносе») – искусство посредством одного или нескольких миниатюрных деревьев показать красоту природы. Тот, кто занимается этим искусством, должен быть одновременно и художником, чтобы сначала мысленно создать желаемый образ, и садоводом, чтобы суметь воплотить этот образ в живом растении.

Сейчас увлечение бонсай распространилось на все континенты. Только в Японии, например, насчитывается более 100 тыс. бонсай, считающихся национальным достоянием страны. Среди них есть и древние растения, возраст которых исчисляется столетиями. Они словно олицетворяют силу традиций японцев, их стремление осмыслить непрерывность изменений, происходящих в природе. Японские мастера бонсай разработали основные правила формирования дерева, отказавшись от малейших случайностей. Однако каждый мастер бонсай вносит в это искусство что-то свое, в основном используя растительные формы своей местности.

Растения для бонсай

В культуре бонсай широко применяется не менее 400 видов растений.

В зависимости от условий произрастания растений – бонсай условно можно подразделить на умеренные, для которых на время осенне-зимнего периода требуется температура не более 3–5 °С, и интерьерные. К последним относят в основном тропические и субтропические растения.

Для бонсай в основном принято использовать хвойные растения: все виды сосен, криптомерию японскую, можжевельники, туи, кипарисовики, ели, лиственницы и пр. Такие растения популярны из-за своей жизнестойкости и пластичности.

Также можно использовать и листопадные растения, например березу, иву, липу и др.

Очень декоративны различные цветущие растения, из которых рекомендуется использовать и плодовые: сливу, вишню, персик, айву, гранат, яблоню, кизил, хурму, лимон, а также магнолию, мирт, азалию, гардению, глицинию, акацию и розу. С помощью данных растений можно легко добиться эстетического эффекта.

Из травянистых растений для создания бонсай используют осоки, ситники, миниатюрные бамбук, горец, хвощ, аир и пр.

При выборе древесных растений рекомендуется обращать внимание на их корневую систему. Лучше всего, чтобы среди многочисленных мочковатых корней были и структурные – самые мощные, которые можно использовать для создания системы нэбари, при которой в композицию включаются выступающие над поверхностью корни.

Определенным требованиям должна отвечать и вегетативная система растений. Большое внимание в бонсай уделяют ветвям и стволу, поскольку именно они зачастую создают тот или иной образ. Главное —чтобы ствол был здоровым, без повреждений, так как они в дальнейшем могут негативно повлиять на продолжительность жизни дерева.

Распределение ветвей на стволе (эдабари) должно быть последовательным, постепенно уменьшающимся кверху. Не допускается пересечение ветвей, «эффект колеса» (несколько ветвей, растущих из одного места); слабые и маленькие веточки следует обязательно обрезать, так как эта мера позволит другим побегам лучше развиваться.

Не менее важное понятие бонсай – хасе – заключается в следующем: листья в композиции обязательно должны быть небольшими, густо расположенными в кроне, красивой сочной окраски.

Тропическим растениям, выращиваемым в зимнем саду, таким, как фикусы, шеффлеры, мурайи, тропические бамбуки, гардении, в течение круглого года следует обеспечивать стабильную температуру не ниже 18–20 °С и влажность 60–80%. Растениям из субтропиков (к ним относятся все цитрусовые, гранат, маслины, мирт, самшит, инжир, рододендроны, азалии и многие другие) с наступлением зимнего периода следует постепенно понизить температуру воздуха до 8–10 °С.

Для растений родом из сухих субтропических областей влажность воздуха не должна превышать 50%, в течение всего года им требуется умеренный полив.

Сложнее выращивать растения родом из областей с умеренным климатом. Если растения приобретены осенью, то в течение всех зимних месяцев их следует держать при температуре от 0 до 3 °С. Если такой возможности нет, такие растения лучше не покупать, а остановить свой выбор на более теплолюбивых растениях.

При размещении растений в зимнем саду необходимо следить за тем, чтобы они не попадали под прямые солнечные лучи и не стояли на сквозняке.

Контейнер для бонсай

Приобрести контейнер для бонсай совсем не так просто, как это кажется на первый взгляд. Положение усугубляется еще и тем, что в продажу они поступают нечасто.

Параметры контейнера должны соответствовать размерам будущего растения. В нем должно быть предусмотрено дренажное отверстие.

С эстетической точки зрения контейнер должен гармонировать с обликом растения. Тогда дерево в законченной композиции будет производить более естественное впечатление, что является важнейшим условием в бонсай. Опытные мастера бонсай используют для создания композиций плоские блюда, подносы, камни небольшого размера для скальных композиций.

Окончательный облик деревца бонсай довершают вспомогательные материалы – мох и камни.

Например, для создания композиции «Дерево над утесом» для имитации утеса используют несколько камней и мох. Последний компонент, помимо эстетической функции, служит и чисто практическим целям, например, помогает сохранить влагу, предохраняет верхний слой почвы от размывания во время полива.

Мох можно найти на тенистых, влажных участках земли, на старых отсыревших стенах. Его можно без труда снять и затем положить на верхний слой почвы, где он будет расти и дальше.

Придание формы растениям

После приобретения растения в готовом контейнере следует определить, в каком стиле бонсай оно будет выращиваться. Во многом выбор стиля определяется обликом самого растения. Например, выраженная изогнутая форма ствола диктует выбор стиля «каскад». Если ветви деревца растут только с одной стороны, оно больше подходит под стиль «дерева, согнутого ветром». Как только стиль выбран, растение рассматривают со всех сторон и решают, какая его часть будет выдвинута на первый план, а какая отойдет на второй.

В соответствии с выбранным стилем и обликом будущего бонсай подбирают цвет и форму контейнера.

Затем удаляют следующие ветви: сухие и поврежденные, на нижней трети ствола и ненужные между 3 ветвями, выбранными в качестве главных.

В дальнейшем решать, нужна та или иная ветка, можно следующим образом: ветку можно накрыть тканью и, рассматривая композицию на расстоянии, уяснить, как будет выглядеть деревце.

Главные ветви обычно принято укорачивать. Эта мера производится либо сразу, либо после того, как ветвям приданы форма и направление с помощью проволоки.

Лишние ветви срезают заподлицо со стволом дерева, в этом случае рана быстро заживает. Если ветви растут непосредственно друг против друга, одну из них нужно удалить. Если у основания ствола растет ветвь, ее можно оставить, так как ствол приобретает дополнительный объем. Эту ветвь срезают после того, как ствол дерева достигнет нужной толщины.

Лишнюю листву и небольшие ветви срезают для того, чтобы определить очертания ветвей и контуры ствола. Тонкие ветви подрезают до 2–3 междоузлий, в этом случае крона становится более ветвистой.

Очень важно правильно вывести корни на поверхность. Верхний слой почвы разрыхляют вокруг основания ствола и выводят из-под земли толстые разветвленные корни. Иногда с одной стороны ствола отсутствуют толстые корни, или они располагаются значительно глубже, если их вывести на поверхность, зачастую от намеченного стиля бонсай приходится отказаться, поскольку выведение толстых корней на поверхность может повлечь за собой сильный наклон дерева в противоположную сторону.

На следующем этапе стволу придают нужную форму с помощью медной проволоки. Для этого дерево наклоняют вручную, чтобы образовался изгиб в заданном направлении, большим пальцем руки на внутреннем сгибе пробуют степень кривизны ствола для фиксации места наибольшего искривления. Осторожно нужно подходить к выбору толщины проволоки, поскольку проволока очень большого сечения способна нанести повреждения растению и оставить рубцы и отметины на коре.

Медную проволоку предварительно прокаливают на огне, после чего остужают. В этом случае она становится значительно мягче, приобретает оттенок, близкий к древесному.

Проволоку оставляют такой длины, какая необходима для работы над формой ствола. Один ее конец глубоко и прочно закрепляют в грунте как можно ближе к основанию ствола с обратной стороны. Одной рукой придерживают дно контейнера, а другой спиралью обматывают проволоку вокруг ствола, не доходя до места предполагаемого изгиба. Таким образом каждый виток проволоки удерживают в данной позиции одной рукой, а следующий делают уже другой рукой, чем достигается необходимая степень натяжения проволоки. Она все время соприкасается с корой, не врезаясь в нее.

Все витки проволоки должны быть равными по длине и в равной степени удалены друг от друга. Если данная процедура кажется сложной, можно предварительно попробовать на обычной ветке дерева или кустарника.

Точно так же наклоняют ветви в нужном направлении. Процедуру начинают с нижней ветви и доходят до верха, пока все ветви не будут надежно схвачены проволокой. Конец ее закрепляют за развилкой в том месте, откуда растет ветка. Один виток делают вокруг ствола, после чего наматывают проволоку вокруг ветки по направлению к ее концу, причем на ветках с правой стороны проволочные витки движутся по часовой стрелке, на ветках с левой стороны – против часовой. Конец проволоки слегка загибают вниз. Одним куском проволоки достаточной длины можно изогнуть сразу две ветки.

Обкрутку ведут от центра и развилки нижней ветви по направлению к ее кончику. Оставшуюся часть проволоки 1 или 2 витками пускают вокруг ствола, пока она не достигнет верхней ветви, которую обкручивают так же.

Важно, чтобы эти дополнительные витки между ветками нигде не пересекали тех витков, которые были накручены ранее вокруг ствола, все витки должны идти параллельно друг другу.

Для предотвращения повреждений тонкой коры растений проволоку следует обернуть бумагой.

К некоторым растениям проволоку совсем нельзя применять, так как их нежная кора не способна выдержать натяжение, необходимое для фиксации изгиба. Поэтому вместо проволоки можно использовать клейкую ленту, которую прикрепляют к наклоняемой ветви с одной стороны, а с другой крепко фиксируют, предварительно сделав один виток вокруг контейнера или другого удобного объекта, имеющегося под рукой. Натяжения ленты окажется вполне достаточно для фиксации наклона ветки без причинения ей какого-либо вреда.

Некоторые любители бонсай предпочитают использовать вместо проволоки клейкую ленту, поскольку в этом случае дерево можно оставить без внимания на более длительный срок, в то время как при применении проволоки каждые 3–4 мес растение нужно проверять. Перед использованием данного метода деревце должно в течение нескольких месяцев прижиться в контейнере, чтобы в дальнейшем оно выдержало натяжение ленты.

Для придания формы растениям так называемого поникшего вида на ветви можно подвешивать грузы, привязав их к концу ветки. Вес груза следует определить достаточно точно, чтобы можно было добиться желаемого наклона, не сломав ветки. Этот метод наиболее эффективен при работе с калистемоном.

Пересадка растения в контейнер

После того как растению придали желаемую форму с помощью подрезки ветвей и обкрутки проволокой, его следует пересадить в заранее подготовленный сухой и чистый контейнер. Если дренажного отверстия в емкости не предусмотрено, его следует просверлить, после чего закрыть его черепками горшка вогнутой стороной вниз.

Сверху укладывают тонкий слой высушенного сфагнового мха, чтобы мелкие частицы почвы не вымывались и не заиливали отверстие. Для этого подойдет только тот мох, который растет на стволах деревьев. Поверх мха кладут 3–4 земляных кома. Следующий почвенный слой – основной. Его укладывают влажным по внутренним сторонам контейнера, посередине оставляя углубление, предназначенное корневой системы растения. Пустоты в корневом коме заполняют небольшими комочками грунта.

При пересадке растения нужно следить за степенью влажности почвы. Она не должна быть ни переувлажненной, ни пересушенной, так как тонкие корни могут поломаться или разорваться во время последующих процедур. После того как будет достигнута требуемая влажность почвы, контейнер переворачивают и аккуратно постукивают по нему, придерживая рукой, для высвобождения кома земли. Иногда единственный способ извлечь растение – разбить контейнер.

Другая немаловажная процедура – первый полив. Для этого контейнер ставят в широкую емкость, наполненную водой. Вода поступает через дренажное отверстие и, благодаря капиллярному воздействию, быстро впитывается в почву контейнера. Затем деревце поливают из тонкоструйной лейки.

Бонсай располагают в том месте, где он будет защищен от солнца и сквозняка. Там его держат 3–4 или более дней, пока не начнут расти новые почки, и только после этого емкость с растением устанавливают в том месте зимнего сада, где оно должно стоять по замыслу владельца.

Повторно поливать растение следует на 2-й или 3-й день, если у него удалено мало корней. Если у растения срезали большое количество корней, его не поливают до тех пор, пока почва на поверхности возле основания ствола не высохнет. Раньше поливать растение нельзя, так как обрезанные корни не способны впитывать большое количество влаги и будут гнить. По мере отрастания новые корни начнут впитывать влагу интенсивно, и тогда высыхание почвы на поверхности будет служить сигналом к тому, что наступило время очередного полива.

Глава 5

Уход за растениями

Следует учитывать, что приобретение горшечных культур в магазинах связано с определенной долей риска. Объясняется это тем, что растения поступают в продажу в основном из оранжерей. Многие из них не приспособлены к условиям зимнего сада. Поэтому период адаптации будет довольно тяжелым и продолжительным.

При покупке горшечных культур следует учитывать, что более взрослые растения дольше привыкают к новым условиям. Вполне возможно, что они не смогут адаптироваться и погибнут. Растения с бутонами, приобретенные в магазинах, скорее всего погибнут сразу же после окончания периода цветения.

Чтобы облегчить растениям процесс перехода к новым условиям содержания, необходимо обеспечить им тщательный уход, а также повысить температуру и влажность воздуха в помещении зимнего сада. Естественными реакциями в период адаптации горшечных культур к новой среде являются остановка роста, опадание цветов, бутонов, и листьев (иногда и побегов) и засыхание части корневой системы.

Уход за различными видами растений включает проведение необходимых мероприятий, способствующих хорошему росту, развитию и цветению. Предварительно нужно ознакомиться с некоторыми наиболее основными видами работ, касающихся ухода за растениями в зимнем саду.

Освещение

В зависимости от уровня освещенности, который необходим комнатным растениям, их принято подразделять на 3 основные группы: светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые.

Светолюбивые растения

Светолюбивым растениям необходимо яркое освещение. По этой причине их следует размещать на окнах с южной, юго-восточной и юго-западной стороны. Однако далеко не все светолюбивые растения хорошо переносят воздействие прямых солнечных лучей, особенно в летнее время.

К светолюбивым растениям относят абутилон, агаву, агапантус, акалифу, афеландру, белопероне, гардению, герань, гибискус, глоттифиллюм, кактусы, каллистемон, камелию, колокольчик, кордилину, пеларгонию, пуансеттию, олеандр, санхецию, сеткреазию, стрелитцию, финиковую пальму, церопегию, цитрусовые.

Теневыносливые растения

Теневыносливые растения хорошо растут при ярком освещении и при небольшом затенении. Выращивать их рекомендуется на западных, восточных и южных окнах. Следует учитывать, что пестролистные виды растений более требовательны к свету, чем остальные. В полутени пятна на листьях растений бледнеют, а иногда исчезают.

К теневыносливым культурам относят алоэ, бегонию, бильбергию, бугенвиллею, кордилину южную, кофейное дерево, лавр, мирт, папоротники, тунбергию, филодендрон, фикусы, фиттонию, хойю, ховею, шеффлеру. Следует учитывать, что брунфельзия, броваллия, колумнея, эписция и эсхинантус лучше растут на окнах, расположенных с восточной или западной стороны.

Тенелюбивые растения

Тенелюбивые растения не выносят яркого освещения. По этой причине их рекомендуется размещать на окнах с северной и северо-западной стороны. Такие культуры можно располагать в глубине помещений, обеспечив им умеренное искусственное освещение.

К тенелюбивым растениям относят аралию, аспарагус перистый, аспидистру, гельксину, дримиопсис, кливию, клубневые бегонии, офиопогон, папоротники, рипсалисы, рускус, традесканцию.

Особенности освещения отдельных культур

Существует множество различных видов комнатных растений, которые не относятся ни к одной из перечисленных выше групп, так как они одинаково хорошо растут при любом освещении. Однако наибольшего развития такие растения достигают при умеренном освещении.

К неприхотливым видам растений относят аспарагус Шпренгера, аукубу, бигнонию, гибискус (китайскую розу), криптомерию японскую, монстеру, мурайю метельчатую, рапис низкий, самшит, тетрастигму Вуанье, фикус каучуконосный, хипоцирту, хлорантус, хлорофитум.

Существует множество декоративных культур, у которых надземная часть отмирает зимой. Такие виды растений в этот период не нуждаются в свете.

В темноте хранят луковицы гипеаструма, зефирантеса, ксифиума, клубни бегонии, глоксинии, глориозы, каладиума, а также цикламена.

От продолжительности светового дня напрямую зависит период цветения растений. При изменении его длины с помощью дополнительной системы освещения или затенения можно добиться зацветания определенной культуры в более ранний, или, напротив, поздний срок.

Следует учитывать, что культуры длинного дня цветут обычно весной и летом, когда световой день длится примерно 12–16 ч. К таким растениям относят бальзамин, глоксинию, кальцеолярию, колеус, колокольчик, примулу, сенполию, цинерарию. С целью продления периода их цветения, рекомендуется обеспечить растениям дополнительное освещение, используя подсветку люминесцентными лампами. Кроме того, таким образом можно вызвать более раннее цветение отдельных культур.

Растения короткого дня цветут осенью и зимой, когда световой день не превышает 8–10 ч. В связи с тем что естественного света в этот период недостаточно, для лучшего роста и развития таких культур рекомендуется использовать дополнительное освещение. К растениям короткого дня относят алоэ, зигокактус, каланхоэ, камелию, традесканцию и цикламен.

Следует учитывать, что период цветения многих декоративных видов растений не зависит от продолжительности светового дня.

Многие культуры, постоянно находящиеся на окне, поворачивают свои листья и бутоны к свету. В таком случае рекомендуется поворачивать культуру другой стороной к окну. Это обеспечит равномерное развитие кроны растений. Следует учитывать, что декоративно-лиственные растения нужно разворачивать каждые полгода, быстрорастущие – через 3 мес.

При этом не рекомендуется поворачивать культуру, на которой имеются цветки и бутоны, так как растение может сбросить их. Это особенно касается таких культур, как зигокактус, фуксия, камелия и пеларгония.

Признаками недостаточного освещения являются отсутствие цветения или осыпание цветков, бутонов и нижних листьев, слишком светлые листья, вытягивание и сужение стебля, появление бесцветных щетинок у кактусов.

В качестве дополнительного источника света можно использовать галогеновые и лампы накаливания, а также натриевые, ртутные, люминесцентные лампы и специальные светильники. Не рекомендуется применять для этого настольные лампы и светильники.

Источники дополнительного освещения рекомендуется располагать сверху. Такое расположение поможет избежать одностороннего развития кроны растений. Следует учитывать, что расстояние между отельной культурой и источником дополнительного света должно составлять примерно 10–15 см. Для кактусов расстояние должно быть равно около 3–5 см.

Температура

Требования различных культур к температуре воздуха напрямую зависят от климата в местах их природного произрастания. В домашних условиях температура постоянно колеблется: зимой более прохладно, чем летом. Такой естественный перепад температур необходим многим видам растений для их нормального роста и развития.

Температура воздуха для тропических культур

Тропические растения постоянно нуждаются в высокой температуре воздуха и плохо переносят ее резкие колебания. К таким культурам относят адиантум, афеландру, бегонию королевскую, колеус, кофейное дерево, пеперомию, сенполию, санхецию, сциндапсус, тунбергию, шеффлеру.

Температура воздуха для субтропических культур

Субтропическим видам растений необходим период покоя перед началом активного роста. Кроме того, в зимнее время таким культурам требуется более прохладное содержание. Для таких растений, как абелия, агава, алоэ, антуриум, аспидистра, аукуба, гемантус, зебрина, зигокактус, каланхоэ, каллистемона, кливия, колокольчик, монстера, питтоспорум, плющ, сансевьера, спарманния, традесканция, фатсия, филодендрон, цианотис, циссус, циперус, цитрусовые, гельксина, эпифиллюм и эхеверия для хорошего роста и развития вполне достаточно пониженной температуры воздуха (до 14–17 °С).

Температура воздуха для холодостойких культур

Холодостойкие виды растений в период покоя рекомендуется содержать при температуре примерно 8–12 °С. Такое содержание культур в зимний период особенно подходит для кактусов (кроме эпифитных), гортензии, олеандра, примулы, пеларгонии, фуксии, цикламена, камелии, криптомерии, бересклета, лавра, мирта, очитка и толстянки.

Для того чтобы обеспечить холодостойким видам растений достаточно низкую температуру, можно разместить их на подоконнике почти вплотную к оконному стеклу. При этом нужно следить за тем, чтобы стебли и листья культуры не касались стекла. В противном случае они почернеют и завянут.

Способы создания оптимального температурного режима

Для того чтобы избежать отморожения корневой системы растений и уберечь их от отрицательного воздействия сквозняков, горшки следует поместить на деревянные подставки. Однако данный способ не подходит для утепленных окон, жарко натопленных помещений, а также при размещении под подоконником по всей его длине батареи отопления.

Еще одним способом снижения температуры воздуха в помещении является установка на окне третьей рамы. При этом следует учитывать, что рама необязательно должна быть остекленной. В этом случае не стоит закрывать окно полностью. Достаточно того, что верхний край ее будет находиться немного выше отгораживаемых растений. Кроме того, можно отгородить окно от помещения съемным занавесом из пленки, подвернув его внизу, изолируя растение от нагретого от батарей воздуха.

Если растения небольшие, а расстояние между рамами достаточно просторное, можно поместить в этом промежутке контейнеры с культурами. С целью изоляции растений от холодного воздуха, проникающего с улицы, рекомендуется тщательно проклеить рамы. В пространство между рамами нужно насыпать слой опилок толщиной примерно 7–10 см. После этого опилки накрывают полиэтиленом и покрывают плитками асбеста. Сверху кладут деревянную решетку, предназначенную для расстановки контейнеров.

Если не соблюдать температурный режим, растения будут плохо развиваться. Кроме того, в таком случае они легче поражаются вредителями и болезнями и быстрее погибают. Особенно нежелательным является резкое повышение температуры воздуха в период, когда растение находится в состоянии покоя.

Избыточное тепло вызывает активный рост культуры в зимнее время, когда солнечного света, необходимого для нормального роста и развития растения, недостаточно. Холодостойкие виды растений, которые зимой находятся в теплом помещении, также нуждаются в дополнительном источнике света.

Все растения в зимних садах необходимо оберегать от переохлаждения и перегрева. Культуры следует располагать таким образом, чтобы при проветривании помещения холодный зимний воздух не попадал на них. Однако и в летнее время нужно необходимо защищать растения от сквозняков.

Кроме того, негативные последствия может вызвать попадание на растения прямых солнечных лучей. Комнатные культуры перегреваются, на их листьях появляются бурые пятна. Особенного внимания требуют растения, дополнительно освещаемые люминесцентными лампами. Кроме того, следует внимательно наблюдать за растениями, расположенными на окнах с южной или юго-восточной стороны.

Следует учитывать, что избыточное освещение в небольшом замкнутом пространстве приводит к быстрому повышению температуры воздуха.

Если своевременно не переместить растение в менее освещенное помещение, они получат ожоги и погибнут.

Полив

Нормальный рост и развитие растений напрямую зависят от правильного полива. Существуют несколько основных правил, которых нужно придерживаться при поливе различных культур. Например, крупным, густо-облиственным растениям необходимо большое количество влаги. Суккуленты, в природе произрастающие в засушливом климате, имеют толстые, мясистые стебли или листья. Такие растения следует поливать редко.

Особенности полива различных культур

Для всех культур необходимо зимой уменьшить полив, летом – увеличить. При этом следует иметь в виду, что просочившуюся в поддон воду после полива нужно сливать для предотвращения закисания почвы. В жаркую погоду воду из поддона влаголюбивых культур нужно сливать спустя 4–5 ч после полива.

Растения семейства осоковых (циперус папирус) в летнее время рекомендуется погружать в сосуд с водой на половину высоты контейнера. Розетки листьев растений семейства бромелиевых при поливе можно заполнить водой. Кактусы поливают, избегая попадания воды на стебель.

Растения с сочными опушенными листьями (сенполию, глоксинию, гинуру, цикламен) следует поливать снизу, через поддон. Горшки с эпифитами (особенно орхидеями) рекомендуется вместо полива опустить на 1–2 мин в емкость с водой, а затем подвесить для того, чтобы лишняя влага стекала в подставленную снизу емкость. Аналогичную процедуру можно проводить с пересохшими и всеми некрупными растениями в жаркую погоду.

Следует учитывать, что избыточный полив нередко приводит к гибели растений. Существует несколько признаков избыточного полива: увядание и опадание листьев растения, осыпание цветков и бутонов. В таком случае необходимо несколько дней не поливать культуру, давая субстрату возможность слегка просохнуть. Однако нельзя допускать полного пересыхания земляного кома.

Однако не только избыточный полив опасен для растений. Не менее губительно даже кратковременное пересыхание почвы. Особенно это касается влаголюбивой гельксины, цитрусовых и многих других видов растений. Только суккуленты, – такие, как кактус, агава, алоэ, сансевьера, пахиподиум, стапелия, хойя, гастерия, хавортия, толстянковые, каланхоэ, седум, эуфорбия, – переносят полное пересыхание земляного кома. Их можно поливать после просыхания почвы. Кроме того, многие виды суккулентов при содержании в прохладном помещении в зимнее время вовсе не поливают или же осуществляют полив довольно редко.

Однако недостаток влаги не менее отрицательно влияет на рост и развитие различных видов растений. При этом у той или иной культуры желтеют листья, засыхают побеги, поникают и скручиваются стебли и листья. Появление таких признаков свидетельствует о том, что норму полива необходимо увеличить. Наиболее опасны для различных комнатных культур резкие изменения режима полива. По этой причине увеличивать количество влаги весной и уменьшать его осенью и зимой нужно постепенно. Вновь приобретенные или укорененные растения, проходящие период адаптации новым условиям содержания, требуют осторожного полива. В это время их рост и развитие заметно приостанавливается.

Растения, пересаженные менее 30 дней назад, а также заболевшие экземпляры рекомендуется поливать гораздо реже, чем активно развивающиеся и здоровые культуры.

В случае необходимости полив растений можно на протяжении нескольких дней осуществлять с помощью пластиковой бутылки, наполненной водой.

В пробке бутылки должно быть небольшое отверстие для воды. Бутылку нужно перевернуть вверх дном и поместить в контейнер с растением.

Кроме того, можно применять другой способ полива. При этом глубокую емкость с водой нужно установить на подставку или подвесить таким образом, чтобы уровень воды в ней был выше субстрата в контейнере. Полив осуществляют с помощью толстых жгутов, которые одним концом помещают в воду. Другой конец следует опустить в контейнер с растением и погрузить в почву.

Существует множество различных видов растений, для которых опасно полное пересыхание почвы. Субстрат таких культур рекомендуется покрыть мхом, длительное время сохраняющим влагу. Кроме того, если земля довольно быстро просыхает (особенно в летнее время), полив следует осуществлять дважды в день: утром и вечером.

При содержании растений в прохладном помещении в зимнее время полив рекомендуется производить утром. При этом нужно следить за тем, чтобы капли воды не попадали на листья и стебли культур. В противном случае растения могут получить ожог.

Вода для полива

При осуществлении полива следует знать, что химическая активность почвы напрямую зависит от состава используемой воды. Например, водопроводная вода довольно жесткая. После полива известь постепенно оседает на поверхности субстрата и основании стебля или ствола, что заметно затрудняет всасывание влаги корнями. По этой причине растения, поливаемые такой водой, следует часто пересаживать.

Многие специалисты рекомендуют для смягчения водопроводной воды добавлять в нее пищевую соду из расчета 1 г на 1 л. Кроме того, растения поливают водой, в которой разведен марганцовокислый калий. Кактусы (кроме опушенных) следует поливать слегка подкисленной лимонной кислотой водой из расчета 1 г на 1 л воды.

Существует еще один способ, который можно применять для смягчения водопроводный воды. При этом в льняной мешок насыпают 100 г торфа и опускают его на ночь в сосуд с 1 л воды. Мешок с торфом можно дважды использовать для данной процедуры.

Наиболее простым способом смягчения водопроводной воды, используемой для неприхотливых растений, является отстаивание ее в открытой емкости на протяжении 24 ч. При этом для полива следует применять верхние 2/3 объема воды. Не рекомендуется прибегать к кипячению воды, так как при этом ее состав значительно ухудшается. Для прихотливых культур можно предварительно заморозить водопроводную воду, после чего растопить лед и поливать культуры талой водой.

Активному росту различных культур способствует полив водой, температура которой превышает температуру в помещении на 2–3 °С. Культуры, находящиеся в состоянии покоя, рекомендуется поливать водой комнатной температуры. Зимующие клубни и луковицы можно поливать теплой водой, так как это стимулирует их развитие и вызывает рост. Для всех растений опасен полив холодной водой. При этом корни растений не впитывают воду.

В результате культура засыхает, а почва закисает. Кроме того, полив прохладной водой в жаркую погоду надолго замедляет рост и развитие различных видов растений.

Влажность воздуха

При выращивании различных видов растений необходимо поддерживать в помещении определенную влажность воздуха. Например, в летнее время микроклимат в квартирах приближен к естественному. В это время года влажность воздуха умеренная. Зимой влажность воздуха значительно снижается из-за работы центрального отопления.

Оптимальная влажность воздуха для различных культур

Неприхотливые виды растений можно выращивать при повышенной влажности воздуха. Хуже переносят зимнее содержание в помещении теплолюбивые тропические растения, которые приспособлены к активному избавлению от избытка воды. Субстрат в контейнерах с такими растениями довольно быстро высыхает несмотря на обильный полив.

Для таких культур, как орхидеи бромелиевые, геснериевые, папоротники, антуриум, эпифитные кактусы (зигокактусы, эпифиллюмы, рипсалисы, рипсалидопсисы), непентесы, наиболее подходящим является содержание в зимнем саду с достаточной влажностью, так как от сухого воздуха пересыхают кончики листьев таких растений, как циперус, пальма, папоротник и многие другие.

Наиболее распространенным способом увлажнения воздуха в помещении является опрыскивание растений теплой водой, которая превышает температуру воздуха примерно на 3–5 °С. В зимнее время опрыскивание можно производить по утрам, до того как солнце начнет освещать растения. Летом опрыскивание следует проводить утром и вечером. При этом необходимо помнить о том, что солнце не должно попадать на стебли и листья до их полного высыхания. В противном случае растение может получить ожог. Кактусы и другие виды суккулентов рекомендуется опрыскивать горячей водой (примерно 40–50 °С).

Культуры с бархатистыми опушенными или тонкими листьями не переносят опрыскивания. Для них воздух рекомендуется увлажнять, путем помещения контейнера с растениями в более широкую емкость, наполненную влажным субстратом, который нужно часто поливать. В качестве наполнителя используют торф, песок, мелкий щебень или гравий, гранулированную глину, керамзит, сфагнум. Рядом с контейнером или под ним можно поставить широкий сосуд, наполненный водой. При этом следует учитывать, что вода не должна соприкасаться с почвой. Влажность воздуха в помещении повысится гораздо быстрее, если поставить сосуд с водой на батарею отопления.

С целью повышения влажности воздуха в помещении можно использовать специальные электрические увлажнители.

Пересадка

Все почвенные смеси условно делят на легкие, средние и тяжелые. Легкие смеси изготавливают из дренажных материалов, – таких, как керамзит, перлит, молотая пемза. В смесь добавляют крупнозернистый песок, парниковую, дерновую и листовую землю в соотношении 2 : 1 : 1 : 1 : 2. На легкой смеси выращивают культуры с тонкой корневой системой, – такие, как бегония, цикламен, каланхоэ, алоэ.

Среднюю смесь изготавливают из дренажных материалов с добавлением глинисто-дерновой, листовой и перегнойной земли в соотношении 1 : 3 : 3 : 3. Использование такой смеси эффективно при выращивании фикусов, цитрусовых культур, тюльпанов и жасмина.

Для приготовления тяжелой земляной смеси применяют дренажные материалы, торф, листовую, парниковую и глинисто-дерновую землю в соотношении 2 : 2 : 3 : 3 : 10. На такой смеси рекомендуется выращивать розы, пальмы, монстеры.

При пересадке различных видов растений можно использовать огородную или лесную почву. Однако наиболее подходящими является специально подготовленные почвенные смеси, в состав которых входят все необходимые для хорошего роста и развития минеральные и органические удобрения.

Дерновая земля

Основным компонентом всех рекомендуемых специалистами посадочных субстратов является плотная дерновая земля, содержащая большое количество глины. Для приготовления смеси весной с помощью лопаты срезают на лугах дернины злаков толщиной примерно 6–10 см. В зависимости почвы, на которой расположен луг, дерновая земля может быть глинисто-дерновой или песчано-дерновой.

Почву с луга переворачивают стеблями вниз и складывают пластами в кучу высотой до 1 м. Если нет возможности оставить землю во дворе, можно поместить ее в ящик и хранить на лоджии или балконе. В августе дерн следует перемешать. Весной следующего года дерновая земля будет готова к использованию.

Перегной

Перегнойную землю получают из перепревшего конского навоза из парников. Такая земля довольно питательная. Перегной рекомендуется применять в виде добавок к почве. При этом следует учитывать, что в перегное часто находятся семена сорных трав, которые долгое время сохраняют всхожесть и прорастают с семенами культурных растений. Необходимо выпалывать сорняки при посевах, так как они препятствуют появлению всходов.

Листовая земля

При пересадке некрупных растений рекомендуется использовать более легкую и питательную листовую землю, для приготовления которой опавшие листья складывают в кучи и изредка их перемешивают. Такая почва преет в течение 2 лет.

Следует учитывать, что для приготовления листовой земли нельзя применять листья дуба, ивы и тополя, так как в них содержится большое количество дубильных веществ. Хвою и вереск используют для пересадки хвойных культур.

Однако для многих видов растений листовая земля не достаточно питательна. По этой причине в готовый субстрат рекомендуется добавлять небольшое количество минеральных удобрений.

Торфяная земля

Высокий уровень кислотности имеет торфяная земля. По этой причине добавлять ее в субстрат следует в небольших количествах. Для приготовления такой земли на болотах собирают торфяную почву и складывают ее в кучи. Почва преет в течение 1,5–2 лет. Однако в настоящее время торфяную почву можно приобрести в специализированных магазинах.

Древесная земля

Древесную землю рекомендуется использовать при пересадке эпифитных растений. Для ее приготовления применяют перегнившую древесину и куски древесной коры, а также песок.

С целью разрыхления и увеличения влагоемкости почвы практически во всех земельных смесях используют только речной кварцевый песок белого цвета, который сначала просеивают, удаляя мелкие частицы, а затем промывают, сливая мутную воду.

Подготовка земляной смеси

Для растений с поврежденными корнями рекомендуется использовать земляную смесь, в которой содержится измельченный древесный уголь, обладающий бактерицидными свойствами и предотвращающий загнивание. Следует учитывать, что для посадки растений непригоден уголь, полученный при сжигании тополя и хвойных пород деревьев.

Почвенную смесь подготавливают обычно за 1–2 нед до предполагаемой посадки растений. В настоящее время в специализированных магазинах можно приобрести готовые грунты, подходящие для пересаживания различных культур. Преимущество таких грунтов заключается в том, что они имеют рыхлую структуру. Кроме того, такой субстрат очищен от семян сорняков.

Использование готовых почвенных смесей

В настоящее время в специализированных магазинах представлен большой ассортимент различных почвенных смесей, предназначенных для выращивания разных культур. Приступая к пересадке растений необходимо ознакомиться с наиболее распространенными видами субстрата.

При выращивании кактусов рекомендуется использование рыхлых субстратов «Кактус» или «Кактус+». Они обладают слабокислой реакцией. При применении такого субстрата дно контейнера следует покрыть слоем дренажа, в качестве которого можно использовать перлит, мелкую гальку или крупнозернистый песок.

Такие растения, как камелия, фикус, бересклет, араукария, кипарис, рододендрон, молочай нередко выращивают как культуры бонсай. Высаживать их рекомендуется в большие кадки в специальный субстрат «Бонсай». Кроме того, такие растения нуждаются в регулярной подкормке и ежедневном поливе. При проведении полива емкость с бонсай следует погружать в большую посуду с чистой водой комнатной температуры на 1 мин.

Пальма, драцена, фикус, агава и цитрусовые культуры хорошо развиваются в почвенной смеси «Пальма».

При разведении роз, луковичных культур, хризантем, гербер и гвоздик рекомендуется применять субстрат «Роза».

Однако не всегда почвенная смесь промышленного производства полно-стью соответствует всем требованиям культур, выращиваемых в зимних садах. При покупке субстрата следует выяснить, является ли смесь достаточно рыхлой, так как вода при поливе растений должна быстро впитываться.

При использовании любого субстрата необходимо помнить, что, какими бы ни были емкость и почвенная смесь, они должны непременно отвечать всем требованиям. Растения должны полноценно снабжаться водой, минеральными и органическими добавками, воздухом, красиво выглядеть, а также гармонично вписываться в интерьер помещения зимнего сада.

Емкости для пересадки и перевалки

Растения в зимних садах различаются размерами и условиями выращивания. По этой причине для всех культур необходимо использование разных контейнеров, кашпо, вазонов и кадок. При выборе емкости для растения необходимо исходить из размеров корневой системы.

Следует учитывать, что в чрезмерно больших контейнерах и кадках культура развивает медленно. Для сдерживания роста быстрорастущих растений после подрезания корней рекомендуется использовать небольшие емкости.

Кроме того, молодые и небольшие по объему растения рекомендуется высаживать в мелкие емкости. Декоративные деревья обычно высаживают в кадки, объем которых достигает примерно 50–100 л.

Выбор контейнера

При выборе подходящего контейнера для того или иного растения нельзя забывать о том, что корневая система культур разрастается шире, чем ствол. По этой причине многие виды растений гораздо лучше развиваются в емкостях с широким дном и зауженной верхней частью. Таким растениям, как гиацинт, необходимы контейнеры, высота которых примерно на 5–7 см превышает диаметр дна.

Засухоустойчивые виды растений не следует обильно поливать, так как они не переносят застоя воды. Для таких культур рекомендуется использовать контейнеры со множеством отверстий для стока воды, проделанных в донышке и нижней части боковых стенок емкости. Кроме того, удобно применять кашпо с выдвижным дном.

Помимо перечисленных видов контейнеров, можно использовать блоки, изготовленные из связанных кусков дерева, плошки, предназначенные для посадки сеянцев и составления композиций из небольших растений. Кроме того, в миниатюрных зимних садах нередко применяют большие стеклянные сосуды, деревянные и пластмассовые ящики для групповых посадок, куски пористого туфа с отверстиями для высаживания суккулентов, плоские поддоны для бонсай.

Частота пересадки различных культур напрямую зависит от их роста. Например, молодые растения хорошо развиваются в небольших контейнерах и нуждаются в регулярных пересадках в просторные емкости. Следует иметь в виду, что в случае закисания почвы или появления на ее поверхности соли, культуру необходимо пересадить в другую землю. Рекомендуемые сроки пересадки при этом не учитываются.

Растения из маленькой емкости нельзя сразу пересаживать в большую. Диаметр нового контейнера не должен превышать должен диаметр прежнего более чем на 1–2 см.

Перед использованием любой новой емкости ее необходимо предварительно поместить на 1–7 ч в теплую воду. Емкость, бывшую в употреблении, рекомендуется почистить щеткой, вымыть хозяйственным мылом, прокипятить с содой, а затем промыть чистой теплой водой.

Растения в зимнем саду можно выращивать в плоских емкостях, аквариумах, террариумах, бутылках и других стеклянных и деревянных емкостях.

Для хорошего роста и развития растений в зимнем саду немаловажную роль играет материал, форма и цвет контейнера. Например, в черной емкости, расположенной на окне с солнечной стороны, почва быстро и сильно нагревается, что нередко приводит к перегреву корневой системы. От контейнера белого цвета солнечные лучи отражаются. При недостаточном освещении это может привести к переохлаждению растения и его гибели.

При выборе контейнера следует ориентироваться на то, какой субстрат будет в него помещен. Продавцы-консультанты в специализированных магазинах в настоящее время помогут подобрать подходящую для каждой культуры емкость и почву, а также расскажут об особенностях ухода за растением.

Керамические контейнеры

Более пригодными для посадки растений является глиняные (керамиче-ские) контейнеры, так они тяжелее пластмассы и надежнее удерживают культуры с пышной тяжелой кроной. Почва в них быстро высыхает, корни растений при этом охлаждаются. Глиняные контейнеры хорошо впитывают воду, чем предохраняют от высыхания растения, которые стоят в поддонах с влажным наполнителем. Ставить их рекомендуется в декоративные кашпо.

Практически все виды растений хорошо развиваются в керамических горшках. Объясняется это тем, что такие емкости имеют пористые стенки, через которые проникает воздух, обогащая корни культуры кислородом. Кроме того, керамические контейнеры незаменимы при выращивании в зимнем саду влаголюбивых видов растений.

Однако у керамических контейнеров существует ряд недостатков. Например, со временем через поры на внешнюю сторону стенок емкости выделяются соли, которые портят вид неокрашенных глиняных контейнеров. Необходимо помнить, что керамические емкости нужно 3–4 раза в год мыть горячей мыльной водой с помощью жесткой щетки.

Пластмассовые контейнеры

В настоящее время в специализированных магазинах можно приобрести разнообразные пластмассовые емкости для растений. Форма и расцветка таких контейнеров может быть любой. Кроме того, они довольно привлекательны на вид, хорошо отмываются, имеют долгий, практически неограниченный срок службы. На них редко появляется плесень.

Однако при выращивании растений в таких емкостях не следует забывать о том, что при обильном поливе в водо– и воздухонепроницаемом контейнерах корни растения загнивают. По этой причине необходимо строго контролировать режим полива.

Пластмассовые контейнеры имеют свои преимущества. Например, так как пластмасса влагонепроницаема, соли, скапливающиеся после полива растений жесткой водой, не появляются снаружи на стенках емкости. Почва в пластмассовых контейнерах высыхает медленно, что спасает растения от пересыхания земляного кома.

В воздухонепроницаемых контейнерах рекомендуется выращивать такие ампельные растения, как зебрина, аспарагус, колумнея, плющ, зигокактус, хлорофитум. Емкость с растением при этом можно поместить в специальное металлическое или плетеное приспособление, прикрепленное к стене или потолку. На дно пластмассового контейнера следует насыпать немного гранулированной глины, чтобы защитить культуру от загнивания корневой системы, возникающего от обильного полива.

Пластмассовые контейнеры рекомендуется применять для посадки растений, которые плохо переносят малейшие повреждения корней. Орхидеи и другие эпифиты следует высаживать в небольшие подвесные сетчатые корзины, наполненные земляной смесью. Корзинки могут быть изготовлены из разных материалов. Они имеют разнообразную форму (прямоугольную, круглую). При высаживании растений в решетчатые емкости отверстия в них следует закрыть мхом.

Проведение пересадки

За 1–3 дня до предполагаемой пересадки следует прекратить полив растений (земля должна слегка подсохнуть). Контейнер с культурой, которую планируется пересадить, переворачивают вверх дном и слегка ударяют о край стола, чтобы освободить субстрат и растение от емкости, не повредив при этом корневой системы. Свободной рукой нужно придерживать земляной ком и пересаживаемую культуру. После этого корни растения отряхивают от земли и осторожно срезают поврежденные.

После удаления поврежденных и загнивших частей пересаживаемого растения, срезы рекомендуется присыпать порошком серы или угля. Для того чтобы замедлить чрезмерно быстрый рост культуры, можно обрезать корневую систему. Следует иметь в виду, что у таких культур, как пальма и орхидея, а также многих других видов растений, которые плохо переносят повреждения корневой системы, к обрезке прибегают лишь в случае, когда мелкие отростки сплетаются в плотный ком.

Приступая к пересадке растений, на дно контейнера рекомендуется положить черепок, чтобы закрыть дренажное отверстие. Сверху следует насыпать мелкий гравий слоем примерно 0,5 см, а затем 1–2 см речного песка. Для растений, не переносящих переувлажнения почвы, нужно увеличить толщину дренажа.

Корневую систему растения необходимо равномерно расположить в контейнере и засыпать подходящей земельной смесью, уплотняя легким потряхиванием, которое также применяют при пересадке крупных растений.

Пересаживаемое растение погружают в субстрат до корневой шейки. Расстояние от культуры до края контейнера должно составлять примерно 1–2 см.

Пересадку рекомендуется проводить ранней весной, до начала периода активного роста растения. После этого красивоцветущие культуры цветут обильно и продолжительно. При пересадке удаляют поврежденные, чрезмерно длинные, а также некрасиво расположенные побеги и бутоны. Следует учитывать, что обрезке подвергаются не только кустарниковые и древовидные растения, но и ампельные. Необходимо помнить, что ветки удаляют над почкой. Место среза присыпают толченым углем или порошком серы. Обрезка заметно ограничивает рост культур.

В период активного роста растений производят прищипывание, которое заключается в удалении почек на вершине побега и рекомендуется для стеблей растений, достигших желаемой длины. Нарушение верхушечной точки роста способствует обильному боковому ветвлению. Прищипывание боковых побегов вызывает быстрый рост стебля растения.

Уход за растениями после пересадки

Пересаженные культуры необходимо обильно полить. Исключение составляют суккуленты, которые после пересадки рекомендуется просушить на протяжении 7 сут. Основание стебля и толстые корни кактусов после пересадки следует присыпать поверх почвы мелким щебнем. Землю тех видов растений, которые не переносят пересыхания, можно покрыть мхом.

Следует учитывать, что такие виды растений, как пальма, орхидея и крупные кадочные культуры пересаживают редко. Для них специалисты рекомендуют проводить перевалку, которая представляет собой перемещение в большую емкость вместе со старым субстратом. При этом свежую почвенную смесь рекомендуется подсыпать снизу и с боковых сторон контейнера.

После проведения пересадки или перевалки растения рекомендуется поставить в полутень. Полив в это время должен быть умеренным. В помещении, где размещены вновь пересаженные культуры, нужно поддерживать относительно высокую температуру и влажность воздуха. Подкормку растений начинают проводить спустя 30 сут после пересадки. За такими культурами, как орхидеи, пальмы, кактусы необходимо тщательно ухаживать. В противном случае растения могут погибнуть.

Некоторые виды растений на протяжении ряда лет могут обходиться без пересадки и перевалки. Однако при этом необходимо ежегодно отделять верхний слой почвы толщиной 2–3 см и заменять его новым. Данную процедуру можно проводить и при выделении соли на поверхности почвы в контейнере.

Следует учитывать, что быстрорастущие культуры рекомендуется переваливать несколько раз в год.

Формирование кроны

Наиболее важными мероприятиями по формированию кроны растений являются прищипывание и обрезка побегов. В случае необходимости можно применить подвязку и омоложение.

Прищипывание и обрезка

Прищипывание применяют при выращивании деревьев в стиле бонсай. Для того чтобы придать ветвям и стволу молодых деревьев задуманную форму, их обвивают проволокой, после чего изгибают. Когда побег одревеснеет, обмотку снимают.

Обрезку проводят в том случае, если у растения оголились нижние части стеблей. В этом случае обрезка должна достигать высоты примерно 5–7 см. После этого культуру ставят в тень и обильно поливают. Нередко для укоренения используют облиственную верхушку. Спустя некоторое время у омолаживающегося пенька начинают развиваться побеги.

Кусты, имеющие тонкие поникающие побеги и не выдерживающие вес кроны рекомендуется подвязывать к опоре. Кроме того, такие растения можно выращивать как ампельные. Крупные лианы с толстыми стеблями (например, монстеру и тетрастигму) следует подвязывать. В качестве опоры используют тонкий колышек, помещенный в субстрат до дна контейнера. Ствол растения подвязывают к колышку с помощью мочала или толстого мягкого шнура таким образом, чтобы он не впивался в стебель и не оставлял на нем следов.

Для маловетвящихся видов растений можно использовать кольцо, изготовленное из толстой проволоки и прикрепленное к вершине колышка. Следует помнить, что диаметр кольца должен превышать толщину стебля.

При оформлении интерьера помещения с помощью лиан, стебли растений рекомендуется подвязывать капроновыми шнурами. Для вьющихся культур в качестве опоры можно применять решетки, рамки, натянутые шнуры и рейки.

Подкормка

Потребности в подкормке у различных видов растений индивидуальные. Наиболее подходящей подкормкой практически для всех культур считается свежая земля.

Особенности подкормки различных культур

Растения, которые ежегодно пересаживают, следует удобрять осторожно. Неприхотливые культуры можно не подкармливать. Большое количество удобрений необходимо быстрорастущим культурам. Красивоцветущие виды не удобряют до появления первых бутонов. В противном случае можно спровоцировать усиленный рост побегов.

Растения, находящиеся в состоянии покоя, не следует подкармливать. Однако в случае пожелтения листьев культуры можно обработать слабым раствором питательных веществ стебли и листья. Следует учитывать, что доза питательных веществ для молодых растений значительно меньше, чем для взрослых.

После пересадки на протяжении 30 сут растения не следует дополнительно подкармливать. Кроме того, культуры, пораженные различными заболеваниями или вредителями, необходимо ограничить в питании.

Для культур в зимнем саду наилучшим питанием является внесение в субстрат специальных смесей, которые в настоящее время можно приобрести в магазинах. На упаковках таких смесей обязательно должны быть указаны доза и частота применения. При выращивании субтропических культур в условиях зимнего сада при искусственном освещении такие подкормки необходимо делать постоянно. Исключение составляет период покоя.

Помимо комплексных удобрений, приобретаемых в специализированных магазинах, в качестве дополнительной подкормки для различных растений можно использовать слабый раствор марганцовокислого калия, который обеззараживает почвенную смесь и препятствует ее закисанию. Кактусы рекомендуется поливать слабым раствором суперфосфата.

Размножение

Основными способами размножения различных видов растений являются черенкование, деление корневища, а также посев семян.

Черенкование

Наиболее распространенным способом размножения различных видов растений является черенкование. Многие культуры обильно ветвятся, давая большое количество посадочного материала. Различают стеблевые, верхушечные, срединные и листовые черенки.

Верхушечные черенки, длина которых составляет примерно 5–15 см, срезают с конца побега под листом.

Срединные черенки получают путем разрезания длинных стеблей на несколько частей. При этом нижние листья удаляют, оставляя лишь 2–4 листа. С целью более быстрого укоренения культуры нижний конец черенка нужно заглубить во влажный субстрат, в качестве которого применяют песок, керамзит или торф, и накрыть стеклом или прозрачной пленкой. Не следует допускать попадание солнечных лучей на растение. Субстрат в контейнере нужно постоянно поддерживать во влажном состоянии.

Неприхотливые влаголюбивые растения можно укоренять в емкости с водой. Для более быстрого укоренения рекомендуется использовать соль гетероауксина, которая стимулирует корнеобразование. После появления корней саженец пересаживают в подходящую земляную смесь.

Листовой черенок – это лист с черешком. Для черенкования таким способом срезают здоровый лист и помещают его во влажный субстрат. При этом нужно слегка прижать субстрат у основания черенка. Для черенкования бегонии лист рекомендуется надрезать с нижней стороны вдоль жилок.

Для укоренения листовые черенки можно ставить в субстрат или в воду. Ухаживать за ними нужно также, как и за стеблевыми черенками. У таких культур, как глоксиния, пеперомия и эхеверия листья не срезают, а отрывают. У длинных листьев глоксинии вершину срезают. Листья сансевьеры рекомендуется разрезать на несколько частей.

Способ размножения растений отводками или усами напоминает черенкование, и применяют его с целью получения ампельных и стелющихся видов растений. Культуры, имеющие усы с дочерними растеньицами на них или розетками листьев, следует размножать отделением новых растений. Особенно это касается культур, у которых уже есть листья, стебли или почки.

Места срезов необходимо присыпать углем. Корни помещают в небольшую емкость и ухаживают за ними после посадки также, как за вновь пересаженными растениями.

Луковичные культуры образуют дочерние луковички в пазухах чешуек старой луковицы. Когда луковички подрастают, их отделяют и высаживают в контейнеры, оставляя вершину открытой.

Дочерние клубни клубневых растений отрезают. Они довольно быстро укореняются. Клубни таких культур, как бегонии и цикламены, а также бульбы орхидей рекомендуется разрезать на несколько частей и высадить в отдельный контейнер. Следует иметь ввиду, что каждая часть должна иметь глазки.

Особого ухода требуют отделенные детки-сегменты кактусов. В данном случае необходимо предварительное подсушивание черенка в вертикальном положении.

Размножение делением корневища

Делением корневищ, луковиц и клубней размножают растения при пересадке. Такие культуры, как аспидистра и циперус размножают делением корневища. При пересадке с корневища растения стряхивают землю, разрезают его ножом, разделяя культуру на несколько частей, которые затем высаживают в разные емкости.

Размножение семенами

Семенное размножение – довольно сложное дело, требующее большего внимания, чем вегетативные методы. Однако для многих горшечных культур единственно возможный способ размножения.

Для посева семян используют плошку или ящик с рыхлым легким субстратом, не обогащенным питательными веществами. Семена следует равномерно распределить на увлажненной почве и слегка присыпать землей. Мелкие семена при этом рассыпают, не прикрывая почвой, а слегка прижимая к ней. После посева семян плошку накрывают стеклом или прозрачной пленкой. Субстрат рекомендуется регулярно увлажнять, стараясь не смыть семена или проростки. Кроме того, сеянцам необходимы проветривание, опрыскивание, равномерная температура и влажность воздуха, а также рассеянный свет.

После того как растения подрастут, их нужно распикировать или рассадить в богатую питательными веществами почву.

Следует учитывать, что для посева необходимо использовать свежие семена, так как у некоторых видов растений они довольно быстро теряют всхожесть. Наиболее благоприятным временем для семенного размножения является период с ранней весны до начала лета.

Размножение воздушными отводками

Способ размножения растений воздушными отводками применяют для одревесневающих культур, черенки которых долго укореняются, семена плохо прорастают, или же их довольно сложно приобрести. При размножении воздушными отводками используют длинную ветку. Стебель подрезают до середины примерно в 50 см от вершины ветки под узлом листьев.

В получившееся отверстие помещают маленький камешек, ветку обматывают полиэтиленом и затягивают его снизу, внутрь кладут влажный торф или сфагнум, после чего завязывают сверху. Регулярное увлажнение субстрата из надреза способствует появлению корней. Когда корни разрастаются, ветку следует срезать и высадить в почву.

Прививка

Прививку применяют для размножения кактусов, плодовых древовидных и кустовидных растений, а также красивоцветущих кустов. При этом с цветущего или плодоносящего побега нужно срезать наискосок боковую почку с частью стебля или же короткую веточку с почками.

С культуры, используемой в качестве подвоя, в месте прививки срезают наискосок ветку и соединяют ее с привоем, плотно сжимая и привязывая. Проводя прививку кактусов, срезают вершину, после чего на срез помещают привой, обвязывая резинками все растение вместе с контейнером крест-накрест.

Борьба с вредителями

Основная причина поражения растений вредителями заключается в избыточной либо недостаточной влажности воздуха. Самыми распространенными вредителями различных культур, выращиваемых в зимних садах, являются тля, розанная тля, листовая нематода, садовый клещ, ложнощитовка, щитовка, цикламеновый и паутинный клещи, ногохвостки (подуры, многохвостки), трипсы, оранжерейные белокрылки, мучнистые червецы.

Для борьбы с перечисленными вредителями рекомендуется использовать растворы, настои, отвары, а также химические препараты, которые способствуют уничтожению насекомых. При применении данных средств нужно соблюдать определенные правила техники безопасности.

Кроме того, не следует забывать, что не предпринятые своевременно меры по уничтожению вредителей нередко приводят к гибели растения. Многие специалисты не рекомендуют при обнаружении насекомых сразу использовать химические средства. Объясняется это тем, что данные препараты опасны для здоровья людей.

Если количество насекомых, поразивших культуру, невелико, рекомендуется использовать против них различные народные средства, приготовленные на основе растительных компонентов и безопасные для здоровья человека. Это различные настои и отвары. Отличием таких инсектицидных препаратов от химических средств является то, что токсичными они бывают лишь при обработке культуры. Спустя некоторое время после обработки растения токсины разлагаются на безвредные компоненты под воздействием влаги и воздуха.

Тли (Aphidinea) – это бескрылые сосущие насекомые, у которых длина тела составляет примерно 4 мм. Вредители поражают листья, почки, цветки и молодые побеги многих растений в зимнем саду. Насекомые быстро размножаются, особенно в жаркую погоду, а также в помещении, сухость воздуха в котором превышает принятую норму. В большинстве случаев поражению тлей подвергаются культуры, условия содержания которых не соответствуют требуемым нормам.

Тли выделяют жидкость, способствующую образованию сажистого гриба на листьях растений. Помимо этого, слизь загрязняет листья культуры, которая препятствует процессу ее роста, нарушает питание и фотосинтез. При этом у заболевших растений меняется форма.

Для предотвращения поражения растений тлей необходимо периодически проводить опрыскивание водой комнатной температуры. С целью уничтожения вредителей необходимо в первую очередь удалить с помощью пинцета щиток, под которым тли откладывают личинки. Затем листья, цветки и стебель тщательно обрабатывают мыльным раствором, пиретрумом или настоем табака или чеснока.

Необходимо знать, что протирание культуры, пораженной тлей, с помощью смоченной в приготовленной жидкости губки более эффективно, чем проведение опрыскивания. Следует учитывать, что растение протирают раствором полностью, а затем промывают проточной водой.

Для опрыскивания рекомендуется применять 3%-ный раствор хлорофоса или карбофоса. При более сложном поражении растения тлей следует опрыскивать его слабым раствором актелина.

Паутинные клещики (Tetranychidae) представляют собой мелких сосущих насекомых оранжевого, красного или желто-зеленого цвета, которые довольно быстро размножаются. Невооруженным глазом разглядеть их практически невозможно, так как длина тела вредителей не превышает 1 мм. По этой причине обнаружить их сразу на растении нельзя.

Насекомые поражают обратную сторону листьев. В результате культура покрывается тонкой паутиной бурого цвета. Листья желтеют, высыхают, а затем опадают. У пораженного нематодой растения заметно задерживается рост, теряются декоративные качества.

Для уничтожения насекомых необходимо несколько раз в день обрабатывать культуру водой комнатной температуры. При более сильном поражении нужно использовать настой лука или чеснока и слабый раствор пиретрума.

Эффективным средством при борьбе с паутинным клещом является настой махорки в количестве 5,5 ст. ложки на 1 стакан воды. Можно использовать раствор зеленого мыла в соотношении 5 г на 1 л воды. Обработанное одним из перечисленных средств растение необходимо промыть водой комнатной температуры.

Щитовки (Coccidae) – это небольшие сосущие насекомые, называемые также бродяжками, поражающие многие виды растений. Вредители способны передвигаться на личиночной стадии. Известно, что самка насекомых этого вида откладывает до 3 тыс. яиц, а затем погибает. Щитовки присасываются к растению и питаются его соками.

Основным признаком поражения культуры щитовками является образование на листьях и стеблях растения коричневых пятен. На начальном этапе заболевания эти пятна довольно легко удаляются. В более поздние сроки заболевания на участках прикрепления насекомых к растению можно увидеть липкие выделения и сажистый гриб. Листья, пораженные вредителями, приобретают бурую окраску, после чего опадают.

Для уничтожения щитовок рекомендуется обработать пораженное растение губкой, смоченной в мыльном растворе. Кроме того, можно протереть культуру мыльно-керосиновой эмульсией, изготовленной с использованием 5 г хозяйственного мыла или 5 г стирального порошка, 10 г керосина и 1 л теплой воды.

Эффективно проведение опрыскивания растения настоем табака и обработка парами скипидара. С этой целью внутреннюю часть жестяного ведра нужно смазать скипидаром и накрыть ведром растение, поврежденное щитовкой. Культуру выдерживают таким образом в течение нескольких часов, а затем промывают под проточной водой.

Трипсы (Haplothrips leucanthenii Schrank) – это небольшие сосущие насекомые бурой окраски с оранжевым брюшком, длина тела которых не превышает 1–1,5 мм. Трипсы откладывают яйца на нижнюю часть листа, высасывают сок из растения. В результате листья приобретают желтую окраску, опадают, и культура погибает.

Основным признаком наличия на растении трипсов является появление на верхней стороне листа белесых пятен, а на нижней – темных. Помимо этого на поверхности пораженных вредителями листовых пластинок можно увидеть экскременты насекомых, имеющие вид мелких черных точек.

Для того чтобы уничтожить трипсов, необходимо обработать культуру губкой, смоченной в мыльной воде, настое пиретрума, посыпать табачной пылью или измельченной сушеной травой тысячелистника. Можно использовать для обработки 0,3%-ный раствор хлорофоса.

Мучнистые червецы (Pseudococcidae) – это небольшие насекомые розовой или коричневой окраски. Вредители поражают стебли и листья растения, а также его побеги и корни.

При лечении необходимо с помощью пинцета удалить червецов с пораженных участков. После этого нужно обработать растение мыльным раствором. Для уничтожения вредителей можно применять раствор НИУИФ-100 в соотношении 7–8 см3 на 10 л воды.

Корневые мучнистые червецы (Seudococcidae) поражают корневую систему различных растений, в результате чего культура меняет форму, процесс роста ее значительно замедляется.

Для уничтожения корневых мучнистых червецов необходимо на несколько секунд поместить корни культуры в 15%-ный раствор карбофоса. При более сложных случаях поражения вредителями обработку растения следует повторить спустя 2 нед.

Грибные комарики (Lycoria) – это небольшие летающие насекомые черной окраски. Сами комарики не представляют вреда для растений. Опасными является белые, полупрозрачные личинки вредителей, поглощающие органические вещества из почвы и повреждающие корни культур. Чаще всего насекомые поражают такие культуры, как антуриум, гибискус, сенполия и пуансеттия.

Причиной поражения растения грибными комариками является обильный полив. При обнаружении на культуре этих насекомых следует сократить норму полива, а затем обработать почву инсектицидным средством. Корме того, можно посыпать поверхность субстрата слоем песка толщиной (1 см) или прикрыть бумажным листом, вырезанным по форме контейнера.

Борьба с болезнями

Вред растениям, кроме насекомых, наносят различные микроорганизмы, к которым относят грибы и бактерии. Они являются возбудителями многих заболеваний, замедляют рост культур и вызывают преждевременное увядание листьев. Нередко причину заболевания определяют лишь спустя несколько дней и даже недель после обнаружения первых признаков болезни.

Существует ряд заболеваний, которые имеют схожие признаки. По этой причине цветоводы нередко ошибаются при определении причины возникновения болезни и многие растения погибают.

Многие растения поражаются вирусами, возникающими преимущественно весной и летом. Внешне болезнь может проявляться на листьях и цветках штриховой мозаикой. Вирусные заболевания обычно распространяются со-сущими вредителями, при черенковании и с соком растения при срезе.

При различных вирусных заболеваниях следует в первую очередь уничтожить пораженное растение вместе с субстратом, а также тщательно обработать инвентарь.

Не менее часто у различных видов растений в зимних садах встречаются такие заболевания, как мучнистая роса, корневая гниль, черная ножка, ложная мучнистая роса, серая гниль, сажистый гриб, ржавчина, а также пятнистость листьев.

Ряд заболеваний растений подлежит лечению. Однако при этом культура нередко теряет первоначальный внешний вид, форму, изменяется его окраска. Кроме того, последующее развитие растения протекает медленными темпами. При этом цветение отсутствует, на культуре появляются мелкие, неяркие листья.

Мучнистая роса (Erysiphales) – довольно часто встречаемое заболевание, которое поражает растения с нарушенными условиями содержания. Причиной возникновения болезни нередко бывает неправильное месторасположение культуры в помещении зимнего сада, большое содержание в почве азота. Кроме того, отрицательное влияние на многие культуры оказывает повышенная влажность воздуха.

Один из основных признаков данного вида грибкового заболевания – появление на стеблях, листьях, цветках и побегах культуры налета белого или серовато-белого цвета, который представляет собой грибницу, являющуюся вегетативным органом гриба.

Мучнистая роса поражает ткани растения. В результате культура меняет форму, а затем погибает. При обнаружении первых признаков заболевания растение нужно в первую очередь отделить от других культур (например, поместить в специальный изолятор), что поможет избежать распространения заболевания в дальнейшем.

Следует иметь в виду, что мучнистая роса чаще поражает растения с тонкими мягкими листьями. Это сенполия, цикламен, бегония.

При лечении следует в первую очередь удалить пораженные мучнистой росой участки растения, а затем опылить культуру молотой серой, которая является наиболее эффективным средством в борьбе с болезнью. В более тяжелых случаях можно применять препарат фундазол. Следует учитывать, что процедуру рекомендуется проводить в помещении, температура воздуха в котором не ниже 25 °С.

Кроме вышеперечисленных средств, специалисты рекомендуют использовать медно-мыльный раствор, который изготавливают из 25 г мыла, 2,5 г медного купороса и 1 л теплой воды. Не менее положительный эффект оказывает на растение применение кальцинированной соды и мыла. Для этого 4 г соды и 3,5 г мыла растворяют в 1 л воды комнатной температуры.

С целью уничтожения мучнистой росы многие специалисты рекомендуют использовать настой чеснока. При этом 25 г толченого чеснока заливают 1 л теплой воды и оставляют на 24 ч. Готовым составом нужно обрабатывать пораженные заболеванием культуры с интервалом примерно в 6–7 сут.

С профилактической целью рекомендуется своевременно уничтожать увядшие и опавшие листья растений, и, самое главное, обеспечить надлежащие условия содержания.

Корневая гниль (Bacterium) поражает корни растений, содержащихся в зимних садах. Причиной возникновения заболевания является большое содержание в почве влаги. Корневая гниль поражает преимущественно рассаду и черенки, реже – взрослые растения. Основным симптомом болезни является изменение цвета листьев культуры.

Для того чтобы уничтожить корневую гниль, растение нужно пересадить в другую емкость, предварительно обработав его корни суспензией цинеба. Кроме того, специалисты рекомендуют проводить поливы с использованием 0,01%-ного раствора марганцовокислого калия, применять настой лука, присыпки измельченным древесным углем или золой.

Глава 6

Ассортимент растений для зимнего сада

Абутилон (Abutilon)

Растение семейства мальвовых (Malvaceae), родиной которого являются Африка, Южная Америка и Индия. Второе название абутилона – комнатный клен.

Абутилон – быстро растущий кустарник высотой 1,5–2 м. Листья трехлопастные, зеленые или золотисто-пестрые, не опадающие в холодное время года. Цветки колокольчатые, одиночные, поникающие, окраска венчика варьируется от белой до огненно-красной. Есть сорта с кремовыми и розовыми цветками. Цветет с весны до осени, иногда зимой.

Абутилон гибридный (A. hybridum) получен в результате скрещивания различных видов абутилона. Это вечнозеленое кустарниковое растение высотой до 1,5 м. Слегка опушенные, заостренные на концах лопастные листья сердцевидной или яйцевидной формы расположены очередно на длинных черешках. Цветки расположены в пазухах листьев, по одному или по два. Лепестки круглые, оранжевые, желтые или красные.

Уход. Абутилон – светолюбивое растение, поэтому его размещают в хорошо освещенных местах. Можно выносить на открытый воздух. Летом нуждается в обильном поливе. С наступлением осени полив сокращают, не допуская пересыхания почвенного кома. Растение хорошо переносит недостаток влажности в помещении, дополнительного опрыскивания его не требуется. Зимой растение содержат в прохладных светлых помещениях, поливают умеренно.

Молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые – 1 раз в 3–5 лет. Почвенную смесь составляют из дерновой, торфяной и перегнойной земли и песка (3 : 1 : 1 : 1). В период вегетации 1 раз в мес вносят полный комплекс минеральных удобрений.

Сорта с зеленой окраской листьев размножаются семенами и черенками, сорта с золотисто-пестрыми листьями – только черенками.

Весной побеги абутилона рекомендуется обрезать, что приведет к усилению цветения. Обрезка производится на 1/2 длины.

Трудности выращивания. Опадание листьев и бутонов. Причина: недостаточный полив, пересыхание земляного кома. Следует отрегулировать режим полива.

Из насекомых-вредителей абутилон чаще всего поражают мучнистый червец, тля, щитовка и паутинный клещ.

Агава (Agave)

Растение семейства агавовых (Agavaceae), родиной которого являются Азия и Южная и Центральная Америка. В природе произрастает в основном в Северной и Центральной Америке.

Агава – листовой суккулент, практически лишенный стебля. В природе может достигать до 2,5 м в высоту. Листья плотные, длинные, ланцетовидной формы, собраны в прикорневую розетку. Окраска листьев зеленая или голубоватая, с желтоватыми или белыми прожилками. Из-за расположенных на концах листьев крепких, слегка изогнутых шипов агаву рекомендуется размещать в местах, недоступных маленьким детям. Цветет 1 раз в жизни, самое раннее – через 10, а иногда – через 30–40 лет. На цветоносе, достигающем в длину 10 м, располагаются многочисленные колокольчатые цветки (от 2 до 8 тыс.), собранные в соцветие-метелку.

Агава американская (A. americana) имеет сильно укороченный толстый стебель. Листья ланцетные, мясистые, сизовато-зеленые, покрыты восковым налетом, собраны в розетку. У молодого растения листья прямостоячие, верхушки скручены в остроконечную трубочку, у старого – отгибающиеся, длиной до 1,5–2 м. Зацветает через 6–15 лет после посадки.

Уход. Агава тепло– и светолюбива, одинаково хорошо переносит и сухой, и влажный воздух. В теплое время можно выносить на открытый воздух. Летом поливают умеренно, зимой редко, не допуская пересыхания земляного кома. Зимой содержат в прохладном помещении. В период вегетации подкармливают удобрениями 1 раз в 1–2 мес. Пересаживают редко, по мере необходимости. Почвенную смесь составляют из глинисто-дерновой, листовой земли и песка (3 : 1 : 2).

Размножают агаву семенами и корневыми отпрысками. После отделения отпрыска подсушивают место среза в течение 1–2 дней и высаживают молодое растение в песчаную почву.

Трудности выращивания. Загнивание корней. Причина: переувлажнение почвы или избыток удобрений. Следует обеспечить растению надлежащий уход.

Из насекомых-вредителей наибольший вред растению наносят щитовки и мучнистые червецы.

Аглаонема (Aglaonema)

Растения семейства ароидных (Araceae), родиной которого являются тропические азиатские страны.

Растение травянистое, высотой до 70 см. Декоративность аглаонеме придают крупные, продолговато-ланцетные листья различной окраски: пестрые, с белыми, зелеными и желтыми пятнами и серебристыми полосками. Цветки мелкие, собраны в маленькие соцветия-початки. После окончания периода цветения созревают ягоды ярко-красного или оранжевого цвета. Растение ядовито.

Аглаонема ребристая (A. costatum) имеет подземный стебель. Листья на коротких черешках, овальные, темно-зеленые, с белыми пятнами, светлой или зеленой главной жилкой. Цветоносы одиночные, высотой до 15 см. Цветки собраны в небольшие соцветия-початки длиной до 3,5 см.

Аглаонема переменчивая (A. commutatum) имеет прямостоячие стебли длиной до 1,5 м. Листья продолговато-эллиптические, разнообразной окраски. Цветки собраны в соцветия-початки длиной до 6 см со светло-зеленым или белым покрывалом. Плоды – красные ягоды.

Уход. Растение теневыносливое и теплолюбивое. Поливают регулярно, земляной ком должен быть всегда влажным. Летом можно выносить на свежий воздух, однако требуется притенение от прямых солнечных лучей и ежедневное опрыскивание. В период вегетации подкормку и удобрения вносят 1 раз в 2 нед. Зимой содержат при температуре не ниже 18 °С. Молодые растения пересаживают ежегодно, старые – 1 раз примерно в 5 лет.

Растение размножают делением куста или верхушечными черенками, которые высаживают в подогретую земляную смесь и хорошо поливают.

Трудности выращивания. Скручивание и опадание листьев. Причина: низкая температура или недостаточная влажность воздуха в помещении.

Из насекомых-вредителей аглаонему чаще всего поражают тля, щитовка, паутинный клещ и мучнистый червец.

Азалия (Azalea)

Азалия – один из наиболее распространенных видов растений рода рододендрон, относящихся к семейству вересковых (Ericaceae). Родиной азалии является Восточная Азия. В комнатных условиях обычно выращивают азалию индийскую.

Азалия – полувечнозеленое или вечнозеленое кустарниковое растение высотой до 1,5–2 м. Листья кожистые, эллиптической или ланцетной формы, длиной 2,5–7 см, сильно опушенные, темно-зеленые. В зимний период азалия обильно цветет красивыми крупными цветками воронковидной формы. Цветки простые или махровые располагаются в пазухах листьев, на верхушках опушенных побегов. Окраска венчиков различных оттенков розового, красного, карминового, белого, сиреневого. Есть формы с пятнистыми цветками.

Азалия индийская (A. indica) – вечнозеленое кустарниковое растение высотой до 1,5 м. Листья мелкие, опушенные, темно-зеленые. Цветки крупные, простые или махровые, различной окраски: от белой до темно-фиолетовой. Цветет с конца осени (ноябрь) и до середины весны (апрель). Имеется множество сортов, гибридов и садовых форм, различающихся размерами и окраской цветков.

Уход. Азалия – светолюбивое растение. В период вегетации и цветения азалию обильно поливают мягкой водой комнатной температуры, не допуская избыточного переувлажнения почвенного кома, зимой полив сокращают. Азалия нуждается в частом опрыскивании, в жаркое время года опрыскивать растение рекомендуется дважды в день. В октябре-ноябре, когда созревают почки, температура воздуха в помещении, где находится азалия, должна быть не выше 10–14 °С. Зимой ее рекомендуется содержать в светлом помещении, защищая от прямых солнечных лучей, при температуре 12–15 °С. Пересаживают азалию каждые 2–3 года, молодые растения – ежегодно. Почвенную смесь составляют из хвойной земли, торфа и речного песка (2 : 1 : 0,5).

Размножают полуодревесневшими верхушечными черенками в летний период. Черенки сажают в почвенный субстрат на глубину 3 см, после чего их прикрывают стеклом.

Трудности выращивания. Опадение листьев. Причина: переувлажнение почвы. Нужно сократить частоту полива.

Алоэ (Aloe)

Растение семейства асфоделевых (Asphodelaceae). В естественных условиях произрастает в сухих областях Южной Африки, на Мадагаскаре.

Алоэ – ксерофитный суккулент. Листья мясистые, у некоторых видов с восковым налетом и с шипами по краям. Цветки трубчатые или узкоколокольчатые, собраны в кистевидное или метельчатое соцветие. Окраска венчика красная, оранжевая или желтая. В природе растение цветет ежегодно.

В народной медицине алоэ, или столетник, используют для лечения многих заболеваний. В частности, из листьев некоторых видов извлекают лекарственное вещество сабур, используемое в качестве слабительного средства. Экстракт алоэ применяют при некоторых глазных, кожных и др. заболеваниях.

Алоэ пестрое (A. variegata) – суккулентное растение высотой до 30 см с мясистыми ланцетными и шиповатыми по краю листьями длиной 10–15 см. Листовые пластинки зеленые, с мелкими белыми пятнами, образующими неправильные поперечные полосы, собраны в прикорневые розетки, расположены тремя спиралевидными рядами. Цветки длиной до 3,5 см, околоцветники различной окраски: от розовой до насыщенно-красной, иногда с зелеными полосами, внутри желтые.

Алоэ древовидное (A. arborescens) – суккулентное кустарниковое растение, в природе достигающее свыше 3 м в высоту, с прямостоячими, ветвящимися стеблями. Листья длиной до 60 см, очередные, мясистые, узколанцетные, на верхушке заостренные, по краю с загнутыми вверх крепкими шипами, матово-зеленые или сизоватые. Цветки собраны в кистевидное многоцветковое соцветие. Околоцветник трубчатый; листочки длиной до 4 см, слегка отогнутые на концах, снаружи красные, внутри желтые.

Уход. Алоэ – неприхотливая культура, прекрасно переносит сухой воздух помещений. Нуждается в хорошем освещении, при недостатке света его листья вытягиваются, становятся слабыми. Летом требуется регулярный полив. Зимой содержат в прохладном помещении при температуре 18–20 °С, поливают умеренно. Пересадку производят по мере необходимости, весной. Земляную смесь составляют из дерновой, листовой, компостной земли и крупнозернистого песка (2 : 1 : 1 : 1) с небольшим добавлением битого кирпича и древесного угля.

Размножают семенами, черенками или делением. В комнатном цветоводстве используют в основном вегетативный способ. Для получения нового растения можно взять лист, стебель или отросток от корня взрослого растения.

Трудности выращивания. Пятнистость и пожелтение листьев. Причина: заражение щитовками. Следует протереть растение мыльным раствором, настоем табака или опрыскать 2%-ным раствором карбофоса.

Белый налет на наружных корнях. Причина: заражение корневым мучнистым червецом. Следует погрузить корень растения в 1,5%-ный раствор карбофоса на 10–15 с.

Антуриум (Anthurium)

Растение семейства ароидных (Araceae), родиной которого являются тропики Южной Америки. Род представлен около 800 видами травянистых растений, лиан, эпифитов.

Соцветие антуриума, растущее из середины прицветного листа (покрывала), имеет форму початка. Прицветный лист обычно красного цвета, иногда зеленого, розового, белого, коричневого или голубоватого.

Антуриум Шерцера (A. scherzerianum) – травянистое растение с подземными или надземными, сильно укороченными стеблями. Листья длиной 5–26 см и 1,5–5,5 см, линейно-ланцетные или эллиптические, заостренные на кончике, клиновидно суженные в основании, матовые. Цветонос длиной 14–52 см. Покрывало эллиптическое или яйцевидное, длиной 3,5–12 см и шириной 2,5–6 см, ярко-красное с оранжевым оттенком. Цветки, собранные в соцветие-початок, расположены спиралевидно. Окраска разная: от светло-оранжевой до красной. После окончания периода цветения образуются оранжево-красные ягоды. Есть формы с покрывалом разной окраски: от белой до багряно-красной.

Антуриум Андрэ (A. andreanum) – эпифитное растение с укороченным стеблем. Листья очередные, продолговато-сердцевидные, на длинных черешках, длиной до 40 см и шириной 15–20 см. Покрывало кожистое, сердцевидное или широкосердцевидное, длиной до 20 см и шириной 15–18 см, разной окраски: от белой до багряно-красной. Цветки мелкие, собраны в сидячее соцветие-початок длиной до 15 см, разной окраски – от белой до желтой.

Антуриум лазящий (A. scandens) – полуэпифитное лазящее растение со стеблем длиной до 1 м. Листья продолговато-ланцетные, кожистые, длиной до 13 см и шириной 2–3,5 см, зеленые, с нижней стороны покрыты темными точками. Цветонос длиной 1,5–6,5 см, зеленый. Покрывало длиной 8–16 см и шириной до 0,4 см, бледно-зеленое. Початок желтовато-зеленый, длиной до 2 см. После окончания периода цветения созревают плоды-ягоды, от белого до светло-фиолетового цвета.

Уход. Растение полуэпифитное, поэтому ему требуется защита от прямых солнечных лучей и высокая влажность воздуха. В период вегетации поливают обильно, ежедневно опрыскивают. С весны до осени подкормку вносят 2 раза в 1 мес. Зимой содержат в помещении при температуре не ниже 17 °С, поливают умеренно.

Молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые – 1 раз в 3–4 г. Почвенная смесь для посадки должна быть легкой и рыхлой. Ее составляют из листовой и хвойной земли, торфа и песка (1 : 1 : 1 : 0,5), можно добавить немного измельченного сфагнума и древесного угля.

Размножаются антуриумы семенами и черенками.

Трудности выращивания. Пятнистость, пожелтение листьев. Причина: появление щитовок. Следует обработать листья настоем табака или мыльным раствором.

Деформация листьев. Причина: появление тли. Следует обработать пораженные листья мыльным раствором, настоем табака или раствором пиретрума. При сильном заражении нужно опрыскать растение карбофосом или актелином.

Пожелтение и опадание листьев, появление паутины. Причина: поражение паутинным клещом. Следует обработать растение ядохимикатами.

Попадание прямых лучей солнца нередко вызывает деформацию и уменьшение покрывала (основного декоративного элемента) и початка, цветки становятся тусклыми и бледными.

Араукария (Araucaria)

Растение семейства араукариевых (Araucariaceae), родиной которого являются острова Тихого океана, Южная Америка, Австралия.

Араукария – хвойное растение, в природе высота его достигает 60 м. Ветви расположены горизонтальными ярусами. Иголки небольшие, зеленые, четырехгранные, длиной 1–2 см.

В комнатном цветоводстве используют только молодые экземпляры.

Араукария разнолистная (A. heterophylla) – вечнозеленое хвойное дерево с пирамидальной кроной, прямым стволом и буроватой корой. Ветви горизонтально простертые, расположены под прямым углом к стволу. Хвоя мягкая, шиловидная, четырехгранная, слегка изогнутая вверх, длиной до 2 см, темно-зеленая. На ветви хвоинки располагаются по спирали.

Уход. Растение светолюбивое, плохо переносит сухой воздух. Летом поливают умеренно, по мере необходимости, ежедневно опрыскивают. В зимний период содержат при температуре не выше 15–16 °С, поливают по мере необходимости, не допуская пересыхания земляного кома; требуется дополнительное освещение. В период вегетации подкармливают специальными удобрениями 2 раза в 1 мес. Пересаживают не чаще 1 раза в 3–4 г, ежегодно заменяя верхний слой земли. Почвенную смесь составляют из дерновая, листовой, хвойной и перегной земли и песка (4 : 2 : 1 : 1 : 1).

Размножается араукария семенами или верхушечными черенками, взятыми от главного стебля. Срезанный черенок обрабатывают измельченным углем и укореняют в почве при температуре не менее 25 °С.

Трудности выращивания. Осыпание хвои. Причина: недостаток влаги в почве. Необходимо увеличить полив.

Свисающие побеги и пожелтение хвои. Причина: недостаток света или очень теплое помещение.

Аспарагус (Asparagus)

Растение семейства спаржевых (Asparagaceae). В естественных условиях произрастает в Южной Африке, Европе и Азии.

Род представлен многолетними травянистыми, полукустарниковыми и лиановидными растениями, у которых функции листьев выполняют видоизмененные побеги – филлокладии.

Аспарагус Шпренгера (A. sprengeri) – полукустарниковое растение с густо ветвящимися стеблями длиной до 1,5 м. Побеги видоизмененные, ланцетовидные, прямые или изогнутые, длиной до 3 см, одиночные или собраны в пучки по 2–4 шт. Листья редуцированные, длиной 2–4 мм. Цветки мелкие, бело-розовые, с приятным ароматом. После окончания периода цветения созревают плоды – красные ягоды.

Аспарагус перистый (A. plumosus) – вьющийся полукустарник с густо ветвящимися побегами. Стебли видоизмененные, нитевидные, слегка изогнутые, длиной 0,5–1,5 см, собраны в пучки по 3–12 шт. Листья редуцированные, длиной до 0,5 см. Цветки мелкие, одиночные или собраны по 2–4 шт., белые. Плоды – синевато-черные ягоды.

Аспарагус серповидный (A. falcatus) – вечнозеленая лиана с длинными гибкими стеблями. Филлокладии крупные, серповидной формы, длиной 7,5–8 см и шириной 1,2–2,4 см с гофрированными краями. Цветки мелкие, белые. Плоды – красные ягоды.

Уход. Растение теплолюбивое, нетребовательное, но лучше растет в хорошо освещенных местах. Летом требуется защита от прямых солнечных лучей, обильный полив и ежедневное опрыскивание. Зимой содержат в прохладном помещении при температуре 10–12 °С, поливают регулярно, по мере необходимости.

Пересаживают 1 раз в 2–3 года. Почвенную смесь составляют из дерновой и листовой земли, перегноя и песка (2 : 1 : 1 : 1).

Аспарагус размножается семенами и делением куста, аспарагус перистый – черенкованием.

Трудности выращивания. Листья приобретают желто-коричневый цвет, опадают. Причина: недостаточно влажный воздух в помещении. Следует чаще опрыскивать растение.

Пятнистость на листьях. Причина: поражение щитовками. Следует поставить растение в прохладное место и повысить влажность воздуха.

Аспидистра (Aspidistra)

Растение семейства спаржевых (Asparagaceae), родиной которого являются леса Южного Китая и Японии. Другие названия аспидистры – дружная семейка, азиатский ландыш.

Аспидистра – травянистое растение с широкими глянцевитыми листьями длиной до 50 см и шириной до 15 см. Цветки расположены на коротких цветоножках у поверхности почвы. Опыляется растение мухами и слизнями.

Аспидистра высокая (A. elatior) – растение высотой до 1 м. Листья жесткие, упругие, глянцевые, длиной до 50 см и шириной до 15 см, широкоовальные или широколанцетные, формой напоминают листья ландыша, темно-зеленые. Цветки, появляющиеся на корневище у поверхности почвы, с внешней стороны коричневые, а с внутренней темно-синие или фиолетовые. Тычинки ярко-желтые. После окончания периода цветения созревают плоды-ягоды. Есть форма, имеющая белые и кремовые полоски на листьях.

Уход. Растение неприхотливое, хорошо переносит недостаток света и перепады температуры. В теплое время года рекомендуется выносить растение на свежий воздух, в защищенное от прямых солнечных лучей место. Летом поливают умеренно, регулярно опрыскивают. Время от времени листья растения рекомендуется обмывать мягкой водой. Зимой содержат при температуре не ниже 10 °С, поливают по мере необходимости. Пересаживают редко, по мере надобности. Почвенную смесь составляют из дерновой, перегнойной земли, торфа и песка (4 : 1 : 1 : 1). Удобрения вносят в период вегетации 1 раз в 2 нед.

Размножается аспидистра семенами и делением корневища.

Трудности выращивания. Загнивание корней. Причина: избыточное количество влаги в почве. Необходимо уменьшить полив.

Засыхание, пятнистость листьев. Причина: попадание на листья прямых солнечных лучей. Рекомендуется переставить растение в полутень.

Появление трещин на листьях. Причина: большое количество удобрений. Рекомендуется сократить количество вносимых удобрений.

Пожелтение листьев. Причина: растение заражено щитовками. Рекомендуется обработать пораженные места мыльным или табачным раствором.

Асплениум (Asplenium)

Растение семейства костенцовых (Aspleniaceae). Другие названия – птичье гнездо, костенец.

Асплениум – род вечнозеленых папоротников с коротким корневищем и разнообразными по строению листьями, собранными в розетки.

Асплениум гнездовой (A. nidus) – эпифитный прямостоячий папоротник. Листья цельные, мечевидные, длиной 15–75 см и шириной 5–10 см, волнистые по краю, собраны в розетку, от центра которой они расходятся сначала горизонтально, а затем косо вверх; ярко-зеленые, средняя жилка коричневая.

Асплениум луковиценосный (A. bulbiferum) – папоротник с триждыперистыми листьями длиной 100–120 см, на которых образуются выводковые почки. При благоприятных условиях на них формируются дочерние растения. Упав на землю, они укореняются.

Асплениум южноазиатский (A. australasicum) – эпифитное растение с крупными листьями длиной до 1,5 м и шириной до 20 см, собранными в плотную воронковидную розетку. Листья цельные, обратноланцетные, кожистые, слегка волнистые, светло-зеленые, с темно-пурпурной средней жилкой. Сорусы линейные.

Асплениум живородящий (A. viviparum) – папоротник с дважды– и четыреждыперистыми листьями длиной 40–60 см длиной и шириной 15–20 см. Сегменты узкие, линейные, по их краю расположены сорусы. Выводковые почки образуются на верхней стороне листьев.

Уход. Асплениум не требователен к освещению, но плохо переносит колебания температуры и сухой воздух. Желательно, чтобы в помещении с растением всегда поддерживалась температура 18–20 °С. Летом поливают обильно, ежедневно опрыскивают, при этом следят, чтобы вода не попала в центр листовой розетки. Зимой содержат в тени, полив сокращают. Пересаживают весной. Почвенную смесь составляют из листовой земли, торфа и речного песка (1 : 1 : 1). В период вегетации 1 раз в 1 мес вносят комплекс минеральных удобрений.

Размножают делением куста и почками, образующимися на листьях.

В оранжереях применяется размножение спорами. Лучше всего высевать споры на куски торфа, так как они хорошо сохраняют влагу.

Трудности выращивания. Буреющие и засыхающие листья. Причина: неправильный уход за растением.

Сворачивание листьев и увядание кончиков побегов. Причина: излишняя сухость воздуха. Необходимо повысить влажность воздуха в помещении.

Аукуба (Aucuba)

Растение семейства аукубовых (Aucubaceae) известно в народе под названием золотое (или колбасное) дерево. Родина – Восточная Азия, Гималаи. Название «аукуба» в переводе с японского языка означает «зеленое растение».

Это стройное миниатюрное деревце или кустарник с толстыми зелеными ветками в природе достигает высоты 4,5 м. Расположенные на коротких черешках удлиненные кожистые листья длиной 20 см покрыты множеством белых или желтых пятнышек. По краям заостренной листовой пластинки расположены зазубрины. Наряду с пестролистными, существуют сорта с однотонными зелеными листьями.

Мелкие цветки этого дерева появляются в феврале-апреле. Эта культура, в отличие от большинства комнатных растений, однодомна, поэтому для получения ягод надо иметь мужское и женское растения. Яркие красные ягоды аукубы ядовиты.

Аукуба японская (A. japonica) – это самый распространенный вид в комнатной культуре. Имеет много форм, различающихся оттенками и размером пятен на листьях. Существует также форма с зелеными листьями. Встречаются гибриды этой культуры с аукубой китайской.

Аукуба японская – многолетнее вечнозеленое растение высотой до 2 м. Особую декоративность дереву придают его листья: овальные, кожистые, блестящие, темно-зеленые с желтыми пятнами разной величины. Цветки мелкие, грязно-пурпуровые, собраны в кистевидное соцветие.

Уход. Аукуба теневынослива, но при недостаточном освещении пятна у пестро-листных форм темнеют и могут исчезнуть. В теплое время года можно выносить на свежий воздух, но потребуется защита от прямых солнечных лучей. Летом нуждается в обильном поливе. Молодые растения требуют частого опрыскивания и лучше развиваются в тепличке. Взрослые аукубы хорошо переносят сухость воздуха. В период покоя их содержат при температуре 8–14 °С и умеренно поливают.

Молодые экземпляры пересаживают через каждые 2 года, взрослые – через 3–4 года. Почвенную смесь составляют из листовой, дерновой земли и песка (4 : 2 : 1). В период вегетации удобрения вносят 1 раз в 2 нед. Размножают черенками осенью или весной.

Весной молодые побеги прищипывают и обрезают ветки, загущающие крону.

Трудности выращивания. Почернение и опадание листьев. Причина: избыточный полив.

Из насекомых-вредителей наибольший вред аукубе наносят щитовка и тля.

Бегония (Begonia)

Растение семейства бегониевых (Begoniaceae), известное в народе как слоновое ухо, свиное ухо, ухо Наполеона и др. В естественных условиях произрастает в тропических и субтропических районах Америки, Африки и Азии. Род насчитывает до тысячи видов. Среди них есть как крупные, так и низкие кустарниковые, ампельные, травянистые, стелющиеся и вьющиеся растения. Все бегонии имеют ряд общих признаков: наличие мужских и женских цветков, обычно групповое их расположение, мясистые стебли и асимметричные, иногда пятнистые листья. Все многообразие сортов и разновидностей бегоний делится на четыре группы: кустовые, декоративно-лиственные, красивоцветущие и клубневые.

Бегония королевская (B. rex) – самый популярный вид бегонии. Растение ценится за красивые листья: кососердцевидные, асимметричные, зубчатые по краю. Окраска листовых пластинок разнообразная: серебристая, бордовая, бронзовая, коричневая, красная с серебристыми пятнами и каемкой по краю, с металлическим, перламутровым или синеватым отливом. Цветки малодекоративные, мелкие, одиночные, розовые, собраны в метельчатые соцветия.

Бегония мажетчатая (B. manicata) – красивоцветущий и декоративно-лиственный вид. Листья крупные, на длинных черешках, кососердцевидные, угловато-зубчатые, с верхней стороны блестящие, неопушенные, ярко-зеленые; с нижней – вдоль жилок красноватые. У основания листа на черешках имеется своеобразная манжета из красных волосков.

Бегония клещевинолистная (B. ricinifolia) – красивоцветущий и декоративно-лиственный вид. Листья мощные, асимметричные, с крупными зубцами, зеленоватые, грубоопушенные буровато-красными волосками. Цветки, собранные в большие кистевидные соцветия, нежно-розовые, тычинки и пестики золотистые.

Уход. Красивоцветущие виды бегоний хорошо развиваются на западных и восточных окнах. Декоративно-лиственные культуры теневыносливы, однако недостаток света может стать причиной потускнения окраски листьев. Оптимальной для растений является температура 15–25 °С, тропические виды (B. foliosa, B. masoniana, B. glabra) зимуют при температуре 18–20 °С.

В период цветения необходим обильный полив, однако нужно следить за тем, чтобы вода не застаивалась. Зимой растение поливают реже, после высыхания земли. Полив клубневых видов прекращают осенью. Бегонии необходима высокая влажность воздуха, поэтому горшок с растением следует поместить во влажный торф, мох, гравий. Опрыскивать бегонии нельзя.

Молодые бегонии пересаживают ежегодно, взрослые – через 2–3 года. Почвенную смесь составляют из листовой, дерновой, перегнойной земли и речного песка (1 : 1 : 2 : 1). Декоративно-лиственные формы бегоний размножают черенками и отдельными листьями, кустовые и цветущие виды – черенками, делением корневищ, клубневые – дочерними клубнями.

Для сохранения декоративности растения рекомендуется обновлять их каждые 2–3 года.

Трудности выращивания. Сбрасывание бутонов и листьев. Причина: сквозняки, колебания температур. Необходимо перенести растение в более теплое помещение и оберегать его от сквозняков.

Бересклет (Euonymus)

Растение семейства бересклетовых (Celstraceae), родиной которого является Китай. Род включает 120 видов, из которых в комнатных условиях выращивают только два. Декоративность растению придают красивые листья и необычные плоды, напоминающие коробочки.

Бересклет – род листопадных и вечнозеленых кустарников или небольших деревьев. Побеги длинные, стоячие или поникающие. Листья простые, зеленые, иногда со светлыми пятнами. Цветки обоеполые, маленькие и невзрачные, собраны в простые или сложные соцветия-полузонтики. Плод – кожистая розовая коробочка. Почти все виды ядовиты.

Бересклет японский (E. japonicus) – вечнозеленый кустарник высотой до 0,5 м. В природе может достигать до 7 м. Листья крупные, продолговатые, кожистые, зубчатые по краю, длиной 3–8 см, темно-зеленые. Цветки мелкие, собраны в пазушные соцветия-полузонтики. Плоды висячие, очень красивые. Есть формы с красивыми бело– и желто-пестрыми листьями, окаймленными желтой полосой.

Бересклет укореняющийся (E. radicans) – вечнозеленое ползучее растение с поникающими побегами, которые нужно направлять по опоре. Листья небольшие, овальные, зеленые. Есть разновидности с бело-пестрыми листьями.

Уход. Лучшее местоположение для бересклета – светлое помещение, не защищенное от прямых солнечных лучей. Летом нуждается в свежем воздухе, умеренном поливе и регулярном опрыскивании. В зимний период содержат при температуре 5–10 °С; полив ограниченный, но нельзя допускать пересыхания земляного кома. Зимовка в теплом помещении иногда приводит к опадению листьев.

Молодые экземпляры пересаживают ежегодно, взрослые – через 2–3 года. Почвенную смесь сотавляют из листовой и дерновой земли и песка (4 : 2 : 1). Размножается семенами и черенками. Срезанные ветки легко укореняются в почвенном субстрате с добавлением песка.

Трудности выращивания. Появление на листьях коричневых пятен и серого бархатного налета. Причина: серая гниль. Следует уменьшить влажность воздуха в помещении.

Сбрасывание листьев. Причина: зимовка при высокой температуре. На зимний период растение следует перенести в более прохладное помещение.

Бересклет – довольно выносливое растение, однако оно часто поражается щитовками.

Броваллия (Browallia)

Растение семейства пасленовых (Solanaceae), родиной которого является Южная Америка.

Броваллия – небольшое растение с густой кроной. Листья удлиненные, супротивные, темно-зеленые. Цветки крупные, одиночные, трубчатые, пятилепестковые, голубые или белые. Цветет с начала лета до первых заморозков. Для раннего цветения семена растения высаживают в парник в начале февраля.

Броваллия великолепная (B. speciosa) – красивое травянистое или полукустарниковое растение высотой до 1,5 м, с поникающими или распростертыми побегами. Листья длиной до 6 см, узкояйцевидные или широколанцетные, цельнокрайние. Цветки крупные, одиночные, пятизубчатые, широковоронковидные, расположены в пазухах листьев. Венчик с внешней стороны фиолетовый, трубка лиловая или серо-зеленая, зев беловатый.

Уход. Летом растение можно содержать на свежем воздухе, притеняя от ярких солнечных лучей. Поливают регулярно и обильно. Броваллия неприхотлива и не требует повышенной влажности воздуха, но иногда ее следует опрыскивать водой комнатной температуры. В период вегетации 1 раз в 1 мес вносят минеральные удобрения. Зимой содержат при температуре не ниже 15–17 °С. Полив уменьшают, не допуская пересыхания почвенного кома.

В период покоя броваллии достаточно естественного освещения, но размещать растение необходимо около окна. После окончания цветения броваллию пересаживают в плодородную почву, прищипывают или обрезают. Прищипывание важно для формирования красивого растения и для пышного цветения. Почвенную смесь составляют из дерновой, листовой земли, перегноя, торфа и песка (1 : 1 : 1 : 1 : 1).

Броваллию размножают семенным и вегетативным способами. Семена некоторых видов броваллий получают после окончания цветения растений и весной высевают в открытый грунт или горшки.

Для черенкования берут молодые побеги и ветки. Их погружают в легкую почву, состоящую из перегноя, торфа, песка и листовой земли (1 : 1 : 0,5 : 1). Для более быстрого укоренения черенки следует накрыть полиэтиленовой пленкой.

Трудности выращивания. Опадание листьев. Причина: появление оранжерейной белокрылки. Следует обработать растение мыльным раствором.

Пятнистость, пожелтение листьев. Причина: появление щитовок. Рекомендуется обработать растение мыльным раствором, табачным настоем или карбофосом.

Белый налет на стеблях, листьях, цветках. Причина: поражение мучнистой росой. Необходимо уничтожить больные листья, после чего растение следует опрыскать фунгицидами.

Вриезия (Vriesia)

Растение семейства бромелиевых (Bromeliaceae). В естественных условиях произрастает в Центральной и Южной Америке.

Вриезия – эпифитное растение, которое достаточно редко культивируется как наземное. Стеблей не имеет. Листья гладкие, жесткие, ремневидные, с цельным краем, заостренные на концах, собраны в розетку. Листовые пластинки темно-зеленые, часто украшены поперечными полосками, очень декоративны. Листья вриезии всегда поворачиваются перпендикулярно к направлению падающего на них света.

Вриезия блестящая (V. splendens) – самый красивый вид, имеющий много декоративных форм. Растение эпифитное или наземное. Листья длиной 20–40 см, ремневидные, широкие, с загнутыми краями, на верхушке заостренные или округлые, собраны в широковоронковидную розетку, зеленые с пурпурными горизонтальными полосками. Цветки длиной 2,5–5 см, желтые, собраны в колосовидные соцветия. Прицветники пурпурно-красные.

Вриезия Сандерса (V. saundersii) – наземное эпифитное растение высотой до 60 см. Листья изогнутые, широколинейные, длиной 20–30 см, шириной 3,5–5,5 см, серовато-зеленые, с нижней стороны покрыты маленькими фиолетово-коричневыми пятнами, собраны в широковоронковидные розетки. Цветонос высокий, прикрыт отогнутыми заостренными листьями. Цветки мелкие, желтые, собраны в рыхлое метельчатое соцветие, состоящее из нескольких кистей. Прицветники светло-зеленые или желтоватые.

Уход. Вриезии предпочитают полутень, их можно располагать на северных окнах. Для хорошего роста им необходимо тепло, подходящая для них температура – 20–22 °С. Зимой температура можно снижать до 17–19 °С, не более. Летом вриезиям требуется обильный полив. Время от времени их нужно погружать в сосуд с мягкой водой. В теплую ясную погоду необходимо наполнять водой листовую розетку. Зимой растение поливают менее обильно, примерно 1 раз в нед.

Вриезии нуждаются во влажном воздухе, поэтому их необходимо регулярно опрыскивать. Поверхность земли желательно накрыть влажным сфагнумом или поставить горшок в поддон с влажным песком или гравием.

Пересаживают растение 1 раз в 2–3 года. Почвенная смесь для пересадки вриезии должна быть пористой; ее составляют из листовой, дерновой и перегнойной земли, торфа и песка (2 : 0,5 : 1 : 1 : 0,5) с добавлением древесного угля и измельченной сосновой коры. Если растение сажают в горшок, то дренажем из камешков или щебенки заполняют 1/3 его объема.

Размножают семенами и боковыми побегами. Чаще отделяют от растения дочерние розетки листьев, когда они подрастут, и укореняют. Правда, отпрыски крепко держатся, и отрывать их нужно очень осторожно. Особенно это относится к отпрыскам, которые появляются в середине материнской воронки листьев.

Трудности выращивания. Деформация, рыжая пятнистость листьев. Причина: появление красного клеща.

Пятна на листьях. Причина: слишком влажная почва или очень сухой воздух.

Гибискус (Hibiscus)

Растение семейства мальвовых (Malvaceae). В естественных условиях произрастет в Китае, тропических областях Западной Индии и в Африке.

Гибискус – высокий кустарник с одревесневшими ветвями, достигающий в природе 3 м в высоту. Листья крупные, длиной 7–9 см, на длинных черешках, удлиненно-яйцевидные, с заостренной верхушкой, острозубчатые по краю, темно-зеленые. Главным украшением растения являются цветки. Бутоны развиваются медленно, в течение 1,5–2 мес, но период цветения длится долго – не прерывается с ранней весны до поздней осени. Цветки одиночные, простые, полумахровые или махровые, диаметром 10–16 см. Окраска венчика разнообразная: ярко-красная, желто-оранжевая, розовая, бордовая, белая, фиолетовая. Тычинки многочисленные, длинные, золотистые, сросшиеся в длинную трубку и возвышающиеся над цветком.

Существует множество форм, различающихся степенью махровости, размером цветков и их окраской. Она может быть как однотонной, так и многоцветной, со штрихами на лепестках, с каймой по краю и др.

Гибискус китайский (H. rosa-sinensis), или розан китайский, – вечнозеленый кустарник или небольшое деревце с пышной раскидистой кроной, высотой до 3 м. Листья очередные, овальные, зубчатые по краю, ярко-зеленые. Цветки крупные, до 16 см в диаметре, простые или махровые, разных оттенков: от розовых до темно-красных. Цветет с весны и до поздней осени. Есть формы с пестрыми листьями и перисто-рассеченными лепестками.

Уход. Растение светолюбивое, но требует защиты от прямых солнечных лучей. В теплое время года можно выносить на открытый воздух. Летом требуется регулярный обильный полив и ежедневное опрыскивание, можно 2 раза в день. Во время цветения гибискус 1 раз в нед подкармливают минеральными удобрениями.

Зимой содержат при температуре не ниже 15 °С; поливают умеренно. Гибискус быстро растет, и до 5–6-летного возраста его пересаживают ежегодно, взрослые экземпляры – 1 раз в 3–4 г. Почвенную смесь составляют из глинисто-дерновой и листовой земли, перегноя и песка (2 : 1 : 1 : 1).

Размножают черенками, которые срезают с годовалых веток в феврале-марте или в августе. Черенки укореняются в песке или в почвенной смеси, состоящей из равных частей песка и торфа, при температуре 24–25 °С.

Весной рекомендуется обрезать все короткие и слабые побеги.

Трудности выращивания. Опадание бутонов. Причина: недостаточная подкормка, нехватка света. Следует переставить растение в более светлое место и улучшить состав почвы.

Даваллия (Davallia)

Растение семейства даваллиевых (Davalliaceae), родиной которого являются тропики Азии и Канарские острова.

Даваллия – род декоративно-лиственных папоротников с толстым ползучим корневищем, покрытым светло-коричневыми чешуйками. Листья красивые, ажурные, перисто-рассеченные, сочного ярко-зеленого цвета, длиной до 30 см. Черешки длинные, желтовато-оранжевые.

Чаще всего их используют в качестве ампельных растений и выращивают в корзинах или подвесных кашпо.

Даваллия рассеченная (D. dissekta) – эпифитный папоротник с толстым корневищем, покрытым рыжими чешуйками. Растение рекомендуется высаживать в широкие кашпо, так как большинство корней растет по поверхности земли. Листья перисто-рассеченные, в очертании треугольные. Спорангии расположены на концах жилок и покрыты сверху бокаловидным покрывалом.

Даваллия канарская (D. Canariensis) – эпифитный папоротник высотой 35–45 см. Корневище толстое, покрыто светло-коричневыми чешуями. Листья четыреждыперисторассеченные, кожистые, зеленые.

Уход. Даваллию рекомендуется размещать на восточных или западных окнах. Летом можно на свежий воздух, притеняя от прямых солнечных лучей. Поливают часто и обильно, регулярно опрыскивают. Время от времени растение помещают в поддон с галькой, предварительно наполненный водой. В период вегетации 2 раза в 1 мес вносят минеральные удобрения. Подкармливают малыми дозами, так как даваллия чувствительна к повышенной кислотности почвы. Зимой содержат при температуре не ниже 18 °С, полив сокращают. Пересаживают ежегодно. Дополнительное освещение зимой не требуется.

Размножают спорами и делением куста ранней весной или в конце лета – начале осени. При вегетативном способе размножения части корневищ укореняют во влажной рыхлой почве, предварительно присыпав срезы древесным углем.

Размножение спорами применяют реже. Споры рассыпают по поверхности земли и прикрывают бумагой или стеклом.

Трудности выращивания. Пятнистость и пожелтение листьев. Причина: заражение щитовками. Следует обработать растение мыльным раствором или настоем табака. При сильном заражении рекомендуется опрыскивание 2%-ным раствором карбофоса или 1,5%-ным раствором рогора.

Увядание растения. Причина: гниение корней. Рекомендуется уменьшить полив.

Диффенбахия (Dieffenbachia)

Растение семейства ароидных (Araceae), родиной которого являются тропические леса Центральной и Южной Америки. Есть множество видов и разновидностей диффенбахии, различающихся размерами и окраской листьев.

Диффенбахия – род декоративно-лиственных травянистых и полукустарниковых растений, в природе достигающих в высоту до 2 м. Стебель прямой, крепкий, зеленый. Листья крупные, широкие, с красивым рисунком из светло– и желто-зеленых пятен, крапинок или полос. Цветки мелкие, малодекоративные, собраны в соцветие-початок развивающееся в пазухе листа. Покрывало зеленовато-кремовое. Цветет в апреле-мае.

Диффенбахия пятнистая (D. maculata) – растение высотой до 1 м, с одревесневшим, прямостоячим стеблем (у взрослых растений ствол часто полегает). Листья крупные, длиной до 40 см и шириной 10–12 см, овальные или ланцетные, заостренные на конце, светло-зеленые с яркими светлыми пятнами. Цветки мелкие, желтовато-белые, собраны в соцветие-початок. Соцветие со слабым приятным ароматом и присоцветным покрывалом. Плоды – оранжево-красные ягоды. Есть множество сортов, различающихся формой и окраской листьев: они могут быть покрыты штрихами, пятнами разной величины и т. п.

Уход. Растение свето– и теплолюбивое. Летом можно выносить на свежий воздух, защищая от прямых солнечных лучей. Требуется регулярный обильный полив и ежедневное опрыскивание. Время от времени листья полезно обмывать мягкой водой. В период вегетации вносят удобрения. Однако не рекомендуется подкармливать органическими удобрениями белоокрашенные формы, а минеральные использовать в небольших дозах, так как при избытке азота листья зеленеют. Зимой содержат при температуре не ниже 16 °С, поливают по мере необходимости; требуется дополнительное освещение.

Молодые экземпляры пересаживают ежегодно, взрослые – 1 раз в 3–4 года. Пересадку или перевалку производят весной. Почвенную смесь готовят из листовой земли, резаного сфагнума, верхового торфа и песка (2 : 1 : 1 : 0,5) с добавлением измельченного древесного угля. Необходим хороший дренаж.

Цветение истощает растение, поэтому часть бутонов обычно удаляют. Со временем у взрослых экземпляров стебель сильно оголяется, поэтому растения нужно регулярно омолаживать. Для этого верхушку с листьями срезают примерно на 1,5–2 см под узлом. Срез подсушивают и присыпают толченым углем. Верхушечный черенок укореняют в воде, сфагнуме или песке.

Размножается стеблевыми верхушечными или полуодревесневшими черенками с 2–3 спящими почками. Чтобы черенок лучше укоренялся, используют фитогормоны. Субстрат рекомендуется подогревать.

Трудности выращивания. Опадающие листья. Причины: поражение паутинными клещами. Следует увеличить влажность воздуха в помещении.

Деформация листьев и побегов, медвяная роса. Причины: поражение тлей. Следует обработать растение бордоской жидкостью, мыльным раствором, настоем табака с добавлением мыла либо раствором пиретрума. Обработку необходимо повторить через 12–15 дней.

Если у растения желтеют листья, следует вымыть его под теплым душем и повысить влажность воздуха в помещении. Если проведенные мероприятия не дадут желаемого результата, растение необходимо обработать раствором фастака.

Драцена (Dracaena)

Растение семейства агавовых (Agavaceae), родиной которого являются тропические районы Африки, Южной Америки, Гвинеи и Канарских островов.

Драцена – род декоративно-лиственных вечнозеленых деревьев и кустарников, достигающих в природе в высоту до 14 м и в диаметре 7 м. Листья удлиненные, собраны на верхушке, в зависимости от вида могут быть яйцевидной, злаковидной и другой формы, с дугонеравным жилкованием. По окраске листьев выделяют зеленолистные и пестролистные виды. У последних листовые пластинки могут быть покрыты пятнами, иметь кайму по краю и др. Большинство драцен цветет белыми или розовыми душистыми цветками, раскрывающимися по ночам.

Драцена окаймленная (D. marginata) – зеленолистная форма. Древовидное растение со змеевидным скрученным ветвящимся стеблем, нередко до-стигающим в высоту 3 м. Листья узкие, линейные, жесткие, заостренные, длиной до 70 см, темно-зеленые, с красной каймой по краю. Существуют разновидности с желтыми и красными полосками на листьях, с красновато-фиолетовой каймой, а также с очень широкой красной полосой по краю, из-за чего сами листья кажутся красными.

Драцена отогнутая (D. reflexa) – зеленолистная форма. Растение со слабым, иногда ветвящимся стволом высотой до 4–5 м. Листья ланцетные, жесткие, кожистые, остроконечные, длиной 12–16 см, с тонкими жилками, ярко-зеленые с желтой полосой по краю. Считается довольно прихотливым растением, трудным для выращивания в комнатной культуре. Есть много форм и сортов.

Драцена Годсеффа (D. godseffiana), или кустовидная – пестролистная форма. Растение полукустарниковое, низкорослое, сильно ветвящееся, с прямостоячими тонкими стволами. Листья широкояйцевидные, кожистые, блестящие, длиной 7–10 см, заостренные на концах, иногда волнистые по краю, зеленые с желтыми, кремовыми и розоватыми пятнами. Цветки желтовато-зеленые, с приятным ароматом, собраны в пазушные кистевидные соцветия.

Драцена Сандера (D. sanderiana) – пестролистная форма. Растение низкорослое, с тонким густооблиственным стволом высотой до 1 м. Листья ланцетные, длиной 15–20 см, серовато-зеленые с серебристыми или белые полосками.

Драцена деремская (D. deremensis) – пестролистная форма. Растение древовидное, с неветвящимся густооблиственным стволом высотой до 5 м. Ли-стья узкие, ланцетные, длиной до 50 см, темно-зеленые со светлыми полосками. Цветки с внешней стороны темно-красные, с внутренней – белые, собраны в пазушные кистевидные соцветия.

Драцена душистая (D. fragrans) – пестролистная форма. Растение древовидное, высотой до 6 м. Листья дуговидно изогнутые, свисающие, широкие, длиной до 80 см, волнистые по краю, с выделяющейся средней жилкой, пестрые. Цветки беловатые или желтовато-зеленые, ароматные, собраны в метельчатые соцветия.

Уход. Растение светолюбивое, но требуется защита от прямых солнечных лучей. В период вегетации поливают регулярно, умеренно, подкармливают жидкими удобрениями 1 раз в 2–3 нед, ежедневно опрыскивают. Время от времени листья обмывают. Зимой содержат при температуре не ниже 10–14 °С, полив сокращают.

Молодые растения пересаживают после их укоренения. Почвенную смесь составляют из дерновой и листовой земли с добавлением песка (1 : 3 : 1).

Пестролистые формы размножают неодревесневшими черенками длиной 7–10 см. Черенки укореняют во влажном песке в течение месяца. Зеленолистные формы размножают семенами, верхушечными черенками, отрезками стебля и отводками.

Трудности выращивания. Появление пятнистости на листьях. Причина: избыток влаги в почве или чрезмерно сухой воздух. Следует чаще опрыскивать растение и уменьшить полив.

Появление медвяной росы, сажистого гриба на листьях. Причина: поражение щитовками. Следует протереть листья мыльным раствором или табачным настоем, поставить растение в прохладное место и повысить влажность воздуха.

Пожелтение и опадание листьев. Причина: поражение паутинным клещом. Следует не реже 2–3 раз в день опрыскивать листья чистой водой.

Появление мягких скрученных листьев с коричневыми краями. Причина: слишком низкая температура воздуха. У нежных видов драцены подобные признаки появляются, если оставить их возле окна в холодную ночь.

Появление бурых пятен на листьях. Причина: слишком яркое освещение. Следует переставить в менее освещенное место.

Увядание растения. Причина: неправильные условия содержания драцены. Необходимо отрегулировать температурный режим и полив растения.

Евгения (Eugenia)

Растение семейства миртовых (Myrtaceae), родиной которого является Австралия.

Евгения – род декоративно-лиственных и красивоцветущих кустарников. Растение вечнозеленое, с красноватыми или зелеными ветвями, в естественных условиях достигающее в высоту 6 м. Листья мелкие, блестящие, с приятным ароматом, молодые листочки красноватые, старые – темно-зеленые. Цветки мелкие, белые или светло-розовые, собраны в крупные кистевидные соцветия.

Наибольшее распространение в декоративном цветоводстве получили следующие виды: евгения миртолистная, евгения мелколистная и евгения заостренная.

Евгения миртолистная (E. myrtifolia) – древовидное или кустарниковое растение высотой до 3 м. Листья мелкие, блестящие, темно-зеленые, с нежным приятным ароматом. Цветки многочисленные, мелкие, белые, четырехлепестковые, собраны в щитковидные соцветия. Плоды – мелкие красные ягоды.

Уход. Лучше всего растет в светлом и прохладном помещении. Летом поливают обильно, ежедневно опрыскивают, так как растение плохо переносит сухой воздух. Удобрения вносят 1 раз в нед. Зимой содержат в помещении с хорошим искусственным освещением, поливают умеренно.

Молодые экземпляры пересаживают ежегодно осенью или весной, взрослые – 1 раз в 2–3 года. Почвенную смесь составляют из дерновой и листовой земли, перегноя, торфа и песка (3 : 1 : 1 : 1 : 1).

Размножают семенами или одревесневшими черенками. Черенки срезают в августе и укореняют во влажном песке под стеклом.

Каланхоэ (Kalanchoe)

Растение семейства толстянковых (Crassulaceae), произрастающее в Южной Америке, Африке, Азии, на острове Мадагаскар. В народе каланхоэ называют также «домашний доктор», «комнатный женьшень» и «дерево жизни».

Каланхоэ – род суккулентных травянистых или полукустарниковых растений, в природе достигающих в высоту от 5–7 см до 2 м. В декоративном цветоводстве ценится за красивые листья и цветки разнообразной окраски. Листья супротивные, толстые, перисто-рассеченные, плоские или цилиндриче-ские, гладкие или бархатистые. Цветки небольшие, собраны в многоцветковые соцветия-зонтики. Окраска цветков разнообразная: от белой до красной и пурпурной, от желтой до оранжевой. Цветет обильно и продолжительно. При надлежащем уходе можно добиться цветения каланхое осенью и зимой.

В настоящее время к каланхоэ относят и живородящие бриофиллюмы.

Каланхоэ перистое (K. pinnata) – травянистое растение высотой до 1 м, с крепким мясистым стеблем. Листья супротивные, мясистые, верхние – перистые, нижние – простые, яйцевидные, округлозубчатые по краю, светло-зеленые. Цветки небольшие, поникающие, длиной до 3,5 см, трубка зеленовато-белая, чашечка красновато-зеленая, лепестки оранжево-красные. Цветет обильно.

Каланхоэ Блоссфельда (K. blossfeldiana) – полукустарниковое растение высотой до 30 см, с прямостоячим маловетвистым стволом. Листья яйцевидные, длиной до 7 см и шириной до 4 см, блестящие, зеленые, красноватые по краю. Цветки длиной до 1,3 см и до 1 см в диаметре, ярко-красные, собраны в соцветия-зонтики. Цветет обильно и продолжительно с марта по июнь или с февраля по май. Существуют сорта с желтыми, розовыми и оранжевыми цветками.

Каланхоэ крупноцветковое (K. grandiflora) – полукустарниковое растение высотой до 60 см. Листья дольчато-зубчатые, светло-зеленые, на солнце краснеющие. Цветки многочисленные, светло-желтые, ароматные, собраны в соцветия-зонтики. Цветет обильно в мае.

Каланхоэ бехарское (K. beharensis) – травянистое или кустарниковое растение с ветвящимися стеблями, войлочно-опушенными в верхней части и оголенными снизу. Листья мясистые, длиной 10–20 см и шириной 5–10 см, зубчатые и слегка волнистые по краю, опушенные. Цветки длиной до 7 мм, желтые, опушенные, собраны в соцветия-зонтики. Цветет обильно.

Уход. Растение светолюбивое, его рекомендуется размещать в хорошо освещенных солнечных местах. Оптимальная температура – 12–15 °С.

В период роста каланхоэ поливают умеренно. В дополнительном опрыскивании не нуждается: излишняя влажность воздуха губительна для каланхоэ. Осенью и зимой, когда сокращается световой день, происходит формирование бутонов. В это время температуру воздуха в помещении повышают до 20 °С. Зимой поливают редко.

Пересаживают ежегодно весной или в начале лета. Чтобы растения сильно не вытягивались, их регулярно омолаживают.

Каланхоэ размножают листовыми и стеблевыми черенками, семенами. Существуют и живородящие виды, которые размножают дочерними розетками, образующимися на листьях материнского растения.

Трудности выращивания. Пятнистость на листьях. Причина: неправильный уход за растением. Следует соблюдать режим температуры и влажности воздуха в помещении.

Калатея (Calathea)

Растение семейства марантовых (Marantaceae), родиной которого является Южная Америка.

Калатея – род декоративно-лиственных травянистых растений. Особую декоративность растению придают листья: прикорневые, крупные, с перистыми жилками, пестро окрашенные. Цветки собраны в верхушечные или пазушные колосовидные соцветия, белые, желтые, красные.

Калатея украшенная (C. ornata) – травянистое растение высотой до 50 см. Листья крупные, эллиптические, длиной 10–20 см и шириной 6–7 см, глянцевые, верхняя сторона бархатисто-атласная, темно-зеленая, вдоль жилок покрыта серебристыми или ярко-розовыми полосками; нижняя сторона – фиолетово-красная. Цветки небольшие, собраны в колосовидные соцветия (колосовидный тирс) длиной 6–8 см, белые или фиолетовые.

Калатея Макоя (C. makoyana) —травянистое растение высотой 30–60 см. Листья широкие, овальные, длиной 10–20 см и шириной 8–10 см, ярко-зеленые с темно-зелеными полосами и красноватыми пятнами.

Калатея полосатая (C. zebrina) – травянистое растение высотой до 80 см. Листья бархатистые, продолговатые, длиной 30–40 см, шириной 10–15 см, на длинных черешках, сверху светло-зеленые с коричневыми полосами вдоль боковых жилок, снизу красновато-пурпурные. Цветки мелкие, фиолетовые, собраны в головчатое соцветие.

Уход. Растение светолюбивое, ему требуется защита от прямых солнечных лучей. В помещении, где находится калатея, в течение всего года температура не должна опускаться ниже 17–18 °С. Летом поливают регулярно, не допуская пересыхания земляного кома; часто опрыскивают. Лучше всего поставить горшок с растением в поддон с влажным мхом или галькой. Молодые экземпляры пересаживают ежегодно, взрослые – 1 раз в 2–3 года. Почвенную смесь составляют из листовой, перегнойной, торфяной и дерновой земли и песка (2 : 2 : 2 : 1 : 1).

Размножают делением, иногда семенами.

Трудности выращивания. Сворачивание листьев. Причина: недостаток влаги. Следует обильно полить растение и поместить его в поддон с гравием, наполненный водой.

Загнивание корней. Причина: избыток влаги. Следует ограничить количество воды и изменить температуру воздуха в помещении.

Выцветание листьев. Причина: избыток света. Следует притенить растение, ограничив попадание на него солнечных лучей.

Каллизия (Callisia)

Растение семейства коммелиновых (Commelinaceae). В природе произрастет в тропических и субтропических областях Америки, Антильских островов и Юго-Восточной Азии.

Каллизия – род многолетних травянистых растений с ползучими и приподнимающимися стеблями. Все зеленые части растения коротко опушенные. Листья очередные, яйцевидные, с заостренными кончиками, длиной 4–6 см и шириной 0,5–3 см, верхняя сторона бархатистая, темно-зеленая, с узкими продольными серебристыми полосками вдоль жилок, нижняя – фиолетово-зеленая. Цветки мелкие, белые, собраны в сидячие парные завитки.

Каллизия душистая (C. fragrans) – травянистое растение с двумя типами побегов: одни прямостоячие, мясистые, высотой до 2 м, с развитыми блестящими ярко-зелеными листьями длиной 20–30 см и шириной 5–6 см, другие – горизонтальные, с недоразвитыми листьями, с ресничками по краю. Развитые листья. Цветки мелкие, в диаметре до 1 см, душистые, собраны в плотные метельчатые соцветия. Есть форма с пестрыми листьями.

Каллизия изящная (С. elegans) – травянистое растение с ползучими приподнимающимися стеблями. Листья очередные, яйцевидные или удлиненно-яйцевидные, длиной 5–7 см и шириной 2,5–3 см, верхняя сторона бархатистая, темно-зеленая с узкими продольными серебристо-белыми полосками вдоль жилок, нижняя – фиолетово-зеленая или фиолетовая. Все зеленые части растения бархатисто-опушенные. Цветки небольшие, белые, собраны в парные завитки.

Уход. Каллизия хорошо растет при температуре 13–20 °С. Местоположение должно быть светлым, иначе окраска листьев потеряет яркость. Требуется защита от прямых солнечных лучей. Летом поливают регулярно, по мере необходимости, ежедневно (можно несколько раз в день) опрыскивают. В период вегетации подкармливают 1 раз в нед. Зимой содержат при температуре не ниже 12 °С, полив ограничивают, но не допускают пересыхания земляного кома. Пересаживают 1 раз в 3–4 года. Почвенную смесь составляют из дерновой и листовой земли и песка (1 : 2 : 1).

Размножают верхушечными или стеблевыми черенками в течение всего года.

Трудности выращивания. Засыхание кончиков листьев. Причина: недостаточная влажность воздуха. Следует чаще опрыскивать растение.

Выцветание листьев. Причина: избыток света. Следует притенить растение, ограничив попадание на него солнечных лучей.

Камелия (Camellia)

Растение семейства чайных (Theaceae), в естественных условиях произрастающее в Восточной Азии.

Камелия – род вечнозеленых деревьев или кустарников высотой от 1–2 до 18 м, с серой или бурой корой и компактной, разветвленной кроной. Листья простые очередные, голые или опушенные, эллиптические, реже ланцетовидные или яйцевидные, заостренные, зубчатые по всему краю или в верхней части, кожистые, верхняя сторона темно– или ярко-зеленая, блестящая, нижняя – светло-зеленая, голая или опушенная. Цветки пазушные, одиночные или собраные по 2–4 шт., диаметром 1–14 см. Есть сорта с простыми, полумахровыми, махровыми, анемоновидными и пионовидными цветками. Плод – деревянистая коробочка.

Камелия японская (C. japonica) – декоративно-лиственное красивоцветущее дерево или кустарник, в естественных условиях достигающее 15 м в высоту. Листья простые, плотные, кожистые, яйцевидные или эллиптические, длиной 5–12 см, заостренные на конце, острозубчатые по краю, верхняя сторона темно-зеленая, блестящая, нижняя – светло-зеленая. Цветки похожи на розы, обоеполые, одиночные или собранные по несколько штук в пазухах листьев или на верхушках побегов, без аромата. Окраска венчиков разнообразная: от белоснежной до красной; есть пестрые формы. Есть сорта с цветками диаметром до 15 см, простыми и махровыми. Цветет в зависимости от сорта с ноября по апрель. Плод – коробочка шаровидной или грушевидной формы, диаметром до 3 см.

Уход. Растение размещают в хорошо освещенных местах. Летом его можно выносить на свежий воздух, притеняя от прямых солнечных лучей. Поливают регулярно, обильно, не допуская пересыхания земляного кома, часто опрыскивают. Первую подкормку вносят сразу после цветения, затем через 2 мес. (в период формирования почек), следующую – перед началом периода бутонизации. В период покоя (после окончания периода цветения) содержат в прохладном помещении при температуре 5–7 °С. Во время бутонизации растение содержат при температуре 15–20 °С, часто поливают.

Молодые экземпляры (2–3-летние) пересаживают ежегодно, взрослые – через 3–4 года. Почвенную смесь составляют из дерновой, торфяной или вересковой земли, перегноя и речного песка (4 : 2 : 1 : 1).

Размножают верхушечными черенками весной или в конце лета.

Трудности выращивания. Опадение бутонов. Причина: избыточный или недостаточный полив. Следует отрегулировать водный режим.

Кордилина (Соrdyline)

Растение семейства агавовых (Agavaceae), родиной которого являются Австралия и Юго-Восточная Азия.

Кордилина – род декоративно-лиственных деревьев, кустарников и полукустарников, в природе достигающих в высоту 2–10 м. Листья широколанцетные, мечевидные или линейные, расположены на самой верхушке растения. Цветки мелкие, малодекоративные, белые, красные или лиловые, с приятным ароматом, собраны в метельчатые соцветия. Есть формы с пестрыми и красными листьями.

Кордилина южная (С. australis) – декоративно-лиственное дерево, в природе достигающее в высоту 12 м, с прямым, сильно утолщенным у основания стволом. Листья сидячие, мечевидные, длиной 80–120 см и шириной 20–35 см, кожистые, зеленые со светло-зеленой средней жилкой. Цветки белые, ароматные, собраны в метельчатые соцветия.

Кордилина верхушечная (С. terminalis) – полукустарниковое растение с тонкими стволами высотой 2–3 м и диаметром 0,6–1,5 см, иногда разветвленными. Листья ланцетные, длиной 30–50 см и шириной 7–10 см, зеленые, пестрые или пурпурно-красные, с выделяющимися жилками. Цветки сидячие или на коротких цветоножках, 0,5–1 см в диаметре, белые, лиловые, красноватые, собраны в рыхлые метельчатые соцветия длиной до 30 см. Есть формы с темно-зелеными листьями и бурыми, желтыми и красноватыми полосками, с малиновой каймой по краю.

Уход. Температура в комнате, где находится кордилина, должна быть не ниже 18–19 °С; растение не переносит сквозняков. Оно светолюбивое, поэтому в теплое время года можно выносить на открытый воздух, защищая от прямых солнечных лучей. Поливают умеренно, не допуская пересыхания земляного кома; регулярно опрыскивают. Растение не переносит сухой воздух, поэтому кадку с растением можно поставить в поддон с влажным мхом или галькой. Удобрения вносят 2–3 раза в 1 мес летом, и 1 раз в 1 мес зимой.

Пересаживают молодые экземпляры ежегодно, взрослые – 1 раз в 2–3 г. Почвенную смесь составляют из листовой земли, торфа и песка (1 : 1 : 1).

Размножают семенами, стеблевыми черенками и верхушечными побегами. Для черенкования отрезают верхушку стебля и присыпают землей, оставляя почку на поверхности. Укоренение происходит при температуре около 25 °С и высокой влажности воздуха. Кордилину можно размножать делением корневища взрослого растения.

Трудности выращивания. Пятнистость листьев. Причина: нарушение основных условий содержания. Следует обеспечить растению надлежащий уход.

Пожелтение и опадание листьев. Причина: заражение щитовками. Следует обработать растение инсектицидными препаратами.

Кофейное дерево (Coffea)

Растение семейства мареновых (Rubiaceae), в естественных условиях произрастающее в тропиках и субтропиках Африки и Азии.

Кофейное дерево – род вечнозеленых деревьев или кустарников с тонкой серой корой. Листья супротивные, цельные, темно-зеленые, глянцевые. Цветки воронковидные, белые, душистые, собраны группами в пазухах листьев. Плод – красная или фиолетово-синяя ягода диаметром 1–1,5 см, с сочной, сладкой мякотью и двумя семенами.

Семена кофейного дерева издавна использовались для приготовления бодрящего напитка.

Кофейное дерево аравийское (С. аrаbica) – вечнозеленые деревья или кустарники высотой до 1,5 м, с горизонтально расходящимися ветвями. Листья супротивные, длиной 8–15 см и шириной 3–8 см, ланцетные, заостренные на конце, цельнокрайние, кожистые, глянцевые, темно-зеленые. Цветки крупные, белые или светло-кремовые, ароматные, собраны по 2–15 шт. в укороченные пучки, расположены в пазухах листьев. Плоды диаметром 1–2 см, костянковидные, с сочной мякотью, с двумя плосковыпуклыми семенами (кофейные бобы или зерна), ярко-красные или фиолетово-синие. Цвести и плодоносить начинают через 3–5 лет после посадки.

Уход. Растению требуется теплое и светлое местоположение, защищенное от прямых солнечных лучей. В теплое время года можно выносить на открытый воздух. В период вегетации поливают обильно, ежедневно опрыскивают. Подкармливают жидкими органическими удобрениями 2 раза за лето. Зимой содержат при температуре 18–20 °С, поливают умеренно. Молодые экземпляры пересаживают ежегодно, взрослые – через 2–3 года. Почвенную смесь составляют из листовой земли, перегноя и речного песка (2 : 1 : 0,5).

Размножают черенками и семенами, которые высевают сразу после созревания.

Трудности выращивания. Засыхание кончиков листьев. Причина: низкая влажность воздуха или недостаток питательных веществ. Следует почаще опрыскивать растение, внести необходимые удобрения.

Пожелтение и сморщивание листьев. Причина: солнечный ожог. Следует притенить растение от прямых солнечных лучей.

Опадение листьев. Причина: избыточное увлажнение. Следует отрегулировать водный режим.

Из насекомых-вредителей чаще всего поражается паутинным клещом, тлей, щитовкой и мучнистым червецом.

Ливистона (Livistona)

Растение семейства пальмовых (Palmae), распространенное в тропиках и субтропиках Юго-Восточной Азии, на островах Малайского архипелага, в Новой Гвинее и Полинезии.

Ливистона – род декоративно-лиственных пальм. Стволы прямостоячие, покрыты коричневыми волосками, в природе достигают в высоту 30 м и в диаметре 30–50 см. Листья крупные, веерные, перисто-рассеченные, с узкими тонкими сегментами, кожистые, блестящие, с заостренными и слегка за-гнутыми книзу кончиками, ярко-зеленые. Листовые черенки длиной до 1 м, покрытые крупными и загнутыми вниз светло-коричневыми колючками.

Ливистона южная, илиавстралийская (L. australis) – декоративно-лиственное растение с колонновидным стеблем, в природе достигающим в высоту 25 м и в диаметре 30–40 см; в верхней части сильно заметны следы от опавших листьев. Листья веерные, длиной до 2 м и в диаметре 1–1,5 м, рассечены на 60 и более сегментов, темно-зеленые; черешки с крепкими, острыми, коричневыми шипами. Цветки собраны в пазушные соцветия длиной более 1 м. Плод – коричневая ягода.

Ливистона китайская (L. sinensis) – декоративно-лиственное растение высотой 3–5 м. Листья крупные, в диаметре до 2 м, округлые, расщеплены на 50–60 сегментов с поникающими кончиками. Черешки крепкие, с острыми шипами.

Уход. В период вегетации обильно поливают, притеняют от прямых солнечных лучей, регулярно опрыскивают и обмывают листья мягкой водой. Подкормку вносят 1 раз в 2 нед, зимой – 1 раз в 1 мес. В холодное время года содержат при температуре не ниже 16–18 °С, поливают умеренно, не допуская пересыхание земляного кома; требуется дополнительное освещение.

Молодые экземпляры пересаживают ежегодно, взрослые – 1 раз в 5 лет в апреле-мае. Старые растения плохо переносят пересадку, поэтому лучше производить перевалку. Почвенную смесь составляют из тяжелой дерновой, перегнойной или парниковой, легкой дерновой и компостной земли и речного песка (1 : 1 : 1 : 1 : 1).

Размножают семенами, которые высевают в феврале-марте.

Трудности выращивания. Подсыхание кончиков листьев. Причина: недостаточная влажность воздуха. Обрезают кончики листьев, растение чаще опрыскивают и обмывают.

Пожелтение листьев. Причина: недостаточный полив. Следует отрегулировать режим полива.

Появление коричневых пятен на листьях. Причина: низкая температура воздуха в помещении или чрезмерный полив. Следует отрегулировать температурный или водный режим.

Лимон (Citrus limon)

Растение семейства рутовых (Rutaceae), родиной которого является тропическая Азия.

Лимон – небольшое вечнозеленое деревце высотой до 10 м, с пирамидальной или раскидистой кроной. Молодые побеги красновато-фиолетовые, у большинства сортов с колючками. Листья длиной до 10 см, очередные, продолговато-яйцевидные или продолговато-ланцетные, заостренные на конце, кожистые, блестящие, мелкозубчатые по краю, с характерным лимонным запахом, верхняя сторона темно-зеленая, нижняя – светло-зеленая, Цветки одиночные или собраны по 2–3 шт. в пазухах листьев, ароматные. Лепестки продолговато-линейные, сильно отогнутые, с внешней стороны с пурпурным отливом, с внутренней белые. Плод – ягодообразный, эллипсоидальный, суженный к обоим концам, длиной 6–12 см и диаметром 4–6 см, с гладкой или бугристой кожурой. Мякоть содержит 3–10 семян, кислая, зеленовато-желтая, сочная, разделена на 8–10 долек. Цветет в зависимости от сорта с мая по сентябрь. Плоды созревают в ноябре-декабре.

Уход. Растение светолюбивое, чувствительное к перемене освещения, поэтому его не рекомендуется переставлять с места на место. Летом поливают обильно; можно выносить на свежий воздух, притеняя от прямых солнечных лучей. Еженедельно вносят соответствующую подкормку.

Зимой содержат при температуре не выше 13–14 °С, поливают по мере необходимости, не допуская пересыхания земляного кома.

Размножают семенами, полуодревесневшими черенками, воздушными отводками, прививкой (окулировка). Семена высевают сразу после созревания. Выросшие из них 3–4-летние дички прививают для ускорения плодоношения. При посеве семенами лимон начинает плодоносить очень поздно – в возрасте 15 лет и более. Зеленые черенки нарезают в марте-апреле, обрабатывают гормонами для стимулирования корнеобразования. Укореняют в воде или смеси торфа с песком.

Для формирования кроны и ускорения плодоношения (плоды образуются на побегах 4-го и последующих порядков ветвления) регулярно обрезают и прищипывают побеги. Для этого на 1-м году жизни в феврале прищипывают верхушку, оставляя 4 листа. Через год верхушку срезают у развившихся за это время ветвей 1-го порядка, оставляя по 2 листа на каждой ветке. Таким образом формируют деревце до появления ветвей 4-го порядка, после чего формирование кроны заканчивают. Обрезают также появляющиеся в нижней части ствола или у основания листьев так называемые жировые побеги.

Трудности выращивания. Интенсивный рост в период покоя. Причина: высокая температура воздуха в помещении. Следует отрегулировать температурный режим.

Опадение листьев. Причина: избыточный или недостаточный полив. Нужно отрегулировать режим полива.

Побледнение окраски листьев. Причина: недостаток света или питательных веществ. Следует перенести растение в более светлое место или внести необходимые удобрения.

Лимон может поражаться щитовками.

Мамиллярия (Mamillaria)

Растение семейства кактусовых (Cactaceae), родиной которого являются пустынные и горные районы Центральной и Южной Америки.

Маммиллярия – род красивоцветущих кактусов с шаровидным или короткоцилиндрическим стеблем, покрытым цилиндрическими, коническими или пирамидальными сосочками (разросшаяся ткань на месте пазух листьев). На вершине сосочков образуются колючки, в аксилах (пазухах) – цветки и боковые побеги. Колючки различной длины, формы и окраски. Есть виды с длинными белыми волосками-щетинками. Цветки небольшие, красные, розовые, желтые, белые, расположены на вершинах побегов в виде венчиков в 2–3 ряда. Плоды съедобные, кисловатые на вкус, появляются через год после опыления.

В декоративном цветоводстве наибольшее распространение получили такие виды мамиллярии, как бокасская (M. bocasana), стройная (M. gracilis), перистая (M. plumosa), густо усеянные короткими белыми колючками или покрытые густыми седыми волосками, а также обильноцветущая мамиллярия отпрысковая (M. prolifera) и др.

Мамиллярия бокасская (M. bocasana) – красивоцветущее растение с шаровидным, сильно кустящимся голубовато-зеленым стеблем, образующим до нескольких десятков побегов, достигающих в диаметре 5–6 см. Сосочки длиной до 1 см, цилиндрические; ареолы круглые или овальные, покрыты желтоватыми волосками. Радиальные колючки (до 30 шт.) тонкие, волосовидные, слегка волнистые, белые. Центральные колючки (1–4 шт.) длиной до 2 см, крепкие, крючковидные, разной окраски: от желтой до красно-коричневой. Цветки многочисленные, длиной 1,5–2 см и диаметром до 1 см, внешняя сторона венчика розовая, внутренняя – светло-желтая. Есть разновидность с красно-коричневой полосой на лепестках. Цветет с ранней весны до середины лета. Плоды длиной до 1,5 см, яркие, малиново-красные.

Мамиллярия отпрысковая (M. prolifera) – неприхотливый кактус, образующий подушковидные колонии, с удлиненным темно-зеленым стеблем высотой 5–6 см и диаметром 3–4 см. Сосочки мясистые, расположены спиралевидно. Цветки мелкие, колокольчатые, длиной до 1,4 см, белые или желтоватые, с розовой полоской, образуются в верхней части стеблей в пазухах между сосочками. Цветение продолжается в течение 2–3 мес. Плоды длиной до 2 см, оранжево-красные.

Уход. Растение светолюбивое, хотя некоторые виды могут переносить полутень. В период вегетации поливают по мере подсыхания верхнего почвенного слоя; в сильную жару опрыскивают мягкой водой. Зимой содержат при температуре не ниже 10–12 °С, поливают редко, примерно 1 раз в 1 мес.

Пересаживают ежегодно весной, перед началом роста. После пересадки кактус переносят в тень и в течение 1 нед не поливают. Почвенную смесь составляют из листовой и дерновой земли и песка (2 : 1 : 1) с добавлением мелкого керамзита и древесного угля. Размножают семенным и вегетативным способом. Семена высевают весной. При вегетативном размножении срезают боковые побеги, подсушивают неделю и помещают во влажный песок.

Трудности выращивания. Вытягивание растения, появление бесцветных жидких щетинок на вершинах стеблей. Причина: переувлажнение почвы, слишком высокая температура воздуха, недостаток света. Следует сократить полив в период покоя и перенести растение в более прохладное светлое помещение.

Молочай (Euphorbia)

Растение семейства молочайных (Euphorbiaceae), в естественных условиях произрастает на территории Африки, в некоторых регионах Центральной и Южной Америки, Индии.

Молочай – род суккулентных однолетних и многолетних, травянистых и древесно-кустарниковых растений, содержащих млечный сок (отсюда название). Стебель длиной 1–1,5 м, толстый, ветвистый, прямостоячий или полегающий, светло– или темно-коричневый, с колючками. Листья у большинства видов очередные, цельные, округлые, продолговатые, иногда недоразвитые, длиной 3–12 см. Цветки длиной 2–7 см, однополые, обычно без околоцветника, собраны в сложные зонтичные соцветия, образующиеся в пазухах листьев, розовые, красные или оранжевые. Цветет в течение всего года, но в зимний период цветков значительно меньше. Плод – коробочка.

Молочай крупнорогий (E. grandicornis) – декоративное суккулентное древовидное растение высотой 1–2 м. Стебли мясистые, толщиной до 20 см, трехгранные, сильно изрезанные, густо усеяны парными колючками-прилистниками, светло-зеленые. Ребра шириной 3–7 см, крыловидные, волнистые, с мощным роговым краем серого цвета. Колючки (2 шт.) длиной 1,5–6 см, крепкие, светло-коричневые. Листья рудиментарные. Цветки мелкие, желтые, собраны в сложные щитковидные соцветия, располагающиеся на ребрах. Плоды кораллово-красные.

Молочай блестящий (E. splendens) – суккулентное кустарниковое растение с раскидистой кроной, в природе достигающее в высоту до 2 м. Стебли сильно ветвистые, прямостоячие, с коричневыми побегами, густо покрыты острыми щипами темно-фиолетового цвета. Листья овальные, обратносердцевидные, заостренные на концах, светло-зеленые. Цветки мелкие, на длинных цветоносах, образуются в пазухах листьев, алые. Цветет круглый год.

Есть разновидности, различающиеся размерами и формой листьев, стеблей и шипов, размером и окраской прицветников.

Молочай тирукалли (E. tirucalli) – суккулентное древовидное растение, в природе достигающее в высоту 10 м, с цилиндрическими, гладкими, темно-зелеными ветвями, в диаметре 5–7 мм. Листья мелкие, длиной 6–12 мм и шириной 1–1,5 мм, линейные или линейно-ланцетные, быстро осыпающиеся, расположены только в верхней части стебля.

Молочай тирукалли очень ядовит, его не следует размещать в местах, доступных маленьким детям.

Уход. Растение светолюбивое, в теплое время года желательно выносить его на свежий воздух. В период вегетации содержат при температуре не ниже 18 °С, поливают обильно мягкой водой; опрыскивание не требуется. В зимний период температура в помещении должна быть не ниже 13 °С; полив умеренный.

Молодые экземпляры пересаживают ежегодно, взрослые – по мере необходимости. Почвенную смесь составляют из дерновой и листовой земли и песка (1 : 2 : 2), с добавлением мелкого керамзита или кирпичной крошки.

Размножают семенами и вегетативно. Верхушечные черенки срезают, а выделяющийся сок обязательно смывают водой.

Трудности выращивания. Загнивание корней, появление пятнистости. Причина: переувлажнение почвы. Необходимо сократить объем воды при поливе.

Из насекомых-вредителей растение чаще всего поражается тлями, щитовками, трипсами.

Монстера (Monstera)

Растение семейства ароидных (Araceae), в природе распространенное в тропических и субтропических областях обоих полушарий.

Монстера – род декоративно-лиственных лиановидных и полуэпифитных растений, в природе достигающих в высоту 30–40 м. Стебель толстый, длинный, с длинными, изогнутыми, перепутанными между собой воздушными корнями, с помощью которых растение крепится к опоре. Листья крупные, в диаметре до 60 см, кожистые, глубоко рассеченные, со множеством отверстий разной формы и величины, с длинными черешками. Цветки мелкие, собраны в длинное соцветие-початок с покрывалом. Созревшие плоды съедобны, вкусом и запахом напоминают ананас. Сок растения ядовит.

Монстера восхитительная, или деликатесная (M. deliciosa) – декоративно-лиственная лиана с длинным лазящим стеблем, требующим опоры, из узлов которого развиваются длинные, шнуровидные, свисающие воздушные корни. Листья очень крупные, до 0,5 м в диаметре, округло-сердцевидные, с длинными желобчатыми черешками длиной до 1 м, темно-зеленые. У молодых растений листья цельные, у взрослых – глубокораздельные, продырявленные. Цветки мелкие, собраны в толстое соцветие-початок с широкояйцевидным светло-желтым покрывалом. Цветет редко. Плоды с ароматом и вкусом ананаса съедобны только после полного созревания.

Есть форма с белыми или кремовыми пятнами и штрихами на листьях.

Уход. Растению требуется рассеянный свет, оно хорошо растет в тени, не переносит прямых солнечных лучей. Летом поливают обильно, регулярно опрыскивают и время от времени протирают листья влажной губкой. В период вегетации 1 раз в 2 нед вносят комплексные удобрения. Зимой содержат при температуре не ниже 16–20 °С, поливают умеренно, почва должна быть всегда чуть влажной, но не допуская избыточного переувлаженения. В хорошо отапливаемом помещении время от времени растение опрыскивают.

Пересаживают молодые экземпляры ежегодно, взрослые (с 5–6 листьями) – по мере необходимости (лучше производить перевалку). Почвенную смесь для посадки составляют из дерновой и листовой земли, перегноя и речного песка (2 : 1 : 1 : 1). Требуется хороший дренаж. Несколько воздушных корней рекомендуется опустить в емкость с водой или присыпать землей, чтобы они снабжали питательными веществами растение.

Размножают черенками – частью стебля с 1–2 листьями, весной.

Трудности выращивания.Листья «плачут». Причина: переувлажнение почвы. Следует отрегулировать режим полива.

Пожелтение листьев. Причина: переувлажнение почвы или недостаток питательных веществ. Следует подсушить почву, отрегулировать водный режим или внести необходимые удобрения.

Загнивание стеблей. Причина: стеблевая гниль. Возникает в результате неправильных условий содержания: избыточная влажность, низкая температура в помещении. Растение следует пересадить в другую почву, обеспечить соответствующие условия для роста.

Побледнение окраски листьев, появление желтых пятен. Причина: избыток света. Следует переставить растение подальше от источника света.

Оголенный снизу ствол, появление мелких листьев бледной окраски. Причина: недостаток света. Следует переставить растение поближе к источнику света.

Появление коричневых пятен на листьях. Причина: сухой воздух. Следует почаще опрыскивать растение, повысить влажность воздуха в помещении.

Опунция (Opuntia)

Растение семейства кактусовых (Cactaceae), родиной которого является Мексика.

Опунция – род суккулентных кустарниковых растений с прямостоячими или стелющимися стеблями высотой до 6 м. Стебли плоские, цилиндрические или шаровидные, сочные, состоящие из члеников разной величины и формы. Характерной чертой опунции является наличие глохидий (мелкие тонкие колючки с зазубринами) в ареолах, которые при малейшем прикосновении осыпаются и легко впиваются в кожу, вызывая раздражение. Листья сочные, шиловидные, мелкие, скороопадающие. Цветки крупные, одиночные или собранны по нескольку штук, желтые, оранжевые, белые. Плоды (ягоды) многих видов опунции съедобны.

Опунция беловолосистая (О. leucotricha) – суккулентный кустарник или дерево высотой до 3–5 м. Членики мясистые, плоские, округлые или удлиненные, длиной до 20 см и шириной до 12 см, темно-зеленые; ареолы округлые. Колючки длиной до 5 см, гибкие, в виде щетинок, белые; глохидии светло-желтые. Цветки светло-желтые. Плоды – шаровидные ягоды длиной 4–6 см, розовые или красные, ароматные, съедобные.

В комнатных условиях цветет редко.

Опунция мелковолосистая (О. microdasys) – суккулентный кустарник высотой до 60 см. Членики округлые или слегка удлиненные, бархатистые на ощупь, длиной до 12 см и шириной до 10 см, ярко-зеленые. Колючек нет; глохидии золотисто-желтые. Цветки ярко– или серо-желтые. Есть разновидности с рыжими, коричневыми, белыми и светло-желтыми глохидиями.

Уход. Растение светолюбивое, в теплое время года можно выносить на свежий воздух. Поливают регулярно, умеренно. В период вегетации 1 раз в 1 мес вносят удобрения для кактусов. Пересаживают молодые экземпляры ежегодно, взрослые – по необходимости (через 1–2 года). Почвенную смесь составляют из выветрившейся глины, листовой и дерновой земли и крупнозернистого песка (1 : 2 : 1 : 1), с добавлением кирпичной крошки и древесного угля.

Размножают черенками.

Трудности выращивания. Появление коричневых пятен. Причина: появление вредителей. Следует обработать растение специальным инсектицидным препаратом.

Засыхание и опадение концевых сегментов. Причина: неправильный уход (низкая температура в помещении, закисание почвы и т. п.). Следует устранить все ошибки в содержании.

Чаще всего растение поражается паутинными клещами, мучнистым червецом или трипсами.

Офиопогон (Ophiopogon)

Растение семейства лилейных (Liliaceae), родиной которого является Япония.

Офиопогон – род многолетних травянистых растений высотой 20–60 см. Листья узкие, линейные, свисающие, собраны у основания в пучки, темно-зеленые, есть пестролистные формы. Цветки небольшие, многочисленные, собраны в узкие колосовидные соцветия. Окраска венчика разнообразная: от белой до лиловой. Плоды – синие ягоды.

Офиопогон ябуран (O. jaburan) – травянистое растение высотой до 60 см. Листья длиной до 80 см и шириной 0,6–1,2 см, линейные, собраны в прикорневые розетки, темно-зеленые. Цветки многочисленные, мелкие, собраны по 3–8 шт. в плотные колосовидные соцветия на безлистных цветоносах высотой до 60 см, белые или лиловые. Околоцветник бокаловидный, с короткой трубкой. Цветет летом. Есть формы с фиолетовыми цветками и желтой каймой по краю листа.

Офиопогон японский (O. japonicum) – вид, сходный с предыдущим. Растение высотой 25–30 см. Листья длиной до 20 см и шириной 1,5 см, узкие, линейные, темно-зеленые. Цветки мелкие, светло-лиловые, колокольчатые, собраны в колосовидные соцветия.

Уход. Растение светолюбивое, но может расти в полутени. В теплое время года желательно выносить на свежий воздух, притеняя от прямых солнечных лучей. Поливают регулярно, часто опрыскивают. Подкормку вносят 1 раз в 2 мес. Зимой содержат при температуре 10–15 °С, поливают умеренно. Пересаживают 1 раз в 2–3 года. Почвенную смесь составляют из листовой и дерновой земли (1 : 1) с небольшим добавлением речного песка.

Размножают делением корневища при пересадке или семенами.

Трудности выращивания. Растение неприхотливое. При неблагоприятных условиях содержания поражается трипсами и паутинным клещом.

Пеперомия (Peperomia)

Растение семейства перечных (Piperaceae), родиной которого является Центральная Америка.

Пеперомия – род вечнозеленых травянистых растений с кустовидной, прямостоячей или ампельной формой куста. Стебли толстые, прямостоячие, полегающие или ползучие, длиной до 1,5 м; есть виды с укороченными стеблями. Листья мясистые, цельные, бархатистые или гладкие, глянцевые, разнообразной формы и окраски. Цветки небольшие, малодекоративные, собраны в мелкие соцветия-початки, колосья или метелки.

Пеперомия серебристая (P. argyreia) – низкорослое компактное растение с коротким ветвящимся розовато-зеленым стеблем. Листья округло-яйцевидные, длиной 6–9 см и шириной 5–8 см, собраны в розетки, темно-зеленые с серебристыми полосками, с перламутровым оттенком. Цветки мелкие, зеленовато-белые, собраны в тонкое соцветие.

Пеперомия сморщенная (P. caperata) – красивоцветущее низкорослое растение высотой до 10 см. Листья длиной 2–4 см и шириной 1,5–3 см, яйцевидные, бархатистые, гофрированные, темно-зеленые с коричневатым оттенком. Цветки длинные, тонкие, белоснежные, собраны в колосовидные соцветия. Есть форма с белыми по краю листьями.

Уход. Растение светолюбивое, но ему требуется защита от прямых солнечных лучей (листья становятся тусклыми). Летом поливают обильно, не допуская закисания почвы, время от времени опрыскивают.

Зимой содержат при температуре не ниже 16–18 °С, полив сокращают; требуется дополнительное освещение.

Пересаживают по мере необходимости в невысокую посуду. Почвенную смесь составляют из листовой, торфяной и перегнойной земли и речного песка (1 : 1 : 1 : 0,5).

Размножают весной верхушечными черенками или семенами.

Трудности выращивания. Загнивание стеблей и корневой системы. Причина: переувлажнение почвы. Необходимо уменьшить объем воды при поливе.

Изменение окраски листьев. Причина: недостаток освещения. Рекомендуется переставить растение в более светлое место.

Переския (Pereskia)

Растение семейства кактусовых (Cactaceae), родиной которого является Южная Америка.

Переския – род суккулентных крупных кустарников или низкорослых деревьев с крепкими, прямыми и колючими стеблями, иногда с ползучими ветвями. Ареолы находятся в пазухах листьев; колючки расположены одиночно или пучками. Листья развитые, зеленые или пурпурные, опадают в период покоя. Цветки широко открытые, часто собраны в соцветие, розовые, белые или оранжево-красные, с приятным ароматом. Плоды – шарообразные ягоды, гладкие, желтые, съедобны.

Листья и плоды некоторых видов перескии употребляют в пищу (для приготовления салатов), из растений создают живые изгороди.

Перескию часто используют в качестве подвоя для прививки других кактусов (в частности, шлюмбергеры).

Переския шиповатая (P. aculeate) – листовой лиановидный кактус с одревесневающими стеблями. Побеги лазающие, цепляющиеся за опору с помощью крепких шипов. Колючки длиной до 3 см, прямые, шипы (2–3 шт.) загнуты вниз. Листья мясистые, длиной 5–10 см и шириной до 6 см, плотные, кожистые, верхняя сторона зеленая, нижняя – красноватая. Цветки диаметром до 4 см, белые или розовые, с сильным лимонным запахом.

Плоды – желтые ягоды диаметром до 2 см, съедобные, сладковато-кислые на вкус.

Переския Годсеффа (P. godseffiana) – листовой кактус с одревесневающими стеблями. Побеги прямостоячие, длиной до 1,5 м. Колючки прямые, длиной до 3 см, сначала красные, затем темнеют. Шипы отсутствуют. Листья длиной до 8 см и шириной до 6 см, плотные, кожистые, верхняя сторона зелено-желтая, нижняя – красно-фиолетовая. Цветки диаметром до 4 см, белые или розовые, с лимонным запахом.

Уход. Растение тепло– и светолюбивое, требует защиты от прямых солнечных лучей. В период вегетации поливают обильно, но после того как подсохнет верхний почвенный слой. Время от времени опрыскивают мягкой водой. Начиная с весны, вносят комплексные удобрения 3–4 раза за сезон. Зимой растение содержат в теплом помещении при температуре 12–16 °С, поливают по мере необходимости. Молодые экземпляры пересаживают ежегодно весной, взрослые – 1 раз в 2–3 года. Почвенную смесь составляют из листовой земли и крупнозернистого песка (2 : 1), с добавлением древесного угля.

Размножают стеблевыми черенками весной или летом. Черенки подсушивают в течение нескольких дней, затем высаживают в рыхлую почвенную смесь.

Трудности выращивания. При неблагоприятных условиях содержания повреждается мучнистым червецом, паутинным клещом и щитовкой.

Плектрантус (Plectranthus)

Растение семейства губоцветных (Labiatae), в естественных условиях произрастающее в тропических районах Африки, Японии, Малайзии, Полинезии.

В народе называют также «крапивка», «петушья шпора», «мухогон».

Плектрантус – род декоративно-лиственных травянистых или кустарниковых многолетников. Растения прямостоячие, быстрорастущие, высотой 60–120 см в высоту с ветвящимися четырехгранными, опушенными побегами. Листья длиной до 10 см, широкие, широкояйцевидные, дваждыпильчатые по краю, волосистые, похожи на листья крапивы, со своеобразным резким ароматом, напоминающим мяту. Цветки мелкие, собраны в сложные кистевидные соцветия, душистые, голубоватые, по форме напоминают шпору.

Ароматические эфирные масла растения обладают тонизирующим и фитонцидным действием.

Плектрантус кустарниковый (P. fruticosus) – прямостоячий кустарник высотой до 120 см с ветвящимися, четырехгранными, опушенными побегами. Листья длиной до 10 см, супротивные, широкояйцевидные, дваждыпильчатые по краю, опушенные, с сильным запахом. Цветки мелкие, длиной до 1 см, малодекоративные, собраны в верхушечные рыхлые сложные кистевидные соцветия, голубые, сиреневые или синие, душистые.

Листья при растирании издают своеобразный запах, напоминающий камфору, который не выносят многие насекомые: моль, комары, мухи.

Плектрантус Эртендаля (P. oertendahlii) – травянистое или полукустарниковое растение с ползучими побегами длиной до 40 см. Листья длиной до 6 см, супротивные, округлые или широкояйцевидные, городчатые по краю, верхняя сторона темно-зеленая с белыми полосами по жилкам, нижняя – красноватая, опушенная. Цветки длиной до 1,5 см, собраны в верхушечные рыхлые кистевидные соцветия, белые или светло-лиловые.

Плектрантус южный (P. australis) – вид сходный с предыдущим. Листья до 6 см в диаметре, голые, круглые, зубчатые по краю, блестящие, светло-зеленые, красноватые на солнце. Цветки мелкие, белые или лиловатые, собраны в кистевидные верхушечные соцветия.

Уход. Растение теневыносливое, может расти как на свету, так и в полутени. Летом рекомендуется выносить на свежий воздух, защищая от прямых солнечных лучей. В период вегетации поливают регулярно, почва должна быть всегда чуть влажной, ежедневно опрыскивают; минеральные и органические удобрения вносят 1 раз в 2 нед, зимой и осенью не подкармливают. Зимой содержат при температуре не ниже 10–16 °С, полив ограниченный. Пересаживают через 1–2 года. Почвенную смесь составляют из дерновой и листовой земли и песка (1 : 3 : 1).

Размножают верхушечными черенками весной или летом.

Перед началом цветения рекомендуется обрезать побеги.

Трудности выращивания. Растение неприхотливое, иногда повреждается червецом и паутинным клещом.

Плющ (Hedera)

Растение из семейства аралиевых (Araliaceae), распространено повсеместно в Европе и Азии, на Азорских и Канарских островах, в Японии.

Плющ – род вечнозеленых лиановидных растений, на побегах которых расположены корни-присоски, позволяющие подниматься на высокие скалы и деревья и оплетать их густым ковром зеленых листьев. Старые стебли плюща со временем одревесневают.

У разных видов плюща форма и окраска листьев могут быть очень разнообразными. Форма варьируется от цельной до глубоко рассеченной, есть листья с гладкими краями, курчавые или волнистые. Встречаются пестролистные виды.

Плющ обыкновенный (H. helix) – декоративно-лиственное растение с деревянистым, разветвленным, ползучим стеблем длиной 10–80 м, прикрепляющимся к опоре многочисленными присосковидными корешками. Листья кожистые, глянцевые, лопастные, темно-зеленые с серебристыми жилками. Цветки неброские, мелкие, желто-зеленые, собранные в сложные зонтиковидные соцветия. По окончании цветения появляются плоды – округлые черные ягоды. Цветет в августе-октябре. Плоды созревают на следующее лето.

Уход. Растение неприхотливое, хорошо переносит тень. Летом его притеняют от попадания прямых солнечных лучей, часто поливают и опрыскивают. В период вегетации подкармливают жидкими минеральными удобрениями 1 раз в мес.

Зимой содержат при температуре около 10 °С, поливают умеренно, следя за тем, чтобы не пересыхал земляной ком. Молодые экземпляры пересаживают ежегодно, взрослые – 1 раз в 2–3 года.

Почвенную смесь составляют дерновой, листовой и перегнойной земли и речного песка (3 : 1 : 1 : 1).

Размножают вегетативным способом. Верхушечные черенки или части побегов срезают в июле-августе. Погруженные в воду или влажный песок, черенки очень быстро укореняются, особенно в помещении с повышенной влажностью воздуха. Если воздух сухой, ящик с песком следует накрыть полиэтиленовой пленкой и опрыскивать 1–2 раза в день.

Трудности выращивания. Опадание листьев. Причина: переувлажнение почвы. Следует сократить объем воды при поливе.

Пожелтение листьев. Причина: поражение паутинным клещом. Рекомендуется несколько раз в день опрыскивать растение чистой водой. При необходимости обработать инсектицидным препаратом.

Птерис (Pteris)

Растение семейства птерисовых (Pteridoideae), родиной которого является о. Крит.

Птерис – род декоративно-лиственных папоротниковых растений с ползучим корневищем, покрытым непрозрачными чешуями или волосками. Листья длиной до 30 см и шириной 20 см, жесткие, кожистые, темно-зеленые, разнообразные по строению: от перистых и трехраздельных до многократноперистых. По краю листа расположен ценосорус, прикрытый ложным линейным покрывальцем.

Черешки длиной до 30 см, зеленые, желтые, коричневатые.

В комнатной культуре наиболее распространены птерис критский, птерис многонадрезный и птерис длиннолистный.

Птерис критский (P. cretica), или орляк – декоративно-лиственный папоротник с ползучим корневищем. Листья длиной до 60 см и шириной 10–20 см, кожистые, продолговатые, рассеченные на сегменты, на длинных голых черешках, оливково-зеленые, пятнистые или украшенные белой полосой. Ценосорус расположен по краевой жилке. Есть много садовых форм.

Птерис длиннолистный (P. longifolia) – декоративно-лиственный папоротник с наземным коротким, ползучим корневищем, покрытым рыжими или светло-коричневыми линейными чешуйками. Листья длиной 40–50 см и шириной 8–25 см, перистые, с 20–30 парами сегментов, темно-зеленые. Черешок крепкий, желто-коричневый, покрыт светло-коричневыми чешуйками.

Уход. Растение неприхотливое, его можно выращивать как в хорошо освещенном месте, так и в полутени. Требуется защита от попадания прямых солнечных лучей. В период активного роста поливают часто и обильно, ежедневно опрыскивают, 1 раз в мес вносят удобрения. Зимой содержат при температуре 12 °С, пестролистные формы – не ниже 17 °С, полив сокращают, не допуская пересыхания земляного кома. Пересаживают ежегодно. Во время пересадки корневище разрезают на части, места срезов присыпают толченым углем и каждую часть высаживают в отдельный горшок. Почвенную смесь составляют из дерновой и листовой земли и песка (1 : 2 : 1).

Размножают спорами и делением взрослого растения. Споры высевают в небольшие емкости, наполненные смесью песка, торфа и листовой земли, и накрывают стеклом или пленкой, не засыпая почвой. Это довольно трудоемкий способ, поэтому удобнее размножать птерис вегетативным путем.

Трудности выращивания. Деформация листьев. Причина: поражение тлей. Следует обработать растение мыльным раствором, настоем табака, карбофоса или актелина.

Пятнистость, пожелтение листьев. Причина: поражение щитовками. Необходимо обработать растение раствором карбофоса или рогора.

Бурые пятна на краях листьев. Причина: излишне сухой воздух в помещении. Следует чаще опрыскивать растение.

Из насекомых-вредителей наибольший вред растению наносят щитовка и тля.

Седум (Sedum)

Растение семейства толстянковых (Crassulaceae), в естественных условиях произрастающее в умеренном поясе Северного полушария, преимущественно в Евразии, Южной Африке и Южной Америке.

Седум – род суккулентных травянистых, кустарниковых и полукустарниковых растений. Листья мясистые, цельные, большей частью очередные и сидячие, различной формы. Цветки мелкие, звездчатые, обоеполые, чаще собраны в зонтиковидные, метельчатые или щитковидные соцветия различной окраски – от розовой до темно-красной. Плод – многолистовка.

В декоративном цветоводстве в основном используются мелкие ползучие и вьющиеся виды седумов. Они эффектно смотрятся в низких подвесных вазах и кашпо. Кустарниковый или древовидный седум подходит для напольных композиций.

Седум Моргана (S. morganianum) – декоративно-лиственное суккулентное растение. Стебли длиной 40–60 см, сильно ветвящиеся у основания, густооблиственные, свисающие или стелющиеся, голубовато-зеленые. Листья длиной до 2 см и шириной до 8 см, мясистые, изогнуто-шиловидные, плотно прижатые к стеблю, светло-зеленые с восковым голубоватым налетом, легко опадающие. Цветки небольшие, собраны по 6–12 шт. в небольшие верхушечные соцветия, белые, пурпурные или розовые.

Седум карнеум (S. carneum) – декоративно-лиственное суккулентное растение. Стебли стелющиеся по земле, мясистые, приподнимающиеся, слабоветвистые. Листья мелкие, сидячие, очередные, полуцилиндрические, линейные или продолговато-ланцетные, суженные к верхушке, бледно-зеленые.

Уход. Растение тепло– и светолюбивое. В период роста и цветения растение необходимо обильно поливать, не допуская застоя воды. Зимой содержат в светлом и прохладном помещении при температуре не выше 10 °С, поливают редко. Пересаживают по мере необходимости. Почвенную смесь составляют из глинисто-дерновой и листовой земли, компоста и речного песка (1 : 2 : 1 : 1), с добавлением кирпичной крошки или мелкого керамзита.

Размножают семенами, стеблевыми и листовыми черенками.

Трудности выращивания. Пожелтение листьев. Причина: избыточное содержание азота в воде для полива. Следует поливать растение мягкой водой.

Загнивание корневой системы. Причина: переувлажнение почвы, отсутствие дренажа. Необходимо в каждую емкость поместить дренажный слой толщиной около 0,25 от общей высоты посуды.

Толстянка (Crassula)

Растение семейства толстянковых (Crassulaceae), родиной его является Южная Африка.

Толстянка – род древесных и травянистых декоративно-лиственных растений. Имеет крупный прямостоячий стебель со множеством ветвей и мясистых зеленых листьев, образующих крону. Исключением является толстянка плауновидная, у которой стоячие стебли по мере роста постепенно становятся полегающими. Листья у растения округлые, слегка вытянутые в длину, обычно зеленые, цветки мелкие, собраны в метельчатые соцветия.

Среди всех известных видов толстянки особенно популярны толстянка древовидная, толстянка ковровая, толстянка овальная, толстянка плауновидная, толстянка портулаковая.

Толстянка портулаковая (C. portulacea) – ветвистое кустовидное растение с толстыми рубцеватыми темно-зелеными стеблями. Листья длиной до 5 см и шириной 2 см, сочные, блестящие, узкообратнояйцевидные, темно-зеленые, с беловатыми воздушными корнями, с возрастом краснеющими или буреющими. Цветки мелкие, малодекоративные, розовые или белые.

Толстянка древовидная (C. arborescens) – древовидное или кустовидное растение высотой до 1,5 м, с сильно ветвистым округлым, одревесневающим стеблем со следами опавших листьев в виде выпуклых светлых рубцов. Листья обратнояйцевидные, суженные к основанию, мясистые, зеленые с сизым налетом, с красной каймой и пунцовыми вкраплениями на нижней стороне. Цветки мелкие, малодекоративные, собраны в метельчатое соцветие, белые.

Уход. Растение предпочитает светлые места, летом его можно выносить на свежий воздух, но необходимо притенять от прямых солнечных лучей. Не требует частого полива и дополнительного опрыскивания. Удобрения вносят 1 раз в 1 мес. Зимой содержат при температуре 8–12 °С. Взрослые растения пересаживают каждые 2–3 года. Почвенную смесь составляют из глинисто-дерновой и листовой земли, перегноя и речного песка (2 : 1 : 1 : 1). Размножают листовыми и стеблевыми черенками, которые перед посадкой подсушивают в тени в течение 7–14 дней.

Трудности выращивания. Появление пятнистости и загнивание корней. Причина: переувлажнение почвы. Необходимо отрегулировать и сократить полив.

Деформация листьев. Причина: поражение тлей. Следует обработать листья настоем табака или раствором хозяйственного мыла.

Из насекомых-вредителей толстянку чаще всего поражают тли, некоторые виды щитовок и мучнистые червецы.

Тунбергия (Thunbergia)

Растение семейства акантовых (Acanthaceae), в природе произрастающее в тропиках Восточного полушария.

Тунбергия – род травянистых быстрорастущих растений с длинными вьющимися одревесневающими стеблями. Листья сердцевидные, супротивные. Цветки диаметром 2–5 см, трубчатые, воронковидные, белые или ярко-желтые с черным центром. Плод – коробочка.

В декоративном цветоводстве используют для вертикального озеленения.

Тунбергия крылатая (T. alata) – красивоцветущее вьющееся растение с одревесневшими ребристыми ветвящимися стеблями длиной 2–2,5 м, слабо опушенными. Листья длиной до 8 см, супротивные, сердцевидные или стреловидные, по краям зазубренные, опушенные, зеленые. Цветки одиночные, диаметром 3–5 см, пазушные, ароматные. Окраска венчика разнообразная: белая, кремовая, оранжево-желтая, желтая, оранжевая, светло-коричневая, всегда с лиловым, коричневым или черным зевом. Цветет в августе-сентябре.

Тунбергия прямостоячая (T. erecta) – красивоцветущее кустарниковое растение высотой до 1,8 м, со слегка ребристым стеблем. Листья длиной до 6 см и шириной 4 см, супротивные, сидячие, ланцетные или яйцевидные, волнистые ли неясно зубчатые по краю. Цветки длиной до 1 см, пазушные, одиночные, с зубчатой чашечкой. Венчик ярко-фиолетовый, трубка с внешней стороны белая, с внутренней желтая. Период цветения – с мая по август. Плод – коробочка.

Тунбергия душистая (T. fragrans) – красивоцветущее травянистое лиановидное растение. Стебли длиной до 6 м, одревесневшие, ребристые, ветвящиеся, опушенные. Листья длиной до 7 см, супротивные, треугольные или стреловидные, с острой верхушкой, с верхней стороны темно-зеленые, с нижней – более светлые. Цветки в диаметре до 5 см, одиночные, пазушные; венчик белый; чашечка небольшая, с многочисленными беловатыми зубцами.

Уход. Растение светолюбивое, летом его можно выносить на свежий воздух. В период вегетации поливают регулярно и обильно, время от времени опрыскивают; удобрения вносят 1 раз в 2–3 нед.

Зимой содержат при температуре 14–16 °С, поливают умеренно, не допуская пересыхания земляного кома.

Пересаживают весной в легкую рыхлую землю. Почвенную смесь составляют из дерновой, листовой и торфяной земли и речного песка. (1 : 1 : 0,5 : 0,5). Размножают в марте семенами, образующимися при искусственном опылении, которые высевают весной, и черенками.

Трудности выращивания. Растение легко поражается паутинным клещом.

Фатсия (Fatsia)

Растение семейства аралиевых (Araliaceae), родиной его является Япония.

Фатсия (или аралия) – род эффектных декоративно-лиственных растений высотой 1–1,2 м. Листья крупные, достигают 35 см в диаметре, кожистые, ярко-зеленые или пестрые, пальчатой формы. В помещениях цветет редко, цветки белые, собраны в зонтиковидные соцветия.

Фатсию из-за ее крупных размеров используют в основном для озеленения больших помещений. Наиболее популярными являются такие сорта фатсии, как Альбомаргината, Ретикулата – кустистые, с белыми или пестро-желтыми листьями, а также Мозери – с очень крупными ярко-зелеными листьями.

В летне-осенний период растение можно выносить на свежий воздух и устанавливать в затененном месте.

Фатсия японская (F. japonica) – декоративно-лиственное дерево высотой до 1,5 м, со слабоветвящимся стволом, покрытым светло-бурой корой. Листья диаметром до 30 см, очередные, черешковые, пальчато-раздельные, доли широколанцетные, пильчатые по краю, кожистые, глянцевые. Черешки вздутые в основании, с буроватым опадающим опушением. Цветки мелкие, белые или желтовато-зеленые, собраны в верхушечные соцветия. Плоды ягодообразные, темно-синие. Есть формы с листьями, окрашенными на концах долей в белый или кремовый цвет, с желтой каймой по краю.

Уход. Растение светолюбивое, поэтому лучше всего развивается в светлом или полутенистом помещении. В период активного роста (май-сентябрь) поливают обильно, но не переувлажняя земляной ком, 2 раза в 1 мес вносят удобрения. Фатсии для нормального роста и развития требуется высокая влажность воздуха, поэтому горшок с растением лучше всего установить на поддон, наполненный влажной галькой. Листья регулярно обмывают водой комнатной температуры. Зимой содержат при температуре 6–10 °С, пестролистные формы – 14–16 °С, поливают по мере необходимости. Пересаживают весной. Почвенную смесь составляют из дерновой и листовой земли и речного песка (2 : 1 : 1). Размножают семенами, черенками или воздушными отводками. Укоренившиеся черенки высаживают в подогретый субстрат (25 °С) и содержат в помещении с высокой влажностью воздуха.

Трудности выращивания. Белый налет на листьях, загнивание корней. Причина: поражение мучнистой росой. Необходимо отрегулировать водный режим и обработать растение специальными препаратами.

Высыхание и опадание листьев, появление на них липкой медвяной росы, бурых пятен, пожелтение листьев. Причина: поражение щитовкой или белокрылкой. Необходимо протереть листья тампоном, смоченным в мыльном растворе или настое табака, или обработать специальными химическими препаратами.

Из насекомых-вредителей чаще всего поражается щитовками и белокрылкой.

Фатсхедера (Fatshedera)

Растение семейства аралиевых (Araliaceae).

Фатсхедера – гибрид плюща и фатсии. Может иметь кустовидную форму или виться по опоре. Растение декоративно-лиственное, высотой до 5 м, с тонким прямостоячим стеблем. Листья трех– или пятилопастные, желтоватые, пестро окрашенные.

Немногочисленные виды этого растения имеют высокие декоративные свойства.

Фатсхедера Лизе (F. Lizei) – декоративно-лиственное вьющееся растение с одревесневающим, лазающим стеблем длиной 1–3 м. Листья длиной до 20 см и шириной 30 см, кленовидные, тройчато– или пальчато-лопастные листья, кожистые, глянцевые, на длинных черешках, темно-зеленые. Есть формы с белыми, неправильной формы пятнами по краю листовой пластинки. Цветки желтые или зеленовато-желтые, собраны в маленькие шаровидные соцветия– зонтики, образующие в верхушечные метелки.

Уход. Растение неприхотливое, его можно размещать как в светлом, так и в тенистом месте; не переносит сквозняков. Летом можно выносить на свежий воздух, притеняя от прямых солнечных лучей. В период вегетации поливают часто и обильно, ежедневно опрыскивают, время от времени листья полезно обмывать от грязи. Зимой содержат при температуре 10–15 °С, поливают умеренно. Для того чтобы получить пышный куст, молодые и взрослые растения ежегодно пересаживают. Почвенную смесь составляют из дерновой и перегнойной земли и речного песка (2 : 1 : 1). В целях предотвращения застоя воды в емкости нужно устроить дренаж из смеси керамзита, битого кирпича, засыпанных на 0,3 высоты емкости. Размножают воздушными отводками или верхушечными черенками, семенами, делением куста.

Трудности выращивания. Пожелтение и опадание листьев. Причина: неправильный уход за растением. Необходимо создать оптимальные условия для нормального роста и развития.

Фикус (Ficus)

Растение семейства тутовых (Moracea), родиной которого являются тропические страны.

Фикус – род декоративно-лиственных деревьев, кустарников, лиан и эпифитов, характерной особенностью которых является наличие млечного сока. Большинство видов вечнозеленые, хотя есть и листопадные. Соцветия фикусов очень своеобразны и по форме напоминают ягодообразные плоды: полые, округлые или грушевидные, с небольшим отверстием наверху. В полости этой ягоды расположены мелкие раздельнополые цветки, опыляемые насекомыми.

Фикус карика (F. karica), или инжир, винная ягода, фиговое дерево – декоративно-лиственное плодовое растение, одно– или двудомное, с редкой кроной, бурой трещиноватой корой, в природе достигающее 10 м в высоту. Ветви изогнутые, направлены вверх, молодые ветви оливково-зеленые или серые. Листья длиной до 20 см и шириной 15 см, кожистые, опадающие, пальчатые, трех– или пятилопастные, симметричные, верхняя сторона шероховатая, нижняя мягкопушенная, светло-зеленая. Цветки собраны в полости грушевидного соцветия. Соплодия длиной 5–8 см и диаметром 5 см, одиночные, грушевидные или приплюснуто-шаровидные, различной окраски: от светло-желтой до фиолетово-бурой. Плоды – мелкие орешки, погруженные в ткань разросшихся соплодий. Цветет в апреле-мае.

Для комнатного разведения рекомендуется брать такие сорта этого фикуса, которые развиваются без оплодотворения.

Фикус ржаволистный (F. rubiginosa) – декоративно-лиственное вечнозеленое растение. Молодые побеги красноватые. Листья длиной до 12 см, эллиптические, с острой верхушкой и округлым основанием, верхняя сторона гладкая, темно-зеленая, нижняя покрыта коричневым пушком.

Фикус эластичный (F. elastica) – широко распространенное комнатное растение с прямым маловетвистым стволом. Листья длиной 18–35 см, кожистые, продолговатые, блестящие, очередные, гладкие, цельнокрайние. В комнатах цветет редко. Млечный сок ядовит.

Уход. Фикусы неприхотливы, теневыносливы. В зимний период их лучше держать далеко от окна; летом можно выносить на открытый воздух. Растения следует предохранять от сквозняков. Осенью, ранней весной и летом фикус поливают обильно, ежедневно опрыскивают. Зимой содержат при температуре не более 13 °С, полив сокращают. Растения, не достигшие 3-летнего возраста, пересаживают ежегодно, взрослые – 1 раз в 3–4 года. Почвенную смесь составляют из дерновой и торфяной земли и речного песка (1 : 1 : 1). Размножают семенами, черенками и воздушными отводками.

Трудности выращивания. Сбрасывание листьев, загнивание корней. Причина: избыточное увлажнение. Следует отрегулировать режим полива.

Филодендрон (Philodendron)

Растение семейства ароидных (Аrасеае), родиной которого являются тропики и субтропики Америки.

Филодендрон – род лазающих лиан с длинными тонкими стеблями. Декоративность растению придают его красивые листья: крупные, достигающие в диаметре 1 м, они отличаются разнообразием форм и размеров. Для филодендронов характерно особое чередование листьев: каждый черешковый образуется внутри чешуевидного листа.

В декоративном цветоводстве филодендроны используют в основном для вертикального озеленения.

Следует помнить о том, что эти растения ядовиты, их сок может вызвать раздражение слизистой оболочки глаз и носа.

Филодендрон лазающий (Ph. scandens) – декоративно-лиственное лиановидное растение с тонким стеблем длиной до 3 м. Листья длиной 5–8 см, сердцевидные, с длиннозаостренными кончиками, кожистые, глянцевые, бронзовые, с возрастом зеленеющие, с бледно-зелеными черешками длиной 5–10 см. Есть разновидности с зелеными листьями с металлическим блеском, а также с мелкими красновато-коричневыми листьями. В комнатной культуре не цветет.

Филодендрон Зелло (P. selloum) – имеет древовидный стебель высотой до 1,5 м и большие (длиной до 90 см) рассеченные листья дельтовидной формы.

Филодендрон изящный (Ph. elegans) – Этот вид отличается крупными (длиной до 70 см и шириной до 50 см), перисто-рассеченными листьями на длинных черешках.

Условия выращивания. Растение теневыносливое. Оптимальная температура для выращивания – 18–20 °С. Летом поливают обильно, ежедневно по нескольку раз в день опрыскивают. Землю вокруг ствола и опору покрывают мхом, который постоянно поддерживают во влажном состоянии. В период вегетации 1 раз в 1 мес подкармливают органическими и минеральными удобрениями. Зимой полив сокращают, не допуская пересыхания земляного кома.

Пересаживают 1 раз в 2–3 года. Почвенную смесь составляют из дерновой и листовой земли и речного песка (1 : 3 : 1), с добавлением мелкой гальки и торфа. Размножают стеблевыми черенками, которые хорошо укореняются во влажном песке.

Трудности выращивания. Загнивание корневища. Причина: избыток влаги. Необходимо следить за тем, чтобы вода в поддоне не застаивалась.

Пожелтение листьев. Причина: недостаток влаги. Следует чаще поливать растение и следить за влажностью воздуха в помещении.

Появление пятнистости на листьях. Причина: попадание на них прямых солнечных лучей. Следует притенить растение.

Фиттония (Fittonia)

Растение семейства акантовых (Acanthaceae), в природе встречается в тропических лесах Южной Америки.

Фиттония – род низкорослых многолетних вечнозеленых полукустарников. Молодые листья светло-зеленые, взрослые – темно-зеленые. Листовые пластинки изрезаны яркими прожилками серебристо-белого или красного цвета. Цветки мелкие, малодекоративные, собраны в колосовидные соцветия.

Наиболее часто фиттонию используют как почвопокровное растение.

Фиттония Вершаффельта (F. verschaffeltii) – декоративно-лиственное невысокое травянистое растение с обильно ветвящимися, густоопушенными стеблями. Побеги распростертые, укореняющиеся в узлах. Листья длиной до 10 см, супротивные, черешковые, овальные, с округлым или сердцевидным основанием, цельнокрайние, голые или редкоопушенные, темно-зеленые или темно-оливковые, с ярко-красными или серебристо-белыми прожилками. Цветки желтые, мелкие, малодекоративные, собраны в колосовидные соцветия. Есть формы с белыми прожилками, а также мелколистные.

Фиттония гигантская (F. gigantea) – декоративно-лиственное растение высотой до 60 см, с прямостоячими или косо восходящими одревесневающими побегами. Листья длиной до 16 см, широкоэллиптические или почти сердцевидные, блестящие, темно-зеленые с красноватыми жилками. Цветки светло-красные с коричневым отливом, с желтым пятном на нижней губе венчика.

Фиттония серебристожильчатая (F. argyroneura) – декоративно-лиственное травянистое растение со стелющимися побегами. Листья мелкие, овальные, светло-зеленые с серебристыми жилками.

Уход. Фиттонию располагают в светлых или слегка затененных местах, защищенных от прямых солнечных лучей, при температуре 18–25 °С. Поливают умеренно, не допуская пересыхания земляного кома. 2–3 раза в 1 нед рекомендуется осуществлять мелкокапельное опрыскивание растения теплой водой. Пересаживают не чаще 1 раза в 3–4 года. Почвенную смесь составляют из листовой земли, торфа и речного песка (4 : 1 : 1). Размножают весной или летом верхушечными черенками, которые хорошо укореняются во влажном теплом песке.

Трудности выращивания. Появление на листьях белого налета. Причина: мучнистая роса. Необходимо удалить пораженные листья и обработать растение раствором серы.

Поражение листьев. Причина: серая гниль. Следует удалить пораженные листья и обработать растение бордоской жидкостью.

Пожелтение молодых побегов. Причина: поражение щитовками. Необходимо опылить растение 2%-ным раствором карбофоса и повысить в помещении влажность воздуха. Через 5–7 дней обработку следует повторить.

Хойя (Hoya)

Растение семейства ластовниевых (Asclepiadaceae), в природе произрастает на островах Тихого океана, в Австралии, Индии и Китае. Второе название – восковой плющ.

Хойя – род лиановидных, кустарниковых и стелющихся растений. Листья длиной 5–8 см и шириной 3–4 см, плотные, кожистые, овальные. Окраска варьируется от светло– до темно-зеленой и пятнистой. Цветки звездчатые, белые или кремовые, с розовой коронкой, собраны по 8–10 шт. в зонтичные соцветия. Цветки хойи выделяют нектар и обладают превосходным запахом. После их увядания цветоножки не отмирают, и через некоторое время на них развиваются новые бутоны. При хорошем уходе восковой плющ цветет в течение всего года.

В декоративном цветоводстве наибольшее распространение получили хойя мясистая и хойя прекрасная.

Хойя мясистая (H. carnosa) – одревесневающая лазающая лиана с побегами длиной до 6–7 м. Листья длиной 7–8 см, жесткие, мясистые, овальные, темно-зеленые. Цветки диаметром 1,5–2 см, белые с розовой коронкой, восковидные (отсюда название «восковой плющ»), с сильным приятным ароматом, собраны в пазушные зонтиковидные соцветия. На коронке каждого цветка образуется капля нектара. Есть формы с желтоватой полосой по краю листа, с розоватой и кремовой окраской листьев; карликовая форма с укороченным стеблем.

Хойя прекрасная (H. bella) – небольшое кустовидное растение с побегами длиной до 50 см. Листья длиной до 3 см, мясистые, суккулентные, яйцевидно-ланцетные, заостренные на конце, зеленые. Цветки в диаметре до 1,5 см, собраны в зонтиковидные соцветия на концах побегов, белые с красновато-фиолетовой коронкой, ароматные.

Уход. Растение тепло– и светолюбивое, требуется защита от прямых солнечных лучей. В теплое время года поливают обильно, ежедневно опрыскивают. Недопустимо располагать хойю вблизи отопительных приборов и на сквозняках. Зимой содержат при температуре не ниже 12–13 °С, полив сокращают, не допуская пересыхания земляного кома. Молодые экземпляры пересаживают ежегодно, взрослые – 1 раз в 2–3 года. Почвенную смесь составляют из листовой и глинисто-дерновой земли, песка и торфа (1 : 2 : 1 : 1). Размножают в конце февраля – начале марта стеблевыми черенками, которые хорошо укореняются в воде или во влажном песке, смешанном с торфом.

Трудности выращивания. Опадание цветков и бутонов. Причина: недостаток освещения. Следует перенести хойю в более светлое помещение.

Пятнистость листьев. Причина: солнечный ожог. Необходимо притенить растение от прямых солнечных лучей.

Цереус (Cereus)

Растение семейства кактусовых (Cactaceae), родиной которого является Южная Америка.

Цереус – род древовидных и кустарниковых (реже стелющихся) кактусов с ветвящимся стеблем высотой от 1,5 до 20 м. Ребра острые, крупные; колючки крепкие, длинные. Цветки белые, розовые или красные, с большой длинной трубкой, воронковидные, одиночные, длиной до 16 см, распускаются ночью. Цветочные трубки светло-зеленые, покрыты мягкими гладкими чешуйками. Лепестки кремово-белые с коричневыми краями. После окончания цветения образуется плод – круглая бледно-желтая или красная ягода.

Цереус перувианский (C. peruvianus) – древовидное суккулентное растение высотой до 3 м, с мощным мясистым стеблем серо-зеленого цвета, ветвящимся от основания. У молодых растений побеги голубоватые, покрыты восковым налетом; у взрослых – серо-зеленые. Ребра (6–8 шт.), плоские; ареолы коричневатые. Колючек 5–6 шт., центральная колючка (1 шт.) длиной до 2 см, от светло-коричневого до красно-коричневого цвета. Цветки длиной до 16 см, широко раскрытые, белые. Цветочные трубки светло-зеленые, покрыты мягкими чешуйками; лепестки кремовые, красно-коричневые по краю. Плоды округлые, в диаметре до 6,5 см, от светло-желтых до оранжевых.

Уход. Растение светолюбивое растение, прекрасно растет при искусственном освещении; легко переносит сухой воздух, не требует частого опрыскивания. В период вегетации поливают умеренно. Зимой содержат при температуре не ниже 15–18 °С, поливают редко.

Пересаживают в марте-апреле в смесь из дерновой и листовой земли, глины и крупнозернистого песка (2 : 2 : 1 : 2). В качестве дренажа используют гашеную известь, битый кирпич и древесный уголь. Размножают черенками, которые после срезки подсушивают в течение 2–3 дней, а затем укореняют в песке.

Трудности выращивания. Появление пятен гнили. Причина: избыточный полив, особенно в зимнее время. Необходимо отрегулировать режим полива растения.

Появление пробковых пятен на стебле. Причина: переохлаждение растения или поражение вредителями. В первом случае необходимо повысить температуру воздуха в помещении; во втором – обработать специальными средствами.

Появление белых пушистых пятен на поверхности стебля. Причина: поражение мучнистым червецом. Необходимо обработать растение тампоном, смоченным в инсектицидном растворе.

Циперус (Cyperus)

Растение семейства осоковых (Cyperaceae), родиной которого считается тропическая Африка и остров Мадагаскар. В природе циперус произрастает вблизи водоемов, на болотах, по берегам небольших речек. Второе название – папирус.

Циперус – род одно– и многолетних травянистых растений. Главным украшением циперусов является листва – легкая, собранная в верхней части стебля и раскинутая в виде зонтика. Растение используют в композициях для аранжировок, оформлении декоративных водоемов, он прекрасно дополняет растительность зимнего сада. Циперус хорошо растет в аквариумах.

Циперус очереднолистный (C. alternifolius) – декоративно-лиственное растение высотой до 1,5 м. Стебли прямые, изящные, тростникововидные, в разрезе трехгранные или округлые, голые. Листья длиной до 25 см и шириной 0,5–1 см, узколинейные, остроконечные, красиво изогнутые, собраны в верхней части стебля в короноподобную розетку. Цветки мелкие, желтоватые, малодекоративные, собраны в соцветия-колоски на концах стебля и в пазухах листьев. В хороших условиях растение цветет в течение всего года.

Уход. Циперус наиболее интенсивно растет в хорошо освещенных местах. В помещении, где находится циперус, температура воздуха должна быть достаточно высокой и не опускаться ниже 15 °С; при температуре ниже 10 °С растение прекращает рост. Временные и недолгие охлаждения ниже 15 °С растение выдерживает, но это плохо сказывается на дальнейшем его развитии, а заморозки, даже непродолжительные, могут привести к его гибели.

Растение влаголюбивое; 2 раза в мес необходимо вносить цветочные минеральные удобрения. Летом можно выносить на свежий воздух, размещать лучше всего около водоема или источника воды. В зимнее время полив значительно сокращают и убирают поддон.

В помещение, где растет циперус, не должно быть слишком сухим. Для того чтобы растение не погибло, необходимо регулярно опрыскивать его водой, если влажность воздуха низкая.

Пересаживают через 1–2 года. Почвенную смесь составляют из листовой, дерновой и торфяной земли и речного песка (1 : 4 : 2 : 1).

Размножают делением куста и верхушечными черенками. Черенки помещают в субстрат или в воду комнатной температуры, причем черенки можно опустить в воду зонтиками вниз. Через 2–3 нед они укоренятся.

Можно размножать циперус и семенами, но при этом необходимо помнить, что семенам для проращивания нужен дневной свет и их нельзя присыпать землей.

Трудности выращивания. Высыхание кончиков листьев. Причина: низкая влажность в помещении. Необходимо повысить влажность воздуха.

В результате неправильного ухода растение может заболеть или его могут поразить паутинные клещи и трипсы.

Шеффлера (Schefflera)

Растение семейства аралиевых (Araliaceae). В природе встречается на территории Австралии, Восточной и Южной Азии.

Шеффлера – род тропических двудомных вечнозеленых кустарников, небольших деревьев и лиан. Особую декоративность растению придают необычного строения листья, расходящиеся от кончика черешка, как спицы зонта. Цветки мелкие, собраны в сложное метельчатое или кистевидное соцветие. В культуре цветет редко.

Шеффлера восьмилисточковая (Sch. octophylla) – декоративно-лиственное небольшое дерево или кустарник с ажурной кроной. Листья очередные, пальчатосложные, на длинных черешках. Листочки (6–8 шт.) длиной 7–15 см, шириной 2,5–5 см, эллиптические, на коротких (длиной 1–2 см) черешочках. Цветки мелкие, белые, собранны в сложные метельчатые соцветия-зонтики.

Уход. Растение светолюбивое, но требуется защита от прямых солнечных лучей. В теплое время года поливают умеренно, ежедневно опрыскивают, удобрения вносят 1 раз в 2 нед; растение можно выносить на свежий воздух. Зимой содержат при температуре 14–18 °С, поливают по мере необходимости, не допуская пересыхания земляного кома, опрыскивают 2–3 раза в 1 нед.

Пересаживают 1 раз в 2–3 года. Почвенную смесь составляют из дерновой и листовой земли и торфа (1 : 1 : 1). Шеффлера быстро разрастается, поэтому ее рекомендуется пересаживать в горшки большого объема. После пересадки побеги прищипывают.

Размножают семенами или стеблевыми черенками, которые хорошо укореняются под пленкой. Субстрат рекомендуется подогревать до температуры 20–22 °С.

Трудности выращивания. Опадание листьев. Причина: слишком низкая температура. Нужно следить за тем, чтобы в помещении было не холоднее 12 °С.

Пожелтение и опадание листьев. Причина: поражение паутинными клещами. Следует опрыскивать растение 2–3 раза в день теплой чистой водой. При сильном поражении рекомендуется опрыскать его инсектицидным препаратом.

Пожелтение листьев, появление медвяной росы. Причина: поражение щитовками. Следует счистить щитовок с листьев мягким тампоном, смоченным в растворе хозяйственного мыла или настое табака. Через 5–7 дней обработку необходимо повторить.

Эсхинантус (Aeschynanthus)

Растение семейства геснериевых (Gesneriaceae), родиной которого являются тропические леса Малайского архипелага.

Эсхинантус – род многолетних вечнозеленых растений с длинными свисающими побегами черновато-коричневого цвета. Листья кожистые, овальные, длиной до 10 см. Цветки длиной 9–10 см, ярко-красные, зелено-желтые или красно-коричневые, опушенные; чашечка крупная, бокалообразная. Цветет в конце весны или начале лета.

Великолепно смотрится в подвесных корзинках или кашпо. К сожалению, эсхинантус очень трудно выращивать в комнатных условиях.

Эсхинантус красивый (A. speciosus) – растение цветет небольшими цветками, собранными по 10–12 шт. в пучки на концах побегов. Чашечка небольшая, рассеченная на 5 долей.

Эсхинантус прекрасный (A. pulcher) – отличается более мелкими листьями с красноватым краем и красноватыми стеблями. Чашечка зеленая, сверху красноватая, венчик ярко-красный, в зеве палево-розовый, длиной до 6 см.

Уход. Растение тепло– и светолюбивое, но может расти в полутени. Летом поливают часто и обильно, не допуская переувлажнения земляного кома, ежедневно опрыскивают; 1 раз в 2 нед вносят удобрения. Зимой содержат при температуре не ниже 17 °С, полив сокращают.

Каждый год весной обрезают и пересаживают в новый субстрат.

Размножают неодревесневшими черенками ранней весной или семенами, которые рассыпают по мокрому песку, но не засыпают сверху.

Трудности выращивания. Сбрасывание листьев, осыпание цветочных почек. Причина: недостаток влаги. Необходимо изменить режим полива растения.

Загнивание основания стебля. Причина: избыточный полив. Поливать необходимо только после высыхания земляного кома.

Юкка (Yucca)

Растение семейства агавовых (Agavaceae), в природе произрастающее на территории Северной Америки.

Юкка – род древовидных растений. Листья длиной до 1 м, жесткие, мечевидные, широколанцетные, линейно-ланцетные или линейные, собраны пучком в верхней части ствола, зеленые или сизые. Цветки колокольчатовидные, длиной до 8 см, белые, розовые или фиолетовые, собраны в крупные метельчатые соцветия, достигающие 60 см в длину.

В комнатных условиях юкка растет очень медленно. Обычно в одном горшке располагают несколько растений различной высоты, что придает юкке необыкновенно декоративный вид. Чаще всего ее используют в качестве декоративно-лиственной культуры.

Юкка алоэлистная (Y. aloifolia) – древовидное растение высотой до 4 м. Листья длиной до 45 см и шириной до 3 см, мечевидные, темно-зеленые с сизым налетом, собраны в пучок в верхней части стебля. Есть разновидности с белой каймой, с белыми и желтыми полосами на листьях, а также с пурпурными листовыми пластинками. Цветки крупные, длиной до 6 см, колокольчатые, крупные, белые, собраны в метельчатые соцветия.

Юкка славная (Y. gloriosa) – один из самых миниатюрных представителей данного рода. Высота растения не превышает 1,5 м. Листья заостренные, колючие на концах, с бурой окантовкой по краям. Цветки белые, собраны в пирамидальное соцветие.

Уход. Растение светолюбивое, летом его можно выносить на свежий воздух. В период вегетации поливают умеренно, после подсыхания верхнего почвенного слоя; 2 раза в мес вносят комплексные удобрения. Растение хорошо переносит сухой воздух в помещении, в теплое время года его рекомендуется опрыскивать не чаще 1 раза в 1 нед. Зимой содержат в светлых помещениях при температуре 10–14 °С. Молодые экземпляры пересаживают 1 раз в 2 года, в дальнейшем – по мере необходимости. Почвенную смесь составляют из листовой, дерновой земли и песка (1 : 1 : 1). У взрослых растений каждую весну рекомендуется аккуратно заменять верхний слой почвы.

Размножают семенами, стеблевыми и верхушечными черенками, а также корневыми отпрысками. Семена проращивают в теплом субстрате при температуре 22–25 °С.

Трудности выращивания. Пожелтение листьев, загнивание ствола. Причина: избыток влаги. Следует сократить полив и установить растение в более светлом и сухом помещении.

Пожелтение молодых листьев. Причина: поражение растения щитовками. Необходимо счистить щитовок с листьев мягким тампоном, смоченным в мыльном растворе. Через 5–7 дней процедуру следует повторить. В случае сильного поражения растение обрабатывают раствором карбофоса или рогора.

Пожелтение и опадание листьев. Причина: поражение паутинным клещом. Следует в течение 2 нед 2–3 раза в день опрыскивать растение чистой водой комнатной температуры. При сильном поражении его рекомендуется обрабатывать инсектицидными препаратами.

Глава 7

Витражи

Из истории витражей

Витраж (от лат. vitrum – «стекло») – декоративная цветная композиция из стекла или другого пропускающего свет материала. Витражи обычно устанавливают в окнах, дверных проемах, межкомнатных перегородках.

В технике витража изготавливают фрагменты потолка, панно, ширмы, элементы мебели, светильники и т. д. В строительстве под витражом понимают также сплошное остекление фасада здания.

Витражи широко используются в оформлении различных по назначению помещений. Игра проходящих сквозь цветные стекла лучей света позволяет придать интерьеру эмоциональную окраску, сделать его более выразительным, подчеркнуть тот или иной архитектурный стиль. С помощью витражей можно не только украсить помещение, но и, правильно подобрав сочетание цветов, зрительно изменить его пропорции.

История витражей уходит в далекое прошлое. Ученые-археологи считают, что впервые цветное оконное стекло появилось в Древнем Египте и Риме (найденные осколки витражей датируются II тысячелетием до н. э. и I в. до н. э. соответственно). В те времена стекло окрашивали с помощью окиси и закиси меди (красный, зеленый и голубой цвет), окиси марганца (пурпурно-фиолетовый цвет), окиси кобальта (синий цвет), окиси свинца (желтый цвет) и т. д. Все перечисленные красители сходят в состав природных минералов.

Позднее, в IV в. н. э., когда центром стекловарения стала Византия, цветное стекло широко использовали для заполнения оконных проемов. Именно оно служило украшением оконных рам в Софийском соборе, построенном в 537 г. н. э.

Цветные оконные стекла изготавливали также в арабских государствах. Так, при раскопках на территории древней Самарры были обнаружены фрагменты листового прозрачного стекла с желтоватым оттенком, датированные IX в. н. э. В XIII в. н. э. появились так называемые аравийские стеклянные окна, представлявшие собой вставленные в камень куски стекла.

Здесь следует заметить, что древнее листовое стекло отличалось от современного не только химическим составом исходной стекломассы, но и технологией изготовления.

Древнее оконное стекло выдували. Археологами были найдены фрагменты стекла разных сортов. По-видимому, в то время существовало несколько способов выдувания листового строительного стекла. Один из способов заключался в том, что из набора стекломассы сначала выдували цилиндрический сосуд. Далее заготовку охлаждали, после чего, предварительно сделав продольный надрез, ставили в печь для расправления.

А в Киевской Руси такие стекла изготавливали, выдувая предварительно заготовку воронкообразной формы. После этого отбивали дно полученного сосуда, которое в дальнейшем служило в качестве оконного стекла.

Однако некоторые ученые предполагают, что стекло в Древней Руси изготавливали следующим способом: заготовку сначала сплющивали, а затем переносили на понтию и, вращая заготовку вокруг оси, придавали ей форму абсолютно плоского диска, толщина которого составляла, как правило, 2–3 мм, а диаметр – до 1,5 м.

Но вернемся к витражам. В Европе первые витражи использовались для украшения католических храмов (один из них датируется 540 г. н. э.). Украшенные росписью оконные стекла появились в Германии в начале X в. н. э.

А уже в середине следующего столетия окрашивание листового стекла получило самое широкое распространение и в других странах.

В древности технология изготовления витражей была достаточно проста. Сначала на лист бумаги наносили орнамент. После этого делали своеобразные шаблоны отдельных деталей рисунка, которые должны были быть выполнены красками разного цвета. Затем по шаблонам из цельного листа стекла изготавливали отдельные фрагменты и окрашивали. После этого их покрывали эмалью, обжигали и собирали рисунок, скрепляя детали с по-мощью свинцовых полос. Затем всю конструкцию укрепляли арматурой и вставляли в оконную раму.

В ранних оконных витражах использовали преимущественно стилизованные растительные рисунки и орнаменты. Из цветов преобладали красный и синий.

К XII в. большое распространение получило изготовление медальонных витражей. Такие изделия представляли собой листовое стекло, поверхность которого украшали сюжетными композициями, чаще на историческую тему, заключенными в круг или квадрат.

Фрагмент медальонного витража. Франция, ХII в.

Медальонные витражи собирали из небольших разноцветных кусочков стекла. Причем составленные композиции всегда соответствовали стилю того или иного здания.

Помимо медальонных, в XII в. изготавливали витражи с изображением святых и библейских сюжетов, а также портретов исторических лиц и легендарных персонажей. Это искусство достигло особенно пышного расцвета к XV в. Примером могут служить витражи готических французских соборов в Пуатье, Сен-Дени, Шартре, Бурже и Париже, а также соборов в Италии, Швейцарии, Германии и других странах.

В Англии оконное стекло стали расписывать примерно с XII в. Витражами здесь обычно украшали окна соборов.

Особого внимания заслуживают витражи с изображениями святых, украшающие польские соборы, датированные XIV–XV вв.

Пик развития витражного искусства приходится на период с XIV по XVII в. В XIV в. был открыт метод окраски стекла серебром в желтый цвет: азотнокислое серебро смешивали в охрой и декстриновым клеем, наносили полученную смесь на стекло и обжигали при температуре 550–600 °С. Затем стекло охлаждали и счищали с его поверхности состав. В это же время мастера научились варить бесцветное стекло сравнительно более высокого качества и делать пластины больших размеров. Это позволило уменьшить количество швов в витражах и увеличить площадь фрагментов рисунка.

В этот период техника изготовления оконных витражей несколько изменилась. Теперь витражи стали составлять не из отдельных фрагментов, а расписывать красками самое обычное, прозрачное листовое стекло.

Витраж «Король Мапассех». Йоркский собор. Англия, ХV в.

Однако этот способ декорирования стекла нисколько не умаляет заслуги и достижения мастеров-стеклоделов, а также художественную ценность витражей. Напротив, этот метод украшения позволил создавать на стекле картины различной сложности. Для примера достаточно будет сказать, что на оконное стекло с помощью красок переносили полотна известных художников эпохи Возрождения.

С середины XIX в. отмечается рост интереса к витражам. Во многом это было связано с развитием промышленности, в том числе и стекольной.

В Англии была основана дизайнерская компания, одним из направлений работы которой стало изготовление витражных окон (в 1862 г. их витраж получил высокую награду на международной выставке в Лондоне). Распространению витражного искусства способствовало развитие дизайнерских фирм, пропагандировавших новые приемы оформления интерьеров.

В ХIХ в. Американцем Л. Дж. Миллетом была изобретена прогрессивная технология изготовления цветного стекла. Другой гражданин США, Л. Тиффани также многое сделал для развития витражного искусства. Он воссоздал и развил технологию окраски стекла оксидами различных металлов и стал производить цветное художественное стекло в промышленных масштабах. Тиффани стал применять при работе с витражами технологию многослойного стекла, что позволяло с высокой точностью добиться необходимого оттенка. В 1893 г. витражи Тиффани, изготовленные из стекла, перламутра и драгоценных камней, получили признание на Чикагской международной выставке и принесли ему известность не только в Америке, но и в Европе. Фирма Тиффани занималась промышленным производством витражных окон (по некоторым данным, было изготовлено около 5000 витражей с различными сюжетами – от библейских и мифологических до абстрактных). Продукция компании пользовалась огромным спросом вплоть до Первой мировой войны.

В ХХ в. искусство изготовления витражей получило дальнейшее развитие. Витражи стали использовать, для того чтобы придать архитектурным композициям большую выразительность. Во Франции в середине века появилась группа художников-оформителей оконных стекол. Более всех своими работами славились мастера: Жак Вийон (в 1957 г. расписывал окна собора в Меце), Герен (прославился витражами, выполненными для павильона на монреальской выставке 1967 г.), Фернан Леже.

В Россию стекло, в том числе и цветное, долгое время импортировали, а изготовленное промышленным способом отечественное оконное стекло известно с XVII в., когда в селе Духанино был построен стекольный завод. Хотя на территории древних городов Гродно, Галича, Чернигова и Новгорода археологами были найдены фрагменты цветных витражей, относящихся к XIII в., долгое время использование витражей при строительстве в России было крайне ограничено в силу культурных традиций и климатических условий. В православных церквях цветным стеклом лишь иногда украшали оконные проемы. Как правило, в древности витражи выполняли из небольших кусочков цветного (различных оттенков голубого и зеленого, красного и желтого, а также насыщенного синего, алого, фиолетового) стекла, которые сплавляли между собой. Такие витражи отделывали обычно тонкой рамкой из красной меди.

Витраж «Девушка с голубями». Работа Фернана Леже, Франция, 1951 г.

Более широкое распространение витражи получили в светских интерьерах: здесь использовали как составленные из кусочков цветного стекла витражи, так и роспись по стеклу и слюде.

В XVIII в. витражное искусство в России поднялось на новую ступень развития. В это время М. В. Ломоносов разработал производство из стекла смальты, предназначенной для украшения оконных стекол, и построил в селе Усть-Рудица завод по ее производству.

С XIX в. Петербургским стекольным заводом было выпущено несколько витражей – копий с картин известных художников. Ими украсили затем окна некоторых государственных зданий: Академии художеств, Оружейной палаты и др.

В XIX в. в России стали возводиться здания, в проекте которых специальным пунктом обозначали использование витражей для отделки оконных проемов. Витражи использовали для украшения интерьеров дворцов и особняков дворянских фамилий. К этому же периоду относится использование витражей в строительстве церквей.

Наиболее известен витраж Исаакиевского собора «Вознесение Христа», выполненный в 1843–1847 гг. мастером А. Айнмиллером. При его изготовлении использовались различные технологии: роспись красками по стеклу с последующим обжигом и механическая шлифовка.

Многие известные российские художники (Н. К. Рерих, В. Н. Васнецов, В. Ф. Волькотт, Ф. О. Шехтель, М. А. Врубель) часто обращались к витражной живописи. В качестве примера можно привести витраж работы Врубеля. Он был изготовлен в конце XIX в. по заказу Саввы Тимофеевича Морозова, который украсил им окно своего нового особняка.

Витраж «Рыцарь». Работа М. А. Врубеля, Россия, 90-е годы XIX

Во второй половине XIX в. появилась витражная мастерская В. Д. Сверчкова, а в 1899 году были открыты специальные училища (училище барона Штиглица в Петербурге и Строгановское училище в Москве), где готовили мастеров-витражистов. На промышленную основу изготовление витражей было поставлено в России в конце XIX в. Только в Петербурге в то время было около 20 мастерских.

После революции интерес к витражному искусству в России возрождался довольно долго. В 1939 г. в Москве был создан Московский институт прикладного и декоративного искусства, в котором были факультет монументально-декоративной живописи и отделение художественной обработки стекла и пластмасс. В послевоенные годы выпускники института изготовили витражи для хореографического училища при Большом театре.

В советской России стекло и витражи в архитектуре получили наибольшее распространение начиная с 1950-х гг.

Витраж «Морское дно». Литва, 1960 г.

В это время появились витражи из блоков околотого стекла на цементной основе, отличающиеся объемными формами. Велись работы в области изготовления витражного стекла. В частности, был усовершенствован метод получения тонких накладных слоев цветного стекла, наносимых на поверхность бесцветного, а также разработана технология получения витражных стекол различных цветов толщиной до 250 мм (стеклянных витражных блоков). В середине XX в. особой популярностью пользовались витражи, выполненные латвийскими и литовскими мастерами. Из всей плеяды витражистов можно особо выделить имена таких художников, как Е. Бине, Э. Вейланд, А. Гарбаускас, А. Стошкус, К. Моркунас.

В России центром изготовления витражей является Комбинат декоративно-оформительского искусства при Московском отделении художественного фонда Российской Федерации.

Витраж «Портрет Яна Райниса». Латвия, начало 1950-х гг.

Отдельно следует выделить витражи, созданные при Московском высшем художественно-промышленном училище под руководством художника-витражиста В. П. Статуна. Кроме того, на кафедре художественной керамики и стекла этого училища был разработан способ варения стекла-смальты, предназначенного для украшения оконных стекол с применением сборно-разборной формы. Это новшество значительно облегчило и ускорило производство витражей.

Витраж «Луговые травы»

В 1970-е г. в СССР было создано практически столько же витражей, что и за предыдущие 20 лет. Ими украшали правительственные здания, учреждения культуры, гостиницы.

Витраж «Рассвет». Работа В. П. Статуна, 1968 г.

Фрагмент витража «Пчелка». Работа В. П. Статуна, 1964 г.

Впоследствии интерес к данному виду изобразительного искусства значительно снизился, и лишь сегодня можно говорить о его возрождении. В насто-ящее время витражи часто используют для украшения домов и квартир. Появилось множество фирм, которые изготавливают витражи по новым технологиям (на основе цельного стекла с применением цветного ламината, накладные витражи и т. д.). Они предлагают как уже готовые эскизы в различных стилях, так и выполняют эксклюзивные витражи с учетом всех пожеланий заказчика.

Виды витражей

Существует несколько основных видов витражей, различающихся техникой исполнения и используемыми материалами.

Классический витраж

Классический витраж изготавливают из различных по форме и размерам кусочков цветного стекла, которые скрепляют между собой протяжками методом пайки. Каркас изготавливают из металла (свинца, латуни). Классиче-ские витражи широко используют для декорирования помещений, так как в данной технике возможно выполнять различные по стилю и сюжету работы, подходящие к конкретному интерьеру.

Фацетный витраж

Технология изготовления фацетного витража напоминает классическую, однако куски цветного стекла перед сборкой обрабатывают особым образом: по периметру снимают фацет (фаску), что увеличивает преломляющую способность стекла и обеспечивает интересную игру световых лучей. Для каркаса используют латунь или медь (эти материалы более прочные, чем свинец). Фацетные витражи используют обычно для межкомнатных перегородок, украшают ими двери и мебель.

Дверь, украшенная витражом

Тиффани

Данный вид витража изготавливают из кусочков цветного стекла, края которых оборачивают специально предназначенной для этого медной фольгой и затем лудят. По сравнению с классическим, витраж в технике тиффани весит значительно меньше, но при этом не утрачивает прочности, что существенно расширяет границы его использования в интерьере (вплоть до отделки потолков). Техника тиффани позволяет при соединении фрагментов витража придать готовому изделию практически любую форму, поэтому используется для изготовления различных предметов интерьера: светильников, каминных экранов, фантазийных скульптурных композиций.

Фьюзинг, или спечной витраж

Витражи в технике фьюзинга получают путем спекания нескольких слоев цветного стекла. Вначале из разноцветного стекла вырезают согласно эскизу отдельные элементы, укладывают их в определенном порядке на цельный лист стекла и помещают в специальную печь, где происходит сплавление фрагментов. Данный метод позволяет получить интересные цветовые эффекты, а также создать рельефные элементы витража, что, в свою очередь, дает возможность реализовать самые оригинальные проекты.

Пескоструйный витраж

Данный вид витража изготавливают из цельного стеклянного листа, на поверхность которого с помощью специального оборудования наносят рисунок. Вначале изготавливают трафарет, который накладывают на стекло, а затем обрабатывают открытые участки песком, который подают под давлением. В результате поверхность становится матовой. Выполненные в пескоструйной технике витражи изысканно смотрятся в классических интерьерах. Они не требуют каркасов, поэтому выглядят легкими, воздушными.

Блочный витраж

Блочный витраж изготавливают из толстых кусков цветного стекла (блоков), которые скрепляют между собой бетоном. Такие витражи используют обычно для декорирования помещений, имеющих большую площадь.

Травленый витраж

Травленый витраж выполняют из цельного листа стекла. На него накладывают изготовленные из специальных материалов трафареты и обрабатывают открытые участки плавиковой кислотой, которая разрушает стекло.

В результате получается вдавленный рисунок. Чтобы добиться рельефности рисунка, травление можно выполнять в несколько этапов, чтобы сделать те или иные фрагменты рисунка более или менее глубокими.

Живописный витраж

Данная техника предполагает воспроизведение на цельном листе стекла какого-либо рисунка с помощью специальных красок. Существует множество приемов росписи по стеклу, что дает возможность изготавливать различные по сюжету и цветовому решению витражи, прекрасно гармонирующие с архитектурным стилем помещения. Кстати, живописный витраж проще всего изготовить самостоятельно (подробнее об этом будет рассказано ниже).

Зеркальный витраж

Зеркальный витраж изготавливают путем напыления на обратную поверхность стеклянного листа нитрида титана в виде какого-либо рисунка. При этом можно регулировать отражающую способность витража, достигая интересных эффектов.

Комбинированный витраж

Комбинированный витраж создают с помощью нескольких перечисленных выше технологий. Данная техника помогает добиться оригинальных оптических и световых эффектов и позволяет мастеру наиболее полно реализовать свой замысел. Комбинированные витражи уместны в любых интерьерах, от классических до ультрасовременных.

Техника изготовления витражей

Изготовление витражей требует не только художественного вкуса, но и виртуозного обращения с таким хрупким материалом, как стекло. Прежде чем приступить непосредственно к описанию техники изготовления витражей, необходимо дать советы по выполнению основных стекольных работ.

Основные приемы работы с листовым стеклом

Как разрезать стекло

Как правило, для того чтобы разрезать лист стекла, используют специальный стеклорез или алмаз. Но в том случае, если в нужный момент их не оказалось под рукой, можно воспользоваться изготовленными вручную угольными карандашами.

Такие карандаши делают из смеси березового или липового древесного угля и гуммиарабика. Последний представляет собой водный раствор смолы особого вида акации и обладает клеящими свойствами. Для того чтобы изготовить карандаши, необходимо смешать растертый в порошок уголь с гуммиарабиком до получения густой вязкой массы. Ее затем нужно разделить на несколько частей и сформировать небольшие палочки. Перед использованием такие карандаши следует хорошо просушить, а после этого подпилить трехгранным напильником.

Во время нарезания стекла отточенный конец карандаша поджигают и ведут им по контуру линии отреза листа. После этого стекло надламывают по образовавшимся трещинам.

Витринное стекло лучше всего разрезать с помощью электростеклореза, который можно сделать своими руками. Таким приспособлением достаточно легко можно разрезать стекло толщиной до 10–12 мм.

Изготавливают его из обычной бельевой прищепки. Зажимы ее подпиливают и обмазывают асбестом. Далее между зажимами закрепляют нихромовую проволоку, которая будет служить спиралью. Ее размещают так, чтобы «ветви» не соприкасались друг с другом, в целях предотвращения короткого замыкания. После этого на свободные концы проволоки надевают фарфоровые бусинки или прикрепляют керамические изоляторы и затем соединяют их с монтажными проводами диаметром 0,5–0,75 мм (типа МГШВ). Их в свою очередь соединяют с понижающим трансформатором (или автомобильным аккумулятором), напряжение которого на вторичной обмотке составляет приблизительно 10–12 В.

Перед резкой следует протереть поверхность стекла, удаляя пылинки и грязь. После этого лист кладут на ровную поверхность и с помощью алмаза и линейки намечают линию разреза.

Далее проволоку толщиной 0,8–1 мм укладывают по проложенной линии и слева прикрепляют груз весом 0,5–1 кг. При этом необходимо следить за тем, чтобы проволока была хорошо и равномерно натянута, а также достаточно плотно прилегала к стеклу.

На обоих концах проволоки прикрепляют провода диаметром 1,5–2 мм. Их присоединяют к прибору ЛАТР с силой тока 9 А, после чего подключают к электрической сети. Уровень напряжения должен быть таким, чтобы проволока под действием тока приобрела красно-коричневый цвет. Далее стекло разламывают по линии надреза.

Сверление стекла

Сверление такого сложного в обработке материала, как стекло, требует применения специальных методов.

Отверстие небольшого диаметра (до 4 мм) можно сделать с помощью обычного сверла, которое необходимо предварительно закалить. Для этого его раскаляют, зажав пассатижами и удерживая над огнем газовой горелки. Причем нагревать нужно только острие. После того как оно накалится добела, его нужно немедленно охладить, поместив в сургуч. Когда последний перестанет плавиться и остынет, сверло убирают.

В том случае, если нужно проделать отверстие в небольшом стеклянном изделии, последнее предварительно погружают в воду. Для этого берут подходящую емкость, такую, чтобы было удобно работать и чтобы изделие в нем не съезжало. Нужно налить туда холодную воду, причем она должна лишь слегка покрывать поверхность стекла.

Если этот метод не подходит из-за крупного размера стекла, сверление проводят следующим образом. Уже вставленное в станок или дрель острие сверла хорошо смачивают путем опускания в скипидар. Вынимать сверло нужно аккуратно, чтобы не стряхнуть жидкость.

Лист стекла при этом следует расположить горизонтально на какой-либо твердой плоскости.

Отверстие в стекле можно также проточить, следуя рекомендациям, приведенным ниже. В патрон дрели вместо сверла вставляют небольшой обрезок медной проволоки. При этом сверление будет происходить с помощью специальной пасты. Ее изготавливают из следующих компонентов:

– камфора (порошок) – 1 часть;

– скипидар – 2 части;

– наждачный порошок – 4 части.

Камфору растворяют в скипидаре. Затем в полученную массу всыпают крупнозернистый порошок наждака. Все хорошо перемешивают. Затем массу выкладывают на место, намеченное под отверстие. Стекло готово для сверления.

Следующий способ сверления похож на предыдущий, но более усовершенствован. Вместо медной проволоки применяется трубка.

Сверление стекла с использованием медной трубки: 1 – патрон дрели; 2 – медная трубка; 3 – ограждение из пластилина; 4 – корундовый порошок; 5 – стекло

Предварительно подготавливают поверхность. Из пластилина или замазки на стекле делают кольцеобразный борт с центром в точке предполагаемого сверления. Диаметр кольца должен составлять около 5 см, высота стенок – примерно 1 см. В круг заливают массу из корундового порошка, разведенного водой. Но лучше приготовить пасту, рецепт которой указан выше. Затем производят сверление.

Для работы надо выбрать идеально прямую трубку либо проволоку. Учитывается и боковое шлифование стенок отверстия. В результате полученное отверстие будет немного больше диаметра применяемого инструмента.

Если нужно проделать в стекле довольно крупное отверстие, а сверла подходящего диаметра нет под рукой, то тогда можно обойтись без сверления.

Сначала подготавливают поверхность стекла, для чего ее обезжиривают с помощью тампона, смоченного в ацетоне, спирте или бензине.

Далее потребуется небольшая горсть речного песка. Песок должен быть относительно чистым. Если он сухой, то его нужно сбрызнуть водой и перемешать. Затем его выкладывают на стекло в участок намеченного для отверстия места. Песок надо распределить так, чтобы он покрыл площадь несколько большую, чем диаметр будущего отверстия. Высота слоя считается максимальной, если он начинает обваливаться.

Плоской деревянной палочкой в центре тщательно освобождают участок, точно совпадающий с центром будущего отверстия. Делать это нужно очень аккуратно – так, чтобы там не осталось песчинок. При этом его границы должны быть точно определены. В идеале вокруг отметки должна образоваться круглая насыпь.

Стекло укладывают на ровную пло-скую подставку, например, на доску. Затем до температуры не менее 250–300 °С разогревают оловянный припой. Требуется достаточное для заливания в приготовленную форму количество припоя.

Проделывание отверстия в стекле с использованием расплавленного припоя: 1 – припой; 2 – песок; 3 – стекло

После того как олово остынет, отливку убирают со стекла. При этом образуется нужное отверстие (так как отвалившийся от воздействия высокой температуры кружок стекла пристает к олову).

Таким образом, чем правильнее будет выполнена форма из песка, тем ровнее получится отверстие.

Тем не менее после выполнения работ по сверлению края отверстия все же нужно будет обработать.

Если нужно вырезать в стекле отверстие большого диаметра, то это делается следующим способом. Точно в середине намеченной окружности сверлят небольшое отверстие. В него вставляют какой-либо стержень, который вместе со стеклорезом образует инструмент наподобие чертежного циркуля. Теперь таким приспособлением довольно легко можно будет провести ровный округлый прорез. Если нет стеклореза, то к стержню прикрепляют алмаз.

Вырезание в стекле отверстия большого диаметра

Потом это самодельное устройство разбирают и делают еще несколько прорезов, проходящих через центр. При этом круг делят на сектора. Для точности лучше всего пользоваться линейкой.

После этого, удерживая стекло на весу, осторожно простукивают окружность выреза, пока не выпадут все вырезанные фрагменты круга. Это нужно делать с противоположной стороны поверхности стекла с помощью любого деревянного инструмента (киянка, ручка другого молотка). Лучше выполнять это, предварительно погрузив и стекло, и инструмент в воду.

Обработка краев разрезанного стекла

В связи с особенностью материала такая обработка имеет большое значение и часто оказывается необходимой процедурой. Когда предварительно разрезанное стекло подвергается переламыванию, на краях иногда остаются острые выступы.

При работе с другими материалами (например, деревом) определенные неровности на них могут неэстетично смотреться. Но в отношении стекла ситуация совершенно другая.

Зазубрины и острые выступы на стекле обязательно должны убираться. Стеклянное изделие с такими изъянами будет совершенно непригодно для использования, так как при работе с ним можно легко пораниться.

Если у отрезанного стекла остались довольно большие острые выступы, то сначала проводят грубую обработку краев. Ее обычно делают с помощью пассатижей, которыми осторожно и понемногу крошат выступы.

После этого края стекла обтачивают подходящим напильником. Тонкое стекло лучше обрабатывать личным напильником, а толстое – бархатным. Ими аккуратно водят только вдоль линии среза.

В процессе обработки инструмент периодически увлажняют водой, скипидаром или керосином. Идеальной смазкой для напильника при работе со стеклом считается скипидарный раствор камфоры.

Делается и более тщательная обточка стекла. Ее производят точильным бруском – карборундовым или наждачным. Наждачный брусок также необходимо смачивать водой или скипидаром. При обработке стекла они достаточно быстро изнашиваются. Поэтому лучше всего иметь под рукой несколько необходимых инструментов.

Остекление оконных рам

Для остекления оконных проемов нужны следующие инструменты и приспособления:

– листовое стекло толщиной в 2–3 мм;

– гвозди длиной 15–20 мм;

– шурупы;

– шпильки из стальной проволоки;

– замазка;

– деревянные штапики;

– алмазный или роликовый стеклорез;

– линейка;

– карандаш;

– молоток;

– клещи или плоскогубцы;

– стамеска;

– шпатель;

– нож;

– наждачная бумага.

Организация работ

При застеклении оконных и дверных проемов, как правило, используют стекла различной толщины. Для остекления дверей обычно применяются более толстые (5–6 мм) стекла, чем при застеклении оконных рам.

Перед тем как вставить новое оконное стекло взамен разбитого, сначала следует выполнить необходимые подготовительные работы.

Прежде всего проводят разметку. Узнать нужную длину и ширину листа стекла можно, промерив расстояния между фальцами переплета. При этом желательно пользоваться только метровой металлической, деревянной или любой другой линейкой. Лента рулетки здесь может подвести. Она не даст нужной точности из-за возможных неровностей и перекосов деревянной рамы.

В том случае, если в доме не оказалось стекла большого размера, его можно заказать в специальной мастерской по нарезке стекла и зеркал, облегчив таким образом себе работу.

Размер стекла должен быть на несколько миллиметров меньше, чем отмеренный. Делают это с расчетом на то, что рама может слегка перекоситься или набухнуть. В противном случае стекло треснет.

Затем проверяют состояние переплетов окна. Оставшиеся в них осколки стекла нужно осторожно удалить. Перед проведением этой операции следует надеть строительные рукавицы, для того чтобы не пораниться.

Старые гвозди выдергивают с помощью клещей или пассатижей.

Обязательно нужно удалить присохшую к фальцам замазку. Для этого лучше всего использовать стамеску. После этого фальцы необходимо протереть мокрой тряпкой до полного удаления частиц замазки и грязи.

Высохшие фальцы по необходимости дополнительно подготавливают. Так, в том случае, если они искривлены, их выравнивают стамеской или острым ножом. После этого их можно олифить и красить.

Если в угловых соединениях переплетов есть щели, то их надо замазать. Внешнюю сторону рамы отделывают особенно тщательно. Следует использовать шпаклевку, предназначенную только для наружных работ. При этом замазывать окна будет удобнее, предварительно сняв с петель оконную раму.

После подготовки рамы в фальцы осторожно вставляют стекло. Затем его необходимо закрепить. В том случае, если рама лежит на полу, торопиться не обязательно. В другом же случае (если рама не была снята с петель) эту операцию выполнить несколько сложнее и ее нужно проделывать сразу после подготовки рам, придерживая при этом стекло руками. Его закрепление производят различными способами, в том числе с применением замазки и штапиков.

Если используют замазку, то ее можно изготовить следующим образом. Необходимо взять перечисленные ниже компоненты:

– мел – 2 части;

– олифа – 8 частей;

– белила;

– клей ПВА.

Используемый меловой порошок должен быть чистым и хорошо просеянным. Олифу лучше всего взять натуральную.

Для приготовления замазки берут подходящую емкость (лучше всего с плоским дном), в нее засыпают 2/3 мела и заливают всю олифу. Массу нужно тщательно размешать, комки растереть шпателем. Затем понемногу вмешивают оставшийся мел. Это делают до тех пор, пока замазка не перестанет прилипать к бортам емкости, то есть до достижения ею состояния пластичности.

Иногда для повышения степени декоративности при приготовлении замазки используют небольшое количество сухих свинцовых белил и доливают немного клея ПВА для лучшего сцепления материала с обрабатываемой поверхностью. Такой состав нужно использовать сразу же после приготовления, иначе замазка засохнет, после чего ее будет очень сложно набрать на шпатель. Далее стекло предварительно закрепляют в раме с помощью тонких (15–20 мм) гвоздей. Их очень осторожно (чтобы не разбить стекло) забивают молотком вплотную к поверхности вставленного листа. В результате расположенные на расстоянии примерно 20 см друг от друга гвозди будут плотно прижимать и поддерживать стекло. Гвозди обычно забивают под небольшим углом так, чтобы не задеть молотком стекло.

Закрепив стекло несколькими гвоздями, оставшиеся можно вбить следу-ющим способом. Наметив гвоздь, нужно осторожно и несильно ударить по нему молотком. Гвоздь неглубоко войдет в дерево. Так набивают нужное количество гвоздей по всему периметру рамы. После этого углубляют их, ударяя по ним молотком через любой подходящий толстый металлический стержень. Этот нехитрый способ удобнее для выполнения и, самое главное, поможет избежать повреждения стекла.

Затем приступают к замазыванию окна, что создаст тепло– и звукоизоляцию. Замазку накладывают шпателем по всем сторонам стекла и слегка уплотняют. Ее кладут одинаковым ровным слоем под небольшим углом. Лучше, когда она полностью покрывает шляпки гвоздей. Торчащие наружу гвозди от воздействия влаги будут ржаветь, и около них на раме будут образовываться рыжие потеки.

Этот метод остекления имеет тот недостаток, что замазка со временем отстает. Происходит это вследствие неплотного стыка поверхности стекла и фальцев (например, при конденсации влаги и последующем ее стекании). Сквозь такую раму начинает проникать холодный воздух.

Избежать этого можно, предварительно загерметизировав фальцы. Для этого на них наносят довольно тонкий слой замазки (постель), затем его прижимают вставленным стеклом.

Часто стекла устанавливают с помощью штапиков – тонких деревянных реек, имеющих в сечении треугольную или квадратную форму. Они служат для плотного прижима листа стекла к фальцам.

Прежде всего необходимо подготовить штапик. Лучше всего не использовать бракованный, треснувший и с крупными сучками материал. При работе предпочтительнее накладывать на сторону рамы цельную рейку, хотя можно и состыковывать отдельные штапики малых размеров.

По необходимости штапик обрабатывают наждачной шкуркой. Затем его олифят и покрывают той же краской, что и раму.

Иногда штапик сначала накладывают и закрепляют, а уже затем олифят и красят (или вовсе не обрабатывают). Это уменьшает срок его службы, так как влага проникает между ним и стеклом, вследствие чего штапик подгнивает.

Нужной длины штапик отрезают обычно с помощью специального острого ножа. Его накладывают на рейку в месте отреза, затем по нему наносят удар молотком. Для более ровного (прямого) среза лучше всего предварительно надрубить штапик, делая неглубокие надрезы с разных сторон. Можно и просто прорезать ножом тонкий штапик или осторожно отпилить его мелкой ножовкой.

По углам рамы штапики состыковывают на ус. Для закрепления штапиков используют только тонкие гвозди (так как толстые будут расщеплять рейки). Если нет подходящих, то их можно заменить шпильками, изготовленными из тонкой стальной проволоки. Для этого ее нарезают на кусочки длиной 2–2,5 см с помощью кусачек или пассатижей. Затем один конец проволоки загибают (на расстоянии примерно 5 мм от края), а второй затачивают.

Заточку лучше производить, крепко зажав сразу несколько шпилек теми же плоскогубцами так, чтобы края сложенных кусков проволоки были одинаковыми. Теперь их необходимо заточить, для чего ими несколько раз проводят под острым углом по мелкой наждачной бумаге или точильному камню. При этом вести нужно только в одну сторону.

Основные приемы работы с органическим стеклом

Обработка органического стекла по сравнению с обычным более проста и легка. Оргстекло имеет следующие рабочие характеристики.

1. При воздействии относительно небольшой температуры оно плавится, что позволяет придавать изделиям из него различные формы.

2. С ним несложно работать не только с помощью станков, но и вручную. При этом не требуется специальный инструмент.

3. Оно (как и обычная пластмасса) режется, сверлится, обтачивается, приклеивается и т. д.

Эти качества оргстекла широко используют при различных работах в домашних условиях как при изготовлении необходимых в быту изделий и деталей, так и для художественно-прикладного творчества, в том числе и витражей.

Таким образом, органическое стекло обладает некоторыми преимуществами перед обычным. Однако оно не может полностью его заменить. Каждое из них имеет свою область применения. При этом, разумеется, не стоит вместо разбитого оконного стекла вставлять такой же по размеру лист оргстекла.

Подготовка поверхности органического стекла к обработке

Перед работой органическое стекло необходимо прежде всего очистить.

В том случае, если поверхность стекла просто загрязнена, ее нужно протереть мягкой натуральной тканью или ватным тампоном, смоченным в теплой воде.

При этом не рекомендуют брать синтетический материал для очистки. Тем более нельзя использовать какие-либо абразивные вещества – они исцарапают стекло, которое при этом потеряет свою первоначальную прозрачность.

Если кусок оргстекла небольшого размера сильно загрязнен, то подготовку его к работе можно провести так. Нужно аккуратно положить его в ванну и тщательно вымыть с помощью тряпки под струей теплой воды. Затем нужно протереть поверхность стекла насухо. Так следует сделать не только потому, что необходимо немедленно приступить к работе над стеклом. Если просто оставить его для просушки, то после высыхания поверхность стекла будет в разводах.

При подготовке оргстекла к работе нужно учитывать, что при трении ткани о сухое стекло первое вследствие этого заряжается статическим электричеством. На наэлектризованную поверхность сразу же налипают частички пыли, и они также наносят микроцарапины и придают стеклу матовость. Поэтому данную операцию лучше всего проводить, предварительно слегка увлажнив протирочный материал либо используя для этого специальную полировочную пасту, с помощью которой к тому же можно убрать мелкие царапины. Для этого на стекло тонким слоем наносят жидкую пасту, после чего его шлифуют тканью круговыми движениями.

При наличии на поверхности жирных и масляных пятен недостаточно будет просто вымыть стекло, даже теплой водой с мылом. Его требуется обезжирить бензином или керосином. Применение агрессивных жидкостей (ацетон, растворитель и др.) недопустимо. В противном случае из-за воздействия на органическое стекло они приведут его в негодность.

Итак, стекло готово для обработки.

Не всегда под рукой имеется кусок оргстекла необходимого размера. Часто возникает ситуация, когда большой лист нужно разрезать. Поэтому прежде всего требуется освоить метод резки оргстекла.

Способы резания органического стекла

Отрезать оргстекло по прямой линии (как и многие другие материалы) можно ножовочным полотном, вставленным в лобзик. Но проще воспользоваться следующим часто применяемым методом.

Для этой цели служит особый нож-резак. Основным его отличием от обычного является совсем небольшое лезвие и обязательно заостренный конец. Обычно острие изготавливают в виде угла, но бывает и другая форма лезвия.

Нож-резак для резки органического стекла: 1 – провод; 2 – пластмасса; 3 – ножовочное полотно

Такой нож достаточно просто сделать кустарным способом. Материалом для него будет все то же ножовочное полотно. Требуется небольшая часть ножовки подходящего размера (приблизительно 12–15 см) и формы, чтобы ее удобно было держать в руке.

Далее необходимо вынуть старое, сработанное полотно из лобзика и наметить нужный фрагмент, после чего сломать ножовку в этом месте.

При выполнении работ необходимо соблюдать технику безопасности. Для этого рекомендуется хорошо обмотать полотно тканью и аккуратно согнуть его с двух сторон, держа выгибаемой стороной от себя. Для того чтобы предотвратить повреждение руки, а также для удобства удержания на нож накладывают обмотку.

Как правило, такую своеобразную ручку делают из подходящего провода. Каждый виток провода должен плотно прилегать к другому, а также к поверхности ножа. Лучше всего предварительно обтянуть нож в месте расположения ручки изоляционной лентой.

Затем на наждачном камне вытачивают режущую кромку – и нож готов к резке.

Режут оргстекло следующим образом.

Лист кладут на ровную горизонтальную поверхность без каких-либо выступающих деталей, которые могут его поцарапать. На линию отреза накладывают линейку. Во избежание возможного сдвига ее следует плотно прижимать к стеклу, которое также во время проведения работ не должно съезжать. Для этого можно воспользоваться верстаком-струбциной, предварительно подложив какой-нибудь материал (фанеру и т. д.) для предохранения стекла от деформации.

После этого с силой проводят острием ножа по всей длине отреза. Нож надо держать в руке крепко и под правильным углом. Особенно тщательно проводят первую линию. При этом нужно следить за тем, чтобы нож не соскользнул от линейки и не испортил лист. Потом процарапывают еще столько раз, сколько это необходимо для отрезания.

В отличие от резки стекла с помощью лобзика края куска оргстекла, отрезанного ножом, не требуется обтачивать.

Но таким способом невозможно вырезать, к примеру, округлый фрагмент оргстекла или сложные фигурные детали. Здесь применяется другая технология, более удобная в этом случае.

Основана она, как уже упоминалось, на способности органического стекла достаточно легко плавиться. Суть метода заключается в прорезании (или скорее проплавлении) стекла раскаленной проволокой.

Резка органического стекла: 1 – нагретая нихромовая проволока; 2 – оргстекло; 3 – груз; 4 – провода к трансформатору

Для этого могут применяться дополнительные приспособления. Можно в лобзике вместо ножовочного полотна натянуть тонкую нихромовую проволоку, имеющую большое электрическое сопротивление. К ней через трансформатор подается постоянный или переменный ток напряжением 3–4 В. Большее напряжение недопустимо, потому что оргстекло может загореться. Естественно, и все остальное нужно делать также с соблюдением норм техники безопасности, то есть ручка такого резака должна быть заизолированной.

Можно резать оргстекло и непосредственно проволокой. В таком случае край листа зажимают в горизонтальном положении тисками. Через стекло в любом направлении легко проходит натянутая грузом проволока.

Сверление органического стекла

Сверление оргстекла имеет свои особенности. Связано это с некоторой вязкостью материала. Данную операцию достаточно легко выполнить с помощью обычной дрели или вертикально-сверлильного станка, установленного в мастерской. При этом необходимо соблюдать следующие условия.

Особое внимание следует уделить закреплению листа и небольших деталей, вырезанных из большого листа оргстекла. Это можно сделать с помощью тисков или зажимов. Из-за указанной выше специфики материала сверло при работе может заедать.

Нередко бывает так, что в спешке деталь прижимают рукой или ногой. Такое закрепление стекла нередко приводит к травме.

Для сверления отверстий диаметром до 5 мм можно использовать стандартные сверла и обычную дрель. Для получения отверстий больших диаметров применяют специальные сверла: угол их заострения составляет 70°, угол подъема канавки 17°, а угол задней заточки сверла равен 4–8°.

Для сверления тонкого оргстекла требуется угол заострения сверла 60°, в противном случае сверло может отламывать фрагменты стекла у края отверстия. Соответственно, толстый лист обычно сверлят под углом острия в 90°.

Чтобы не перегреть края отверстия толстого листа, сверлить нужно с перерывами, периодически удаляя накопившуюся стружку.

Для большей точности лучше всего производить сверление через отверстия кондуктора.

Склеивание органического стекла

Склеивание деталей из оргстекла – достаточно частая операция при работе с ним. При этом необходимо предварительно приготовить специальный клей. Для него понадобятся следующие ингредиенты:

– дихлорэтан – 100 г;

– стружка оргстекла – 3 г.

В том случае, если не осталось стружки от предыдущей операции сверления или ее слишком мало, то ее несложно сделать из ненужного обрезка оргстекла.

Заготовленную стружку насыпают в емкость с дихлорэтаном из обыкновенного стекла. При осторожном, но довольно частом непрерывном помешивании в течение получаса стружка должна раствориться. Затем клей оставляют не менее чем на 2 сут. При настаивании клеящую массу необходимо периодически помешивать.

Склеиваемые детали соединяют обычно внахлестку, встык, на шпунт или с накладкой. При этом соединяемые участки должны быть хорошо обработаны и очень точно подогнаны друг к другу.

Клей тщательно наносят на обе склеиваемые поверхности с помощью кисти. Причем водить ею нужно в одном направлении. В результате на склеиваемой поверхности не должно быть пузырьков воздуха и случайно попавших посторонних мелких предметов или соринок.

При склеивании внахлестку промазываемая площадь должна быть не меньше 4-кратной толщины этого листа. Только в таком случае соединение будет крепким.

Окраска органического стекла

Окрасить поверхность оргстекла можно несколькими перечисленными ниже способами.

Первый способ

Для окраски применяют цапонлак. Прежде всего необходимо приготовить подходящую по размеру стеклянную или эмалированную емкость для погружения деталей. Время выдержки в красителе зависит от того, какой степени насыщенности цвет необходимо получить. Оно может составлять от нескольких секунд до 15 мин. Если нет уверенности в силе тона, необходимо провести пробную окраску небольшого кусочка оргстекла. Также можно докрасить стекло, предварительно высушив его и затем вновь погрузив в лак.

Второй способ

Лак изготавливают в домашних условиях. Для этого понадобятся опилки органического стекла. Когда нет опилок, оставшихся от резки, то их можно сделать с помощью напильника.

Опилки нужно растворить в уксусной эссенции в соотношении 1 : 6, то есть одна часть опилок на 6 частей эссенции. При этом необходимо соблюдать меры предосторожности, полученный раствор не должен попасть на кожу. Если это все-таки произошло, то следует немедленно хорошо промыть пораженное место водой.

Также нельзя допускать попадания уксусной эссенции на одежду и другие вещи – она может их испортить.

После этого в полученном растворе разводят краситель, в качестве которого могут служить чернила, взятые из стержней шариковых авторучек.

Правда, данный метод окраски имеет один недостаток: выбор цветов ограничен четырьмя: синим, зеленым, красным и черным.

Кроме того, по понятной причине этот способ не совсем подходит для интенсивного окрашивания больших поверхностей. Лучше всего его применять для придания цвета деталям из оргстекла и небольшим изделиям из него. При окраске они не погружаются в лак, потому что он обладает способностью растворять оргстекло. В связи с этим поверхность окрашивают тщательным нанесением лака.

Третий способ

В метиловом спирте растворяют 0,5 г анилинового красителя. Полученный раствор требуется затем нагреть, для чего эмалированную емкость с помещенным в него красителем помещают в другую посуду с водой и ставят на огонь. Через некоторое время после закипания воды краситель также закипит.

Окрашиваемую деталь нужно подготовить в то время, пока варится краска. Ее также нужно нагреть, опустив ненадолго в кипящую воду. Затем стекло вынимают и перекладывают в емкость с кипящим красителем.

Этот способ удобен тем, что краска не просто образует поверхностный слой, а частицы ее проникают в оргстекло.

Четвертый способ

Перед окраской поверхность оргстекла следует особо тщательно подготовить. Для этого ее протирают бензином и оставляют на некоторое время для просушки. Затем лист опускают в раствор моющего средства со средней температурой около 50 °С.

Насыщеный раствор приготавливают из расчета 1 кг стирального порошка на 1 л воды. Стекло выдерживают 10–15 мин, после чего его обмывают холодной водой и затем немедленно приступают к окрашиванию.

Краска должна быть предварительно составлена путем добавления в бензиловый спирт специального красителя для ацетатного шелка. Для его приготовления на 20 г спирта берут 5 г красителя. В спиртовой раствор также засыпают 2–3 г обычного стирального порошка.

После этого краситель разводят горячей водой до нужной консистенции.

К указанному объему добавляют 1 л воды. В полученную краску с температурой примерно 80 °С погружают подготовленное стекло. Пока окрашенное оргстекло не будет вынуто, краситель необходимо помешивать. Время выдержки приблизительно 15 мин.

Если необходимо окрасить небольшой кусок оргстекла, сделав его пятни-стым от разноцветных разводов краски, можно применить следующий метод.

Нужно взять нитрокраску нескольких цветов. На лист ватмана налить 2–3 ст. ложки той краски, цвет которой будет фоном. На растекшуюся основу произвольно накапать другие краски (примерно по 5 капель двух-трех разных цветов).

После этого лист бумаги нужно согнуть дугообразно и вылить состав на стекло. Краска должна покрыть всю поверхность. Кисть здесь не применяется. Если есть большие потеки, то стекло следует расположить под углом, чтобы убрать излишек краски. Естественно, рекомендуется заранее выбрать место для работы и подстелить что-нибудь под окрашиваемое оргстекло.

Если полученный при достаточно быстром высыхании результат неудовлетворителен, нужно удалить краску с помощью тампона, смоченного в растворителе, и заново перекрасить стекло.

Изделиям из органического стекла можно придать белый цвет, протравив их серной кислотой. При воздействии кислоты в течение 1–3 мин оргстекло приобретет молочно-белый цвет. Если подвергнуть стекло более длительной обработке (максимум до 10 мин), то оно потеряет блеск и станет матовым.

После травления оргстекла, для чего оно погружается в концентрированный раствор кислоты, его необходимо тщательно промыть в проточной воде. Доставать окрашенное таким образом изделие нужно аккуратно в связи с тем, что под влиянием серной кислоты поверхность размягчается. Если в это время вынутым оргстеклом неосторожно задеть что-нибудь (например, емкость, в которой находилась кислота), то на нем может остаться борозда. Работая с раствором концентрированной серной кислоты, надо соблюдать правила техники безопасности.

Возможно также нанесение на стекло различных надписей и рисунков.

Нанесение надписей и рисунков на органическое стекло методом травления

Вначале выполняют эскиз надписи или рисунка и переводят его на поверхность оргстекла. Делается это так.

На разогретый до температуры 60–70 °С лист стекла наносят ровный слой парафина. Далее на него через копировальную бумагу переносят контуры рисунка или надписи.

Затем оргстекло осторожно и тщательно очищают от парафина в тех местах, где должен быть протравлен рисунок или надпись. Острием иглы по линии разметки в парафине прочерчивают борозду (вплоть до поверхности оргстекла), а ненужный парафин соскабливают острием ножа.

По краям листа из парафина дополнительно выполняют герметичные стенки высотой около 7 мм. Теперь можно приступать к процессу травления, для чего в приготовленную форму на 5–10 мин заливают концентрированную серную кислоту.

После завершения травления серную кислоту сливают, а обработанную поверхность неоднократно промывают холодной водой.

Затем оргстекло сушат, удаляют с него парафин, в результате на поверхности остается нужная надпись или рисунок молочного цвета.

Нанесение надписей и рисунков на органическое стекло методом гравировки

Гравировку поверхности оргстекла осуществляют фрезами или борами.

Фреза должна быть быстрорежущей. Скорость вращения фрезы с 10–36 зубцами составляет 2200 оборотов в минуту.

Гравировку также обычно наносят борами, установленными на конце гибкого вала, соединенного с мотором небольшой мощности, либо для этого используют небольшую старую зубоврачебную бормашину, имеющую 6–8 сверл. Кроме того, можно применять и резцы.

Вести бор нужно плавно, не прилагая больших усилий. Нельзя допускать при сверлении рывков. Мешающую гравировке стружку следует периодически убирать. При необходимости образовавшиеся канавки прочищают с помощью иглы. Борозда, оставляемая бором, должна быть ровной и не слишком глубокой.

Прежде чем приступать к выполнению работ, рекомендуется потренироваться сначала на обрезках оргстекла и приноровиться к работе бора или фрезы. Также заранее следует нарисовать мягким карандашом на оргстекле эскиз гравировки.

Очень красива часто применяемая гравировка фрезами с обратной стороны оргстекла. Это позволяет получить эффект как бы объемного рельефного рисунка. Поверхность изделия с такой гравировкой остается гладкой, а изображение с внутренней стороны завораживает преломляющимся в его гранях светом. Для большей выразительности фрезерные прорезы окрашивают изнутри в различные цвета.

Штамповка органического стекла

Благодаря относительной легкости этот процесс вполне выполним без каких-либо особо сложных специальных приспособлений.

Матрицу (форму) и пуансон (пресс) для штамповки можно сделать из твердых пород дерева.

Подходящий по размеру лист оргстекла разогревают уже известным способом – помещают в емкость с водой, которую доводят до кипения. Иногда вместо воды заливают машинное масло. Стекло доводят до состояния полного размягчения.

Матрицу и пуансон перед использованием также лучше нагреть до температуры приблизительно 60–80 °С. После этого разогретый лист устанавливают на матрицу, сверху накладывают пуансон. Для вдавливания стекла матрицу и пуансон зажимают в тиски. Эти операции нужно выполнять очень осторожно и быстро – пока оргстекло еще горячее.

Когда отштампованная деталь остынет, тиски развинчивают, вынимают пуансон и само изделие. Последнее отмывают от машинного масла (при его применении) в теплой воде с мылом. Излишки нужно срезать. По необходимости производят обработку мелкой наждачной шкуркой.

Готовое изделие можно отполировать и покрасить.

Примерно тем же способом возможно изготовить из оргстекла фигурные штамповки, например буквы, различные знаки или символы.

В этом случае матрицу выполняют из алюминиевого листа толщиной 6–8 мм. На нем с помощью фрезы прорезают нужную форму. Пуансон тоже лучше сделать из этого же материала.

Для прессования стекло разогревают до нужного пластичного состояния. Иногда приготавливают специальную массу для штамповки. Для этого берут следующие ингредиенты:

– порошок цинковых белил – 35 г;

– акрилатный порошок – 80 г;

– дибутилфталат – 30 г;

– стеарин – 30 г;

– мономер – 250 г.

В емкость из нейтрального материала (стекла или фарфора) засыпают цинковые белила. Их тщательно перемешивают с дибутилфталатом, который служит пластификатором, а затем с мономером. После этого при постоянном помешивании массы вводят растопленный стеарин. После получения однородной массы часть ее (50 г) откладывают в другую посуду. В нее добавляют акрилатный порошок и также перемешивают с массой.

Нагревают заложенную в пресс-форму массу с помощью кипящей воды. Для штамповки также может применяться специальный пресс с электриче-ским подогревом пресс-формы.

Отштампованную фигуру (или обычно сразу несколько) вынимают из матрицы. Если извлечь материал из пресс-формы не удалось, то необходимо ею слегка постучать о стол. Излишки штамповки в виде перегородок срезают и срезы обрабатывают. Они обычно есть всегда, так как масса закладывается в матрицу с небольшим запасом для того, чтобы избежать образования пустот.

По такому же принципу – разогрев оргстекло и придав ему усилием требуемую форму – можно сделать выгнутые детали различных форм и размеров.

Способ гибки органического стекла с помощью паяльника

Таким способом выгибают небольшие детали из оргстекла. Для этого используют разогретый электропаяльник с прямым жалом.

Сначала следует приложить жало к подготовленной полосе оргстекла в месте нужного изгиба. Затем материал нагревают до появления своеобразного треска – это предельная точка плавления, после чего медленно проводят жалом немного дальше и убирают его.

Далее быстро сгибают оргстекло под нужным углом, для чего вполне достаточно усилия рук. Иногда применяют заранее изготовленную металлическую форму, куда закладывают деталь. Также можно прижать полоску оргстекла в месте изгиба к шаблону прямого угла, сделанного, например, из деревянного бруска, и зафиксировать ее в таком положении. После этого нужно дождаться полного остывания материала, и только затем отделить готовую деталь.

Перед выгибанием стекла следует обратить особое внимание на то, нет ли на жале паяльника старого оловянного припоя. Если есть загрязнения, то их нужно удалить, потому что олово может пристать к оргстеклу.

Данная методика имеет единственный недостаток, заключающийся в ограниченности размера обрабатываемой детали.

Если требуется придать большому листу оргстекла округлую форму или даже свернуть его в трубу, то это можно сделать следующим способом.

Необходимо найти подходящий обрезок металлической трубы. Ее диаметр должен соответствовать крутизне желаемого изгиба оргстекла. Таким образом, труба послужит для нагревания и формования листа стекла, который будет оборачиваться вокруг нее. Поэтому (если важно качество выгибаемого изделия) не годится окрашенная или сильно ржавая труба, загрязняющая стекло.

В качестве нагревателя используется паяльная лампа. Труба будет раскаляться ее пламенем изнутри. В связи с этим важно выбрать трубу нужной длины. Слишком большая будет недостаточно хорошо раскаляться и не разогреет накладываемый на нее лист оргстекла. Необходимая для дальнейшей работы температура трубы должна составлять 90–100 °С.

Трубу закрепляют за края на подставке. Устройство этого своеобразного станка дополняют зажимы для удержания стекла.

Нужный по размеру лист стекла подготавливают, предварительно промыв его раствором соды. Потом закрепляют на трубе заготовку зажимами и нагревают трубу с постепенным выгибанием изделия.

Если нужно полностью свернуть оргстекло в трубу, то следует заранее рассчитать длину листа. Для этого нужно измерить окружность металличе-ской трубы с помощью сантиметра и отрезать стеклянную заготовку такой же длины.

Основные приемы росписи стекла

Прежде чем приступать к созданию витража, рекомендуется освоить основные приемы живописи по стеклу, чтобы в дальнейшем свободно применять их на практике.

Инструменты, приспособления и материалы

Живопись по стеклу выполняют, приготовив следующие инструменты и приспособления:

– стол размерами 120 x 70 см и высотой 70 см;

– набор кистей;

– краски;

– две отшлифованные палитры из стекла толщиной 4–5 мм, размером 20 x 20 см и 35 x 35 см;

– небольшие пестики – куранты для растирания и смешивания красок;

– костяные или пластиковые шпатели;

– капельница;

– скипидар;

– сосуд для масла;

– перья для рисования;

– тампоны, изготовленные из ваты и кусочков кожи;

– калька для переноса рисунка с бумаги на поверхность стекла;

– образцы декорированного стекла для пробного отжига;

– подставка для готовых изделий;

– турникетка;

– печатки-шаблоны для нанесения мелких деталей рисунка.

Кисти, предназначенные для росписи стекла

Виды красок

В живописи по стеклу используют четыре вида красок: силикатные, люстровые, вспенивающиеся и льдистые.

Силикатные краски – достаточно легкоплавкий материал. Уже при температуре в 500 °С они плавятся и спекаются со стеклом. После отжига такие краски образуют либо прозрачный, либо непрозрачный слой. В зависимости от этого различают краски и эмали.

Силикатные краски изготавливают из смеси флюса, основу которого составляет боросиликат свинца, и красителя. Иногда при составлении флюса боросиликат свинца заменяют другими соединениями: оксидом кремния (10–17%), оксидом бора (4–11%), оксидом кальция (2–6%), оксидом цинка (2–5%), оксидом алюминия (0,5–3%), оксидом титана (1%), оксидом натрия (1–3%) или оксидом калия (до 3,5%). Перечисленные вещества часто вводят в состав флюса вследствие того, что они обладают высокой устойчивостью к химическим воздействиям.

Выбор того или иного красителя при составлении красящей массы иногда зависит от входящего в ее состав оксида – основы флюса. Так, например, кадмий никогда не вводят во флюс, изготовленный с использованием оксида свинца.

Полупрозрачные краски получают путем сплавления флюса и красителя.

В зависимости от химического состава красителя получают краску того или иного цвета (табл. 1).

Таблица 1

Красители, использующиеся при изготовлении красок

Силикатные эмали, как правило, приготавливают из измельченного в порошок флюса, смешанного с пигментом (табл. 2).

Таблица 2

Пигменты, использующиеся при изготовлении эмалей

Силикатные краски часто используют в живописи по стеклу, а также при нанесении рисунка в технике аэрографии, декалькомании, шелкографии и печати.

После нанесения рисунка отжигать готовое изделие нужно с соблюдением определенных температурных условий. Следует установить в печи такую температуру, при которой краска или эмаль сплавились бы с изделием, но само изделие при этом не изменило бы формы. Нередко при отжиге случается так, что на поверхности окрашенного стекла образуются тончайшие трещинки, так называемый цеп. Такой дефект, как правило, не считается браком и часто служит в качестве дополнительного элемента декора. Однако это допустимо лишь в том случае, если краска не отслаивается от изделия, а прочно сплавлена с его поверхностью.

Люстровые краски составляют из смолянокислых солей тяжелых металлов, смешанных с органическими растворителями. Поверхность изделий, отделанных такой краской, приобретает определенный цвет в зависимости от оксида металла.

Нередко слой краски оказывается настолько тонким, что кажется прозрачным и даже бесцветным. При этом на присутствие декоративного покрытия указывает лишь слабый металлический отблеск, характерный для люстровых красок.

Существуют и прозрачные (перламутровые) «люстры». Их приготавливают, растворяя в органическом растворителе соли таких металлов, как кобальт, железо, никель или хром. Подобные краски часто используют, смешав с цветными для лучшего сцепления с поверхностью стекла.

«Люстры», включающие соли золота, серебра или платины, образуют на поверхности изделия из стекла или искусственного хрусталя тончайшую пленку, приобретающую в отраженном свете цвет, указывающий на присутствие в составе краски того или иного металла.

Растворенные соли золота, входящие в состав люстровой краски, образуют на поверхности стекла пленку ярко-пурпурного цвета.

Краски на основе растворов солей цинка придают поверхности изделия пурпурную окраску.

«Люстры» с солями олова после отжига приобретают фиолетовый цвет.

Свинцовые краски образуют пленку цвета металла.

Соли железа и марганца, на основе которых созданы люстровые краски, придают изделию коричневую окраску.

Люстровые краски должны быть достаточно жидкими. Для того чтобы они не растекались по поверхности изделия при росписи отдельных деталей рисунка, необходимо ограничить небольшие участки линиями, прорезанными с помощью стеклореза или маленького медного круга. Для этого можно использовать также силикатную краску либо обозначить пограничные линии деталей, протравив их по контурным линиям плавиковой кислотой.

Готовое и отделанное изделие отжигают в печи при температуре 500–540 °С.

Поверхность декорированных люстровой краской изделий можно украсить кракле или «мрамором». Для этого на слой чуть подсохшей краски наносят клей. В результате после полного высыхания на поверхности изделия образуются либо мелкие трещинки, либо краска собирается в складочки, образуя «мраморные разводы». Величина фрагментов, образующих орнамент, зависит от толщины пленки краски: чем толще слой, тем крупнее трещинки и разводы, и, наоборот, сеточку мелких трещинок можно сделать, нанеся на поверхность тонкую пленку.

Изделия, поверхность которых обработана люстровой краской и клеем, отжигают в предварительно разогретой печи при температуре 540–560 °С.

Эффектно выглядят витражи, разрисованные люстровыми красками, в состав которых входят смеси солей висмута или олова с раствором солей жидкого золота. После отжига поверхность обработанных таким способом изделий приобретает нежно-розовую или бледно-фиолетовую окраску с золотистым отливом.

Льдистые краски состоят из одного только флюса. Используются они в виде небольших (диаметром 0,1–0,5 мм) гранул, которые при отделке наносятся на предварительно обработанную олифой поверхность стеклянного изделия.

При отжиге гранулы растекаются и приплавляются к стеклу. Отдельные крупинки могут и не растекаться, а лишь округляться, что создает дополнительный декоративный эффект. Уменьшить текучесть краски можно, нанеся с помощью трафарета на поверхность изделия любое густое техническое масло.

Особого внимания заслуживают изделия, поверхность которых расписана льдистыми красками и мелкой цветной крошкой.

Вспенивающиеся краски. К такому виду относятся краски, набухающие и частично отслаивающиеся от стекла при отжиге. В результате создается дополнительный декоративный эффект, нанесенный рисунок становится более рельефным.

Организация работ

Прежде чем начать выполнять роспись по стеклу, необходимо подготовить краску. Для этого небольшое ее количество растирают курантом на палитре, после чего слой разравнивают с помощью шпателя. При этом краску лучше всего разбавлять скипидаром.

Консистенция полученной массы должна быть достаточно вязкой, такой, чтобы краска не растекалась по поверхности стекла.

В том случае, если полученная краска несколько жидка, ее размазывают по палитре и слегка подсушивают либо добавляют немного сухой краски.

Если же полученная масса слишком густа, то ее разбавляют скипидаром и растирают с помощью куранта.

При декорировании изделия необходимо помнить о том, что быстросохнущие краски плохо ложатся на обрабатываемую поверхность, почти сразу сворачиваются, а медленно высыхающие приводят к излишнему ее загрязнению (к такой поверхности легко прилипают пыль и мелкие соринки).

Перед использованием качество той или иной краски нужно проверить путем обжига экспериментального образца (пробного изделия или пластинки небольшого размера), покрытого краской.

Орнаментом, выполненным красками, можно украшать не только витражи, но и другие изделия из стекла: посуду (тарелки, чаши, бокалы, вазы), статуэтки, подсвечники. Красками же можно наметить и линии отдельных деталей того или иного рисунка, рельефно выступающего на поверхности изделия. Для этого нужно овладеть техникой росписи по стеклу. Необходимо запомнить следующее:

– отводки (широкие горизонтальные линии) наносят тупыми кистями;

– отводки, пущенные по краю изделия, носят название край;

– тонкие линии называют усиками. Их выполняют скошенными кистями;

– при создании фона поверхность изделия покрывают слоем краски, который затем ровняют с помощью шерстяного тампона, обернутого марлей;

– контурные линии орнамента можно наметить пером или тонкой кистью. Линии деталей сложных рисунков переносят с помощью кальки, припорашивая при этом поверхность изделия измельченным углем;

– бесцветное прозрачное стекло окрашивают, предварительно прикрепив шаблон рисунка к внутренней поверхности изделия;

– перед декорированием поверхность стекла нужно хорошо очистить от пыли, мелких соринок и жирных пятен;

– линию на поверхность наносят в один прием. Исправлять уже проложенную линию нельзя. При крайней необходимости нужно подождать полного высыхания краски и затем по высохшей линии провести новую;

– орнамент, состоящий из мелких штрихов, выполняют с помощью металлических перьев. При этом по поверхности стекла их нужно вести очень медленно для того, чтобы дать стечь краске;

– при раскрашивании изделия кисть следует держать как авторучку;

– необходимую краску следует набирать на кисть с палитры, но не из тубы или сосуда;

– Для краски каждого цвета нужно использовать отдельную кисть. Чистая кисть необходима для прорисовки отдельных деталей изображения.

– объемные рисунки выполняют в определенной последовательности: сначала самые крупные детали, затем – более мелкие (точки, штрихи, короткие линии);

– детали маленького размера и одинаковой формы (например, горошины) можно наносить на поверхность изделия с помощью приготовленных заранее шаблонов-печаток;

– при выполнении рисунка не рекомендуется накладывать слишком толстый слой краски, в противном случае она обязательно вспучится и растрескается при обжиге изделия;

– наиболее подходящим материалом для украшения изделий из стекла являются прозрачные легкоплавкие краски. Они достаточно равномерно ложатся на обрабатываемую поверхность, а нечаянные подтеки создают дополнительный декоративный эффект;

– оставшиеся после работы краски лучше всего хранить в специальных тюбиках.

Поверхность изделий можно также украшать орнаментом, выполненным не красками, а заранее приготовленными восковыми карандашами. Делают их из смеси воска, обжиговой краски для стекла и флюса, добавленного в массу в минимальном количестве. Такие рисунки выглядят более эффектно, если они нанесены на предварительно матированную поверхность.

С помощью красок можно рисовать на стекле рисунки различной сложности

Нередко поверхность изделия из стекла покрывают бесцветным флюсом (предварительно его нужно развести скипидаром) или смесью флюса и любого растертого в порошок огнеупорного материала белого цвета. В результате получается изделие матово-белой окраски.

Витражи можно расписывать разноцветными эмалями. При этом сначала поверхность стекла покрывают легкоплавкой краской, а уже затем накладывают эмаль. Делают это, потому что эмаль, по сравнению со стеклом, достаточно тугоплавкий материал. Для того чтобы выровнять коэффициент плавления, необходим материал с промежуточным показателем. Таким материалом и является легкоплавкая краска.

После нанесения на поверхность краски или эмали изделие следует хорошо отжечь. При этом необходимо соблюдать следующие требования:

– обработанные изделия должны нагреваться медленно. В противном случае краска растрескается и отслоится;

– при отжиге в печи должно быть небольшое количество избыточного кислорода;

– устанавливаемая в печи температура должна быть такой, чтобы создать условия для растекания, плавления краски, но чтобы при этом не деформировалось само изделие;

– температуру в печи устанавливают опытным путем, для чего прогревают обработанный образец изделия или небольшой кусочек стекла с нанесенной на его поверхность краской;

– отжигать изделие следует при температуре около 540–560 °С в течение часа.

Способы нанесения краски на стекло

Существует несколько способов нанесения краски на поверхность стеклянного листа, которые можно использовать при изготовлении витражей.

Диффузное окрашивание изделий можно приравнять к химическому процессу. Суть такого способа окрашивания заключается в том, что после нанесения на поверхность частицы краски проникают в верхний слой стекла, образуя тонкую цветную пленку. Такую поверхность можно будет украсить выгравированным рисунком или орнаментом, вытравленным с помощью плавиковой кислоты.

Диффузное окрашивание осуществляют, используя специально приготовленную пасту, в состав которой должны входить соединения серебра или меди.

В состав серебряной пасты, помимо серебра, включены следующие компоненты: шамот, охра, каолин или желтая глина. Перед применением их необходимо просушить и отсеять зерна, диаметр которых составляет более 50 мкм.

Кроме того, в отделочную массу добавляют клеящие вещества, необходимые для лучшего сцепления с поверхностью. Чаще всего такой клей приготавливают из гуммиарабика, декстрина, сахара или скипидара и густого масла, растворенных в воде.

Во время приготовления пасты необходимо добиться такой ее консистенции, при которой она хорошо удерживала бы нанесенную на поверхность краску. При этом необходимо помнить о том, что избыток масла в составе отделочной пасты приводит при отжиге к вспучиванию последней и деформации слоя краски, а недостаток – к ее отслаиванию.

При окрашивании стекла серебряной пастой при толщине слоя до 0,1 мм обрабатываемое изделие приобретает бледно-желтую окраску. Если слой пасты превышает 0,5 мм, то поверхность окрашивается в ярко-желтый или оранжевый цвет.

При составлении отделочной пасты вместо серебра часто используют медь (безводный медный купорос). При отжиге изделие приобретает едва заметный желтоватый оттенок.

Однако при повторном проведении термообработки поверхность стеклоизделия окрашивается уже в насыщенно-красный цвет.

Медная паста может состоять из следующих компонентов.

Вариант 1:

– безводный медный купорос;

– огнеупорная глина;

– декстрин;

– вода.

Вариант 2:

– оксид меди;

– охра;

– гуммиарабик;

– декстрин или сахар;

– вода.

Вариант 3:

– безводный медный купорос;

– охра;

– гуммиарабик;

– вода.

Организация работ

Перед нанесением пасты и краски поверхность стекла следует хорошо очистить от пыли и соринок. Кроме того, при обработке изделий из стекла нужно помнить о том, что после высыхания пасты резко обозначаются все дефекты поверхности. Поэтому для окрашивания необходимо брать только изделия с ровной и абсолютно гладкой поверхностью.

После этого отделочную пасту наносят на стекло, причем толщина слоя должна быть не менее 0,5 мм и не более 1 мм. Ее необходимо накладывать на поверхность ровным слоем одинаковой на всех участках толщины. При этом пастой можно предварительно обрабатывать как всю поверхность, так и отдельные детали особо сложного рисунка (нужно только следить за тем, чтобы слой ложился равномерно).

Покрытое серебряной пастой стекло обжигают в печи, после чего отделочную массу удаляют. Для этого стекло погружают в горячую воду и выдерживают 1 ч, после чего пасту счищают щеткой.

Медное окрашивание – процесс более трудоемкий. Сначала стекло покрывают пастой, после чего массу смывают, а изделие, имеющее желтую окраску, обжигают повторно. В результате поверхность приобретает черный цвет. Далее проводят еще один обжиг для получения насыщенного алого оттенка.

Нередко после отжига на поверхности стекла образуется тончайшая прозрачная или имеющая красновато-медный цвет пленка.

В том случае, если на стекло был наложен слишком толстый слой пасты, а также если оно не было термически обработано в течение суток, на поверхности после обжига образуется бесцветная сеточка. Бесцветными же останутся и участки, которые до отжига были увлажнены.

Окрашивание изделий драгоценными металлами

Для такого декорирования изделий из стекла используют особым способом приготовленные из драгоценных металлов (серебро, золото и платина) препараты: растворы и порошки.

Так называемое глянцевое золото (10%-ный или 12%-ный раствор жидкого золота) наносят на стекло, создавая тончайшую золотистую пленку. Для этого, как правило, используют мягкие кисти или металлические перья. Ими расписывают предварительно очищенную от пыли и мелких соринок поверхность изделия. При этом линии рисунка, нанесенного глянцевым золотом, после отжига имеют обычно коричневатый оттенок.

Для того чтобы золоченые линии дольше не стирались, глянцевое золото лучше всего наносить в проделанные на поверхности стекла неглубокие бороздки. Делают их с помощью медных кругов небольшого размера, а прямые канавки можно протравить, используя пантограф.

При росписи золотом не рекомендуется наносить как слишком толстый слой красящего состава (во время отжига под воздействием высоких температур он может отслоиться от стекла), так и чересчур тонкую пленку (после высыхания она едва заметна на поверхности изделия и к тому же довольно быстро стирается).

Чеканное золото создают путем нанесения препарата жидкого золота на предварительно заматированную плавиковой кислотой поверхность стеклоизделия.

Порошковое золото для росписи витражей используют очень давно.

В настоящее время выпускаются препараты, содержащие 52, 63, 72 и 90% порошкового золота.

Порошок смешивают с флюсом (в его состав входит бура или борнокислый свинец), который применяют для лучшего сцепления со стеклом. После этого изделие расписывают приготовленной краской и обжигают в печи.

В результате получается матовое золочение.

Для того чтобы придать рисунку характерный для золота блеск, необходимо отполировать изделие. Очень эффектны расписанные золотом витражи, на поверхности которых отполированные, блестящие участки сочетаются с матовыми, тусклыми.

Нередко стекло сначала расписывают глянцевым золотом, после чего обжигают и затем, обмазав густым маслом, орнамент припорашивают порошковым золотом. Готовое изделие вновь обжигают и после этого полируют для придания рисунку характерного золотого блеска.

Для нанесения рисунков на поверхность стекла часто используют жидкое полировочное золото. Изготавливают его на специальных заводах. По составу оно представляет собой смесь жидкого глянцевого и порошкового золота с добавлением соединений металлов. Эту смесь разбавляют органическими растворителями.

В Дулево был разработан еще один состав жидкого золота. В качестве компонентов используются терпенсульфид золота, смола, соединения серебра и висмута. Полученную массу растворяют в смеси скипидара, циклогексанола и эфирных масел.

Роспись выполняют так. Сначала наносят слой красящего вещества, после чего изделие обжигают. Далее повторяют окрашивание. Изделие считается законченным после полного высыхания повторно нанесенной пленки.

Одними из самых дорогих являются изделия, расписанные сусальным золотом. Для такого декорирования используют небольшие золотые пластинки толщиной до 0,1 мм.

Наклеивают золотые листочки на предварительно заматированную поверхность стекла. Для этого поверхность изделия покрывают клеем, с помощью жесткой кисти прикрепляют декоративную деталь, после чего ее смазывают клеем, чтобы в дальнейшем предотвратить механические повреждения декоративной отделки.

В качестве клея используют разбавленную скипидаром, скипидарным маслом, хлороформом или бензолом массу, приготовленную из шеллака, копалового лака и канадского бальзама.

Часто на поверхность стеклянных сосудов наносят серебряные рисунки. Для этого используют, как правило, порошковое серебро. Техника росписи аналогична способу декорирования изделий золотым порошком.

Нередко в живописи по стеклу используют серебряные пасты, приготовленные из следующих компонентов:

– нитрат серебра – 50 частей;

– флюс – 3 части;

– смесь скипидара и скипидарного масла – 45 частей;

– оксид висмута (для лучшего скрепления пасты со стеклом).

Отделочную пасту наносят на поверхность стекла, после чего последнее обжигают в печи при температуре 530–550 °С в течение 30 мин. После этого можно нанести еще один слой пасты и вновь отжечь изделие.

Готовый витраж полируют для придания линиям орнамента характерного серебряного блеска.

С течением времени серебряные покрытия темнеют и утрачивают блеск. Поэтому лучше всего для декорирования изделий из стекла и хрусталя использовать препарат жидкой платины.

Способы нанесения такого препарата на поверхность стекла аналогичны декорированию изделий серебром и золотом.

Аэрография – способ украшения поверхности изделий из стекла, при котором краску распыляют и наносят на поверхность через шаблон-трафарет, изготовленный из листа фольги. При этом используют краску особого состава.

Вариант 1:

– cухая краска – 100 частей;

– cкипидар – 25–30 частей;

– канифольно-скипидарная мастика – 10 частей.

Вариант 2:

– сухая краска – 100 частей;

– вода – 30–50 частей;

– клеевой раствор – 10 частей.

Такая краска отличается от обычной не только составом, но и более жидкой консистенцией. Кстати, именно ее используют в очень модном в наши дни молодежном течении – граффити.

В технике аэрографии можно выполнять рисунки различной сложности: простые линии, широкие полосы, любые геометрически правильные фигуры. При этом можно создавать и одноцветные, и полихромные рисунки. С по-мощью аэрозоля можно создавать на поверхности изделия какой угодно фон, на который затем будут нанесены отдельные детали орнамента.

Эффектно выглядят изделия, декорированные сплошным крытьем. При этом можно делать как восходящее (тон краски более насыщенный в верхней части сосуда), так и нисходящее (тон краски более густой у основания изделия) крытье.

Шелкотрафаретная печать. Такой способ нанесения краски на поверхность изделия позволяет с минимальными затратами времени создать самые разнообразные рисунки.

Для выполнения шелкографии необходимо приготовить следующие материалы, инструменты и приспособления:

– стол;

– трафарет;

– ракель;

– краска.

Организация работ

Прежде всего необходимо заготовить трафареты-сетки. Их должно быть несколько, так как в процессе окрашивания для каждого цвета используют отдельный трафарет.

Изготавливают их так. Сначала делают рамки из дерева, пластика или металла. Затем полученные рамки длиной до 1 м обтягивают капроновой или нейлоновой сеткой с частотой расположения гнезд от 4 до 16 тыс. на 1 м2. В том случае, если необходимо нанести интенсивно окрашенную линию или орнамент, используют металлическую (бронзовую или стальную) сетку. Однако последняя не очень удобна в применении, так как плохо прилегает к поверхности стекла, особенно если стекло несколько деформировано.

Натянутую на рамки сетку пропитывают светочувствительным составом, изготовленным из шеллака, желатина, альбумина (поливинилового спирта) и бихромата аммония (калия).

Далее изготавливают слайд с рисунка, предварительно нанесенного черной тушью на белый лист бумаги. С полученного слайда проецируют на светочувствительный слой сетки линии орнамента, после чего трафарет промывают в воде, имеющей температуру 17–20 °С. Делают это для того, чтобы растворить светочувствительную пленку в темных местах рисунка, сквозь которые во время окрашивания стеклоизделия будет проходить краска. В результате получается трафарет с обозначенными контурными линиями орнамента.

После этого готовый трафарет ополаскивают водой и хорошо сушат при температуре 18–20 °С.

Для выполнения шелкографии, как правило, используют краски из драгоценных металлов или силикатные, разбавленные скипидарным раствором смолистых масел. Для того чтобы добиться нужной консистенции красящего вещества, применяют так называемые пластификаторы. Их изготавливают из следующих компонентов.

Ингредиенты для приготовления пластификатора

Необходимы:

– керосиновая фракция с температурой кипения 250–270 °С – 1,4 части;

– вазелин – 0,8 части;

– олифа – 1,6 части.

Иногда разбавители изготавливают на основе воска и различных смол. Краски, составленные из таких компонентов, называют термопластичными. Такие краски перед нанесением на поверхность изделия необходимо разо-греть до температуры 60–90 °С. Они обладают свойством почти сразу же затвердевать при комнатной температуре.

При нанесении краски трафарет накладывают на поверхность стекла и сквозь него продавливают краску с помощью ракеля (небольшой скребок). После этого краску подсушивают и затем наносят другую, используя при этом другой трафарет.

Декалькомания. Декалькоманией называется способ декорирования поверхности изделий из стекла, который заключается в переводе деколей (своеобразные переводные картинки) на стекло.

Орнамент на деколи наносят обычно силикатными красками. Делают это в типографиях.

Различают простые и сдвижные деколи.

На простые деколи рисунок наносят в зеркальном отображении, причем сначала выполняют контурные линии орнамента, а уже затем фон.

На сдвижных деколях рисунок выполняют в правильной последовательности и закрепляют на бумаге, покрытой клеем. Поверхностный слой в таких деколях покрывают тончайшим слоем нитролака для предотвращения повреждений орнамента. При переводе на стекло клеевой слой растворяется в воде и картинку довольно легко сдвинуть и закрепить на поверхности какого-либо стеклянного сосуда.

Существует два способа перевода простых деколей на поверхность стеклоизделий.

Способ 1

Прежде всего необходимо подготовить вспомогательный раствор из следующих ингредиентов:

– канифоль – 3 части;

– скипидар – 7 частей.

Все компоненты смешивают и полученную массу подогревают на огне при температуре 100 °С в течение 30 мин.

Деколи, предварительно выдержанные в воде в течение 1 мин, смазывают приготовленной смесью, после чего их накладывают на стекло и удаляют бумажную подкладку.

Способ 2

Приготовленную заранее смесь из канифоли и скипидара наносят на участки, где будут картинки, после чего сухие деколи рисунком накладывают на смазанные смесью участки и хорошо увлажняют. Затем удаляют бумажную подкладку.

После нанесения орнамента на поверхность стекло ополаскивают щелочным раствором, затем холодной водой.

При нанесении сдвижной деколи картинки предварительно смачивают водой, накладывают на поверхность изделия и из-под рисунка удаляют бумагу-основу. После этого сухой тряпкой осторожно протирают картинку, удаляя остатки влаги и воздушные пузырьки. После этого стекло также погружают на некоторое время в щелочной раствор и затем промывают холодной водой.

Изделия с переведенными на их поверхность картинками обжигают в печи при температуре приблизительно 540–560 °С.

Высокая печать. На поверхность изделия краску можно наносить и способом так называемой высокой печати.

Высокую печать выполняют, оснастив мастерскую следующими инструментами и приспособлениями:

– стол;

– резиновые штемпели или рельефные валики;

– стеклянная палитра;

– резиновый валик;

– металлический шпатель.

Организация и проведение работ

Прежде всего необходимо изготовить штемпели. Лучше всего делать их из резины. При этом площадь их не должна быть больше 30 см2.

Далее приготавливают краску. Ее нужно разбавить олифой в соотношении 48 : 42. В качестве разбавителя можно использовать также патоку, глицерин, типографское или скипидарное масло. Консистенция краски должна быть достаточно густой.

Затем красящую смесь накладывают на палитру, хорошо растирают, раскатывают тонким слоем и набирают на штемпель. Им наносят краску на поверхность стекла.

При выполнении рисунков таким способом необходимо наносить краску в один прием. Корректирование и исправление неудавшихся линий недопустимо. При этом удобнее всего использовать штемпель с выгнутой серединой. Наносить орнамент следует, нажимая на штемпель с одинаковой силой на всех участках, в противном случае краска неравномерно ляжет на поверхность обрабатываемого изделия.

Для выполнения орнамента в технике высокой печати часто изготавливают специальный валик с отпечатком рисунка. Его можно сделать в домашних условиях, смешав следующие компоненты:

– пищевой желатин – 1 часть;

– столярный клей – 1 часть;

– технический глицерин – 2 части;

– карболовая кислота – 0,01%.

Прежде всего на водяной бане необходимо растворить смесь из желатина, клея и глицерина, после чего в полученный раствор добавить карболовую кислоту. Загустевшую массу заливают в гипсовую форму и охлаждают.

Валик с нанесенным на его поверхность рельефным рисунком будет служить в качестве штемпеля для нанесения краски.

После выполнения всех работ по декорированию стекла изделие необходимо отжечь в печи при температуре 540–560 °С.

Как самостоятельно сделать витраж

Изготовление витражей – трудоемкий процесс, требующий не только профессиональных навыков, но и художественного вкуса. Поэтому сделать действительно красивую вещь под силу далеко не каждому. Тем не менее существует несколько достаточно простых способов изготовления витражей в домашних условиях.

Перед тем как приступить к работе, следует оборудовать удобное рабочее место и подготовить все необходимые инструменты и материалы. Затем следует определиться с размерами витража, выбрать рисунок и сделать цветной эскиз в натуральную величину. На первых порах не рекомендуется выбирать для витража слишком сложные рисунки с большим количеством деталей, особенно если витраж будет не нарисован на цельном листе стекла, а выполнен из отдельных фрагментов.

Витраж из стеклянной смальты

Такой витраж можно изготовить разными способами.

Способ 1

Для изготовления витража потребуется:

– стекло листовое прозрачное;

– стеклянная цветная смальта;

– металлическая или деревянная рамка.

Из листового листа вырезают два одинаковых куска по размеру рамки. На стол кладут эскиз витража, сверху – кусок стекла. Затем из цветной смальты набирают рисунок, после чего набор закрывают вторым листом. Витраж закрепляют металлической или деревянной рамкой.

Витраж из стеклянной смальты

Способ 2

Для изготовления витража потребуются:

– стекло листовое прозрачное;

– стеклянная цветная смальта;

– клей синтетический.

Лист стекла подходящих размеров размещают на столе и подкладывают под него эскиз рисунка (или намечают линии орнамента непосредственно на стекле).

На стекло укладывают кусочки разноцветной смальты, подбирая их в соответствии с рисунком, и затем прикрепляют их к поверхности с по-мощью синтетического клея.

Витраж из кусочков цветного стекла

Способ 1

Для изготовления данного витража потребуется:

– свинцовый пруток н-образной формы;

– стекло цветное.

При выполнении витража таким способом используют кусочки стекла, вырезанные из цельного цветного листа. Каждый такой кусочек повторяет контурные линии той или иной детали.

Их вырезают по шаблонам в соответствии с предварительно сделанным эскизом и закрепляют, вправляя в предварительно изготовленный из свинцового прутка трафарет рисунка. После этого металлические детали спаивают между собой.

Витраж из цветного стекла

Способ 2

Такой способ значительно проще, чем предыдущий. Для этого понадобятся:

– стекло листовое прозрачное;

– стекло цветное;

– клей силикатный.

Под кусок прозрачного листового стекла нужных размеров подкладывают эскиз будущего витража. По контурам рисунка темной краской проводят тонкие линии, имитирующие раму. Из цветного стекла вырезают фрагменты орнамента.

Листовое стекло покрывают слоем силикатного клея и собирают на нем из цветных кусочков рисунок, затем оставляют до полного высыхания (примерно на 6 ч). После этого поверхность витража покрывают сплошным слоем силикатного клея так, чтобы он закрыл все выступающие части, и снова сушат.

Витраж из цветного стекла

Способ 3

Необходимые материалы:

– стекло листовое прозрачное;

– стекло цветное;

– клей ПВА;

– цемент;

– песок.

Организация и проведение работ

Как и в предыдущем варианте, сначала подготавливают эскиз витража и вырезают из цветного стекла фрагменты рисунка. Затем эскиз подкладывают под кусок листового стекла и выкладывают на нем рисунок из цветных кусочков.

Подготавливают смесь для заполнения швов. Для ее приготовления берут следующие ингредиенты:

– песок – 3 части;

– цемент – 1 часть;

– клей ПВА – 1 часть.

Перечисленные выше компоненты перемешивают до получения однородной массы и аккуратно заполняют ею пространство между кусочками цветного стекла. Оставляют витраж до полного высыхания.

Живописный витраж

Для изготовления витража понадобится:

– листовое прозрачное стекло;

– краски;

– кисти.

Организация и проведение работ

Вырезают из листового стекла кусок необходимых размеров и подготавливают эскиз витража в натуральную величину (если рисунок не сложный, его контуры можно наметить непосредственно на стекле). После этого стекло расписывают красками одним из способов, описанных в главе «Живопись по стеклу».

Матовый витраж

Для выполнения матового витража понадобится:

– стекло листовое прозрачное;

– речной песок;

– деревянный брусок;

– груз.

Такой витраж можно сделать из подходящего по размеру листа обыкновенного оконного стекла. На нем следует наметить контуры рисунка (лучше, если он будет состоять из больших фрагментов простой формы) и описанным ниже способом придать определенным участкам стекла матовость.

Для работы потребуется несложное приспособление, представляющее собой толстую доску из твердых пород дерева.

Форма ее не имеет существенного значения, а длина и ширина должны составлять около 20–30 см.

Главное требование к доске – это ее гладкая рабочая поверхность, которой она во время работы будет соприкасаться со стеклом. С обратной стороны устанавливают груз в 5–6 кг, который необходимо закрепить на доске.

В качестве такого груза можно использовать болванку из чугуна.

Стекло укладывают на ровную твердую поверхность. Для того чтобы оно не сползало при работе, нужно закрепить его с помощью прибитых по краям тонких деревянных планок либо любым другим подходящим способом.

Затем на те участки стекла, которые останутся прозрачными, накладывают защитную пленку, а на те, которые будут матовыми, насыпают тонкий слой речного песка, предварительно увлажнив поверхность стекла. Совершенно не допускается, чтобы в песке находились даже совсем небольшие камешки, поэтому его следует предварительно просеять.

Затем на лист стекла накладывают доску с грузом, которую перемещают вперед-назад и влево-вправо. Если шлифуемая поверхность большая, то доску периодически снимают и добавляют необходимое количество песка и воды.

После обработки стряхивают остатки песка, снимают защитную пленку и промывают стекло водой. Качество выполнения работы проверяют, просматривая лист на свет. При необходимости отдельные участки обрабатывают дополнительно.

Травленый витраж

Для изготовления витража способом травления понадобятся:

– листовое прозрачное стекло;

– протравливающая краска;

– деревянная или пластмассовая палочка.

Для изготовления витража данным способом вначале делают эскиз рисунка и намечают по нему линии на стекле. Затем приготавливают протравливающую краску описанным ниже способом и наносят ее на стекло. За счет эффекта травления состав проникает в поверхность стекла. Надпись или рисунок, выполненные способом травления, нельзя удалить, не испортив изделия, поэтому операцию следует производить особенно осторожно.

Ингредиенты для приготовления протравливающей краски

Раствор 1:

– хлористый цинк – 1,5 г;

– соляная кислота – 6,5 г;

– вода дистиллированная – 50 мл.

Раствор 2:

– сернокислый калий – 0,7 г;

– фтористый натрий – 8 г;

– вода дистиллированная – 35 мл.

Непосредственно перед работой приготавливают протравливающий состав, для чего по отдельности смешивают необходимые ингредиенты для 1-го и 2-го растворов. Затем 1-й раствор очень малыми порциями добавляют во 2-й.

На обрабатываемый лист стекла либо на поверхность изделия из стекла наносят раствор с помощью деревянной или пластмассовой палочки, выдерживают в течение времени, необходимого для действия раствора, затем промывают стекло в холодной воде.

Витраж из ацетатного шелка

Для изготовления этого витража необходимы:

– листовое прозрачное стекло;

– кусочки цветного ацетатного шелка;

– нитролак.

Из кусочков цветного ацетатного шелка вырезают фрагменты выбранного рисунка. Кусок стекла нужного размера покрывают тонким слоем нитролака и оставляют до полного высыхания. Затем нитролаком покрывают поочередно отдельные участки стекла, соответствующие частям рисунка, и накладывают сверху кусочки ткани, которые под воздействием нитролака будут растворяться, образуя на поверхности стекла цветную пленку. Сверху каждый кусок ткани также покрывают нитролаком. После того как рисунок таким образом будет составлен полностью, витражу дают высохнуть, а затем покрывают паркетным бесцветным лаком в 1–2 слоя. Затем по контурам рисунка наносят тонким слоем пасту, приготовленную из эпоксидной смолы, отвердителя, талька и бронзовой пудры. Смесь должна быть достаточно густой, не растекающейся по поверхности стекла. Чтобы контурные линии получились аккуратными и ровными, удобно воспользоваться для их нанесения кондитерским шприцем.

Витраж клеевой

Изготовление данного витража не требует никаких особых навыков, однако, если сделать его аккуратно, он будет смотреться так же хорошо, как и классический витраж, сделанный из цветного стекла. Для работы понадобятся:

– стекло листовое прозрачное;

– тонкий шнур черного или любого другого темного цвета;

– клей эпоксидный;

– красители.

Подготовленный заранее эскиз витража подкладывают под листовое стекло и приклеивают шнур по контурам рисунка с помощью эпоксидного клея. Приготавливают цветные клеевые смеси, для чего смешивают эпоксидный клей с красителями нужного цвета (можно использовать пасту от обыкновенных шариковых ручек). Клеевые смеси равномерно распределяют по поверхности стекла между границами контуров и оставляют витраж до полного высыхания (примерно на 4–8 ч).

Content

Юлия Владимировна Рычкова
Зимние сады и витражи

Введение

Глава 1 Из истории зимних садов

Охотники за растениями

От оранжереи к зимнему саду

Зимние сады в России

Глава 2 Строительство зимних садов

Проектирование и планирование

Строительные работы

Выбор материалов

Строительство

Внутренняя отделка

Глава 3 Оборудование для зимнего сада

Системы отопления

Способы отопления зимних садов

Особенности отопления зимних садов

Неотапливаемые зимние сады

Утепление зимнего сада

Системы вентиляции

Способы создания систем вентиляции

Современные модели вентиляционных систем

Основные функции системы вентиляции

Системы полива

Приспособления для полива

Системы увлажнения

Системы освещения

Влияние света на рост и развитие растений

Источники дополнительного освещения

Расположение источников света

Реакция растений на различные источники света

Ошибки при освещении растений

Особенности освещения зимнего сада

Освещение отдельных элементов зимнего сада

Ручное и автоматическое управление системой освещения

Удаление с крыши зимнего сада снега и льда

Глава 4 Устройство зимних садов

Стили зимних садов

Регулярный стиль

Пейзажный стиль

Японский стиль

Мусульманский стиль

Викторианский стиль

Итальянский стиль

Основные приемы создания композиций

Варианты композиции

Формирование композиции

Перспектива

Использование цвета

Декоративные элементы в зимнем саду

Рокарий

Дорожки

Ступени

Скульптуры

Малые архитектурные формы

Вода в оформлении

Высаживание растений в водоемы

Выбор водных растений

Фонтаны для зимнего сада

Тематические зимние сады

Каменистые сады и альпинарии

Бонсай

Глава 5 Уход за растениями

Освещение

Светолюбивые растения

Теневыносливые растения

Тенелюбивые растения

Особенности освещения отдельных культур

Температура

Температура воздуха для тропических культур

Температура воздуха для субтропических культур

Температура воздуха для холодостойких культур

Способы создания оптимального температурного режима

Полив

Особенности полива различных культур

Вода для полива

Влажность воздуха

Оптимальная влажность воздуха для различных культур

Пересадка

Дерновая земля

Перегной

Листовая земля

Торфяная земля

Древесная земля

Подготовка земляной смеси

Использование готовых почвенных смесей

Емкости для пересадки и перевалки

Выбор контейнера

Керамические контейнеры

Пластмассовые контейнеры

Проведение пересадки

Уход за растениями после пересадки

Формирование кроны

Прищипывание и обрезка

Подкормка

Особенности подкормки различных культур

Размножение

Черенкование

Размножение делением корневища

Размножение семенами

Размножение воздушными отводками

Прививка

Борьба с вредителями

Борьба с болезнями

Глава 6 Ассортимент растений для зимнего сада

Абутилон (Abutilon)

Агава (Agave)

Аглаонема (Aglaonema)

Азалия (Azalea)

Алоэ (Aloe)

Антуриум (Anthurium)

Араукария (Araucaria)

Аспарагус (Asparagus)

Аспидистра (Aspidistra)

Асплениум (Asplenium)

Аукуба (Aucuba)

Бегония (Begonia)

Бересклет (Euonymus)

Броваллия (Browallia)

Вриезия (Vriesia)

Гибискус (Hibiscus)

Даваллия (Davallia)

Диффенбахия (Dieffenbachia)

Драцена (Dracaena)

Евгения (Eugenia)

Каланхоэ (Kalanchoe)

Калатея (Calathea)

Каллизия (Callisia)

Камелия (Camellia)

Кордилина (Соrdyline)

Кофейное дерево (Coffea)

Ливистона (Livistona)

Лимон (Citrus limon)

Мамиллярия (Mamillaria)

Молочай (Euphorbia)

Монстера (Monstera)

Опунция (Opuntia)

Офиопогон (Ophiopogon)

Пеперомия (Peperomia)

Переския (Pereskia)

Плектрантус (Plectranthus)

Плющ (Hedera)

Птерис (Pteris)

Седум (Sedum)

Толстянка (Crassula)

Тунбергия (Thunbergia)

Фатсия (Fatsia)

Фатсхедера (Fatshedera)

Фикус (Ficus)

Филодендрон (Philodendron)

Фиттония (Fittonia)

Хойя (Hoya)

Цереус (Cereus)

Циперус (Cyperus)

Шеффлера (Schefflera)

Эсхинантус (Aeschynanthus)

Юкка (Yucca)

Глава 7 Витражи

Из истории витражей

Виды витражей

Классический витраж

Фацетный витраж

Тиффани

Фьюзинг, или спечной витраж

Пескоструйный витраж

Блочный витраж

Травленый витраж

Живописный витраж

Зеркальный витраж

Комбинированный витраж

Техника изготовления витражей

Основные приемы работы с листовым стеклом

Основные приемы работы с органическим стеклом

Основные приемы росписи стекла

Как самостоятельно сделать витраж

Витраж из стеклянной смальты

Витраж из стеклянной смальты

Витраж из кусочков цветного стекла

Витраж из цветного стекла

Витраж из цветного стекла

Матовый витраж

Травленый витраж

Витраж из ацетатного шелка

Витраж клеевой