Юлия Александровна Петрова, Елена Борисовна Спиридонова

Паккард Дэвид – основатель Hewlett Packard

Дэвид Паккард – американский предприниматель, основавший совместно с Уильямом Хьюлеттом, компанию Hewlett Packard.

Когда Дэвид Паккард и Билл Хьюлетт вступили на путь предпринимательства, производственным помещением им служил взятый в аренду гараж, а в 1996 году, ко времени кончины Паккарда, в их компании работало более 100 тысяч человек, а ее годовой доход составлял 31 миллиард. В 1995 году журнал «Форбс» оценил состояние Паккарда в 3,7, а Хьюлетта – в 2,7 миллиарда долларов. Оба партнера передали Станфордскому университету около 300 тысяч долларов, в основном в виде анонимных грантов, и профинансировали строительство Дома электротехники в память их учителя профессора Термана.

Паккард, сын видного юриста из штата Колорадо, познакомился со своим будущим партнером Биллом Хьюлеттом в Станфордском университете, где оба учились на инженеров-электротехников. В 1934 году, по окончании университета, Паккард устроился на работу в отделение «Дженерал электрик» в штате Нью-Йорк, а Хьюлетт, получив диплом магистра два года спустя, остался тут же, в Калифорнии. Еще в университете их преподаватель инженерных дисциплин Фредерик Терман, распознавший в том и другом особый талант к изобретательству, посоветовал им начать собственное дело. Перед инженерными фирмами, говорил он, открывается большое будущее.

В 1938 году жизненные пути Паккарда и Хьюлетта вновь пересеклись: они начали совместную работу, для чего арендовали гараж в Пало-Альто (штат Калифорния). С этой маленькой кустарной мастерской и началась история знаменитой Силиконовой долины, ставшей впоследствии центром самых совершенных технологий. На общий капитал в 538 долларов партнеры купили подержанный пресс, а для обжига керамических монтажных плат использовали принесенную Паккардом кухонную печь. Прежде всего, следовало найти направления, в которых они могли бы применить знания и инженерную смекалку. В числе первых изготовленных ими устройств можно назвать электронный механизм для настройки музыкальных инструментов, корректор бросков для игроков в кегельбанах и даже устройство для автоматического включения воды для промывки унитазов.

Их первым успехом было изготовление звукового осциллятора, который генерировал сигналы, позволявшие проверить качество звука. От компании «Уолт Дисней» они получили заказ на 8 осцилляторов «фирмы Хьюлетта-Паккарда» для работы над фильмом «Фантазия». В 1939 году, когда партнеры должны были дать название их компании, они бросили монету – «орел или решка», – чтобы определить, чье имя будет стоять первым. Выиграл Хьюлетт. К концу этого же года, заработав 5 тысяч долларов, они, по совету профессора Термана, построили небольшой завод в Станфордском индустриальном парке. Он был в числе первых из более чем тысячи фирм, образовавших Силиконовую долину. В начале Второй мировой войны в компании «Хьюлетт-Паккард» работали 17 человек, и ее годовой доход составлял 100 тысяч долларов.

Билл Хьюлетт был призван в армию, и Паккарду пришлось одному управлять компанией. К 1946 году она имела годовой доход около 2 миллионов благодаря военным заказам, и в ней работали 200 человек. Но после войны государственные заказы иссякли, и партнерам пришлось вдвое сократить число работников. К 1950 году им удалось довести число работников и прибыль до прежнего уровня. Теперь фирма производила до 300 видов продукции, в том числе кардиографы, атомные часы и компьютеры.

В 1969 году ежегодная прибыль фирмы достигла 280 миллионов долларов. Именно в это время Паккард был вызван в Вашингтон и получил назначение на пост заместителя министра обороны. В этой связи, чтобы избежать «конфликта интересов», он был вынужден разместить свои акции стоимостью в 300 миллионов в анонимном благотворительном фонде.

Располагая одним из лучших коллективов ученых и инженеров, компания «Хьюлетт-Пакард» в короткое время выпустила целый ряд удачных рыночных продуктов. Так, в 1972 году она создала инженерный калькулятор, который сделался самым популярным у студентов и инженеров. Это открыло дорогу фирме, работавшей в основном по контрактам с корпорациями, на массовый рынок. Тогда же она начала выпускать портативные компьютеры и со временем стала лидером в компьютерном производстве.

Компания «Хьюлетт-Пакард» стала одной из самых процветающих и известных в Америке. Помимо финансовых успехов, ее отличительной чертой стали корпоративные правила, получившие название «Путь Эйч-Пи», которые предписывали соблюдение высокой морали, взаимное уважение, заботу обо всех служащих, уклонение от сомнительных сделок, обязательство не увольнять работников в связи с экономическими трудностями, а также щедрая оплата труда за счет высоких прибылей.

В 1978 году Хьюлетт и Паккард отошли от активного управления компанией и вместе занялись скотоводством на ранчо в Айдахо. Кроме того, Паккард был консультантом президента Рейгана по военным и другим вопросам в рамках его так называемого кухонного кабинета.

Паккард много занимался филантропией и на эти цели израсходовал более миллиарда долларов, включая 40-миллионный дар Аквариуму в заливе Монтерей. Его «Фонд Давида и Люси» к концу его жизни выделил в виде безвозмездной помощи до 480 миллионов долларов. Свою долю акций в компании стоимостью в 4,3 миллиарда он завещал в фамильный фонд, ставший одним из крупнейших в стране (около 7 миллиардов долларов).

Паккард мог быть упрямым и порой жестким, но всегда был очень скромен в том, что касалось его успехов. «Не надо бить в барабаны по поводу достижений. Надо идти дальше и стараться работать еще лучше», – сказал он в 1993 году, оставляя пост председателя правления компании.

Биографическая справка

Дэвид Паккард родился 7 сентября 1912 года в городе Пуэбло в штате Колорадо.

После окончания Стэнфордского университета и получения диплома бакалавра, он устроился инженером в компанию General Electric.

В 1938 году он продолжил учебу в университете. Будучи магистром наук, он совместно с сокурсником Уильямом Хьюлеттом организовывает товарищество, названное Hewlett-Packard Company, уставный капитал которого 538 долларов.

В 1947 году Дэвид Паккард становится президентом компании, а в 1964 председателем правления и исполнительным директором компании.

В 1969 году Паккард становится заместителем министра обороны США, а в 1971 году выходит в отставку.

Возвратившись в Пало-Альто, он избирается председателем правления компании Hewlett-Packard.

Умер Дэвид Паккард в 1996 году.

Content

Юлия Александровна Петрова, Елена Борисовна Спиридонова
Паккард Дэвид – основатель Hewlett Packard

Биографическая справка