МИЗУН Юрий Гаврилович

"БИОПАТОГЕННЫЕ ЗОНЫ — УГРОЗА ЗАБОЛЕВАНИЯ"

Светлой памяти Соловьёва Сергея Сергеевича посвящаю

Автор

Введение

О лозоходстве наслышаны все. О нём много писалось в последнее время, сообщалось по радио и телевидению, даже показывались фильмы. К сожалению, преобладает грустная информация. Вдруг сообщается по радио результат исследования учёных-медиков, проводимого от Ужгорода до Камчатки, который показал, что больные в больницах, койки которых находятся на биопатогенных полосах, излечиваются значительно труднее. На этих койках и смертность значительно выше. Значит и тут судьба — на какую койку в больнице суждено попасть? Грустная статистика.

Некоторым оптимизмом веет от сообщений другого рода. В Москве, например, непрерывно работают учебные курсы, где готовят специалистов-операторов, которые могут после курса обучения сдвинуть полосу и сделать место, где вы отдыхаете или работаете, безопасным для вашего здоровья. Вам достаточно позвонить по всем известному телефону и такой оператор с готовностью переступит порог вашей квартиры и опасность, который вы подвергались, исчезнет. Но так ли всё просто? К сожалению, нет.

Представьте себе, что вы живёте на четвёртом или пятом этаже девятиэтажного дома. Вы не обращаете внимания на полосы или по незнанию, или по неверию, или по любой другой причине. В то же время, жильцы, проживающие выше или ниже этажом, или двумя считают нужным полосы в своих квартирах сместить так, как это удобно для них — чтобы полосы не проходили в тех местах, где они находятся подолгу, т. е. где они отдыхают часами или продолжительное время работают. Если оператор по их заявке сдвигает полосы в их квартире, то тем самым они сдвинутся во всех квартирах, которые находятся выше и ниже, т. е. на всех этажах. Это значит, что те жильцы, у которых было всё хорошо в этом плане до этого момента, вдруг окажутся на полосах и это может для них оказаться роковым. Так что мало обладать необходимыми знаниями, ими надо ещё и умело распорядиться в интересах всех.

Какой же выход из такого положения? Во-первых, надо действительно знать, где именно проходят полосы в вашей квартире. Во-вторых, надо время от времени проверять, действительно ли остаются они на одном и том же месте, не сдвигаются ли они по мановению чьей-то палочки. Контролировать положение полос более-менее регулярно прибегая к дипломированным операторам нереально — научитесь всё это делать сами. Верите ли вы в эти полосы или не верите, не имеет никакого значения. Не важно и то, что учёные до сих пор не могут объяснить суть лозоходства и биопатогенных полос. Важно прежде всего одно — чтобы вы часами не находились на полосе (как в собственной квартире, так и на службе), поскольку дороже здоровья ничего нет. Таким образом, мы следом за очень многими советчиками, говорим читателю: "Помоги себе сам". Именно исходя из этого принципа мы отобрали материал для книги, выбрали форму его изложения. В первой части книги мы приводим практически весь материал, который сейчас содержится в научной литературе, который позволит вам успешно справиться с этой задачей.

Конечно, было бы неразумно этим ограничится. Несомненно, каждого заинтересует, что же по своей сути, по своей природе, представляют собой полосы. У человека, который собственноручно определил положение полос и сам же сдвинул их или нейтрализовал их действие, такой интерес обязательно возникнет. Поэтому мы не сомневаемся, что он захочет прочитать и о том, как лозоходство использовалось людьми в течении веков и тысячелетий, как с его помощью ищут полезные ископаемые, воду и др. Он захочет познакомиться с разными объяснениями этого очень непростого явления, которые высказывались в разное время, постарается понять глубинный смысл этого феномена и очень важную роль в общении человека с информационно-биологическим полем. В этом понимании читателю поможет первая книга данной серии ("Бог, душа, бессмертие"), где по данным мировой науки и древних источников описаны свойства этого поля.

Индикаторы

Расположение биопатогенных полос в квартире, как и в служебном помещении, а также на открытой площадке или на приусадебном участке можно определить с помощью лозы. Отсюда и название — «лозоходство». Лозоходство большинство связывают с поиском подземной воды, полезных ископаемых и т. д. С помощью лозы в наше время лозоходцы ищут (и успешно находят) расположение подземных трубопроводов, различных строений или их останков и многое другое.

В качестве лозы многие столетия и тысячелетия использовалась ветка какого-либо дерева, например, ивы, сирени, берёзы, можжевельника, ели, вишни (категорически не рекомендуют использовать ветку бузины!). Длина ветки примерно 40–55 см, а толщина до 2 см. Опытные специалисты-лозоходцы, работающие с лозой в наше время, эти данные уточняют. Они рекомендуют брать ветки длиной 15–18 см, толщиной около 3–5 мм. Ветка дерева должна быть не просто прямым кусочком указанных размеров. Это должна быть вилка, раздвоенная ветка. Такую ветку держат одновременно в обеих руках. Чтобы её можно было держать так, как это показано на рис. 1, лоза должна быть гладкой, а значит сделанной из свежеспиленной ветки растущего дерева. Её нельзя делать из высохшей ветки.

На рис. 2 показаны два приёма удержания лозы обеими руками во время работы лозоходца. В левой части рисунка (рис. 2,а) показан наиболее распространённый приём, который специалисты-лозоходцы называют "верхним хватом". В правой части рисунка (рис. 2,б) показан другой способ держания лозы в обеих руках — это "нижний хват". Точнее, это один из вариантов "нижнего хвата".

Кроме такой лозы издревле использовали и другие индикаторы, показатели, определители биопатогенных полос, подземной воды, руд и др. Один из таких способов известен сейчас очень широко (и не только у лозоходцев). Вспомните, как с помощью подвешенного золотого кольца определяют артериальное давление. Правда, в журналах печатали опровержение, что такое невозможно. Но мы забудем об этом, а точнее обсудим смысл, суть этого в другом месте. Здесь только скажем, что это и есть тот маятник, с помощью которого можно (при определённых условиях) получать информацию из информационного поля Вселенной (смотри первую книгу серии "Бог, душа, бессмертие"). Маятник, заменяющий лозу, не обязательно должен быть изготовлен с помощью золотого кольца. Просто нужен компактный грузик, чтобы в подвешенном состоянии он мог образовать физический маятник со всеми свойствами, описанными в школьном учебнике физики. Я.Валдманис пишет, что «в качестве грузика на нитке подчас используются связка ключей, часы на цепочке и другие «модификации» отвеса».

В качестве индикаторов используют "искательные жезлы" — индикаторы из металла (рис. 3). Используются индикаторы, изготовленные из органического стекла, рыбьей кости, бараньего рога, китового уса, слоновой кости, травяного жгута и вообще изготовленные почти из любого материала, который имеется под руками у лозоходца. Отсюда можно сделать вывод, что сам материал не играет никакой роли в «работе» индикатора. Это действительно так. Важен не материал, важна форма. Это также подробно объяснялось в первой книге серии. Конечно, индикатор, кроме всего прочего, должен быть удобен в пользовании. Но опять же всё зависит от того, кто является лозоходцем, кто работает с данным индикатором.

Известны самые различные способы индикации (лозоискательства), которые применяли одни, и в принципе не могли применять другие. Например, некий Блетон, работу которого как лозоходца изучал доктор Тувенел, указательными пальцами зажимал горизонтально деревянную палочку (кусочек ровной ветки). В момент индикации, когда он подходил к биопатогенной полосе или к искомому месту (где находилась подземная вода, руда и др.), его пальцы неожиданно вздрагивали, поэтому палочка выпадала из его рук. Сколько раз доктор Тувенел не повторял опыты с ним, столько раз в одном и том же месте палочка выпадала из рук лозоходца. Повторяем, что палочку нельзя делать из бузины. Если помнить, что важна только форма, а не материал, из которого сделана лоза, то напомним читателю, что ветка из бузины — это не палочка, а трубочка. В этом всё дело.

Имеется много описаний работы лозоходцев, которые вообще не нуждаются ни в каком индикаторе. Они проводят измерения, воспринимая информацию своим телом. Собственно, то же самое наблюдается и при определении биополя человека. В первой книге серии говорилось, что ленинградский учёный-экстрасенс А.В.Мартынов определяет это поле с помощью Г-образного индикатора (согнутой в форме буквы «Г» вязальной спицы), а не менее известный экстрасенс Сафонов делает это же, протягивая в сторону испытуемого человека свою руку. В тех местах, где имеется патология (например, злокачественная опухоль) он отмечает наличие «дыры», как он сам выражается. Имеется в виду дыра в биополе, т. е. его отсутствие в этом месте или значительное ослабление.

Мы не даром привели такую аналогию. Дело в том, что природа биопатогенных полос и биополя человека если и не точь-в-точь одинаковая, идентичная, но в главных своих проявлениях она одна и та же.

Вернёмся к лозоходцам. Имеются свидетельства, что некоторые лозоходцы, не использующие лозу-индикатор, напрягают свои челюстные мышцы, т. е. работают с разинутым ртом. В нужное время (в месте прохождения полосы) напряжение мышц исчезает. Другой вариант. Французский физик Ив Рокар обнаружил, что индикатором могут быть руки, согнутые в локтях. В таком положении они чётко реагируют на наличие полосы. Возможны и другие варианты, при этом важно, чтобы некоторые мышцы или группа мышц предварительно находились в напряжённом состоянии. Очень удачно сказал об этом Я.Валдманис: «Индикатор играет всего лишь роль указателя, подобного стрелке измерительного прибора. Сам же «прибор» — это человек, оператор».

В наше время на курсах операторов-лозоходцев чётко объясняют кандидатам в лозоходцы, что это занятие отнюдь не безопасное, вредное для здоровья. Индикатор является своего рода антенной, посредством которой информационно-энергетические потоки воспринимаются человеком в большей мере, чем это нужно для его нормальной работы. Эти наводки (через антенну-индикатор) и являются вредными для здоровья человека. Но встречаются и особо чувствительные люди, которые страдают от этих наводок и в том случае, если они не пользуются никакими индикаторами. Ясно, что эти на водки возникают при пересечении человеком биопатогенных полос и при нахождении с индикатором на этих полосах.

В литературе описываются случаи, когда очень чувствительные люди (лозоходцы, и не только они) не могли спать на биопатогенной полосе. Более того, находились и такие, которые даже короткое время не могли посидеть на полосе — так сильно они чувствовали её наличие. Удивляться этому не надо — практически все животные чувствуют наличие биопатогенных полос. Одни из них стремятся находиться на них как можно дольше, а другие избегают их. Только люди в большинстве своём потеряли эту чувствительность, эту способность воспринимать окружающие условия, которые так сильно влияют на них, в частности, на их здоровье. Эта нечувствительность и является основой того скептицизма по отношению к данной проблеме, который у части людей (в том числе и учёных) сохраняется и в наши дни.

Что касается чувствительности к биопатогенным полосам, то любопытно сообщение Уелара о том, что при поисках им источников воды в Сахаре помогающий ему негр на биопатогенной полосе дрожал всем телом и даже время от времени падал в обморок. Надо ли после этого удивляться тому, что нахождение на биопатогенной полосе в течение многих часов ежесуточно вызывает в конце концов определённую патологию в организме человека? Поскольку мы хотим, чтобы каждый, прочитавший эту книгу, при желании мог определить положения биопатогенных полос, то сразу скажем, что чувствительность даже опытных лозоходцев на короткое время (несколько минут) может практически исчезнуть. В чём тут дело — во временном изменении чувствительности оператора или же в самих полосах, сейчас окончательно сказать трудно. Скорее всего меняются свойства полос. Это явление было обнаружено очень давно. Так, ровно триста лет тому назад (1693) об этом сообщал аббат Валлемон. Уже в нашем веке (1910) об этом же писал Г.Франциус. Арманд Вире также указывал на кратковременное (в продолжении 5–6 минут) исчезновение чувствительности лозоходца с лозой или без неё. Полоса как будто на это время исчезала. Конечно, исследователи в наше время пытались установить причину данного явления, анализируя изменения в окружающей среде, которые сопровождают этот эффект. Измерялось атмосферное электричество, освещённость, температура воздуха и многое другое. Но ясности пока нет.

Какой же индикатор-лозу мы посоветуем вам использовать для определения положения биопатогенных полос в вашей квартире, или в служебном помещении, где вы находитесь продолжительное время?

Начать своё знакомство с полосами можно с помощью Г-образного индикатора. Он очень прост (см. рис. 4).

Это согнутая под прямым углом медная или стальная проволока диаметром 2 или 3 миллиметра. Соловьёв С.С. рекомендует взять вертикальную часть (которую оператор держит в руке) равной 15 см, а горизонтальную — 30 см. Ленинградский экстрасенс А.В.Мартынов в книге "Исповедимый путь" пишет: «Наиболее приемлемым и наглядным инструментом оказалась Г-образно согнутая металлическая вязальная спица». Отнюдь не обязательно точь-в-точь придерживаться указанных размеров при изготовлении Г-образного индикатора. От них возможны значительные отклонения, вплоть до того, что в качестве Г-образного индикатора может быть использована обычная металлическая тёрка. Её берут за ручку так, чтобы она была вертикальной, тогда сама тёрка расположится в вертикальной плоскости. Так держа (не крепко, чтобы она имела возможность поворачиваться) тёрку и направляя её вперёд, от себя, движутся с нею по направлению измеряемого объекта.

Рекомендуются некоторые усовершенствования Г-индикатора. Часто новички держат его очень крепко в руке, поэтому он не может вращаться. Чтобы этого не происходило, рекомендуется его нижнюю вертикальную часть помещать в трубку, в которой он мог бы вращаться свободно. Чтобы он не проваливался вниз в этой трубке, её снизу закупоривают пробкой. В этом случае, естественно, в руке держат не сам индикатор, а трубку. Когда вы (или любой другой лозоходец) проводите измерения, держа в руке индикатор, происходит взаимодействие вашего биополя с полем биопатогенной полосы. Когда вы заизолировали индикатор стеклянной трубочкой (можно взять пластмассовую трубочку с дном, например, колпачок от шариковой ручки), то тем самым вы уменьшаете эффект взаимодействия указанных двух полей, двух излучений. Но выход специалистами был найден. Можно активировать саму трубочку, и её излучение заменит ваше. Об активировании веществ в дальнейшем будет рассказано подробно. Сейчас только скажем, что фосфор на стенке спичечного коробка является активатором — им можно активировать другие вещества и предметы. Для этого их надо натереть этим фосфором. Это же надо сделать и с трубочкой, в которую помещают Г-образный индикатор. Таким образом, в том случае, если индикатор находится не непосредственно в руке, а в стеклянной трубочке, его вертикальную часть надо натереть фосфором. Поскольку стеклянная трубка заизолировала индикатор от вашего тела, вы даёте допинг в виде излучения фосфора.

Данная книжка рассчитана на каждого, с тем, чтобы он мог самостоятельно вести контроль за местом, где он находится. Будем считать таких людей любителями. Для них наиболее приемлемым, простым и удобным является именно индикатор в виде буквы «Г». Правда, как мы уже говорили, ими пользуются с успехом и известный учёный-экстрасенс Мартынов А.В. Это говорит о том, что несмотря на свою простоту, такой индикатор при правильном использовании позволяет измерять всё, что можно измерить лозой.

Соловьёв С.С. для профессионалов-операторов изобрёл индикатор в виде рамки (окружности) с ручками. Проф. А.И.Вейник дал высокую оценку этому индикатору, указав, что с помощью рамки С.С.Соловьёва удалось открыть много интересных свойств указанного излучения. А.И.Вейник описывает индикатор С.С.Соловьёва так:

«Рамка С.С.Соловьёва состоит из кольца (1) и ручки (2), прикреплённой к кольцу с помощью зажима (3). (Это показано на рис. 5).

Зажим (3) позволяет повернуть изогнутую ручку, совместив её с плоскостью кольца, и сделать таким образом рамку компактной для транспортировки. Рамка становится на горизонтальные параллельноориентированные ладони, при этом прямая часть ручки — ось вращения рамки — опирается на мизинцы, а отогнутые концы смотрят вперёд; они предназначены для ограничения с помощью больших и указательных пальцев угла поворота рамки вокруг своей оси. Вначале с помощью указательных пальцев находится положение равновесия, после чего кольцо чуть наклоняется вперёд, при каком-либо изменении полей — измеряемого или оператора, например, при их относительном перемещении, кольцо опрокидывается назад. Чем интенсивнее измеряемое поле, тем с более низкого положения поднимается и опрокидывается кольцо.»

Далее А.И.Вейник указывает, что по его измерениям «при прочих равных условиях действующая на кольцо опрокидывающая сила прямо пропорциональна площади кольца (квадрату его радиуса) и обратно пропорциональна моменту инерции (радиусу в четвёртой степени). Поэтому более подвижным — «шустрым» — оказывается кольцо малого диаметра. Очень удобна в работе дюралевая рамка с кольцом, имеющим наружный диаметр 140 миллиметров и поперечное сечение 7-14 или 7-28 мм. С увеличением площади сечения действующая сила возрастает, но одновременно повышается и момент инерции».

Петлевой индикатор может быть изготовлен из меди, стали, алюминия. Он может быть сделан также из неметаллов. Он показан на рис. 6.

Можно воспользоваться медным или алюминиевым кабелем. Соловьёв С.С. рекомендует (для соблюдения техники безопасности) ручки индикатора, которые соприкасаются с руками оператора, заизолировать изолентой из полихлорвинила. Это делается для того, чтобы высокочувствительные люди не набирали на себя через индикатор измеряемое излучение. Это для них чревато не только плохим самочувствием, но и головокружением, тошнотой, рвотой, слабостью. Этого надо избегать. Заизолированный таким способом индикатор необходимо подзарядить допингом, как это описано выше. Для этого его рукоятки (под изолентой) надо обмотать полосками бумаги, которая пропитана фосфором (можно от коробка спичек). Бумагу можно также пропитать раствором суперфосфата.

Из петлевидного индикатора и родился описанный выше индикатор в виде кольца с ручками. Изготовить такой индикатор очень несложно. Это можно сделать из тех же материалов. С его ручками надо сделать все те же манипуляции: заизолировать и активировать фосфором.

Чтобы правильно интерпретировать результаты измерений с помощью описанных индикаторов, надо знать излучение измеряющего человека, т. е. самого оператора.

Инженер Стальчинский из группы Соловьёва С.С. видоизменил Г-индикатор и с его помощью обнаружил ещё одну сетку полос (сетка Стальчинского). Усовершенствование Г-индикатора Стальчинским состояло в следующем. Он обнаружил, что если на конец индикатора поместить диск, покрытый чёрной бумагой или полиэтиленом, то показания индикатора принципиально изменяются: он станет регистрировать некоторые новые полосы, которые до этого он (индикатор) не чувствовал. При этом он, как и прежде, поворачивается вправо (при плюсе) и влево (при минусе).

Эти новые полосы (сетки Стальчинского) имеют различную ширину, протяжение в вертикальном направлении (вертикальные стены). От каждой такой полосы в случае отражения от грунтовой воды образуются по три полосы, которые располагаются под углами 45° и 30° к горизонту. Любопытно, что сместить полосы Стальчинского теми же средствами, что и полосы сетки Карри не удаётся. В то же время на их положение не оказывают влияния построенные дома (они продолжают идти так же, как и до строительства домов). Хотя полосы Стальчинского исследованы меньше, чем другие (например, не установлено взаимное расстояние между полосами), имеются основания думать, что они не вредны для здоровья людей. Более того, некоторые из людей на полосах Стальчинского чувствуют себя даже лучше.

Конструкция индикатора Стальчинского показана на рис. 7. На конец проволоки перпендикулярно закрепляется картонный или металлический диск диаметром 3–6 сантиметров (рис. 7,а). На него наклеивают чёрную бумагу. На этот диск направляет взгляд оператор. Можно этот индикатор упростить, изготавливая его из единого куска медной проволоки, при этом диск заменяется окружностью. Надо иметь ввиду, что такой индикатор реагирует на излучение поворотами в противоположные стороны по сравнению с Г-образным индикатором, у которого диск находится в плоскости индикатора (рис. 7,б).

В "Письме к лозоходцу № 4" Соловьёв С.С. рекомендует в качестве индикатора Стальчинского использовать обыкновенную металлическую тёрку. Уже было показано, что она выполняет роль обычного Г-образного индикатора. Чтобы она превратилась в индикатор Стальчинского, надо на её конце (который дальше удалён от вас, когда вы держите тёрку за рукоятку в вертикальном положении) закрепить П-образную медную проволоку. Плоскость этой фигуры из проволоки, как и диска, должна быть перпендикулярна самой тёрке. В таком положении индикатор будет показывать полосы Стальчинского. Если эту П-образную проволоку развернуть на 90 градусов и направить как продолжение самой тёрки, то особенность тёрки-индикатора исчезнет и она станет работать как простой Г-образный индикатор и будет измерять полосы Карри и Альберта. Это показано на рис. 8. При измерениях оператор должен сосредоточить свой взгляд на приспособлении к терке, т. е. на П-образной проволочной фигурке.

Описанный Г-индикатор с наконечником (диском, П-образной проволокой), который развёрнут под углом 90 градусов, используют для измерения внутри пирамид и конусов, которые склеены из картона или сделаны в виде каркаса из проволоки. То же относится к церквям из-за их особой архитектуры. Дело в том, что в этих объёмах по особому концентрируется излучение (биоэнергия), о чём мы ещё скажем. При измерениях в указанных случаях тёрка или Г-индикатор поворачивается вправо (по часовой стрелке, если наблюдать сверху).

Как уже было сказано, индикатором может служить и маятник. С помощью таких индикаторов-маятников на сегодняшнее время получены очень интересные результаты, которые существенно дополняют те, которые получены уже описанными индикаторами и приборами. Все эти результаты хорошо согласуются друг с другом. Каждый конструктивный тип индикатора имеет свои собственные преимущества наряду с определёнными недостатками по сравнению с индикаторами других типов. Так, Г-образный индикатор отклоняется или вправо или влево в зависимости от знака излучения и знака излучения того человека, который производит измерения. Маятник этого делать не может. Но этот недостаток можно компенсировать.

Вспомните определение маятником артериального давления. Здесь ответ должен дать две цифры, например, 90 и 130 мм рт. ст. Как Г-индикатор даст вам эти цифры? Никак. Он может только ответить на вопрос — да или нет. Вы спрашиваете, есть ли золото? Если есть, он в зоне его нахождения поворачивается. То же самое и в отношении других предметов, веществ, ископаемых, которые вы ищете. К маятнику приспосабливаете линейку и получается ответ в цифрах. Но в обоих случаях вы задаёте вначале чёткий вопрос, и только в этом случае получаете чёткий ответ. Остаётся в какой уже раз недоумевать — кто же нам отвечает посредством Г-образного индикатора или же маятника?

Мы пользуемся термином «излучение» (поле) только потому, что излагаем результаты, полученные экспериментаторами. У них этот термин в ходу. Если же говорить по сути, по физической природе, то надо говорить о некоей структуре пространства-времени, благодаря которой оно содержит в себе информацию обо всём и обо всех. Благодаря этой структуре вы и получаете ответ на вопрос, который вы задаёте неизвестно кому. Конечно, наша главная забота — это полосы, и прежде всего их устранение, обеспечение безопасности каждому и всем. Но соблазнитесь, возьмите в руки грузик, привязанный на верёвочке (но не очень тяжёлый) и поиграйте с ним. Правильно это надо делать так: ваши два пальца (большой и указательный), между которыми зажата ниточка маятника, должны располагаться в вертикальной плоскости, т. е. образуемый ими контур-кольцо расположен в вертикальной плоскости. Этот замкнутый контур и является датчиком, как и в случае петлевидного или рамочного индикаторов. Они тоже располагаются в вертикальной плоскости.

Но с маятником, как собственно, и с модифицированным Г-индикатором с диском на конце, можно делать измерения структуры (излучения) и в другой плоскости, т. е. горизонтальной. Даром, что в обоих случаях маятник один и тот же. Но во втором случае, когда вы руку развернёте так, чтобы контур двух пальцев находился в горизонтальной плоскости, маятник в той же абсолютной точке пространства будет раскачиваться по-иному, чем в первом случае. Вначале вам покажется, что это обычные размахивания грузика, но вскоре вы чётко обнаружите, что плоскость раскачивания маятника в данной точке весьма определённа. В другой точке она другая. Если в этом направлении вести маятник, то получится некий контур (как правило, замкнутый). В.П.Журжин правой рукой «ведёт» маятник (а точнее, маятник ведёт его руку), а левой вырисовывает этот путь в виде контура.

Структура пространства, полученная с помощью маятника, как и полосы, меняется в зависимости от тех же внешних факторов: солнечной активности, широты, времени суток, сезона, магнитных и солнечных бурь. Эти связи чётко не определены, но установлено, что они несомненно есть. В.П.Журжин проводил измерения по два раза в сутки (утром и вечером) ежедневно в течение четырёх лет, не пропустив ни одного дня. Эти данные представляют собой для каждого момента времени два числа при каждом положении контура пальцев (горизонтальном или вертикальном). Одно число — это угол, указывающий направление качания маятника относительно направления на Север. Это направление меняется. Второе число — это длина вектора, свидетельствующая о величине размаха контура, который описывает маятник. Сопоставление этих данных с солнечной активностью, магнитными бурями, временем суток и сезоном свидетельствует о том, что структура пространства меняется в зависимости от этих факторов.

Хочется подчеркнуть главное: мы можем с помощью маятника получать ответы на правильно поставленные вопросы так же как и с помощью Г-образного (и других) индикатора.

В заключение надо добавить, что Н.Н.Сочеванов в своё время предложил определять интенсивность излучения биопатогенной полосы числом оборотов лозы на единицу длины определённого маршрута. Можно проводить измерения не в оборотах, а в градусах, памятуя о том, что один полный оборот равен 360 градусам.

Сетка биопатогенных полос

Название "биопатогенные полосы" или «зоны» произошло от того, что они способны вызывать патологию, т. е. отрицательные изменения здоровья, у тех людей, которые длительное время находятся на этих полосах. Наряду с этим понятием специалисты часто употребляют и другое — "геопатогенные полосы" или «зоны». Оно предполагает, что такие полосы обусловлены патологией в строении Земли, в частности, её коры, подповерхностного слоя и т. д. На самом деле, это название оправдано только в том случае, если такая патология создана человеком. Например, прорыты тоннели метро, или образованы пустые шахты после добычи угля. Это действительно патология для Земли. Те же неоднородности вещества Земли, которые возникли естественным путём, в процессе её эволюции, мы не вправе называть патологией, даже если речь идёт о разломах (и микротрещинах) земной коры. Это не патология, а норма. Таким образом, предпочтительно использовать термин "биопатогенные полосы (зоны)".

Если вы изготовили индикатор-лозу, то можете приступить к измерениям. С помощью лозы можно искать всё, но вы начните с определения биопатогенных полос — ведь они у вас всегда, как говорят, под рукой. Дело в том, что вся земная поверхность покрыта сеткой биопатогенных полос. Если вы пригласите дипломированного оператора-лозоходца для того, чтобы он убрал (сдвинул) полосы в вашей квартире, то он будет «работать» с так называемой сеткой Карри. В литературе также пишут в основном об этой сетке полос. О сетке биопатогенных полос Карри писал в 1953 году Ф.Шнеггенбургер в работе "Полосы возбуждения и сеточная система". Он сообщал, что доктор Карри нашёл, что биопатогенные полосы составляют сетку, которая образуется параллельными линиями, направленными как с юго-запада на северо-восток, так и перпендикулярно — с северо-запада на юго-восток. Эти полосы простираются на весь земной шар. Эта сетка полос Карри показана схематически на рис. 9. Справедливости ради надо сказать, что сеточную структуру биопатогенных полос описывали и до этого. Так, в 1937 году её открыл французский врач Пайре. Он назвал её сеточной системой. Но в современной литературе наиболее часто употребляется термин "сетка Карри". Правда, довольно часто пишут и говорят о сетке биопатогенных полос Хартмана. Врач Э.Хартман описал такую же, в принципе, сетку, только менее регулярную. Показанная на рис. 9 сетка полос является идеальной. Она реальна в том случае, если земля является однородной (нет водоёмов, подземных источников воды, наземных построек, железной дороги и т. д.). Если что-нибудь из этого имеется, то сетка весьма существенно искажается, деформируется. Надо добавить, что важно в этом плане и наличие разломов и микротрещин в земной коре.

Так, на рис. 10 показано расположение биопатогенных полос вокруг пруда. Как видно, полосы расположены перпендикулярно береговой линии. На рисунке показаны параллельными штриховыми линиями. Стрелкой показано направление движения лозоходца с лозой-индикатором. Ясно, что имеются и полосы, направленные перпендикулярно нарисованным полосам. Они проходят параллельно береговой линии. На рисунке они не показаны.

Собственно по тому же принципу устроена сетка биопатогенных полос около берега моря. Полосы проходят перпендикулярно береговой линии. Расстояние между соседними полосами различно на разной местности, но во всех случаях оно составляет несколько метров.

Любопытно расположение биопатогенных полос вблизи железной дороги. Наш интерес к данному случаю вызван тем, что почти все мы живём в блочных домах, содержащих железные конструкции (в принципе, те же рельсы). На рис. 11 показано положение биопатогенных полос возле железной дороги. Видно, что одни полосы (показаны только они) проходят параллельно рельсам. Их местоположение определяется при прохождении лозоходца с лозой в руках перпендикулярно рельсам. Имеются и перпендикулярные полосы.

Их можно определить, если двигаться с лозой вдоль железнодорожных рельс или параллельно им. Собственно, то же самое и с рекой, только в данном случае рельсы заменяются потоком воды реки. Это показано на рис. 12.

С незапамятных времён биопатогенные полосы называют "водяными жилами". Это не случайно. Лоза чувствует воду (а точнее полосы, создаваемые водой) не только в прудах, озёрах, реках и морях. Она чувствует воду и под землёй. Потому неоднократно подтверждалось, что на пересечении биопатогенных полос, в узлах сетки, находится под землёй вода. В этих местах и рыли колодцы. Показательным и очень наглядным является определение водного источника с помощью лозы, которые проводил ещё в 18 веке доктор П.Тувенел. С ним работал очень способный крестьянин из Дофине Вафоломей Блетон. Он использовал в качестве лозы вильчатую палочку, срезанную с любого куста или дерева (кроме бузины). Эта вильчатая палочка — лоза вращалась в руках лозоходца со скоростью от 30 до 80 оборотов в минуту. Скорость вращения зависела "от количества и силы воды". Последние слова, взятые в кавычки, принадлежат самому доктору П.Тувенелу. Доктор писал: "Всё время, пока он находился над почвенной водой, даже если взбирался на лестницу или дерево, палочка всё вращалась. Она успокаивалась лишь при удалении от воды".

Я.Валдманис на основании своих измерений (проводимых с коллегами) приводит схему расположения биопатогенных полос, которая показана на рис. 13.

Наиболее «сильные» полосы ("сила" определяется числом оборотов лозы-индикатора) заштрихованы. Это и есть то, что называют и называли "водяными жилами". Между ними имеются полосы меньшей «силы». Они показаны штриховыми линиями. Как видно, сетка развёрнута примерно на 45° относительно направления север-юг (как и сетка Карри). Пересечение полос в одном месте на рисунке показано кружочком. Если эта сетка находится не в помещении, то рыть колодец надо именно в этом месте. Об этом говорит многовековой опыт.

Если вы займётесь измерением положения полос в вашей квартире, то можете не искать компас, чтобы определить направление север-юг. Дело в том, что капитальное строение разворачивает сетку полос так, что полосы практически всегда проходят параллельно стенам. Поэтому, держа лозу в руке, идите поперёк комнаты вначале в одном направлении, а затем в перпендикулярном направлении.

Советуем вам использовать Г-образный индикатор. Это в начале. Затем вы можете перепробовать все описанные формы индикаторов, или даже изобрести свой — ведь принцип очень прост. Так что, когда вы с Г-образным индикатором будете перемещаться по комнате (делайте это не очень быстро), то в некотором месте он повернётся вправо (если вы его не сильно зажали в руке или же не наклонили вправо или влево). Повторите измерения, не напрягайтесь, делайте всё это очень спокойно и уверенно. Если при нескольких повторах поворот индикатора повторится в одном и том же месте, то не сомневайтесь, что здесь проходит полоса. Имейте ввиду, что не надо быть экстрасенсом для того, чтобы определить положение полосы в квартире. Это может сделать любой с помощью согнутой в виде буквы «Г» вязальной спицы.

Когда вы определите положение полосы, то встанет вопрос о её ширине. Тут уж как вам повезёт. Дело в том, что имеются полосы шириной от нескольких сантиметром до десятков и сотен метров. Может оказаться, что ваш дом весь находится на широкой полосе. Такие дома известны как в Москве, так и других крупных городах. Жильцам этих домов не позавидуешь. Именно эти дома называют специалисты "раковыми".

Полосы сетки Карри идут в определённом порядке. Одна за другой параллельно расположено 14 очень тонких полос. Следующая 15-ая полоса имеет ширину около тридцати сантиметров. Указанные очень тонкие полосы в квартире обычно не принимают в расчёт. Учитывают только тридцатисантиметровые и более широкие. Если зарегистрировать индикатором все тридцатисантиметровые полосы подряд (между всеми ними имеются очень тонкие полосы), то после каждой четырнадцатой тридцатисантиметровой полосы идёт пятнадцатая, имеющая ширину, равную одному метру. Этот закон продолжает действовать и дальше. Это значит, что после 14-ти метровых полос должна быть 15-ая более широкая полоса. Так оно и есть. Её ширина каждый раз увеличивается в три раза. После метровых полос следуют трёхметровые. После 14-ти трёхметровых полос следует девятиметровая полоса и т. д. Поскольку такая закономерность выполняется строго, то через определённые расстояния следуют полосы, шириной в десятки метров, через ещё большие расстояния — полосы шириною в сотни метров. В зависимости от ширины полосы по разному решается проблема её устранения. В одних случаях надо сместить в пределах квартиры тридцатисантиметровую полосу, а в других надо убрать полосу, на которой умещаются большие современные здания полностью, целиком.

Описанные полосы пересекаются такой же системой перпендикулярных полос. Так получаются «параллели» и «меридианы». В местах их пересечений (узлах) излучение наибольшее. Это показано на рис. 9.

Кроме описанной выше сетки полос Карри, имеются ещё две. Одна из них носит имя оператора Альберта. Полосы сетки Альберта излучают отрицательное излучение. Г-образный индикатор при входе в такую полосу поворачивается не вправо, а влево, т. е. против хода часовой стрелки, если смотреть сверху. Вторая сетка, т. е. сетка полос Альберта, развёрнута относительно сетки Карри. По-видимому, то, что специалисты называют сеткой Альберта, есть не что иное, как диагонали сетки Карри. Диагонали в этой сетке излучают отрицательно, тогда как стороны прямоугольных ячеек излучают положительно (т. е. Г-индикатор при их пересечении отклоняется не вправо, а влево). О структуре сетки полос, в которой в шахматном порядке чередуются отрицательные и положительные полосы, сообщалось в 1956 году инженером З.Витманом. В 1975 году им были уточнены размеры ячеек сетки, на географической широте 48° сторона ячеек, которые составляли сетку, равнялась 16 м, а диагональ ячеек составляла 22,5 м. Не вызывает сомнения, что это не что иное, как сетка Карри.

Имеется и ещё одно свойство у сетки биопатогенных полос — это внутренняя структура самих полос. Полосы не являются однородными. Имеется некоторая внутренняя структура "водяной жилы".

Я. Валдманис установил структуру пересекающихся полос, которая показана на рис. 14. Там видно, что внутри зоны видны ещё две линии. Ими обозначены узкие полосы (под-полосы) большей силы.

Было установлено Я.Валдманисом, что за время резкого изменения погоды от солнечной к выпадению снега сетка полос сместилась. Это показано на рис. 15.

Ширина полос также весьма значительно меняется. Исследователи связывают эти изменения с солнечной активностью. Как известно, солнечная активность меняется с различными периодами. Наиболее выраженный период имеет продолжительность в 11 лет. При высокой солнечной активности, которая повторяется каждые 11 лет, биопатогенные полосы самые широкие. Соловьёв С.С. сообщает, что "полосы первой степени при спокойном Солнце имеют ширину 20–30 см, в годы повышенной солнечной активности — 70 см". Он наблюдал, что при максимальной солнечной активности в 1980–1981 гг. полосы в продолжении нескольких месяцев расширились настолько, что перекрывали одна другую! Ширина полос меняется также в зависимости от сезона, времени суток и других внешних факторов, связанных с положением Земли относительно Солнца, планет и Луны. Я.Валдманис, работая со своими коллегами из Института физики в Риге, проводил измерения сетки биопатогенных полос в комнате института, которая была экранирована. Это было сделано так: под штукатуркой была заделана металлическая сетка с мелкой ячеей (всего 1 см). Это экран от электромагнитных излучений, так называемая фарадеевская клетка. Здание имело железобетонную конструкцию. Фундамент здания был глубоким. Во-первых, несмотря на экранирование, сетка биопатогенных полос была обнаружена. Сетка, как ей и положено, ориентировалась в направлении стен комнаты. Во-вторых, в разное время суток лозоходцы определяли разные сетки, т. е. сетка менялась. Авторы задавались вопросом, не связано ли это с изменением погоды. Они указывают, что сдвиги полос наблюдались часто, иногда даже по нескольку раз в день. При этом менялась и форма сетки. Они пришли к выводу, "что при ясной погоде преимущественно наблюдаются одни положения полос, а при пасмурной погоде — другие".

Кстати, имеется ещё одна сетка биопатогенных полос, которая носит имя сотрудника Соловьёва С.С. Зигмунда Стальчинского. Зигмунд Стальчинский обнаружил указанную сетку в 1984 году. Эта сетка не вредна для людей, даже наоборот, действует на здоровье благоприятно. Это очень кстати, поскольку полосы этой сетки (которые не являются биопатогенными) пока что не удаётся сдвинуть в какую-либо сторону, но в этом и нет нужды. Поскольку полосы Стальчинского благоприятно действуют на здоровье, то практикам нет смысла ими заниматься.

Надо добавить, что полосы надо представлять себе не как некие тени на поверхности Земли, а как вертикальные стены (занавеси), которые пересекают вертикально поверхность Земли и простираются вверх очень далеко, а вниз — сквозь всю Землю. Если вы каким-либо способом сдвигаете полосу такого излучения где-то в одном месте (например, на втором этаже дома), то тем самым вы её смещаете по всей высоте, т. е. и во всех других этажах этого дома. Именно такая конструкция сеток полос привела учёных к мысли, что они обусловлены неким космическим источником. А поскольку ширина полос зависит от солнечной активности, то казалось естественным связать этот источник излучений с самим Солнцем. Хотя эти доводы правдоподобны, но они не исключают других возможностей. Солнце ведь может оказывать влияние на эти полосы и другим, опосредствованным путём.

Член-корреспондент АН А.И.Вейник сообщает, что "в некоторых странах при строительстве жилых домов, скотных дворов и выборе места для расположения рабочего стола или кровати учитывают геометрию патогенных полос". Но поскольку сами дома, как мы уже говорили, искажают структуру сетки, которая была до их строительства, то вряд ли имеет смысл учитывать их расположение до строительства дома. Эффективнее сдвинуть полосы в уже построенном доме с учётом их реального прохождения и расположения спальных и рабочих мест жильцов. Для этих целей Соловьёвым С.С. разработаны специальные микроантенны, которые способны сдвинуть биопатогенные полосы с их прежнего места, взяв их на себя. Конечно, если ширина полосы составляет десятки метров и более, то строить дом именно здесь, на полосе, не стоит, чтобы не подвергнуть людей риску заболеваний.

Кроме описанных выше сеток полос Карри, Хартмана и других, имеются и биопатогенные полосы (зоны), которые связаны с геологическим строением: наличием разломов, тектонических зон, рудных тел, карстов, подземных вод. Ваш Г-индикатор зарегистрирует наличие биопатогенных зон и в местах, где располагаются газовые аномалии радона, торона, углекислоты. Биопатогенные зоны создаются и самими людьми, когда они строят тоннели метро, создают различные шахты, сооружают подземные проводы (воды, нефти, газа и т. д.) и строят различные наземные сооружения. Такие зоны можно назвать антропогенными (поскольку их создаёт человек). Специалисты это понятие значительно сужают и называют эти зоны техногенными. Надо иметь ввиду, что сюда относятся и различного рода свалки технических и бытовых отходов.

Что касается терминологии, то наряду с понятиями геопатогенная и биопатогенная зона (это синонимы) В.Г.Прохоров предложил использовать термин: "зоны биологического дискомфорта". Но если в этих зонах чаще всего возникают онкологические заболевания, то можно ли это назвать дискомфортом? Лучше уж говорить о патологии. Из сказанного выше ясно, что причин образования биопатогенных зон много. Многие из них для нас ещё неизвестны. Поэтому лучше всего определять биопатогенную зону через здоровье людей и состояние животных и растений. Такое определение предложил В.Г.Прохоров: "Биопатогенными зонами принято называть локальные участки земной поверхности, над которыми отдельные виды растений, животных и человек испытывают стрессовое воздействие окружающей среды, приводящее к возникновению различных функциональных расстройств, снижению сопротивляемости к заболеваниям".

Кроме описанных выше полос с весьма определёнными размерами, имеются биопатогенные овальные пятна с поперечником от десятков до сотен метров. Имеются и пятна больших размеров.

Излучение человека

То, что у человека имеется собственное биополе, грамотные люди сейчас не отрицают. Но остаётся вопрос — что оно собой представляет? Можно ли считать биополем то излучение, которое регистрируют приборы, исходящее как от всего организма, так и от отдельных органов? Главная часть измеренного излучения человека имеет электромагнитную природу. Является ли оно биополем?

То излучение, которое связано с полосами, измеряется с помощью описанных выше индикаторов. Оно не является электромагнитным. Биополе человека определяется тем же индикатором. Не будем здесь решать фундаментальный вопрос — что собой представляет всё биополе человека. Зафиксируем только, что измеряемое лозой поле человека является частью его биополя, частью его излучений. Дальше мы будем говорить только об этой части. Но всё-таки добавим, что это главная часть излучения человека, поскольку именно по ней проводят диагностику заболеваний человека экстрасенсы. Напомним, что известный экстрасенс А.В.Мартынов всю информацию о человеке получает именно с помощью этого излучения, ведь он пользуется Г-образным индикатором (изогнутой под прямым углом вязальной спицей). Далее, очень принципиальным является тот факт, что такое же излучение, которое исходит от человека, исходит от неживых предметов (всех). Оно пронизывает всё пространство, всю среду нашего обитания, но не равномерно, а структурно, в виде перекрещивающихся полос. Напомним читателю, что в настоящее время считается, что имеется единое информационное биополе Вселенной, которое содержит в себе информацию обо всём во Вселенной (живом и неживом). По концепции учёного-психолога В.Н.Пушкина, каждое живое и неживое тело имеет свою форму-голограмму, своё излучение, которое не только содержит информацию о данном теле, но и является его первоосновой (если можно так сказать). Мы заговорили здесь не просто об излучении или биополе, а о форме-голограмме потому, что дальнейшее изложение материала покажет, что очень многое в этом излучении определяется именно формой.

Из сказанного надо понять, что биопатогенные полосы на Земле не являются чем-то частным, отдельным явлением, а являются проявлением единой субстанции, которая пронизывает всю Вселенную, которая является источником жизни в ней (в любом уголке Вселенной) и всего «правопорядка». Без такого понимания, без такого подхода не удаётся понять суть биопатогенных полос и даже понять практические шаги, связанные с их изменением. А понять это необходимо хотя бы для того, чтобы практическими делами не навредить здоровью людей.

То, что будет излагаться дальше в этом разделе, каждый, имеющий опыт работы с индикатором, может проверить сам. Полученные на сегодняшний день данные с помощью лозы (индикатора) об излучении человека кратко выглядят так, как это обобщено А.И.Вейником:

"Опыты показывают, что наиболее характерными излучателями человека являются глаза и кончики пальцев. Многочисленные измерения позволили установить четыре типа людей, различающихся знаками излучений глаз и пальцев. Наибольшую группу составляют люди с плюс-глазами (условно буду называть их положительными) и очень малую — с минус-глазами (отрицательные). У обыкновенных людей — положительных и отрицательных знаки глаз и их указательных пальцев совпадают, а знаки остальных пальцев чередуются; следовательно, имеются два типа обыкновенных людей: с положительными глазами и положительными указательными пальцами, а также с отрицательными глазами и отрицательными указательными пальцами. У экстрасенсов — положительных и отрицательных — все пальцы одной руки имеют один и тот же знак, а все пальцы другой — противоположный знак. Именно это усиливает целительный эффект рук экстрасенсов, причём совпадают между собой знаки глаз и пальцев правой руки. Следовательно существуют два типа экстрасенсов: с положительными глазами и положительными пальцами правой руки, а также с отрицательными глазами и отрицательными пальцами правой руки. Эти характеристики обладают большой устойчивостью, и чаще всего передаются по наследству. Вместе с тем, знаки способны временно изменяться, например, если энергетика человека вдруг упадёт до нуля, что наблюдается в случае болезни, при стрессе и т. д. В этом случае даже экстрасенс может на короткий срок превратиться в обыкновенного человека".

По-видимому, каждый постарается с помощью Г-образного индикатора определить биополе (излучение) находящихся рядом с ними людей. При этом надо иметь ввиду контрольные цифры, которые приводит А.В.Мартынов:

"Технически это (т. е. измерение биополя человека) выглядит так: я приближаюсь к человеку, держа в правой руке лозу до тех пор, пока она не повернётся в мою сторону: в нейтральном положении лоза параллельна моему телу. Граница биополевой защиты очень точно локализована и по характеру поворота лозы можно судить о плотности биополя. Опыт показывает, что обычный, в меру здоровый человек имеет защиту от 40 до 60 см. Если поле менее 30 см, можно говорить о серьёзном нарушении энергетического баланса человека. При уменьшении поля до 10–15 см больной теряет сознание. Полем в 1 м и более обладают абсолютно здоровые люди, более 3 м — лишь отдельные феномены".

Прежде чем проводить какие-либо измерения с помощью Г-образных индикаторов, каждый должен определённо знать знаки своего собственного излучения. Определять их можно, имея кроме Г-индикатора пузырёк с водой. Прежде всего надо определить знак излучения своих собственных глаз. Для этого надо направить индикатор на предмет, знак излучения которого достоверно известен, например, на розу (плюс) или гвоздику (минус). Знаки их излучения твёрдо установлены и не меняются. После этого вы заряжаете движением пальцев воду, активируете её. Измеряя заряд активированной в пузырьке воды вы тем самым определите знак излучения глаз: если ваши глаза излучают положительно, то индикатор при приближении к розе должен повернуться вправо (плюс), а при приближении к гвоздике — влево. Если же знак излучения ваших глаз отрицательный, то всё будет наоборот — индикатор от гвоздики повернётся вправо, так как именно её излучение соответствует по знаку излучению ваших глаз.

После этого можно приступить к определению знаков излучения пальцев ваших рук. Технология также проста: заряжают поочерёдно каждым из пальцев пузырёк с водой, измеряют затем Г-образным индикатором знак заряда активированной воды. Конечно каждый раз перед очередной активацией необходимо убедиться (с помощью того же индикатора), что вода до этого была обычная, не активированная.

Зная себя, можете приступить к изучению других. Заряжаете пузырёк с водой излучением из глаз того, кто вас интересует. Для этого достаточно махнуть перед глазами этого человека пузырьком с водой. Затем измеряют знак излучения активированной таким образом воды. Надо помнить следующее: абсолютно при всех измерениях индикатор должен медленно двигаться относительно измеряемого объекта.

Мы говорили, что нахождение в биопатогенных полосах может привести к различным заболеваниям. Почему? Взаимодействуют два поля — поле человека и поле (излучение) полосы. В результате поле (излучение) человека меняется, отклоняется от нормы, деформируется. К чему это приведёт? Мартынов А.В. пишет об этом так:

"О чём же говорят неравномерности поля человека?

Как правило, в местах, где имеется функциональное или органическое расстройство — или просто болевой синдром — наблюдается пространственный горб. Очевидно в этих местах происходит деструктурирование ткани органа и организм пытается справиться с болезнью, наращивая в этом месте поле. Иными словами, структура больного органа аккумулирует другую энергетику.

Нередко встречаются случаи энергетических впадин, разрывов поля, а иногда и чёрных дыр."

Эти слова свидетельствуют о том, что поле (излучение) человека, определяемое лозой, самым тесным образом связано с состоянием его органов: ненормальное поле — ненормально работают органы. Важно, что вначале меняется поле, а затем происходят изменения в органах. Поэтому экстрасенсы и указывают, что чем раньше обнаруживается деформация поля человека, тем легче её исправить и предотвратить заболевание данного органа. Это значит, что поле первично, а физиологическое состояние органа — вторично. Мартынову А.В. удавалось излечивать онкологию в самой первичной стадии заболевания, когда он обнаруживал "чёрные дыры" в поле человека и выравнивал поле ещё до того, как онкология успевала развиться. Таким образом, влияние излучения биопатогенной полосы на здоровье людей не столь загадочно, как это могло показаться на первый взгляд.

Но вернёмся к излучению человека. Вы обратили внимание, что при измерении поля человека Мартынов А.В. не фиксирует, куда именно повернулась лоза — вправо (по часовой стрелке) или влево (против часовой стрелки, если смотреть сверху). Это и понятно, поскольку он не задаётся вопросом, какое поле у данного человека — положительное или отрицательное. Для него важно одно: по полю определять дефекты в здоровье человека. А человек может быть одинаково идеально здоров как при положительном, так и при отрицательном своём поле (излучении). Перед нами стоит задача шире, поскольку мы рассматриваем взаимодействие полей (человека, полос, животных, растений, активированных веществ и т. д.). Поэтому обязательно учитывать знак поля, знать положительное оно или отрицательное.

Если пользоваться Г-индикатором, как это делает А.В.Мартынов, то при подходе к человеку с положительным излучением индикатор повернётся вправо. Но! Это только в том случае, если оператор сам обладает положительным полем. Если же у оператора поле отрицательное, то Г-образный индикатор в описанном выше случае повернётся влево. Таким образом, результаты, которые показывает лоза (рамка, петля, индикатор) зависят не только от самой лозы, но и от поля оператора: при измерении идёт взаимодействие поля оператора и поля измеряемого объекта. Кстати, чрезвычайно интересно, что индикатор ищет то, что оператор ему загадал (ископаемые: медь, железо, олово, нефть, воду или же золотое кольцо, повешенное на стебелёк в безграничном поле). Надо добавить, что работая с Г-индикатором, оператор должен смотреть на переднюю часть индикатора. В особых случаях оговорено, куда смотреть оператору. Значит роль оператора не только в его поле-излучении, но и в его мысленной команде по выбору того объекта, который надо лоцировать, определять место его нахождения. Вдумайтесь глубже в это: кому он даёт команду? Кто распоряжается и даёт указание, чтобы излучение (поле) именно золотого кольца взаимодействовало с полем оператора, в результате чего отклоняется индикатор. Я думаю, что не надо спешить с ответом на этот вопрос, не надо пытаться всё объяснить потоками каких-либо элементарных частиц, какими бы магическими свойствами они не обладали. Не надо пытаться всё понять в рамках вульгарного (воинствующего) материализма!!

Таким образом, если у оператора положительное поле (но это надо знать достоверно), то Г-образный индикатор поворачивается вправо от положительных излучений, и влево — от отрицательных.

Что же касается петлевидного индикатора, то он не может разворачиваться вправо или влево, так как он стоит на двух ножках (ручках). Он может только падать назад или вперёд. В этом случае надо поступать так, как пишет А.И.Вейник:

"Если во время измерения оператор смотрит на верхнюю точку кольца, то последнее опрокидывается от поля, имеющего тот же знак, что и глаза. Для фиксации поля противоположного знака оператор на рамку (кольцо) не смотрит. Например, у оператора, смотрящего на рамку плюс-глазами, она срабатывает от плюс-поля. Чтобы определить минус-поле, такой оператор должен отвести свой взгляд в сторону. В обоих случаях ось кольца рамки должна быть направлена строго на источник излучения".

Действие излучения из глаз проявляется и в хорошо известной детской игре. Она состоит в том, что из коры дерева делается лодочка. Затем на ней закрепляется мачта, имеющая парус из бумаги. Бумагу лучше заштриховать чёрным карандашом. Лодочка устанавливается на воду, которая налита в какой-либо посудине. Если целеустремлённо смотреть на парус, то лодочка начнёт отплывать от вас. Далее следуют вопросы. Зачем надо штриховать парус? Дело в том, что излучение, исходящее из глаз человека, практически не задерживается белой бумагой. Но его хорошо отражает графит (чёрный карандаш). Коэффициент отражения графита для этого излучения достигает 0,999 (при коэффициенте 1,0 излучение отражается полностью). Таким образом, графит хорошо отражает указанное излучение, поэтому оно оказывает давление на бумажный парус лодочки. Бумага, не покрытая графитом, отражает только 15 % этого излучения, т. е. её коэффициент отражения для этого излучения равен 0.15. Если поиграть с такой лодочкой, то возникнут и другие вопросы. Оказывается, что не каждый человек способен своим взглядом отправить лодочку в плавание. Кроме того, лучше всего, чтобы этим занимался кто-либо один без посторонних взглядов. Именно взглядов, так как излучение других может этому помешать. Ясно, что поскольку излучение из глаз у разных людей разное, то и шансы на успех у них в этой игре разные.

Определив поле у своих знакомых, вы захотите определить его у находящихся в комнате растений. Для самоконтроля укажем, что герань, луковичные, розы, папоротник излучают положительное поле (плюс).

Если у оператора получается, что Г-индикатор при подходе к этим цветам поворачивается влево, то это значит только то, что поле самого оператора отрицательное, а поле указанных растений обязательно положительное. Поэтому обязательно надо знать знак поля оператора.

Мы уже говорили, что поле оператора может по определённым причинам оказаться очень маленьким, недостаточным для того, чтобы обеспечить успешные измерения индикатором. По этому поводу Соловьёв С.С. пишет так: "Если у оператора нет заряда излучения — его можно увеличить аутотренингом: закрыть глаза, думать о чём-то приятном; диетой, избегать употребления алкоголя, мяса, сладостей, пить активированную воду, заниматься бегом, физическими упражнениями". В другой работе Соловьёв С.С. советует следующее: "Если потенциал не достигает нормальной величины, его можно увеличить, съев какие-либо продукты с положительным излучением (например, сырые овощи — морковь, свекольный сок, яблоки, апельсины, кроме кубинских). Можно увеличить излучение, держа в каждой руке по одному овощу или фрукту, сближая и удаляя их друг от друга 20–50 раз".

Определение энергетики человека

Интересно не только знать заряд излучения данного человека (он определяется зарядом излучения глаз), но и иметь некие количественные характеристики этого излучения или величину энергетики человека.

Сейчас широко используется метод, разработанный С.С.Соловьёвым. Он одобрен также А.И.Вейником. Этот метод является субъективным, однако даваемые им результаты хорошо совпадают с полученными объективными методами, с помощью физических приборов. Метод С.С.Соловьёва А.И.Вейник описывает так:

"Суть этой методы заключается в том, что испытуемое лицо пять раз обводит кончиком любого пальца окружность диаметром 4 см, нарисованную на чистой бумаге пунктиром. После этого палец поднимается вверх, остальные пальца пребывают в согнутом состоянии. Знак пальца роли не играет. Скорость обвода составляет примерно один оборот за секунду. Расстояние пальца от бумаги может быть равно нулю, либо находиться в пределах сантиметра. В бумаге в результате образуется круговой ток от излучения пальца…

Вокруг этого тока возникает излучение (поле) в виде эллипсоида, радиус которого служит характеристикой энергетики человека. Величина радиуса измеряется рамкой, её ось ориентируется примерно по касательной к упомянутой окружности. При этом смотреть надо внутрь кольца, т. е. вниз, медленно поводя взглядом назад — вперёд. Луч, испускаемый глазами, достигает грунтовой воды, отражается от неё и ударяет снизу в верхнюю часть кольца, в результате чего рамка опрокидывается. В пределах эллипсоида рамка не работает, так как луч рассеивается. Вне эллипсоида она опрокидывается. Расстояние от места начала опрокидывания рамки до кругового тока и представляет собой искомый радиус эллипсоида.

Радиус эллипсоида увеличивается с возрастом и жизненными наработками человека. Обычно он составляет несколько десятков сантиметров или даже метры. У людей любого знака, имеющих большие наработки, этот радиус доходит до сотен и тысяч метров. У очень энергичных экстрасенсов с большими наработками он достигает тысяч километров. Чтобы облегчить измерение больших расстояний, надо перед вращением пальца закрыть бумагу с окружностью листом полиэтилена, который почти в 100 раз уменьшает величину радиуса. Если на этот полиэтилен наложить ещё одну бумагу и на неё второй слой полиэтилена, то радиус уменьшается уже в 1000 раз и т. д. Перед измерением радиуса рамкой все лишние листы бумаги и полиэтилена следует убрать и помахать на них пальцами, чтобы разрушить имеющийся в них круговой ток. Измеренное после этого расстояние умножается на 100 и на число использованных листков полиэтилена. В результате получается искомый радиус эллипсоида.

При объективном подходе применяется кварцевый датчик и частотомер…"

Активация веществ

Чтобы разобраться, как смещать биопатогенные полосы, надо понять ещё несколько принципиальных вещей. Среди них и активация веществ. Мы уже встречались с тем, что активированные вещества использовались для допинга индикатору. Активированные вещества также применяются для того, чтобы специальные микроантенны эффективно удерживали полосы на новом безопасном для вас месте. Что такое активация вещества? Все наслышаны об омагниченной воде. Это активированная вода. Проф. А.И.Вейник показал, что активация воды происходит не только под действием магнитного поля, но и под влиянием других факторов, таких как свет, звук, электрический ток и т. д.

Напомним читателю основные свойства активированной воды, о которых он, возможно, читал в обильной по этому вопросу литературе.

Активированной называют такую воду, у которой путём различных физических воздействий изменились некоторые её свойства: у такой воды меняется поверхностное натяжение, диэлектрическая постоянная, электропроводность, а также другие физико-химические параметры. Активированная вода обладает большей биологической активностью. Об этом свидетельствуют такие факты. Семена, замоченные в ней, прорастают быстрее, политые ею растения дают лучший урожай. Специалисты утверждают, что активированная вода благоприятно действует на животных и человека.

Обычная вода переходит в активное состояние при различных воздействиях. Среди них дистилляция, кипячение и последующее очень быстрое охлаждение, действие магнитным полем, перемещение обычной воды вблизи некоторых веществ (например, холестерина в опытах проф. Г.А.Сергеева), или при обработке в мельницах дезинтеграторах. Такой же эффект достигается при действии на воду лазерным лучом или при растапливании льда при пропускании через него электрического тока.

Наиболее широко для технический целей используют активированную воду, полученную путём омагничивания. С помощью такой воды ведут борьбу с накипью паровых котлов и водонагревателей. При использовании активированной воды получается бетон особой прочности. Активированную воду используют в технологии обогащения руд и т. д.

Не всегда учитывают, что имеется активированная вода как положительная (знак плюс), так и отрицательная (знак минус). В сущности это живая и мёртвая вода. Так, при пропускании электрического тока через воду образуется одновременно и та и другая вода: около положительного электрода (анода) образуется одна вода, а около отрицательного электрода (катода) — другая вода. Если просто проводить активацию воды и не учитывать того факта, что активированная вода может иметь противоположные знаки (а значит и свойства), то результаты от её применения могут быть противоречивыми, о чём сообщалось в печати.

Этот вопрос глубоко изучался и специалистами, занимающимися проблемой, о которой написана данная книжка, и ими получены важные результаты. Они важны не только для данной проблемы, но и для решения многих других проблем. В чём состоят эти результаты?

Любые процессы с превращением энергии сопровождаются активным излучением, о котором уже шла речь. Это излучение Соловьёв С.С. называет «особым», проф. А.И.Вейник дал ему название «хрононы». Другие учёные называют его по другому. Для нас же важно не название, а суть. Так вот, вещество в определённых процессах приобретает способность излучать и становится активным. В этом состоит суть активации. Излучение может быть положительным и отрицательным. Это достоверно определяется с помощью лозы (индикатора). В одних случаях она поворачивается вправо, а в других — влево. Если уж речь идёт о влиянии активированных веществ на человека, животных, растения, то, конечно, надо определять знак того излучения, которое вещество излучает. Ничего этого раньше не делалось. Поэтому и сведения о результатах действия активных веществ оказывались противоречивыми.

Раз так, то должны поддаваться активации любые вещества, а не только вода. Специалисты убедительно показали, что это действительно так. Более того, многие вещества в природе являются активированными без всякой искусственной активации. Это, например, радиоактивные вещества, цветные металлы, фосфор, янтарь, эбонит. Что касается эбонита, то установлено, что он может потерять свою активность, если на него воздействовать электромагнитным излучением. К списку активированных веществ надо добавить многие лекарственные препараты (в частности, раствор прополиса), а также гомеопатические медикаменты и средства народной медицины, Среди последних такими являются репейник, папоротник, осиновая кора и др. Все эти вещества обладают указанным излучением без какой-либо активации. Кстати, это излучение (не отрицательное) исходит и от кинескопов телевизоров, причём не только в рабочем режиме, но и определённое время после того, как телевизор выключен. Излучение от телевизионного кинескопа распространяется в пределах конуса с углом у вершины, равным примерно 30 градусам. Одним из основных веществ, которое не пропускает это излучение, является полиэтилен. Соловьёв С.С. рекомендует полиэтиленовой плёнкой покрывать экран телевизора, чтобы защититься от его излучения. Известно, что злокачественные опухоли облучают радиоактивными излучениями. Но поскольку эти излучения испускаются одновременно с «особым» излучением, то не может ли быть так, что лечебный эффект вызывает именно «особое», а не радиоактивное излучение? Это никто не проверял, хотя такая возможность не исключена.

Из сказанного очевидно, что для того, чтобы активировать любое вещество, надо его облучить особым излучением. При этом не важно, откуда, в каких процессах возникло это особое излучение. Поэтому Соловьёв С.С. в работе "Активация воды и других веществ" пишет:

«Вещества можно активировать следующими способами:

1. Особыми излучениями, исходящими из некоторых геометрических фигур, изображённых на бумаге или образованных каркасом, поверхностью или гомогенным объектом. (Добавим от себя, что этот вопрос мы ещё рассмотрим в последующем тексте).

2. Замкнутым медным или алюминиевым соленоидом, вдоль которого перемещается активируемое вещество. Большей активности вещества можно достигнуть, располагая рядом замкнутый соленоид и активируемый образец и замыкая свободные концы соленоида или же продёргивая между замкнутым соленоидом и активируемым веществом полиэтиленовый лист.

3. Любым температурным воздействием.

4. Трением (например, дерева о бумагу). Возможно, что и здесь причиной активации является нагревание.

5. Любым монохроматическим электромагнитным излучением, например, красным или синим светом (обратите внимание на лечение синей лампой), инфракрасными лучами.

6. Излучениями, сопровождающими химические реакции (горение, окисление железа уксусной кислотой и др.).

7. Звуковыми колебаниями (речь человека, звук свистка).»

Активации поддаётся большинство твёрдых и газообразных веществ. Кстати, исключением является стекло. Насколько легко и просто происходит активация веществ, настолько несложно происходит и их дезактивация. Так, жидкости можно дезактивировать путём многократных достаточно сильных постукиваний по сосуду. Если надо дезактивировать активные твёрдые вещества, то их надо перемещать в потоке особого излучения. Кстати, таким же путём достигается и активация их. Но во втором случае (при активации) вещество перемещают в потоке поперёк того направления, вдоль которого перемещают вещество для его дезактивации. Обладая Г-об-разным индикатором здесь запутаться трудно. Вы можете, измеряя активность вещества индикатором, установить истину сами. Источник излучения — биопатогенная полоса — у вас тоже всегда есть под рукой. Её положение вы тоже установите с помощью того же индикатора. Любопытно, что активность воды можно снизить до нуля облучением её монохроматическим светом. Но при повторном её облучении тем же монохроматическим светом она становится активной.

Всё это надо знать, если вы хотите использовать активные вещества в практике. Во-первых, надо всё время держать под контролем их активность (с помощью индикатора), а во-вторых, надо быть готовым, что в один момент она может исчезнуть (например, вы или кто-то другой неосторожно постучали по сосуду с активной водой). Всё это надо иметь ввиду, иначе вы скоро разочаруетесь и усомнитесь в полученных результатах.

Первых два золотых правила активации веществ заключаются в том, что эти вещества надо содержать в полиэтиленовой упаковке (экран особого излучения) и оберегать их от сотрясений.

Установлено опытным путём, что эффективность активации данного вещества (например, воды) прямо пропорциональна скорости изменения во времени того излучения, которым проводится активация. Но эта скорость не должна быть равна нулю. Напрашивается интересная аналогия из физики электромагнетизма: для того, чтобы проявилось (возникло) магнитное поле электрического заряда, этот заряд должен двигаться, т. е. существует магнитное поле электрического тока (движущихся зарядов). Простая магнитная стрелка это покажет. Поставьте её вблизи проводника с током. Она отклонится. Выключите ток — она станет на своё место. Включите ток обратного направления — стрелка повернётся в противоположную сторону. Возникает вопрос: магнитное поле возникло при движении электрического заряда, или же оно только проявило себя, как свойство движущегося заряда. Нас учили, что возникло. Сейчас же учёные считают, что оно выявило себя движением электрического заряда.

Значит, для того чтобы активировать вещество, надо активный источник двигать относительно этого вещества или же вещество двигать относительно источника излучения. Так, активировать воду в пузырьке можно движением пальцев (источников излучения) вертикально вдоль пузырька. Но это можно делать движением пузырька с водой перед излучающими глазами или пальцами. Но, оказывается, есть и третья возможность: источник излучения и активируемое вещество могут сохраняться неподвижными. Надо только изменять интенсивность самого излучения (собственно, только это всегда и требуется). А этого можно достичь просто: на пути излучения надо поставить какое-либо препятствие, которое не пропускало бы излучение, а затем это препятствие убрать. Пока будет происходить убирание препятствия — будет меняться интенсивность излучения, будет проходить активация вещества. Наиболее эффективным таким препятствием для особого излучения является полиэтилен. Поэтому кусок полиэтилена располагают между источником излучения и веществом, а затем этот кусок полиэтилена удаляют (продёргивают). Чтобы усилить активацию, проделывают это несколько раз, а точнее, до получения нужной степени активации. Например, источником излучения может служить фосфор, что имеется на стенке спичечного коробка.

Пусть нам необходимо активировать какое-либо вещество. Для этого мы устанавливаем коробок и вещество поблизости друг от друга, а между ними продёргиваем несколько раз лист полиэтилена. Результаты проверяем с помощью Г-образного индикатора.

Уже из того, что сказано, становится ясной особая роль активных веществ. Они, благодаря своему излучению, включены в единую цепочку: биополе человека — патогенные полосы — излучение веществ, животных и растений и т. д. Поэтому относиться к ним надо соответствующим образом, со знанием дела. Надо иметь ввиду, что особое излучение меняется по многим причинам, о которых уже говорилось. Это и солнечная активность и сезон, и время суток, и многое другое. Это значит, что меняется ширина патогенных (излучающих) полос, а значит и поток этого излучения. Значит, меняется и активность веществ, которая зависит от этого излучения. Всё это надо иметь ввиду и контролировать.

Хочется сказать хотя бы несколько слов о работах учёных Института биофизики РАН, которые много лет ведутся под руководством С.Э.Шноля. Исследуя скорости различных реакций, они показали, что скорости реакций меняются в зависимости от названных выше факторов, т. е. тех факторов, которые определяют особое излучение. Но если это имеет место на лабораторном столе в пробирках и колбах, то это же должно происходить и внутри нас. Вот вам и связь со здоровьем. Специалисты справедливо считают, что активные вещества могли бы значительно шире использоваться в разных отраслях народного хозяйства (в медицине, животноводстве, в химической промышленности и т. д.).

В заключение этого раздела приведём ещё несколько практически полезных сведений. Так, каждый пищевой продукт излучает положительно или отрицательно. Хлеб, мёд, подсолнечное масло и т. д. излучают положительно, тогда как картофель, сахар, грибы, спиртное и т. д. излучают отрицательно. Небезынтересно знать, что по древнекитайским воззрениям все живые и неживые вещества различаются по своим свойствам: положительные — это ЯН, а отрицательные — ИНЬ. Г-индикатором установлено, что это в точности совпадает с указанными выше свойствами излучать положительно и отрицательно. Имея Г-индикатор, вы этот перечень уточните сами. Кстати, идя на рынок покупать мёд, не забудьте прихватить с собой Г-индикатор. Он чётко определит, нет ли в мёде сахара. В этом случае он повернётся не вправо (как от настоящего мёда), а влево, указывая на отрицательное излучение сахара. Это не хуже химического карандаша.

Что касается грибов (отрицательное излучение), то специалисты установили, что при сборе отрицательные глаза того, кто ищет грибы, намного эффективнее положительных. Людей с отрицательным излучением примерно 3 %. Остальные обладают положительным излучением глаз. От экстрасенса с отрицательным излучением грибы вообще не могут укрыться нигде.

Активировать пищу и воду несложно. Это видно делалось раньше перед приёмом пищи. Ведь для этого достаточно быстро махнуть на неё указательным пальцем правой руки (если он излучает положительно) несколько раз. С каждым новым взмахом заряд продукта увеличивается. Прежде чем делать это, убедитесь в том, каков знак вашего излучения. Если он отрицателен (т. е. отрицательно излучают глаза и указательные пальцы), то делать этого не стоит.

Зарядить пузырёк с водой можно, проводя вертикально мимо сосуда с водой положительно заряженными пальцами (указательным и безымянным). Надо иметь ввиду, что остальные пальцы у обычных людей (не экстрасенсов) излучают отрицательно.

Мы уже говорили, что активацию веществ можно проводить разными способами, в том числе и звуком. Но не любым. Так, произношение некоторых имён (Борис, Лидия, Лилия, Зинаида, Игорь) заряжает отрицательно. Если людей с этими именами часто окликают, то заряжают этих людей и вещества вокруг них (в том числе и продукты) отрицательно. Возможно поэтому давно известно о несчастливых именах. Тут есть смысл поэкспериментировать. Начните со слога «аум», произнесение которого должно заряжать (активировать) положительно.

Широко применяется лечение активированными веществами (например, эбонитовыми дисками). Установлено, что лечебное положительное действие возникает в том случае, если больной активирует себя вертикальными перемещениями активного вещества (диска). При горизонтальном его перемещении больной рискует навредить себе — диск при этом наводит на нём отрицательный заряд! Такое правило считается достоверно установленным и проверенным, поэтому Соловьёв С.С. называет его законом (закон Т.Зоммер). Такая активация проходит не только в случае живого объекта (человека), но и при действии на вещество. Значит, важно и то, как двигать активированное вещество — вертикально или горизонтально. Напомним ещё раз, что двигать его надо вертикально.

Конечно, очень плохо, что «знахари», применяющие активацию лекарств, не определяют знак их излучения. Поэтому, видимо и лечебный эффект их различен. Ведь отрицательно заряженные активированные лекарства не лечат. Соловьёв В.В. утверждает, что то же самое он установил и относительно дисков из эпоксидной смолы, которые изготавливает и распространяет проф. Г.А.Сергеев. Установлено, что не все они заряжены положительно. Если они есть у вас под рукой — определите это Г-индикатором. Диски, заряженные отрицательно, положительно заряженных людей не лечат. Сообщается о случае, когда мужчина после купания в ванной, в которую были погружены диски Г.А.Сергеева, получил инфаркт. Проверка показала, что диски были заряжены отрицательно.

Гомеопаты рекомендуют лекарства взбалтывать. При этом они оказываются заряженными так называемым лунным излучением. О воде, заряженной таким излучением, сообщалось в газете «Известия» 12 апреля 1989 года. Это так называемая японская П-вода. Из этого хотелось бы выделить главную мысль: во-первых, надо знать знак излучения вещества (а тем более лекарства), и во-вторых, надо знать дозировку. Пока что это не учитывается ни врачами, не врачевателями.

Роль формы в излучении

Активированные вещества излучают потому, что в них происходит превращение энергии и как результат этого возникают излучения. Эти свойства вещества могут изменяться, т. е. может произойти дезактивация вещества. Тогда это вещество потеряет способность излучать, оно станет обычным. Таким образом, активация веществ — это своего рода запасание (аккумуляция) излучения за счёт изменения свойств самого вещества при особом воздействии на него. Имеется и другой способ аккумуляции излучения. Он связан не с веществом, как таковым, а только с формой, независимо от того, чем образована эта форма: стальной многотонной конструкцией, конструкцией из тонкой проволоки или даже из картона. Более того, форма может быть сформирована просто рисунком. Это трудно укладывается в воображении человека, получившего наше образование, воспитание и имеющего соответствующее этому миропонимание. Говоря о материальном мире, мы имеем ввиду или вещество или излучение (поле). Третьего не дано. Но, оказывается, для понимания процессов, происходящих в окружающем нас мире, столь же важно учитывать и форму предметов и вообще всего. Подробно об этом рассказано в первой книге данной серии "Бог, душа, бессмертие". Здесь мы повторять этот материал не будем. Укажем только, что важна форма как таковая, независимо от того, чем она образована: стальной многотонной конструкцией, витком тонкого провода или рисунком на листке бумаги.

Важна форма и размеры. Если даже не вдаваться в философский смысл этого (а он очень глубокий), то вы сами с помощью того же Г-образного индикатора убедитесь в том, что различные формы излучают по-разному. Одни излучают положительно, а другие отрицательно. Ниже приводится материал, который легко проверить в обычных квартирных условиях. Для этого надо иметь Г-индикатор, кусочек проволоки, картон, полиэтилен, шариковую ручку и чёрную фотозащитную бумагу. Интересные вещи будут сказаны и о парафине, поэтому пригодится и кусочек парафиновой свечи. Что касается спичек (фосфор), то они всегда под рукой.

После такого необходимого пояснения приступим к делу.

Что на сегодняшний день установлено и поддаётся проверке с помощью индикатора? Будем при этом следовать работе Соловьёва С.С. "Особое излучение микроантенн и геометрических тел".

Острые предметы (топор, игла, кнопка и т. д.) излучают в направлении острия. Излучение по мере удаления от предмета расходится в виде конуса. В данном случае играет роль и материал предмета: медные и алюминиевые острия излучают плюс, стальные — минус. Остальные материалы можете проверить сами. Кстати, вспоминается поверье, что для защиты дома от злых наговоров надо в его пороге сделать дырочку и установить в неё иглу (стальную) остриём вверх. Видимо, отрицательное излучение из острия иглы и должно защитить дом от наветов. Возможно и ношение булавки имеет тот же смысл. Излучение из её острия создаёт своего рода экран перед вами.

Может использоваться, в принципе, любое остриё: от топора до кнопки. Размеры важны, при больших размерах эффект больше.

Кстати, кроме поверья об иглах в пороге, имеется и другое, повелевающее не держать в доме острых предметов и не дарить их. Видимо, одна из причин — это их излучение.

Излучает также любой замкнутый контур. Это может быть окружность, квадрат или любая другая геометрическая фигура или же просто замкнутая линия. Материал в данном случае несущественен, фигуру можно нарисовать. Излучение от замкнутой фигуры исходит перпендикулярно плоскости, в которой она находится. Кроме того, регистрируется излучение и во все стороны, но оно меньше. Если две одинаковых по форме фигуры расположить на расстоянии друг от друга, равном 25-ти их диаметров, то излучение от них регистрируют индикаторы даже на очень большом расстоянии.

Если взять не одно кольцо, а некоторое количество намотанных витков, то исходящее излучение будет зависеть от числа витков. Если количество витков нечётное, то от соленоида исходит положительное излучение, если же число витков чётное — то отрицательное. С.С.Соловьёв проверял такую закономерность до числа витков, равного ста.

В настоящее время для лечебных целей используются электромагниты в виде соленоидов, по которым пропускают электрический ток. Возможно на человека оказывает лечебное воздействие не только магнитное поле соленоида, но и положительное или отрицательное его излучение.

Сетки, изготовленные из проволоки, также излучают в направлениях, перпендикулярных плоскости сетки. Если железобетонная стена (или пол) содержит металлическую сетку, то она излучает, т. е. превращается сама (и пространство около неё) в биопатогенную полосу. Измерения показывают, что обычно это излучение от армированных стен и перекрытий распространяется на 40 см. Это значит, что если в доме имеются междуэтажные бетонные перекрытия, то на ковре лучше не сидеть (и детям не играть). Заэкранировагь это излучение можно полиэтиленом, но специалисты утверждают, что по истечение 6 месяцев после изготовления полиэтилен может потерять свои экранирующие свойства (в смысле данного излучения). Они рекомендуют натирать пол восковой мастикой или парафином (свечей) с той же целью — экранирования излучения армированных плит.

Мы уже говорили, что все вещества излучают. Излучают и стены (даже из кирпича). Поэтому нецелесообразно ставить кровати, диваны вплотную к стене. Кстати, вспоминается правило из "Божевого устава пехоты", в котором содержалось требование располагать спальные места военнослужащих не ближе 70 см от стенки. Что это — случайность или неосознанная традиция, которая когда-то имела свой смысл?

Известно поверье, что 7 фигурок слонов, выставленных в линию по ранжиру, приносят счастье. Такой ансамбль слоников излучает, в чём вы можете убедиться. Такой ансамбль можно делать не только из фигурок слоников, но и из других фигурок. Они могут быть плоскими (просто контуры, изготовленные, например, из проволоки), или же пространственными, объёмными. Но всегда остаётся неизменным одно правило: фигурки выстраиваются в один ряд по ранжиру, т. е. по мере увеличения их размеров. Таких фигурок рекомендуют выстраивать не только 7, но и 3, 5, 9 или более 13.

Как излучают такие фигурки, построенные в соответствующем порядке? Соловьёв С.С. утверждает, что излучение от них исходит перпендикулярно плоскости, в которой они находятся (от слоников — влево и вправо). Это излучение уходит очень далеко.

Мы рассказываем об этих вещах не только потому, что это интересно, но и потому, что это имеет самое прямое отношение к проблеме смещения биопатогенных полос. Для смещения полос изготавливают самые простые и легко изготавливаемые фигуры. Некоторые из них показаны на рис. 16. Можно изготовить также фигурки (плоские или объёмные) показанные на рис. 17, т. е. один ансамбль фигурок направлен перпендикулярно второму такому же точно ансамблю. Размеры фигурок увеличиваются в направлении точки (узла), где они встречаются.

Зачем нужна такая конструкция фигурок? Её располагают в углу помещения, которое хотят заэкранировать от полос. Но об этом мы скажем подробнее после. Эти фигурки, как и слоники, излучают в стороны. Будучи установленными в углу помещения, они своим излучением будут нейтрализовать излучение биопатогенных полос. Надо добавить, что описанные выше фигурки (антенны) можно изготовить из любого материала, не обязательно металла. Это может быть картон, полихлорвиниловый лист. Удобно использовать и медный лист. Объёмные фигурки-антенны можно изготовить из глины, пластилина, древесины и т. д.

Надо иметь ввиду, что абсолютные размеры антенн-фигур также важны: чем больше их размер, тем мощнее излучение. Но вы всегда должны знать, какое вам нужно излучение, слабое или сильное. Это зависит от задачи, которую вы решаете. Поэтому и размер фигурок-антенн выбирается соответственно с решаемой задачей. Например, одна из задач — убрать или сместить биопатогенные полосы в помещении. В этом случае всё время ведите контроль Г-индикатором (или индикатором другого типа). Ведь если вы установите антенны-фигурки очень мощные, то вместо одной неприятности (полос) вы получите другую — мощное излучение. Поэтому необходимо соблюдать меру. А саму меру вы определите с помощью индикатора.

В печати широко обсуждался вопрос о египетских пирамидах. В чём их секрет, зачем они были нужны? Мы не собираемся освещать все аспекты этого вопроса, но специалисты установили (и это публиковалось), что конструкция в виде пирамиды приводит к концентрации биологической энергии. Чтобы убедиться в истинном положении дел, нет необходимости совершать паломничество к египетским пирамидам. Возьмите кусок проволоки, и сделайте из него «пирамиду» сами. Такую, как это показано на рис. 18. Можно делать «пирамиду» и из полосок картона — материал не имеет никакого значения. «Пирамида» может иметь любые размеры (чем больше размер, тем больше эффект), но должна быть выдержана её форма. Поэтому обязательно соблюдайте такие правила: если основание «пирамиды» (в основании находится квадрат, значит речь идёт о стороне квадрата) принять за единицу, то высота должна быть равна 0,64 основания, а боковое ребро — 0,95. Изготовив такую «пирамиду» (небольшую, как это показано на рис. 18) вы подержите её в пальцах. При этом держать её надо определённым образом, а именно за «высоту», при этом ваши пальцы должны располагаться не в любом месте высоты, а не выше половины ("пирамида" стоит нормально — вершиной вверх), но и не ниже одной трети высоты «пирамиды». Отсчёт идёт снизу, от основания. Эффект от такого эксперимента А.И.Вейник описывает так; "Через несколько минут у большинства людей возникает ощущение «удара»: вначале заряжаются пальцы, затем кисть, рука и т. д., человек чувствует «мурашки», покалывания, теплоту или холод, рука начинает неметь и т. п. Но злоупотреблять этим опытом не следует". Истины ради надо сказать, что эти слова относятся к опытам с другой фигуркой — накопителем энергии «дикобразом». Но ощущения от «пирамиды», как утверждает сам Вейник, такие же. Мы надеемся, что вы всё это проверите.

А теперь всё же скажем, что такое «дикобраз». «Дикобраз», как и «пирамида», имеет своих авторов. «Пирамида» носит имя её изобретателя Драбла, а «дикобраз» — В.С.Гребенникова. «Дикобраз» показан на рис. 19.

Как видно из рисунка, «дикобраз» очень прост. Его конструкция напоминает пирамиду. Гребенников конструировал его из пяти рисовальных угольков, как это показано на рисунке. Все угольки могут быть одинаковой толщины, отнюдь не обязательно, чтобы центральный уголёк был толще. Держать такой «дикобраз» надо вертикально тремя пальцами, как это показано на рис. 19. Эффект от такого держания уже был описан выше.

"Дикобраз", как и «пирамида», являются накопителями излучения (биологической энергии — как сообщалось в печати). Так пчёлы конструируют свои гнездовья, добиваясь такой же конструкцией тех же результатов. Проф. А.И.Вейник изготовил прибор «ёж», очень напоминающий своим принципом гнездовья пчёл. Накапливаемую в нём энергию (излучение) можно измерить. Мы этот прибор рассмотрим позднее. Здесь только напомним, что насекомые (в том числе и пчёлы) любят находится на биопатогенных полосах, т. е. им это излучение идёт на пользу. Поэтому они и конструируют себе такие гнездовья (только человек в наше время не учитывает, что ему на пользу, а что во вред!).

В.С.Гребенников установил, что излучение гнездовий пчёл и ос сильно воздействует на простейших и некоторые виды микробов. Это поле угнетает жизнедеятельность дрожжей, а также рост некоторых сапрофитных почвенных бактерий и грибов. Оно замедляет рост корней растений. Всё это очень нужно самим пчёлам: благодаря этому их улья являются чистыми, в их подземные гнёзда не проникают даже корни. В.С.Гребенников установил, что если пчелиные соты без мёда подержать над головой, то буквально через несколько минут снимается усталость и даже головная боль. Мало того, он утверждает, что после сотрясения мозга таким путём можно восстановить сон и т. п. Установлено также, что если в сотах пчёл находятся личинки, то излучение увеличивается во много раз. Не удивительно, что длительное действие на человека пчелиных гнёзд вызывает неприятные ощущения (такие же, как это было описано выше). Об этом пишет также в своих работах В.С Гребенников.

Значит, основной принцип ясен: малая доза излучения полезна для человека, она оказывает положительное влияние на него, а большая доза — вредна. Это надо помнить всем, кто берёт в руки индикатор или будет проводить опыты с «дикобразом», «пирамидами» и т. д. А.И.Вейник сообщает о значительном ухудшении самочувствия своего и своих родственников, находящихся с ним вместе в квартире (которая является и его кабинетом) после длительных экспериментов со своим «дикобразом», а точнее, «ежом». Он был вынужден его разобрать! Кстати, что касается египетских пирамид, то А.И.Вейник об этом пишет так: "Не менее интересны секреты египетских пирамид, там тоже всё основано на использовании хронального явления. Огромная пирамида, благодаря правильно выбранной геометрии, концентрирует в зоне расположения саркофага интенсивное хрональное поле, которое убивает микробов, мумифицируя тело: оно убивает и людей, долго находившихся в критической зоне и т. п. Так что с грабителями пирамид и легкомысленными исследователями расправляется не проклятье фараона, а хрональное поле, с которым египетские жрецы были хорошо знакомы".

От огромных пирамид вернёмся к маленьким. Сообщалось в печати, что имеется чехословацкий патент на затачивание бритвенных лезвий внутри картонной пирамиды или внутри пирамидки, сделанной из проволоки. Так что с этим излучением шутки плохи. Если малая пирамидка (её форма!!) способна затачивать лезвия, то о какой огромной силе излучения можно говорить в огромных египетских пирамидах.

С этим излучением были хорошо знакомы не только египетские жрецы. Сведения о нём имели как в Греции, так и в Риме. На рис. 20 показан древнегреческий меандр. Такие орнаменты применялись (и применяются) при отделки помещений. Этот рисунок (форма!) излучает в обе стороны перпендикулярно плоскости, в которой он расположен. Если из такого узора сделать бордюр, то всю комнату можно прикрыть сверху горизонтальным излучением.

Это будет своего рода шатёр, «зонтик», экранирующий комнату от полос. Но в каждом случае проверяйте это с помощью индикатора — лозы.

На рис. 21 показан широко распространённый в древнем Риме магический квадрат, составленный из отдельных букв. Он является мощным излучателем. Проверьте это. На рис. 22 показан известный в Риме излучающий треугольник, также составленный из букв.

Собственно, если набор букв может служить эффективным излучателем, то почему не могут быть таким источником отдельные буквы, у них ведь тоже имеется определённая форма. Конечно, отдельные буквы и цифры излучают также. И зодиакальные условные знаки, которые применяются в астрологии и астрономии, также излучают. Излучение каждого этого знака отличается от излучения других. Соловьёв С.С. делает предположение, что планеты обозначены не любыми условными знаками, а такими знаками, излучение от которых соответствует излучению обозначенных ими планет. Так ли это?

Что же касается цифр, то небезинтересно знать, что от числа 13 исходит отрицательное излучение (не поэтому ли французы отказываются выставлять его на своих домах?). Число 666 также является источником интенсивного излучения.

Небезинтересно указать и ещё на некоторые широко известные фигуры. Установлено, что многие эмблемы религиозных и политических движений обладают излучением, которое направлено перпендикулярно их плоскости. К ним относятся звёзды Соломона и Давида (рис. 23), крест, свастика. Кстати, излучение свастики своеобразно: она с лицевой стороны излучает отрицательно, а с обратной — положительно. Значит, тот, кто носит этот значок, облучает себя положительным излучением, а других — отрицательным. Установлено, что крест на рис. 24 (а и б) излучает, тогда как правильный крест (рис. 24 в) не излучает. Если крест развернуть длинной стороной вниз (рис; 24 г), то можно убедиться, что он начинает испускать отрицательное излучение.

Широко распространена среди детских игрушек конструкция, показанная на рис. 25. Это своего рода конус. Он излучает положительно во все стороны. Фосфор спичечного коробка также излучает (он активен). Соловьёв С.С. измерял излучение янтаря. Это вещество очень сильно излучает. Излучение исходит перпендикулярно плоскости, в которой расположена янтарная пластина.

Излучают и спирали Архимеда, как это показано на рис. 26.

Они могут быть сделаны из любого материала, или нарисованы. Если вы смотрите на спираль так, что она вращается по часовой стрелке, то в направлении от вас (по оси спирали) пойдёт положительное излучение, а на вас — отрицательное. Перевернув спираль (она станет вращаться против часовой стрелки) вы измените эти направления на противоположные. Всё это показано на рис. 26. Иногда имеет смысл делать объёмные конструкции, поскольку они дают возможность получить более мощные источники излучения. О пирамидах и «дикобразах» мы уже говорили. Можно ещё указать на фигуру, показанную на рис. 27.

Такую форму имеет памятник павшим воинам в Ираке. Она создаёт вокруг себя мощное положительное излучение. Если из бумаги скрутить объёмную спираль, то получится также мощный источник излучения (вдоль оси спирали).

Точечные излучатели

Точечными излучателями специалисты называют небольшие объёмы (около одного кубического миллиметра, т. е. почти точка), в которых содержатся некоторые углеродосодержащие вещества, излучающие большую мощность. Она значительно превышает мощность излучения патогенных полос. Точечные источники могут образовываться в саже, картине, шерсти, волосах, перьях, сетчатке глаза, паралоне, вязаной синтетике, сене, соломе, хвое. Если предмет зарыт в землю, на нём точечный излучатель не образуется.

Чаще всего точечный источник излучает отрицательно. Положительное излучение наблюдается значительно реже (на волосах и одежде человека при его молитвенной позе с поднятыми руками со сложенными ладонями).

Мы уже знаем, что замкнутые контуры концентрируют излучение. В том случае, если на этих контурах имеются различные выступы, подвески или стержни, то это способствует образованию точечных излучателей. Установлено, что если эти элементы (выступы, подвески или стержни) находятся ниже плоскости кольца, то может образоваться точечный источник излучения отрицательного знака. Если же все эти элементы находятся выше плоскости контура, то излучение точечного излучателя будет положительным.

Определяют наличие точечного излучателя с помощью петлевидного индикатора. Если индикатор повёрнут в сторону точечного излучателя и сам оператор смотрит на верхнюю точку петлевидного индикатора, то при наличии точечного излучения индикатор опрокидывается в сторону оператора. Это в том случае, если знак излучения положительный. При измерении отрицательного излучения, как уже говорилось, оператор должен смотреть не на верхнюю часть (точку) индикатора, и вообще не на индикатор. Его взгляд во время таких измерений должен быть отведён в сторону (всё равно в какую).

С.С.Соловьёв указывает, что "при образовании мощных точечных источников на одежде или волосах возможны различные заболевания: головокружение, бессонница, тахикардия; медицинские анализы не обнаруживают отклонений от нормы. При образовании точечного излучателя на сетчатке глаза возможно её отторжение или ухудшение зрения".

Точечные излучатели образуются на теле человека особенно часто при определённых позах. При сложенных поднятых вверх ладонях (молитвенная поза католиков и магометян) образуются положительные излучатели. При опущенных сложенных между коленями ладонях или с петлевидным индикатором в руках от человека исходит отрицательное излучение.

На рис. 28 показаны объекты, от которых вследствие их конструкции (замкнутый контур с отводами, направленными вниз) исходит отрицательное излучение. Между прочим, галстук, который носят мужчины, является замкнутым контуром с отвеской, направленной вниз. Он излучает отрицательно. Для того, чтобы замкнутые контуры перестали быть концентраторами излучения, их надо разорвать. Этого можно достичь, если в каком-либо месте контура установить активный излучатель (фосфор, парафин). Это место контура можно просто натереть активированным веществом — фосфором, парафином и т. п.

На рис. 29 показаны такие конструкции (замкнутые контуры с отводами, направленными вверх), от которых отходит положительное излучение. Это царская корона, дом Института робототехники в Ленинграде и памятный знак в колхозе «АДАЖИ» (Латвия).

Заэкранировать излучение замкнутого контура (например, люстры) можно по разному. На чердаке, над люстрой можно расположить лист чёрной фотозащитной бумаги. Это заэкранирует её сверху. Можно поступить проще (тем более, что не всегда имеется чердак). Как уже говорилось выше, можно заактивировать замкнутый контур концентратора в одном месте ("разорвать" его), тогда он перестанет быть концентратором.

Для этого люстру в одном (любом) месте активируют так, чтобы это место служило разрывом замкнутого контура. Для этого надо натереть это место фосфором от коробка спичек или же обмотать кольцо, к которому закреплены подвески, медной проволокой. Цветной металл — медь — является активированным веществом.

Отражение излучения

Лучше всего отражают описываемое нами излучение цветные металлы и их соединения, а также некоторые пластмассы, углерод, поверхность воды и органических жидкостей. Специалисты установили, что углерод и полиэтилен отражают не менее 99 % всего излучения. Отражательная способность цветных металлов меньше, около 20–30 %. Измерения показывают, что при отражении особого излучения выполняется основной закон отражения волн, как и при отражении света: угол падения волны (луча) равен углу отражения. Поэтому с помощью полиэтиленовой плёнки можно направить вертикальное излучение горизонтально.

В практике часто отражение излучения происходит непроизвольно. Оно может происходить на полиэтиленовых кровлях теплиц (и оцинкованных тоже), на конических кровлях водонапорных башен, на наклонно расположенных петлях кабелей. Отражает излучение масляная или парафинированная бумага, полиэтиленовая упаковка, алюминиевые листы и лом.

За последние годы увеличилось производство материалов, которые отражают особое излучение и меняют его естественное распределение. Среди этих материалов очень распространён полиэтилен, алюминий и др. Излучение идёт от парафинированных бумажек, молочных тетрапаков (В СССР в 60-80х годах молоко выпускали в бумажных пакетах в форме тетраэдра — пирамиды с треугольным основанием. (ред.)), промасленной бумаги. Что касается полиэтилена, то он занимает в этом ряду первое место.

Ещё в 1931 году известный специалист по особому излучению Г.Поль в книге "Земные лучи, как возбудители болезней" показал, что раковые заболевания возникают преимущественно на патогенных полосах. В наше время картина полос и излучений так искажена благодаря использованию отражающих материалов, что целые районы города могут стать биопатогенными (канцерогенными). Такие канцерогенные районы в городах действительно наблюдаются.

Правило пользования индикатором (лозой)

Поскольку мы призвали читателя, чтобы он помог себе сам, то обязаны дать ему необходимые (известные на сегодняшний день) правила пользования индикаторами и получения достоверных результатов измерений. Конечно, лучше было бы закончить школу операторов-лозоходцев. Но ведь это реально не для каждого. Поэтому приведём здесь основные правила подготовки оператора к работе (в данном случае любителя-лозоходца) и правила проведения измерений. Эти правила приведены в работах С.С.Соловьёва.

Известно, что лозоходцы могут страдать профессиональными заболеваниями. После занятий биолокацией у них может возникнуть слабость, потеря равновесия, головокружение. Даже очень кратковременная работа с обыкновенной тёркой (несколько проходов через комнату с полосами) может для чувствительного человека оказаться сопряжённой с большими нарушениями работы организма. Собственно, при обучении операторов их об этом предупреждают. Такие неприятные последствия наступают под действием излучения точечных источников. За многие часы работы с индикатором на нём образуются точечные излучатели, которые и действуют отрицательно на оператора.

Чтобы этого избежать, рекомендуется разорвать контур, образуемый телом оператора (его руками) и индикатором. Это можно сделать с помощью изоленты. Надо ею обмотать (заизолировать) ручки индикатора. Рекомендуют под изоляционную (хлорвиниловую) ленту поместить полоску бумаги, которая была бы смочена в каком-либо веществе, содержащем фосфор. Можно воспользоваться бумажкой с фосфором от коробка спичек. Таким путём вы можете активировать индикатор: он может работать так же, как и в руках экстрасенса. Проводя активацию индикатора, вы тем самым повышаете его чувствительность.

Соловьёв С.С. формулирует основные правила техники безопасности при работе с индикатором:

1. Пользоваться петлевидным индикатором надо только заизолировав его ручки.

2. Без надобности не находиться в патогенных зонах.

3. Проверить свой биопотенциал и поддерживать его на необходимом для оператора уровне.

4. Желательно окружить кровать оператора (комнату, квартиру или дом) медным неизолированным или лакированным проводом любого диаметра для создания комфортной зоны.

5. Изоляция требуется для всех индикаторов с горизонтальной осью вращения, в том числе и для издавна применяемой рогатки (расщеплённой палочки, вилки).

6. Отрицательные излучатели необходимо хранить в полиэтиленовой упаковке, куда вкладывается вещество, излучающее положительно — фосфор, парафин, воск или медь.

Для того, чтобы оператор был способен производить измерения индикатором, его биопотенциал (излучение) должен быть не меньше определённой величины. Потенциал человека сильно снижен при утомлении, плохом настроении, после болезни. Кстати, достаточно человеку улыбнуться или рассмеяться, как его биопотенциал увеличивается в 2–3 раза. Биопотенциал вообще зависит от переживаний, настроения. А.И.Вейник об этом пишет так:

"Например, в обычном состоянии у мужчины-экстрасенса радиус эллипсоида составлял 6 м. Его попросили улыбнуться, радиус сразу же расширился до 30 м. Просмотр по телевизору передачи КВН другим экстрасенсом увеличил его радиус с 1000 до 35000 м. Молитва повысила энергетику в одном случае с нуля до 1,35 м, а в другом — с нуля до 560 м. Энергетика возрастает на много порядков при положительном взаимодействии людей разного пола, Например, при некотором положительном стимулировании женщины мужчиной её радиус эллипсоида сразу же увеличился с 0,71 до 87 м, а затем продолжал возрастать, через час достигнув более чем тысячекратного увеличения. После этого отрицательное стимулирование вернуло энергетику к радиусу 0,20 м.

Любопытные количественные измерения энергетики наблюдаются при воздействии алкоголя на человека. Величина эффекта зависит от вида алкоголя, принятой дозы, времени. Например, приём натощак 20 г красного шампанского через одну — две минуты, когда алкоголь проник в голову (по ощущениям женщины-экстрасенса), сопровождался возрастанием эллипсоида с 0,24 до 0,42 м. Примерно через пять минут алкоголь вошёл в кровь, радиус составил 0,61 м, через семь минут в действие включились мышцы и радиус составил 0,71 м. При больших дозах и более крепком алкоголе начальный рост энергетики со временем завершается существенным её падением".

Надо иметь ввиду, что потенциал оператора (или любителя) может быть понижен вследствие действия на него отрицательных потоков излучения, которые исходят от каких-либо точечных источников (от потерянных им волос, ногтей и других частей его тела). Это ещё одна интересная для обсуждения тема. Устранить это излучение должен другой оператор-инструктор. Прежде всего инструктор должен определить те места на обследуемом операторе, которые подвергаются облучению. На это место он помещает какой-либо излучатель. Это может быть фосфор со спичечного коробка, вода, активированная любым способом или другое активное вещество, например картон. Затем перед этим веществом продёргивают лист полиэтилена. Этим листом как бы закрывают это активное вещество от точечного излучателя. Далее импульс активного вещества достигает источника вредного излучения — утерянной человеком частицы (волос, ногтей и т. д.). После проведения такой процедуры точечное излучение на оператора прекращается. Его биопотенциал вследствие этого должен повыситься. Можно стимулировать такое повышение, как это уже было описано, приёмом сырых овощей.

Соловьёв С.С. рекомендует после установления нормального потенциала оператора попробовать провести несложное, но необходимое исследование излучения, исходящего от его тела. Он пишет так: «Прежде всего устанавливается распределение излучения из пальцев обучаемого. Если все пальцы одной руки имеют одинаковый знак, что обычно наблюдается у экстрасенса, необходимо внести изменения в конструкцию индикаторов, сделать их заизолированными. Если после этого не наблюдается излучение, дальнейшее испытание экстрасенса ведётся с изменёнными приборами по одинаковой методике вместе с неэкстрасенсами. Проверяется наличие симметричности в излучении вещей из цветных металлов: серёг, пряжек, молний, монет, пуговиц, застёжек и т. п., рисунков на одежде, часов со светящимся циферблатом, зубных протезов, волос, вымытых репейным или каштановым шампунем. Найденные объекты удаляются, протезы экранируются полиэтиленовой повязкой. В случае отсутствия биолокационного эффекта производится проверка на точечные излучатели, обнаруженные объекты гасятся или удаляются. Не исключаются и другие помехи, например, от посторонних зрителей или сомнения обучаемого в успехе работы».

Выше упоминалось о точечных излучателях от утерянных оператором волос, ногтей или других частей его тела. Это требует разъяснений.

Не теряйте ногти и волосы

Соловьёв С.С. сообщает следующее. Имеется поговорка (совет): "Не выбрасывайте свои волосы, птичка их унесёт в своё гнездо, будет болеть голова". Такое поверье существует у многих народов, в том числе у русских, латышей, китайцев, народов Индокитая и др. Была опубликована в специальном сборнике народная латышская песня, в которой имеются такие слова:

…Поднимаюсь я в горку,

Ноги скользят вниз.

Всю жизнь ногти обрезала,

Прочь бросала, не хранила…

Как понимать ту и другую примету, совет, предупреждение? В данном случае идея объяснения состоит в том, что между бывшим владельцем волос и утерянными волосами сохраняется радиационная (через особое излучение), а одновременно и информационная связь. Собственно, почему бы и нет, тем более, если она существует между живым объектом и неживой его фотографией. Так, что будем считать, что такая связь имеется. Как она осуществляется, видимо никто из нас достоверно не знает. Ясно одно, что это происходит через информационное поле, которое пронизывает всю Вселенную. Об этом писалось в первой книге данной серии. Волосы бывшего владельца попадают в гнёзда птиц. Птицы вьют свои гнёзда на пересечении биопатогенных полос или на самих полосах: им так хорошо, как и муравьям. Значит объект, с которым вы связаны радиационными и информационными потоками, попал в биоактивную зону, которая является для человека биопатологической. Из этой зоны по существующему радиационно-информационному каналу излучение приходит к вам и сбивает ваш организм с правильной работы. Получается так, как будто вы сами попали на биопатогенную полосу. Поэтому у вас и болит голова, как это и следует из народного поверья.

Последствия потери ногтей, видимо, надо объяснять так же (на нашем современном уровне знаний по данной проблеме). Но в последнем случае не только болит голова, но и развиваются в организме процессы, приводящие к нарушению координации в старости, о чём и поётся в народной песне. Если уж продолжать разговор о волосах, то неправильно считать, что их нельзя сжигать. Сжигать их надо. Соловьёв С.С. советует хранить волосы и ногти в полиэтиленовых мешках до Иванова дня, и в этот день сжигать их на костре. "В крайнем случае, — говорит он, — можно бросать их в унитаз, т. к. со дна водоёмов сигнал потерянных волос никогда не наблюдался".

Кстати, надо иметь ввиду, что то же самое относится и к жидким выделения человека, в частности, к его моче и слюне. Оказавшись на биопатогенной полосе, они могут через излучение оказывать неблагоприятное влияние на вас. Недаром существуют разные колдовства, связанные с этими выделениями. Так, смачивая своей слюной клей на конвертах, вы посылаете свою слюну Бог знает куда, рискуя при этом подорвать своё здоровье. Специалисты, без шуток, установили, что люди, занимающиеся этим систематически, мучаются головными болями. Лучше быть начеку, и этого не делать. Тем более, что это, к тому же, не гигиенично.

Если случалось так, что вы заболели по указанным выше причинам, то путь один: нейтрализовать это излучение так, как это было описано выше. Но прежде всего наличие его надо установить. Утверждают, что так можно вернуть человеку здоровье. Очень даже возможно.

Известно, что посуда бьётся к счастью. Но давайте рассуждать, как это можно понять. По теории А.И.Вейника любое превращение энергии сопровождается излучением, которое способно проводить активацию. Если бьётся посуда, то выделяется энергия деформации, значит возникает особое излучение. Оно то и работает в пользу счастья. Оно может заэкранировать от других вредных излучений, освободив ваш организм от них, т. е. оно может сделать вас в конце концов здоровее. Известно, что очень полезен, благоприятен звонок колокольчика. Может поэтому же? Известно, что во время чумы и других эпидемий на Руси непрерывно били в колокола. Учёные-медики (эпидемиологи) объясняют это действием звуковых колебаний и инфразвука на носителей заболеваний. Но, возможно, играет роль и активация звуком. Ведь, в сущности, активируя воду, вы делаете её живой. А человек на 70 % состоит из воды. Значит, колокольный звон, оказывается, активирует, оздоровляет ваш организм. Держите дома колокольчик и как можно чаще заставляйте его звучать.

Смещение и нейтрализация биопатогенных полос

Вопрос о возможном перемещении биопатогенных полос возникал всегда. Американский учёный К.Берд утверждал, что биопатогенные зоны перемещаются большими массами железа. Соловьёв С.С. сообщает, что народные умельцы в Латвии перемещают патогенные зоны двумя топорами, закопанными остриями кверху параллельно перемещаемой полосе. При этом можно установить с помощью индикатора, что биопатогенная полоса действительно уходит со своего прежнего места и с этого момента проходит через оба топора. Топоры устанавливаются на одинаковом удалении от перемещаемой полосы с тем, чтобы она сместилась параллельно относительно своего прежнего положения.

Уже говорилось, что имеются полосы различной ширины. Чем уже полосы, тем ближе они расположены друг к другу. Существует такое правило для перемещения полос: "Полоса может быть перемещена на расстояние до соседней полосы той же серии, того же ранга, т. е. той же ширины". Напомним, что каждая 15-ая полоса 2-ой степени шире в три раза полос 1-ой степени. Полосы второй степени следуют той же закономерности, образуя полосы 3-ей степени и т. д. вплоть до полос 6-ой степени. Последние следуют (повторяются) только через несколько тысяч километров. Специалисты не исключают, что Бермудский треугольник расположен на пересечении биопатогенных полос шестой степени.

Что же касается абсолютных размеров полос, то они примерно таковы. Ширина полос различна в разных местностях и зависит от многих факторов, основным из которых считают солнечную активность. Поэтому и возникает необходимость периодически контролировать прохождение биопатогенных полос в квартире. Расстояние между полосами первой степени может быть 4–6 м, но может быть и значительно меньше. Полосы второй степени повторяются через десятки метров (90 м), третьей степени — через 1250 м, четвёртой степени — через 17 500 м. Из этих примерных контрольных цифр ясно, что широкие полосы, которые полностью захватывают дома, можно смещать за пределы города.

Опыты показали, что отнюдь нет необходимости устанавливать два топора. По-видимому, на самом деле масса не столь существенна, если Соловьёв С.С. рекомендует топоры заменить канцелярскими кнопками или медными монетками. Возможно излучение от кнопки меньше, чем от топора. Но при перемещении нешироких полос в квартире такой способ эффективен. Надо иметь ввиду, что полоса таким способом не только смещается, но и возникает отрицательное излучение вдоль новой полосы в обе стороны (излучение удаляется от кнопок).

Можно вместо кнопок использовать медные колечки. Эффект такой же, только возникающее излучение вдоль полосы на этот раз положительное.

Соловьёв С.С. изобрёл очень несложные антенны (микроантенны), которые сейчас успешно применяются многими. Очень одобрительно о них отозвался А.И.Вейник. Одна из таких микроантенн показана на рис. 30. Мы приводим размеры антенны, которую изготовил С.С.Соловьёв собственноручно для смещения полос. Длина всей антенны — 20 см. Максимальная амплитуда 7 см, всего полупериодов 3,5. Всё это показано на рис. 30. Как надо размещать такие микроантенны? Их размещают по две на каждом конце, как это показано на рис. 31. Разместив их, обязательно определить индикатором, что из этого получилось. Если антенна не излучает, никакого эффекта не будет, она будет лежать без толку. Через какое-то время антенна может потерять свои активные свойства и выйти из игры. Полоса вернётся на своё прежнее место. Поэтому держите под контролем как положение полосы, так и излучательную способность антенны. Если вы работаете с антеннами не в квартире, а в саду, огороде, то их можно закопать. Это имеет смысл особенно при перемещении широких полос за пределы жилых домов. Соловьёв С.С. сообщает, что в 1982 году он переместил полосу шириной 50 м, которая проходила по жилым кварталам Юрмалы, его родного города. Полосу он был вынужден сместить на речку, куда с этого момента зимой собирались любители подводного лова. Их число достигало до 300 человек, ведь рыба собирается на биопатогенных полосах, для неё они не являются патогенными. Но, когда полосу пришлось сместить вниз по течению, рыбаки исчезли. Вместе с полосой ушла и рыба.

Перемещая биопатогенные полосы у себя в квартире многоэтажного дома, вы должны помнить, что вы их смещаете на всех этажах (под вами и над вами). По-видимому, когда все будут знать от этом и контролировать положение полос в своей квартире, то как-то вопрос будет решаться в интересах всех. Сейчас же он решается в интересах того, кто сведущ в этих вопросах и сумел пригласить специалистов (если ещё они оказались таковыми!).

При перемещении 9 широких полос нужны и более мощные антенны. Тогда их располагают в несколько рядов. Специалисты сообщают, что микроантенны, которые изготовлены из провода с полихлорвиниловым изолятором, через некоторое время теряют свои активные излучательные свойства. Собственно, весь принцип перемещения полосы состоит в том, что антенны должны сами излучать. Но ведь излучают многие активные вещества. Поэтому все они могут быть микроантеннами (до тех пор, пока сохраняют свою активность). Так был проделан опыт с листьями папоротника, которыми обложили дом вокруг. При этом патогенная полоса сместилась на папоротник. Известно, что если спать на подстилке из папоротника, то после этого долго и тяжело болит голова.

Можно использовать не только папоротник, но и любые активированные вещества. Не забывайте о фосфоре на спичечном коробке. Кстати, телевизионная антенна (комнатная) также может взять на себя полосу, она ведь тоже острие, направленное вверх. На рис. 32 показано, как следует перемещать сразу две перпендикулярные друг другу полосы. Это сделано с помощью нескольких микроантенн.

Надо иметь ввиду, что экстрасенсы на некоторое время могут лишить микроантенны их перемещающих свойств, т. е. их собственного изучения. Восстановить эффективность таких антенн можно путем облучения их положительным излучением.

Мы уже говорили, что с увеличением солнечной активности ширина полос увеличивается. Может наступить ситуация (при максимальной солнечной активности, как в 1991 году), при которой соседние полосы сольются, не оставив между собой просвета! Всё пространство становится неблагоприятным. Пробовать перемещать полосы в такой ситуации бесполезно. Что в таких случаях делать?

Специалисты советуют в этих случаях экранировать помещение (комнаты, целые квартиры или даже дома). С.С.Соловьёв экранировал весь свой садово-огородный участок. Как это можно сделать?

Несколько раньше мы уже говорили о группах различных по размеру, но одинаковых по форме игрушек, фигурок, проволочных фигурок, которые излучают. Из таких проволочных фигурок (например синусоид) делается фигура, состоящая из двух одинаковых частей, расположенных под прямым углом. Такие фигуры показаны на рис. 16. Если такие фигурки установить в углах комнаты, которые диагонально противоположны, то комната сверху будет прикрыта излучением этих фигурок — антенн, как шатром, зонтиком. Микроантенны надо размещать только в двух углах комнаты, а не в четырёх. Эти углы находятся на краях диагонали, как это показано на рис. 33.

Часто устанавливают в одном углу не одну микроантенну, а две или даже три параллельно друг другу и параллельно стенам. Но всегда остаётся в силе золотое правило: необходимо, чтобы микроантенны сами по себе излучали, чтобы они были активными. Тогда они и будут экранировать комнату. Это надо проверять индикатором.

При экранировании надо также проводить измерения с тем, чтобы убедиться, что нужный эффект вами достигнут. Напомним, что антенны надо активировать излучающим активным веществом. Соловьёв С.С. рекомендует использовать для этого фосфор спичечного коробка. Надо действовать по схеме, показанной на рис. 34. Расположив спичечный коробок и антенну так, как это показано на рис. 34, между ними продёргивают сверху вниз полиэтилен. Эту операцию можно повторить несколько раз (пока антенна не активируется, в чём вы удостоверяетесь с помощью инидкатора). Как вы поняли, продёргивание полиэтилена усиливает действие излучения активного фосфора на спичечном коробке. Мы уже рассказывали о том, почему это происходит.

Можно проводить экранирование и по другому: окружить проволокой (медной или проволокой с лаковой изоляцией) кровать, комнату или всё здание. Испытан и ещё один способ. Между патогенными полосами устанавливается полиэтиленовый конус. Приходящее вертикально излучение, на его стенках рассеивается и дальше идёт горизонтально. Затем идёт взаимодействие этого излучения с излучением патогенных полос. При таком взаимодействии излучение полос ослабляется, что и требуется. Полиэтиленовый конус (Конус ставят вершиной вверх или вниз? А ещё, может быть конус можно сделать из угля? (ред.)) можно установить так, чтобы его вертикальную ось можно было наклонить. От наклона будет меняться рассеянное излучение, а значит и его влияние на полосу. Но все результаты надо проверять индикатором.

Имеются определённые признаки того, что человек находится (спит или работает в биопатогенной зоне). Так, если у него наблюдаются судороги в ногах, боль в горле по утрам, бессонница, то очень вероятно, что его кровать находится в патогенной зоне. Если рабочее место находится в такой зоне, то человек устаёт уже к половине дня. Поскольку стены домов «берут» полосы на себя, то надо иметь ввиду, что рабочие места вдоль стен, в том числе вдоль окон с большой вероятностью попадают в патогенные зоны. Кстати, общеизвестно, что в учреждениях наибольшей утомляемостью отличаются сотрудники, сидящие вблизи окон.

Говоря о патогенных зонах в квартире, нельзя не сказать о кактусах и плюще. Известны народные поверья о вредности этих растений. Они справедливы. Эти растения испускают отрицательное излучение. Собственно, не только они. К таким растениям относятся все виды пальм, азалий, осока, лимонное дерево, гвоздички, фиалки, примула. Растения, излучающие положительно — роза, китайская роза, герань, алоэ, каланхоэ. Всё это можно проверить Г-образным индикатором. Анализируя и промеряя биопатогенную обстановку в вашей квартире, вы должны иметь ввиду, что в квартире могут присутствовать различные излучения. Это, во-первых, взаимно перпендикулярные полосы, во-вторых, это излучение от цветов и различных возможных точечных излучателей, в третьих, излучение от потерянных обитателями квартиры волос, ногтей и т. д. Но кроме этих излучений может создаваться и излучение в результате рассеяния его где-то близко или даже достаточно далеко оцинкованной крышей или полиэтиленовой крышей теплицы. Поэтому контролировать состояние излучений в квартире надо очень внимательно, стараясь понять его происхождение. Так понятнее станет, как избавиться от такого излучения.

В вашей квартире может оказаться и весьма своеобразное, но нежелательное, излучение — ваше собственное, а точнее — излучение от ваших фотографий, которые находятся на биопатогенных полосах. Это излучение для вас вредное, но убрать его нельзя так просто, как, например, излучение от точечных излучателей. Соловьёв С.С. об этом пишет так: «ретранслятором излучения может быть фотография данного лица. У негров раньше считалось вредным фотографироваться. Они считали, что частица души переходит на фотографию. В действительности, фотография, находясь в патогенной зоне, ретранслирует на владельца особое излучение, чаще всего отрицательное; поток этот стереть невозможно. Известный автору способ — изъять фотографию или окружить её на плане местности кругом, нанесённым шариковой ручкой. Фотография ретранслирует лучи на владельца, пока сохраняется внешнее сходство между ними. Ретушь может это сходство уничтожить».

Кстати, экстрасенсы по фотографии безошибочно определяют — жив человек, изображённый на них, или нет. Делают это они по излучению, которое исходит из фотографии живого человека. Это факт. Значит такое излучение есть, т. е. имеется информационная связь фотографии с живым хозяином-оригиналом.

29 октября — 3 ноября 1990 года в Москве состоялся научно-технический семинар "Проблемы геопатогенных зон". (Мы употребляем название "биопатогенные зоны", которое считаем более логичным). На семинаре В.Г.Прохоров сообщил буквально следующее по поводу защиты от вредного действия биопатогенных зон: «Эффективно использование резонаторов или сенсибилизаторов, укрепляемых на активных точках акупунктуры. Перекрывая серебряной, золотой, медной пластинкой точку «вай-гуань», можно в 10 и более раз снизить чувствительность оператора к восприятию стрессогенной обстановки, не связанной с месторождениями этих металлов или их наличием в окружении. Подобное действие оказывают на оператора другие, как правило, редко встречаемые в природе минералы: нефрит, многие драгоценные камни, содержащие малораспространённые элементы — берилл, изумруд, фенакит, куцит и др. Снижение чувствительности оператора к воспринятию стрессового фактора — свидетельство реальной защиты организма от действия конкретной зоны, снижение её патогенности. Очевидно, этот эффект был подмечен в глубокой древности и лёг в основу ношения амулетов, в качестве которых использовали редко встречающиеся в природе камни, самородное золото».

А.Я.Чекунов, выступающий с докладом на эту же тему, описал конструкцию, позволяющую нейтрализовать излучение биопатогенной полосы:

«Испытанное на практике устройство положительного излучения представляет собой полусферу диаметром от 10 до 100 мм из фторопласта, эбонита, олова и др. По всей площади полусферы высверливаются отверстия диаметром 1,5 мм и глубиной 7 мм. Количество отверстий определяется заданной интенсивностью аномального поля. Излучение полусферы направлено равномерно в неусечённое полупространство, что позволяет изменять направленность действия. Для снятия значительной доли интенсивности излучения достаточно закрыть все отверстия плотно прилегающим паралоном.

Нейтрализация положительных аномалий полос возможна аналогичными излучателями из свинца, алюминия, плексиглаза и др. Используя набор подобных излучателей, создающих положительные и отрицательные аномалии, можно нейтрализовать аномалии полос различного знака и интенсивности в радиусе от 1 до 100 м и более.»

Касаясь проблемы защиты от биопатогенных зон, в докладе В.Е.Ланда совершенно справедливо отмечалось, что "в больницах и поликлиниках следует исключить воздействие биопатогенных зон на больных и персонал прежде всего в операционных и послеоперационных палатах, в кабинетах массажа, электросна и др. Вне этих зон рекомендуется хранение хирургических инструментов, донорской крови, пищевых продуктов и других предметов для исключения их вредного предполагаемого косвенного влияния". Далее В.Е.Ланда пишет:

«Биотехническая нейтрализация выполняется там, где затруднена биологическая нейтрализация. При этом используются различные устройства в виде пирамид конструкции Милева, трёх и четырёхгранных пирамид (усиленных за счёт размещения в них выпуклых проволочных антенн) и предупреждающих пирамидальных знаков, В пирамиды эффективно помещали засушенное лекарственное сырьё (смеси и корни лекарственных трав, цветов, деревьев и кустарников, противовоспалительные и противоопухолевые биостимуляторы)»… при размещении коланхоэ (в том числе коланхоэ древовидного), бегонии, герани, калы, снопков злаков (пшеницы, ржи, ячменя) в пределах биопатогенных зон происходит их исчезновение предположительно за счёт компенсационного взаимодействия биопатогенной зоны и перечисленных растений, генерирующих «плюсовое» излучение. Направленное воздействие этих нейтрализаторов в горизонтальном направлении составляет от нескольких до 30–33 метров (коланхоэ древовидное) при ширине и высоте до 2–3 м и более., применение проволочных пирамид и других устройств с волоконнооптическими элементами уничтожает излучение полосы на более значительном расстоянии и на большей высоте (более чем в полтора-два раза по сравнению с существующими и известными в настоящее время способами).

Е.Исаков писал в газете «Правда», что подручные средства, такие как зеркала, канифоль, янтарь, асбест, вар и другие сетку Хартмана убирают только частично. Е.Исаков, как и Н.Н.Сочеванов считают, что эти средства не нейтрализуют биопатогенные зоны.

Специалистами установлено, что у людей, которые длительное время находятся в биопатогенных зонах, фиксируется отрицательное поле (это излучение "ИНЬ") выше паховой области. Оно регистрируется двумя индикаторами Г-образной формы — индикаторы расходятся.

Ниже паховой области у этих людей регистрируются исчезновение энергии позитивного знака (это излучение "ЯН").

В качестве нейтрализаторов можно использовать деревянные скульптуры (например, на игровых и детских площадках), "настенные эстампы (горельефы и барельефы), которые выполнены из кедра и другой древесины; раковины морских моллюсков (устанавливаемых в стенках, на рабочих столах и ночных столиках), и ряд малоизвестных растений (айва японская и др.), а также изделия из бересты".

Можно подвести итоги по вопросу о защите от вредного излучения биопатогенных полос. Это сделано в работе О.А.Исаевой. Приведём её текст:

«На основании анализа 130 заявок на изобретения, которые посвящены нейтрализации действия излучения биопатогенных полос (заявки опубликованы в Англии, Франции, ФРГ, Австралии, Швейцарии, Бельгии, в Международном и Европейском бюро патентов) можно выделить следующие способы защиты:

1. Применение поглощающих излучение слоёв различных материалов: синтетических плёнок, минералов, воска, войлока, бумаги и т. п.

2. Применение отражающих покрытий из металлических плёнок на изолирующих подложках из синтетических материалов.

3. Ношением защитной одежды из тканей с введёнными в них металлическими нитями или нашитой ни них фольги, строчек, вязанных элементов и т. п. Всё это изменяет характер действующего излучения.

4. Ношением защитных элементов различной формы из проводников. Они обладают свойствами антенн и изменяют структуру излучения за счёт наводимых в них этим излучением токов. Это браслеты, пояса, колье из чистых металлов или в сочетании с изоляторами (кость, эбонит) и конденсаторами для изменения ёмкости элемента в целом.

5. Применением дифракционных решёток различных типов для избирательного отражения излучений с нежелательными характеристиками. Такие решётки могут быть составлены из сеток, колец, скобок, крючков и т. п.

6. Применением устройств из металлических палок, штырей, изогнутых прутьев и т. п., как без покрытий, так и в изоляторах (бетоне, пластике и др.). Эти устройства отклоняют излучение биопатогенных полос.

7. Применением приборов, которые улавливают вредные излучения или изменяют их характеристики. Эти приборы переизлучают в окружающее пространство. Они создаются на основе спиралей из проводников, объёмных резонаторов (трубок, конусов, пирамид), брусков металлов в изоляторах, кристаллов и органических веществ. Возможно применение разных из этих элементов в определённом сочетании.

8. Применением излучателей. Их излучение интерферирует с излучением биопатогенных полос.»

Как бы мы не называли излучение биопатогенных полос, мы имеем дело с волновым полем. К настоящему времени зарегистрировано несколько сотен патентов устройств, которые это доказывают однозначно. Устройства предназначаются для различного практического применения. Одни из них эффективно нейтрализуют излучение биопатогенных полос. Другие создают (направляют и концентрируют) потоки энергии, которые эффективно "засвечивают чистую фотоплёнку, мумифицируют мясо, стерилизуют и консервируют овощи, фрукты, цветы и т. д.".

Исаевой О.А. был проведён детальный анализ всех зарегистрированных устройств. Результаты этого анализа оказались более чем любопытными. Оказалось, что имеется полная аналогия между патентуемыми "аппаратами и устройствами, которые широко используются в физике и технике микроволн". В этом вы убедитесь на нескольких примерах. Одно из них описано О.М.Исаевой так:

«Диск из дерева с рельефной поверхностью в виде параллельных борозд, выкрашенных в чёрный цвет, посредством оси зафиксирован на плите, связанной с линейкой чёрного цвета. Поворачивая диск вокруг оси и изменяя тем самым угловое положение полос диска по отношению к линейке, можно получить широкий спектр колебаний с различными свойствами, в том числе и целебными, которые излучаются при этом с выступающего конца линейки. В частности, при взаимно перпендикулярном расположении полос и линейки энергия, исходящая из ствола, производит те действия, что были описаны выше (засвечивают чистую фотоплёнку в тёмной светозащитной бумаге, мумифицирует мясо, стерилизует и консервирует и т. д.)… такое устройство хорошо изучено в традиционной радиофизике. Это поворотная дифракционная решётка, преобразующая объёмные электромагнитные волны в поверхностные при некотором критическом значении угла поворота. Дальнейшее увеличение угла поворота приводит к брэгговской дифракции, при которой наблюдается резонансный отбор энергии либо для Е-поляризованной волны, либо для Н-поляризованной волны. Правильным подбором параметров решётки можно получить высококогерентное электромагнитное колебание заданной поляризации". Описанное устройство показано на рис. 35.

На рис. 36 показано другое устройство. Оно предназначено для нейтрализации излучения биопатогенных полос. О.А.Исаева описывает его так: «На бумажной подложке в определённом порядке укреплены медные колечки с разрывами, не касаясь друг друга. Такой экран монтируется над кроватью, превращая излучение биопатогенной полосы (вредное!) в безвредное излучение. Аналогом этого прибора в радиофизике является дифракционная решётка из незамкнутых круговых цилиндров. Она способна излучать квазисобственные колебания. Падающие на неё электромагнитные волны возбуждают и приводят к резонансному изменению коэффициентов прохождения и отражения. С помощью такой решётки можно получить полное отражение одной из двух волн: либо Е-поляризованной, либо Н-поляризованной. Устройство из разомкнутых колец, показанное на рис. 36, является широкополосным, т. е. оно излучает волны с разными длинами волн.»

На основании вышесказанного, любой кто этой проблемой интересуется, сможет сконструировать подобные (и новые!) устройства исходя из уже хорошо известных закономерностей преобразования когерентных электромагнитных колебаний сверхвысокого частотного диапазона (можно воспользоваться книгами: В.П.Шестопалов. Физические основы миллиметровой и субмиллиметровой техники. Киев, Наукова думка, 1985; В.П.Шестопалов. Резонансное рессеяние волн. Дифракционные решётки. Киев, Наукова думка, 1986).

При изготовлении указанных устройств необходимо учитывать, что в этой области техники технологические требования очень жёсткие. Если вы их не выполните — прибор может не заработать. И всегда имейте ввиду, что прибором, или даже заготовками (отдельными деталями) вы изменяете информационно-энергетические потоки в окружающем пространстве, к чему очень чувствительны все живые существа. Будьте осторожны! Весь процесс изготовления и эксплуатации этих устройств требует непрерывного контроля с помощью индикатора.

Информационный канал

В настоящее время существует метод поиска полезных ископаемых с помощью лозы не на реальной местности, а по карте этой местности. Собственно, этот же феномен используется ясновидящими экстрасенсами — они ищут пропавшего человека по карте. То, что это возможно и делается, не вызывает сомнений. Это установленный факт. Но как этот факт объяснить? А факт состоит в том, что между подсобными фигурами, формами устанавливается информационный канал, мостик. Через него связан человек со своей фотографией (пока она похожа на него), местность со своей картой, план города, дома, места, сооружения с реально существующими объектами.

В этом смысле любопытно ношение различных значков, эмблем, знаков: все одинаковые значки или эмблемы соединены единой информационной сетью. Видимо, они возникли не случайно и не для украшения (и уж во всяком случае не для того, чтобы их коллекционировали). Те, кто в древности ввели эту традицию, несомненно понимали смысл этого, как реальный шаг в объединении тех, кому предназначались одинаковые значки или эмблемы. Не исключено, что наличие этого информационного канала даже использовали члены данного замкнутого коллектива (например, если они были экстрасенсами).

В том, что такая связь подобных форм существует, может убедиться каждый с помощью того же Г-образного индикатора. Проделайте такой опыт. На двух листочках бумаги начертите по одному треугольнику. Оба треугольника должны быть не обязательно равными, но обязательно подобными (один должен быть уменьшенной копией второго). Затем эти два треугольника расположите на столе на каком-то удалении друг от друга. В ходе опыта это расстояние можно менять. Один из треугольников прикрываете сверху чёрной фотозащитной бумагой. Незаэкранированный бумагой треугольник активируется свободно (его можно также активировать искусственно с помощью фосфора спичечного коробка). Закрытый треугольник не активируется. Но к нему поступает радиационный поток от первого треугольника. Наличие этого потока, мостика вы можете установить Г-индикатором. Для этого на первый треугольник надо положить кусок какого-либо вещества. То же вещество (его кусочек) надо прикрепить к конечной точке горизонтальной части Г-индикатора (как всегда). Это значит, что индикатор должен реагировать именно на это вещество (как и положено лозе). Теперь посмотрите на поведение индикатора, взяв его в правую руку. В левой руке вы держите указку из дерева или проволоки и касаетесь ею вещества в первом треугольнике. Индикатор на это реагирует поворотом вправо, если вещество излучает отрицательно. Пока что всё в опыте обычно. Так всё и должно быть. Затем переходим к другому треугольнику. Указкой прикоснёмся к бумаге внутри треугольника, как будто там тоже есть то же самое активированное вещество. При этом индикатор реагирует так же, как и в случае первого треугольника с веществом. Это может быть только в одном случае — если излучение вещества из первого треугольника попало каким-то образом и сюда, во второй треугольник. Это и есть канал, мостик между подобными фигурами. Проделав многократно этот опыт для разных фигур, расстояний, веществ, вы начнёте по иному воспринимать идею В.Н.Пушкина о формах — голограммах всех веществ, объектов, в том числе каждого из нас.

Можете затем опыты усложнить. Не обязательно брать два отдельных треугольника. Можно в качестве одного из подобных треугольников использовать треугольную грань пирамиды. Сделайте так. Смастерите пирамиду с треугольным основанием. Её можно сделать из картона, пластилина, кости, из чего угодно (важна только форма!). Затем начертите на бумаге треугольник, который был бы подобным одной из треугольных граней пирамиды. Далее этот нарисованный треугольник или закройте сверху чёрной светозащитной бумагой (как и в опыте с треугольниками), или закройте листком бумаги, который весь закрашен той же краской (или чернилами), какой нарисован треугольник. Закрыв этим листком треугольник, вы его как будто ликвидируете, он потеряет свою форму, его нельзя различить даже на просвет. Этим самым вы добились того, что он не берёт на себя излучение из пространства, он как будто находится под чёрной бумагой.

Затем продолжаем опыт точно так же, как в первом случае с двумя треугольниками. Всё должно повториться. Но в результате этого второго опыта появляются новые аспекты. Например, оказывается, что информационным каналом связано не только два или несколько объектов, форма которых подобна. Этим каналом связаны также объекты, у которых подобны только отдельные элементы (как треугольник и пирамида). Надо ли говорить, что у всех нас имеются такие подобные элементы? Можно ли говорить после этого о какой бы то ни было независимости любого индивидуума?

Кстати, прежде чем проводить все указанные измерения, обязательно убедитесь с помощью Г-индикатора в том, что закрытое сверху чёрной фотозащитной бумагой вещество, фигура, растение и т. д. не излучает. В противном случае о каком радиационном (информационном) канале можно говорить.

Если между реальным объектом и его планом имеется информационная связь, то её можно использовать в практических целях. Конкретно — можно воздействовать на фотографию человека так, чтобы человеку стало хорошо или плохо. Например, фотографию можно очень сильно активировать каким-либо источником активации. В частности, можно использовать фосфор спичечного коробка или же активированный картонный треугольник, направленный острым углом на этот предмет (фотографию). Но мы надеемся, что такой способ не будет использован во вред кому-либо. Кстати, каждый должен иметь ввиду, что зло, посланное им другому человеку, рано или поздно обязательно возвращается к нему же или к его детям, внукам, правнукам. Это было известно издревле и только в наше время бытует вульгарное представление о полной ненаказуемости зла.

Может пример с фотографией не самый лучший. Соловьёв С.С. в своей работе "Дистанционная активация воды и других веществ" приводит другой пример. Он сообщает, что можно провести активацию воды и других веществ на любом расстоянии. Но при этом посланное оператором активирующее излучение "распространяется через различные преграды в направлении этого объекта. Поток излучения воздействует на предметы и живые существа, встречающиеся на пути этого излучения". Но вернёмся к примеру. В своих экспериментах С.С.Соловьёв брал фотографию водонапорной башни. Воздействовал на неё излучением картонного треугольника. По каналу фотография — объект излучение (информация) передавалось к водонапорной башне и вода в ней становилась активированной. Надо иметь ввиду, что воду, как и другие вещества, можно активировать отрицательно. Это можно сделать на любом расстоянии. Не очень привлекательная перспектива. Поэтому, чтобы защититься от этого, Соловьёв С.С. и предлагает экранировать помещение микроантеннами. Таким путём вы не только избавляетесь от полос (или ослабляете их), но и ставите препятствие нежелательным гостям — импульсам отрицательного излучения экстрасенсов, которые могут нанести вам вред или специально или попутно, направляясь к другому объекту. Поэтому ваша защита должна состоять в регулярной проверке Г-образным индикатором обстановки вокруг вас (положение полос, активность микроантенн и др.) и в своевременном восстановлении экологической чистоты в пространстве вокруг себя.

После того, как вы получили представление о явлении связи подобных форм, можно вернуться к тому, с чего мы начали этот раздел — к поиску ископаемых не на местности, а по карге. Мы решили включить этот материал и потому, что всё, описанное ниже, вы сможете проделать сами. А это позволит усвоить больше, нежели только из текста. На веру лучше ничего не воспринимать. Ниже даётся описание опыта согласно статьи Жака Россиньола (1984 г.) "Дистанционные геологические исследования при помощи особых лучей" в переводе С.С.Соловьёва.

Вы помещаете на доске или стене карту какого-либо района местности или города. Она должна быть связана информационным каналом с оригиналом — местностью, которая картирована. Поэтому вы будете измерять индикатором излучение из разных мест на карте. В одних местах оно может оказаться положительным, а в других отрицательным. Но, чтобы было соответствие, надо убрать то излучение, которое есть в комнате и в отсутствие карты. Для этого помещение надо экранировать от излучений извне. Автор считает, что карту с таким же успехом можно разместить на столе. Затем вы тщательно с помощью Г-индикатора исследуете излучение различных участков карты. При этом указкой водите по карте (указка в левой руке, индикатор в правой).

Далее задача усложняется: надо по карте найти распределение горных пород или грунтовой воды в каком-либо профиле. Чтобы это сделать, надо провести некоторую подготовительную работу. В качестве активатора используется фосфор спичечного коробка. Сам коробок обклеивается белой бумагой. На двух стенках (гранях) коробка синей или красной шариковой ручкой делается изображение, показанное на рис. 37. Одно из этих изображений — микроантенна ("семь слоников"). Второе изображение — трапеция. Она будет служить символом для создания мостика, канала информации. Вторая, подобная ей трапеция (но больших размеров), вычерчивается на листе бумаги. Этот лист бумаги с трапецией прикрепляется к карте местности в том месте, где надо найти распределение горных пород или грунтовой воды (отдельный профиль ВГ). Микроантенна на спичечном коробке ("семь слонов") активирует трапецию на коробке. Для этого над коробком продёргивают кусочки полиэтилена (несколько раз). Из семи «слонов» исходит излучение перпендикулярное плоскости чертежа. Активируя трапецию на коробке мы тем самым активировали трапецию на карте. Затем спичечный коробок будем прикладывать к разным местам карты с тыльной её стороны. Для этого на обратной стороне карты пунктирами наносим основные ориентиры (это можно сделать, просвечивая карту, например, приложив её к оконному стеклу). Прикладывая коробок (излучающий) к карте (тоже уже излучающей) мы будем измерять индикатором результат этих излучений. Не надо забывать обязательное правило: то вещество, которое вы ищете по карте, должно быть установлено (закреплено) на индикаторе.

Измерения проводите так. В правой руке держите Г-индикатор, в левой руке — указку. Указкой водите по большой трапеции (карте) и следите за показаниями индикатора. Он будет отклоняться в тех местах, где имеется помещенное на индикаторе вещество (минерал или что-то другое). Поскольку активирована только трапеция (профиль), то измерения возможны только в пределах трапеции. Вне её излучения нет, мы этот участок не активировали. Большая трапеция активировалась от малой, что нарисована на спичечном коробке.

Проведя такие измерения на данное вещество (минерал или воду и т. д.) мы затем можем оконтурить места, где вещество имеется.

Практические советы: для поиска воды на индикаторе закрепляется влажная бумажка, для поиска пустот — небольшая закрытая коробочка или закупоренный пузырёк, для поиска известняка — кусочек мела и т. д.

Описанный опыт — только начало. Дальше ищите сами, всё для этого у вас есть.

Сетки зодиакального излучения

Не все вопросы биопатогенных полос изучены так хорошо, как активация веществ, определение полос и их смещение. Имеется и целый ряд вопросов, которые ещё только поставлены исследователями. Более того, пока что нет даже уверенности, что они поставлены правильно. Это естественно, поскольку многие исследования по данной проблеме ещё впереди. Сейчас же мы имеем дело с некоторыми пионерскими работами, которые несмотря на существовавшие условия, смогли всё-таки появиться.

Несмотря на это мы считаем целесообразным познакомить читателя с некоторыми из таких вопросов. Один из них — это полосы на земле от знаков Зодиака. Как к такой постановке вопроса пришли операторы-исследователи? Мы неоднократно подчёркивали, что с помощью лозы-индикатора оператор найдёт то, что ищет (или золотое кольцо, или грунтовую воду, или марганец и т. д.). Нужно держать в уме то, что ищете, а ещё лучше его изображение поместить на передний конец Г-образного индикатора. Операторы предпочитают второй, более надёжный способ. Так им предписывают и имеющиеся по этому вопросу инструкции. Если так, то давайте проделаем такой опыт. На конец Г-образного индикатора (самый дальний конец от вас) закрепим картиночку с каким-либо знаком Зодиака, например, Весов. Закрепим так, чтобы изображение Весов (стандартный знак, без всяких стилизаций) было хорошо видно вам. Очень важно, чтобы вы, т. е. оператор, всё время смотрели именно на это изображение. При этом и фиксируется именно то, что ищет оператор.

Если сделать всё описанным выше способом, то, по утверждению С.С.Соловьёва, будут обнаруживаться не обычные полосы, о которых речь шла всё время до этого, а особые. Эти полосы идут значительно реже — через несколько десятков метров. Ширина их также меньше — около 10 см. Предполагается, что имеются и более широкие полосы. Отличие их от полос сетки Карри состоит и в том, что на их расположение не оказывает никакого влияния строительство или наличие дома. Поэтому они проходят не вдоль стен, а по своему первоначальному направлению, свойственному им ещё до того, как дом был построен. Указывается, что в половину суток с 5 до 17 часов местного времени ширина полос может в течение примерно получаса быть увеличенной даже в десять раз.

Что касается влияния этих полос на самочувствие и здоровье людей, то делается заключение, что полосы данного знака Зодиака действуют плохо только на тех людей, которые родились под этим знаком. Мы не видели в подтверждение этому заключению каких-либо доказательств, поэтому склонны думать, что в данном случае выводы делаются под влиянием астрологии, а не опытных данных. Что же касается данных, то сообщается, что направленный на данное созвездие в небе (Судя по всему, исследователи данного вопроса (или автор этой книги Ю.Г.Мизун) не знают, что зодиакальное созвездие и знак зодиака — совершенно разные вещи. Зодиакальный круг был поделён на 12 равных частей по 30°, которые и были названы знаками зодиака. Отсчёт ведётся от точки весеннего равноденствия. Названия знаков зодиака совпадают с названиями зодиакальных созвездий потому что в те времена, когда зодиакальный круг был разделён на сегменты, соответствующие знакам, эти сегменты большей частью совпадали с зодиакальными созвездиями. Но из-за того, что точка весеннего равноденствия, которая в то время находилась в созвездии Овна, всё время движется, смещаясь на один знак за 2160 лет (1° за 72 года), сейчас точка весеннего равноденствия сместилась в созвездие Водолея. Так что теперь знаки зодиака и зодиакальные созвездия совершенно не совпадают. (ред.) Г-образный индикатор реагирует так же, как и на изображение этого знака на бумаге. Делается вывод, что изображение знаков Зодиака выбрано не случайно, а именно так, чтобы излучение от них соответствовало излучению от самих знаков Зодиака на небе. Так это или нет, сказать трудно. Но всё это можно проверить, внести ясность в этот вопрос сугубо опытным путём.

Если использовать не Г-образный индикатор, а индикатор с горизонтальной осью вращения (кольцевидный или петлевидный), то проводить измерение зодиакальных полос следует так. Изображение зодиакального знака надо закрепить в верхней точке индикатора (как всегда). При работе оператор смотрит на изображение. Если здесь проходит зодиакальная полоса, то при движении оператора относительно этой полосы индикатор опрокидывается (конечно, без участия мускульного усилия оператора). Если оператор направит свой индикатор на данное созвездие в небе, то индикатор опрокинется точно так же.

Зодиакальная сетка патогенных полос названа по имени оператора Шульги.

Соловьёв С.С. в работе "Сетки зодиакального излучения Шульги" пишет:

«Можно предположить, что существуют сетчатые структуры, аналогичные выше описанным, от планет и наиболее ярких звёзд. Их поиск ещё нами не проводился. Астрономический знак планет, закреплённый на верхней точке индикатора, позволяет определить направление на данную планету. Индикатор опрокидывается при ориентации на неё оператора».

У читателя должен был возникнуть законный вопрос: Если излучать должны созвездия, звёзды и планеты, то излучает ли Солнце? Т. е. имеются ли полосы, порождённые излучением Солнца? Если придерживаться концепции Соловьёва С.С. с сотрудниками и А.И.Вейника, то следует, что рассматриваемые нами ранее полосы Карри, Альберта, Стальчинского порождены излучением Солнца. Мы же думаем, что всё значительно сложнее и в то же время проще, а именно: имеется некая единая для Вселенной структура пространства-времени, на которую оказывают влияние все объекты, в том числе Солнце, планеты, звёзды и даже мы с вами. Влияние взаимное: идёт обмен информацией. С одной стороны это единое поле — источник жизни и существования каждого объекта (и нас с вами). В нём имеется как информация о нас так и всё о нашем будущем. С другой стороны, каждый объект поставляет туда всё время (непрерывно) новую информацию. Поэтому и получается, что единое информационное поле подвергается влиянию всех и в то же время действует на всех и всё.

"Ёж" А.И.Вейника

Мы уже упоминали об этом приборе аккумуляции особого излучения, когда описывали «дикобраза» В.Г.Гребенникова и «пирамидку». Чтобы далеко не уходить от рассматриваемого там вопроса, мы не стали описывать «ежа», поскольку его конструкция более сложная и более искусственная, чем «дикобраз» и пирамида. Здесь же опишем «ежа» словами самого автора:

«Принцип действия устройства основан на приёме из космоса, аккумуляции (концентрации) и последующем излучении хронального вещества. Пластины (1) размером 350 ́ 70 ́ 21 мм (рис. 38) установлены в пазах контрольных подставок (4), смонтированных на текстолитовом диске (5) диаметром 735 мм. Кольцо (2) с наружным диаметром 70, толщиной 7 и высотой 14 мм подвешено на нити (3) длиной 2,66 м. Изменение хода времени определяется с помощью часов (7), укреплённых на картонной подставке (6). Всего использовано 77 пластин, направленных по касательным к середине толщины кольца (2). Получается «ёж», который с помощью несложного механизма может опускаться на 238 мм или подниматься до уровня кольца (2). В опытах были использованы самые различные материалы для пластин (1), кольца (2) и нити (3). Все металлические детали устройства, включая нити и кольцо, когда последние были изготовлены из металла, подъёмное приспособление и т. д., заземлены, чтобы избежать влияния электрической степени свободы системы, магнитная степень свободы исключалась применением цветных металлов.

Описанный «ёж» принимает хрональное излучение и концентрирует его в центральной полости, свободной от пластин, диаметром 84 и высотой 21 мм. Хрональное поле имеет чётко выраженную направленность вдоль пластин, поэтому его можно наблюдать также и вне «ежа», с его наружной стороны. Это внешнее поле доставляет много хлопот экспериментатору. Благодаря своей направленности поле действует на кольцо (2) по касательной, что приводит к закручиванию нити (3). Опущенный «ёж» взаимодействует с кольцом значительно слабее, чем поднятый. Разница определяет угол закручивания нити, а, следовательно, и интересующую нас разность, ибо упругие характеристики нити известны.

Всё устройство заключено в замкнутую цилиндрическую коробку, изготовленную из многих слоёв картона и бумаги. Она предохраняет кольцо (2) от влияния воздушной конвекции. Высота коробки 455 мм, диаметр 890 мм. На внутреннюю поверхность через 1 мм нанесены 2800 вертикальных штрихов-делений. Крышка выполнена из прозрачного оргстекла с отверстием посередине, на которое извне направлен световой «зайчик», отражающийся на внутреннюю шкалу и показывающий угол закручивания нити. Угол определяется, например, по смещению средней точки крутильных колебаний кольца при нижнем и верхнем положениях «ежа». Описанная цилиндрическая коробка не имеет металлических частей силовые измерения могут быть выполнены с помощью установки, изображенной на рис. 39. Нечто подобное делал Кавендиш при определении гравитационной постоянной. В новом опыте вместо «ежа» используются четыре заряженных хрональным веществом навески (6). Две из них — подвижные — подвешены на нити (1) с помощью алюминиевого проволочного плеча (5) длиной 280 мм. Две другие — неподвижные — подвешены к прозрачному диску (2). Коробка, крышка (3), «зайчик» (7) и т. д. заимствованы из предыдущего опыта. Вместо «зайчика» можно использовать также стрелку (4). При повороте диска (2) подвижные навесы (6) убегают от неподвижных, сила хронального взаимодействия между ними определяется по углу закручивания нити и расстоянию между центрами подвижных и неподвижных навесок. С целью сравнения аналогичным способом находится сила гравитационного притяжения между незаряженными навесками. Эта сила становится заметной лишь при сближении навесок до расстояний 1–2 мм между их краями.»

По этому описанию автора, любители могут изготовить такое же устройство. Но работать с ним надо осторожно и очень дозировано. Помните, что проф. А.И.Вейник свой «ёж» вынужден был демонтировать. Он стал угрожать его здоровью и здоровью его семьи.

Одежда и излучение

Имеется множество неоспоримых доказательств того, что раньше (как в древности, так и в не столь далёком прошлом) люди не только были знакомы с этим излучением, но, что более важно, внедрили эти свои знания в практическую жизнь. Об этом свидетельствуют не только египетские пирамиды, но и более обыденные, ежедневные вещи.

Мы уже убедились, что определённые фигуры (круги, треугольники, квадраты и т. д.) способны аккумулировать (а скорее фокусировать) особое излучение. Но ведь человек в своей жизни везде (на работе и дома) окружён неизменно разными фигурами. Не действуют ли на него излучения от этих фигур? Действуют. Несомненно действуют. Именно поэтому всё излучение надо взять под контроль и научиться окружать себя не любыми фигурами, а только теми, которые не вредят вашему благополучию, самочувствию. Это относиться к одежде, убранству комнаты, абажурам, люстрам и т. д. и т. п.

Начнём с одежды. Интересные материалы по этому вопросу собраны Соловьёвым С.С. в его работе "Мода и особое излучение". Воспользуемся и мы этими материалами.

Примерно двадцать лет назад в печати сообщалось о сенсационной находке: археологи нашли пояс с оригинальным орнаментом. Пояс был оригинален тем, что излучал положительное излучение, которое вызывало у каждого, кто его одевал, хорошее самочувствие и настроение. Излучение фиксировалось Г-индикатором. Вскоре было обнаружено, что старинные полосатые шерстяные чулки также излучают положительно. Но исследователи обнаружили путём измерений, что для этого недостаточно, чтобы рисунок одежды содержал полосы. Надо, чтобы эти полосы шли определённым образом, а именно, горизонтально. Вертикальные полосы на одежде не излучают. Но и это не всё. Важны не только сами по себе полосы, но и их размещение на ткани. В этом смысле очень показательны традиционные моряцкие тельняшки. У них полосы расположены горизонтально и тем самым возникает положительное излучение. Специалисты задаются вопросом, не было ли особое излучение полосатых тельняшек "причиной того, что моряки и морская пехота всех стран отличались особой храбростью"?

Традиционную одежду, которая благодаря рисунку и материалу имела положительное излучение, стилизуют современные художники-прикладники и модельеры и «успешно» получают изделия, излучающие отрицательно. Насколько это легко сделать, вы можете убедиться сами. У настоящей тельняшки верхняя полоса (цвет не имеет значения) обязательно находится на верхнем краю тельняшки: с полосы должна начинаться сверху тельняшка. С помощью индикатора можно убедиться, что такая тельняшка излучает положительно. Собственно, можно опыт проделать без тельняшки, с полосатым листом бумаги. Теперь сместите полосу на некоторое удаление от края материала тельняшки (или от края листа бумаги). В этом случае Г-образный индикатор повернётся не вправо, а влево, свидетельствуя о том, что излучение стало отрицательным.

Соловьёв С.С. со своими сотрудниками проверил на излучение многие изделия лёгкой промышленности (одежду) и ему пришлось констатировать, к сожалению, следующее:

«Народная одежда, как правило, излучает положительно. Однако, стилизация орнаментов или применение нетрадиционных материалов может привести к нежелательным результатам. То же относится и к традиционным орнаментам на занавесках, полотенцах, скатертях, коврах. К сожалению, такие изделия из Латвии и ГДР часто излучают отрицательно, как в плоскости изделия, так и в перпендикулярном к ней направлении. Это означает, что скатерть с неблагоприятным рисунком, например, с двумя концентрическими окружностями, уложенная на модный низкий столик на уровне спящего человека, может благодаря своей радиации вызвать у него бессонницу. Такие случаи наблюдались. Необходима осторожность в выборе модных рубашек…»

Очень любопытны и следующие наблюдения Соловьёва С.С. Они затрагивают очень принципиальный вопрос:

«В 1987 году в колхозе «АДАЖИ» был издан настенный календарь на фоне памятного знака в честь сорокалетия колхоза. На нём изображена группа девушек в народной одежде. Девушки были в головных уборах Ницского района с бисером и орнаментами из бронзовых нитей. В следующем году автор узнал о случаях головной боли после танцев в таких головных уборах. Выяснилось, что эти уборы притягивали особое излучение. В результате действия этого излучения на головных уборах появились излучающие точки, впервые исследованные автором: они вызывают у человека различные недомогания. При выяснении состояния здоровья изображённых на календаре девушек оказалось, что некоторые из них заболели (лейкоцитоз, туберкулёз) после того, как были сфотографированы в этих головных уборах.»

В этом отрывке содержатся два принципиальных вопроса. Во-первых, сказано, что при определённых условиях могут образовываться точечные источники особого излучения. Это излучение вредно для здоровья человека. Если оно действует на оператора-лозоходца, то он не может выполнять правильные измерения. Второй принципиальный вопрос, поднятый в приведённом выше отрывке, — это связь между фотографией и самим оригиналом, о чём уже говорилось. Эта информационно-энергетическая связь осуществляется с помощью особого излучения, которое мы рассматриваем. Вы скажете, что это мистика, В ответ на это можно задать встречный вопрос: "Почему экстрасенс ищет пропавшего человека не непосредственно на местности, а по карте?" Ищет и находит. Это хорошо известно всем. Конечно, вопрос связи между оригиналом и его изображением не только непонятен, а архинепонятен. Кстати, это явление было хорошо известно древним. Так в старинных восточных рукописях индейцы называли это явление «эгрегор». Здесь же хочется напомнить обычай племён, которые перед выходом на охоту на зверя, рисовали его на песке, затем протыкали его копьями, сопровождая это песнями и плясками. Вряд ли это просто увеселительный акт. Этот вопрос останется непонятным ещё долго. Поняв этот вопрос можно было бы понять почти всё.

Но здесь мы не будем заниматься разбором гипотез, а будем ближе придерживаться практической стороны дела, которая поддаётся проверке. Продолжим рассмотрение фактической стороны дела. Для этого приведём несколько отрывков из исследовательской работы С.С.Соловьёва:

«Некоторые предметы гардероба оказывают вредные действия на окружающих и владельцев из-за своего материала. На шерсти, смешанной с синтетикой, паралоне, материалах ярко-красного и реже василькового цвета под действием различных излучателей образуются группы молекул с вредным излучением. Это лишает человека внимательности, может вызывать головную боль. Человек может из-за этого попасть в аварию. Это случается также, когда человек проезжает мимо таких точечных излучателей, которые могут образовываться на сухой траве, хвое, реже на сухой древесине. Излучаемая мощность таких объектов различна, в большинстве своём они безвредны (при малой мощности). Много зависит от сопротивления организма. Молодые люди чаще всего не заболевают, их сопротивляемость велика. При заболеваниях пожилых людей врачи затрудняются поставить диагноз, так как анализы не показывают отклонений от нормы. Дезактивация такой одежды может также производиться водой, активированной А.В.Чумаком. Сосуд с водой подносится на расстояние в 2 метра к одежде, вначале сосуд экранируется от одежды полиэтиленовым листом, затем этот экран устраняется. После этого точечный излучатель на одежде должен исчезнуть (до следующего своего появления). Поэтому лучше воздержаться от ношения ярко-красной одежды. Возможности образования на ней излучающих точек можно избежать, если хранить одежду в полиэтиленовых мешках…»

«Некоторые головные уборы также влияют на это излучение. Соломенные шляпы экранируют излучение частично. Но эти свои свойства шляпа теряет примерно через год после изготовления…

Старинных магов и звездочётов обычно изображали в колпаках-конусах с изображёнными на них знаками Зодиака и звёздами. Конусы и пирамиды обладают свойством притягивать на себя патогенные радиационные структуры указанного излучения. Под этими фигурами образуется зона комфортного излучения, в котором артериальное давление становится нормальным. Такое же действие оказывают кровли церквей в виде конусов, сфер, луковок и пирамид. Такое же действие должно наблюдаться и у конических широкополых соломенных вьетнамских головных уборов.»

Что касается одежды, то вспоминается телерепортаж, который можно было наблюдать в 1991 году в день Африки. Телекорреспондент сообщал, что в Индии имеются платья со специальным орнаментом и раскраской. Эти платья надо одевать в строго определённых ситуациях. Логично думать, что выбор орнаментов не случаен, тем более, что они имеют очень давнюю традицию. Но корреспондент, конечно, это объяснить не смог. Наша цивилизация стирает традиции прошлого, а вместе с ними теряет и столь драгоценные знания.

Биопатогенные полосы, растения и животные

О связи между растениями и биопатогенными полосами было известно давно. Ещё в труде Г.Агриколы "О горном деле и металлургии" эта связь описана так: «…жилы (биопатогенные полосы) выделяют испарения. Вследствие этого, если в каком-либо месте деревья, растущие длинным рядом, в самое необычное время теряют свою свежесть и чернеют или пестреют либо одно за другим валятся ветром, там кроется жила. Иногда даже длинной полосой над местом, где протягивается жила, растёт какая-либо трава или какой-либо род грибов, причём их нет над породными прослойками, а иногда и над ближайшей жилой. Разумеется, и по этим признакам можно обнаружить жилы».

Г.Франциус в 1910 году писал: "Проходя через мой сад, водоискатель Бюлов нашёл, что в том месте, где я тщетно в третий раз сажал вьющуюся розу, которая и на этот раз погибла, проходит подземный водяной поток. «Указатель» в этом месте с силой повернулся вверх".

В "Большом энциклопедическом словаре" Брокгауза (1935) приводятся сведения о том, что на биопатогенных полосах хорошо растут ядовитые растения, такие как болиголов, наперстянка, осенний безвременник, переступень. Здесь они развиваются значительно лучше, чем вне полос. Любопытно, что в этом же словаре говорится, что те деревянные дома, которые находятся на биопатогенных полосах, с очень большой вероятностью поражаются дереворазрушающим грибом.

Специалисты установили, что плодовые деревья (особенно яблоня), которые растут на биопатогенных полосах, развиваются плохо, с патологией — у них появляются "раковые наросты". Если эти деревья растут на пересечениях биопатогенных полос (на узлах биопатогенной сетки), то вероятность такого развития событий практически стопроцентная.

Многие учёные, занимающиеся исследованиями по проблеме лозоходства, пытались проследить биопатогенные полосы в лесу по характеру, росту, виду, развитию отдельных деревьев. Так, финский учёный В.Аалтонен (1950) пришёл к заключению, что в земле находятся "своеобразные разветвляющиеся лучевые линии". Это те линии (полосы), на которых проявляется реакция лозы, т. е. биопатогенные полосы.

Исследования показали, что не все растения реагируют одинаково на полосы. О яблоне мы уже говорили — ей на полосе и тем более на пересечении полос плохо. Х.Веркмейстер (1963) подтверждает это и указывает, что на биопатогенных полосах плохо не только яблоне, но и вишне. Но, в то же время, по его свидетельству, на биопатогенных полосах очень хорошо растут папоротник, крапива, дуб. Этот список дополняет А.Ренка (1965). Он утверждает, что на биопатогенных полосах очень хорошо растут сочная трава, верба, ива, озёрный камыш, ольха, ежевика, мать-и-мачеха, лапчатка гусиная. В то же время плохо растут на полосах клён, плакучая ива, берёза и ель. Мы говорили, что разные растения, деревья, цветы имеют разное по знаку излучение (положительное или отрицательное). Работая с Г-образным индикатором, вы можете сами исследовать этот вопрос подробнее. При этом надо измерять как излучение данного растения (дерева), так и положение биопатогенной зоны. Вы можете убедиться в том, что положительный заряд имеют осина, яблоня, берёза, алоэ, колонхоэ, слива, липа, герань, а также все луковичные. Отрицательный заряд имеют вишня, сосна, сирень, груша, лимонное дерево, плющ, все кактусы и пальма, примула, фиалка, азалия.

Те деревья и растения, излучение которых положительное, на биопатогенных полосах (их излучение тоже положительное) развиваются плохо. На этих полосах слива не плодоносит, липа не цветёт, у яблони наблюдаются повреждения коры. Если деревья имеют противоположные по знаку излучения и находятся рядом, то они растут и развиваются плохо (мешают друг другу). Поэтому нежелательно сажать яблони и вишни рядом. Известно, что яблоня, которая растёт вблизи вишни, первые 8 лет не плодоносит. В список деревьев, которые плохо развиваются на полосах, необходимо включить и ясень. А огородникам надо знать, что на биопатогенных полосах плохо растут огурцы, сельдерей, лук, кукуруза, бирючина. Таким образом, на биопатогенных полосах хорошо чувствуют себя сорняки и ядовитые растения. Культурные же растения (кукуруза, лук, сельдерей, помидоры, горох и другие) развиваются на полосах плохо. Нет ли какого-либо «материального» объяснения этого факта? Я.Валдманис попытался связать это с составом почвы. О своих экспериментах он пишет так: "Мы проверяли минеральный состав почвы в местах пересечения "водяных жил" и сравнивали его с составом почвы по соседству, т. е. вне аномальных полос…

Образцы почвы брали с двух различных глубин: 15–20 и 35–40 см. Были исследованы две серии образцов, взятых на лугу и в лесу. В образцах определяли количество макроэлементов (N, Р, К, Са, Mg, Fe) и микроэлементов (Си, Zn, Mn, Со, Мо, В) по методике Г.Я.Ринькиса (1972). Всего было взято 32 образца почвы — в 8 местах пересечения линий, соединяющих точки проявления лозоходной реакции, и в 8 местах вне зон аномалии, но вблизи от них.

Исходя из физических характеристик конкретного образца почвы определялась оптимальная для данного образца концентрация элементов. Затем эти данные сопоставлялись с фактическим содержанием элементов. В результате оказалось, что среднее количество всех 12 указанных элементов вне зон составляет 75 процентов оптимального их содержания, а в местах пересечения биопатогенных полос — 25 процентов. Такая зависимость прослеживалась как для образцов, взятых на лугу, так и для образцов, взятых в лесу. Разумеется, проверенные нами 16 точек не могут дать ясного представления о различии распределения элементов в почве в местах проявления лозоходной реакции и по соседству. Имело бы смысл продолжить подобные эксперименты.

Но всё же… Не наводит ли это на размышления? Г.Я.Ринькис такое распределение элементов в почве объясняет обычным вымыванием, если допустить, что в местах проявления реакции почва немного влажнее и уровень подземных вод ближе к горизонту, чем в соседних местах. Отсюда становится понятным, почему в местах проявления реакции произрастают сорняки и ядовитые растения, а культурные растения развиваются слабо, несмотря на лучший водный режим. Дело в том, что культурные растения более требовательны именно к наличию элементов питания. Если не считать органических соединений, то перечисленные 12 элементов обуславливают развитие растений на 98 процентов, а остальные примерно 70 элементов периодической системы Менделеева, входящие в зону растений, обеспечивают недостающие два процента. Конечно, это только догадка, и, чтобы она стала со временем рабочей гипотезой, нужны дальнейшие опыты".

Я.Валдманис установил, что "одиночные дубы растут преимущественно либо на линиях, соединяющих точки лозоходной реакции, либо в местах их пересечения". Я.Валдманис изучал, как развиваются дубы в искусственных насаждениях. Вопрос оставался прежний — имеется ли различие в развитии дубов, растущих на биопатогенных полосах и вне их. "Для этого, — говорит учёный, — мы выбрали дубовое насаждение 60-летнего возраста средней высотой около 20,5 м в Скриверском дендрологическом парке. Обследовали участок шириной 8 метров и длиной около 40 метров, где дубы растут рядами, отстоящими друг от друга на 2,5 м. Оказалось, что дубы, которые растут в местах пересечения "водяных жил" (показано линиями на рис. 40) имеют на высоте груди диаметр 28–32 см, а те, которые растут вне этой зоны, — только 16–24 см. Естественное прореживание насаждения, выражавшееся в угнетении роста более слабых деревьев, привело к тому, что последние по достижении диаметра 8-12 см, были срублены (на рис. 40 это показано тёмными кружочками), но при этом не было ни одного случая угнетения роста молодого деревца, растущего в местах пересечения биопатогенных полос".

В.Г.Прохоров также исследовал влияние биопатогенных зон на растения. Он получил такие результаты:

"На многих биопатогенных зонах природного происхождения, связанных с рудными месторождениями, подземными водами, особенно с радоновыми, наблюдается массовая дихотомия хвойных (лиственница сибирская, сосна обыкновенная, сосна сибирская, ель сибирская). В норме у лиственницы сибирской и сосны обыкновенной частота выявления дихотомических форм развития ствола не превышает 0,5–1 %. В биопатогенных зонах, связанных с рудоконтролирующими структурами, она доходит до 25 и даже 50 %. Наблюдения над распространением уродливых форм роста у лиственницы и некоторых цветковых растений (льнянка обыкновенная, кипрей, мак) в биопатогенных зонах, связанных с месторождениями радоновых вод, цветных металлов, даёт основание рассматривать эти зоны как зоны повышенного уровня мутагенеза".

Человек может корректировать своё биополе, или другими словами, потоки энергии, путём взаимодействия с деревьями. Известно, что имеются деревья, которые отсасывают энергию. Другие деревья (дуб, сосна, кедр и др.) подпитывают человека энергией. Специалисты рекомендуют, что "во взаимодействии «человек-дерево» необходимо обращать внимание на количественную сторону (интенсивность биополя от ствола) и определением участков скопления энергии (с рамками или ощущениями тепла в ладонях), а также на качественную сторону. Считается, что энергия дерева идёт по энергетическим каналам, подпитывая и улучшая состояние человека. Подобная подпитка энергией от деревьев-доноров рекомендуется операторам биолокации и всем членам бригады, ведущим съёмку биопатогенных зон городов и посёлков". Надо иметь ввиду, что в качестве доноров надо выбирать деревья, которые растут за пределами биопатогенных полос. Здесь они прямоствольные и здоровые. На биопатогенных зонах деревья усыхают, искривляются, их стволы разветвляются (берёза, лиственница и др.). Ряд деревьев, в том числе хвойных пород (ель, туя) на биопатогенных полосах вообще не приживается.

Далее идут вообще любопытные вещи, свидетельствующие о том, как чётко всё взаимосвязано в природе. Учёные установили, что сойки «сажают» дубы именно там, где они лучше всего будут расти. Это происходит безошибочно, поскольку сойки прячут про запас жёлуди в узлах биопатогенной сетки, т. е. в местах пересечения биопатогенных полос. Зимой хранилища соек заносит снегом и не остаётся рядом никаких видимых примет. Но орнитологи достоверно знают, что сойка найдёт и под покровом снега свой скарб, свой неприкосновенный запас. Разыскивая свой клад, сойка практически никогда не выходит за пределы круга диаметром в один метр. Как она определяет место клада? Конечно, по полосе, а точнее, по пересечению полос. Она их чувствует. Вообще все птицы чувствуют биопатогенные полосы. Они вьют на полосах свои гнёзда. Если в птичнике на птицеферме нет полос, домашняя птица чаще болеет и снижает яйценоскость. Кстати, сосновые шишки, вылущенные дятлом, также чаще всего встречаются на пересечении биопатогенных полос.

Животные, которые в процессе эволюции образовались раньше, очень любят находиться на биопатогенных полосах. Это: рыбы, насекомые, птицы и пресмыкающиеся. Лесные рыжие муравьи строят свои муравейники на пересечениях полос. В печати сообщалось о наблюдениях над пчёлами. Оказалось, что сборы мёда увеличиваются в том случае, если улей находится на биопатогенной полосе. Правда, пчеловоды пришли к заключению, что на зиму пчелиный улей лучше снять с полосы и расположить в нейтральной зоне.

Что касается млекопитающих, то для них биопатогенные полосы являются вредными. Они чувствуют полосы и стараются избегать их. Литовские исследователи на большом статистическом материале показали, что если коровы находятся в стойлах на биопатогенной полосе, то привесы их снижаются на 20–30 %, а удои молока уменьшаются в 2–3 раза. При обследовании 35 000 коров Я.Лигерс установил, что большинство из больных маститом коров (80 %) — это те животные, которые находились на биопатогенных полосах (на привязи).

Исключением из млекопитающих в этом отношении является кошка. Её собственное излучение является отрицательным. Она предпочитает находиться на биопатогенной полосе. Соловьёв С.С. сообщает, что кенгуру в этом отношении ведёт себя подобно кошке — предпочитает устраиваться на биопатогенной полосе.

Собака хорошо чувствует наличие биопатогенных полос и избегает их. В домашних условиях поведение собаки можно использовать для определения полосы: на полосе собака спать не будет. Что касается коров, то этот вопрос исследован очень хорошо. Дело в том, что группа С.С.Соловьёва работала в Сельскохозяйственной академии в г. Рига и специально, очень тщательно и профессионально занималась этой проблемой. Было установлено, что коровы, вынужденные находиться на полосах, болеют маститами, плохо развиваются и хиреют. К.Клаве (1958) установил, что животные, которые находятся на биопатогенных зонах, и не могут их покинуть, забиваются в угол стойла. У коров, которые находятся на полосах, уменьшаются надои молока. Многие сведения о поведении животных и растений на полосах содержатся в преданиях и поверьях многих народов. Сообщалось, например, что согласно шведской народной примете "если после заката солнца рой мух или комаров вьётся столбом над каким-то местом, то здесь под землёй должна быть вода". Считается, что лошадь и собака, когда испытывают жажду, начинают копать землю именно в том месте, где должна быть вода (под землёй). Значит они (и некоторые другие животные) чувствуют источник воды под землёй. Согласно шведским народным поверьям лягушки, моллюски, черви, лесные улитки и земляные пауки в засушливое время собираются в биопатогенных зонах.

П.Мано (1949) писал, что перепончатокрылые (как и птицы) селятся в узлах сетки биопатогенных полос. Любопытны опыты, описанные П.Мано, которые проводил Г.Вильгельм с мышами и другими грызунами. Всего находилось под наблюдением 24 000 животных. Оказалось, что рождаемость их на биопатогенных полосах на 15 % ниже, чем вне полос. Подобные опыты, проводимые с 1200 морских свинок показали ещё большую разницу (при той же тенденции). Когда у мышей была возможность разместиться вне биопатогенной полосы, они это делали всегда, чувствуя на себе её отрицательное влияние. Очень любопытны (и показательны) также опыты с белыми крысами. Им делали опухолевые прививки. Экспериментировали с двумя одинаковыми по численности группами крыс (по 547 особей). Одна группа животных находилась на биопатогенной полосе, а другая точно такая же группа была расположена вне полосы. Оказалось, что те крысы, которые находились на биопатогенной полосе, после опухолевой прививки заражались с большей вероятностью (заразилось 328 крыс из 547), чем крысы, находящиеся вне полосы (241 крыса из 547).

Зоны, положительно влияющие на человека

Напомним, что в неблагоприятных зонах (назовём их так) Г-индикатор в руке обычного оператора (с положительным излучением глаз) поворачивается вправо. Эти зоны ещё называют зонами дискомфорта. Имеются и другие зоны — благоприятные для человека.

Но если посмотреть на вопрос глубже, то понять воздействие на человека патогенных и благоприятных зон не так просто. Дело в том, что сам человек характеризуется как положительным, так и отрицательным излучением. Как известно, три верхние чакры имеют положительный заряд — Г-индикатор должен поворачиваться по часовой стрелке. Три нижние чакры биополя человека имеют отрицательный заряд. Здесь Г-генератор должен поворачиваться влево, т. е. против часовой стрелки. Средняя чакра сердца — анахата уравновешивает оба заряда.

Значит, если исходить из показаний Г-индикатора, то должно быть следующее. В зонах, где индикатор поворачивается вправо, должно идти активное энергетическое воздействие на верхние чакры. В зонах, где Г-индикатор поворачивается влево, должно идти активное воздействие на нижние чакры. Как же быть? Значит человеку плохо в любых зонах? В принципе, да, поскольку если активное энергетическое воздействие на те или иные чакры длится долго, то нарушается энергетическое равновесие в организме, наступает его энергетический разбаланс.

Посмотрев на проблему с этой точки зрения, В.Н.Сочеванов задался вопросом — какие же зоны оказывают положительное влияние на здоровье и развитие людей (если они имеются в природе)?

Как проводились исследования, описывает сам автор: «При поисках благоприятных зон за основу были приняты исторические факты, связанные с деятельностью выдающихся личностей в русской истории, расцвет у которых как бы произошёл внезапно, без видимых причин и был связан с совершенно определёнными местами. Кроме того, меня интересовали методы выбора места для строительства церквей, в связи с удачным с энергетических позиций, расположением ряда православных храмов».

В.Н.Сочеванов использовал индикаторы двух типов: Г-образная прямая рамка из нихрома (диаметр проволоки 2 мм, ручка пластмассовая); Г-образная спирально закрученная стальная рамка, диаметр проволоки 1,5 мм, ручка эбонитовая. Исследования проводились на огромной территории: от Ужгорода до Чукотки и от Заполярья до Памира. Более того, В.Н.Сочеванов провёл многочисленные измерения в Болгарии, Чехословакии и Финляндии.

Надо сказать сразу, что положительных зон, благоприятно действующих на человека, было обнаружено очень немного.

Очень принципиально, что эти благоприятные зоны отличаются в принципе (по характеру излучения) от неблагоприятных. При вхождении лозоходца-оператора в благоприятную зону Г-индикатор не поворачивается ни влево, ни вправо; он совершает редкие порывистые колебания то влево, то вправо. Происходит неоднократная смена знака вращения. Поэтому происходит стимулирование попеременно то верхних, то нижних чакр биополя человека и разбаланс не наступает.

Второй индикатор (Г-образная спирально закрученная рамка) ведёт себя в благоприятных зонах по иному. Она поворачивается на границах зоны, а внутри самой зоны непрерывно (с постоянной скоростью) вращается по часовой стрелке. При этом на расстоянии 10 метров при обычной ходьбе оператора успевает сделать 30–40 полных оборотов.

Очень показательными и наглядными являются результаты измерений В.Н.Сочеванова на острове Валаам в Ладожском озере. Здесь жил и работал (лучше сказать "творил") очень необычный, замечательный человек. Речь идёт о настоятеле Валаамского монастыря игумене Дамаскине. В.Н.Сочеванов о нём пишет так: «Последний ребёнок в многодетной крестьянской семье, уроженец Тверской губернии Дамаскин попал на остров Валаам в 22 года. До 30 лет он был послушником и ничем не выделялся среди других обитателей монастыря. Он был занят на «чёрных» работах в конюшне, пекарне и т. д. Надо добавить, что он был в те годы неграмотным. В 30-летнем возрасте он уходит жить в скит. Сам выбирает место и строит себе избу.

Проходит семь лет его жизни в построенном им ските, и с этим человеком происходит удивительная метаморфоза. Неграмотный крестьянин занимает лидирующее положение в монастырской иерархии. Он привлекает на остров архитекторов, художников. При нём происходит подлинный расцвет всех ремёсел. На Валааме в это время выводят новые породы домашнего скота, появляются новые виды деревьев и других растений. Он ведёт переписку не только с Европой, но и с Китаем. Его другом становится, например, президент Петербургской академии художеств Фёдор Иордан.

В сущности, все те замечательные преобразования, которые сегодня привлекают на о. Валаам тысячи туристов и паломников, были проведены игуменом Дамаскиным.»

Далее В.Н.Сочеванов задаётся вопросом, который не мог не возникнуть у читателя: за счёт чего произошли такие перемены в незаметном, неграмотном крестьянине? Свой ответ исследователь сформулировал так: «Семь лет он провёл в активнейшей положительной зоне. Немаловажную роль сыграло и полное одиночество, отшельничество, состояние близкое к медитационному. Вследствие этого произошло многократное усиление его изначально средних человеческих способностей».

Как известно, Дамаскин прожил долгую жизнь. Он скончался в возрасте 86 лет. Он вёл очень активный образ жизни, постоянно много работал.

В.Н.Сочеванов очень грустно отозвался о сегодняшнем положении с этой благоприятной зоной на острове Валааме. Этой зоной в районе Каневского скита в настоящее время практически пользоваться невозможно, так как она оказалась на туристическом маршруте, где постоянно пребывает много людей.

Исследовал В.Н.Сочеванов и другую благоприятную зону, с которой связана жизнь духовного наставника всей России Сергия Радонежского. Дадим слово самому исследователю: «Здесь мы сталкиваемся с аналогичным случаем. В раннем возрасте уйдя в обитель, место для которой он сам и выбирал, Сергий приобрёл не только отменное физическое здоровье (когда он пешком добирался из Загорска до Москвы, то обгонял верхового), но и мощный духовный заряд. Его усилиями была сплочена Русь на борьбу с татарами, и только благодаря его влиянию непокорные русские князья и привели полки на Куликово поле. И, не странно ли, что во всём русском войске не нашлось более сильных воинов, чем монахи из "обители Сергия — Пересвет и Ослябя".

Добавим, что Троицкий собор стоит именно в благоприятной зоне. Он всегда наполнен верующими и туристами.

В.Н.Сочеванов установил измерениями, что эта благоприятная зона аналогична Валаамской.

В.Н.Сочеванов проводил исследования и на острове Кижи. Об этом он пишет так: «На территории знаменитого Кижского погоста никаких биолокационных аномалий не было обнаружено. Но затем из беседы с местными жителями выяснилось, что святое место на острове находится в другой его части. Издревле туда на ночь приносят больных, которым после этого становится лучше. На этом месте некогда была церковь, но она сгорела при пожаре, а новую построили уже в другом месте».

Исследователь установил, что этот опустевший холм известен историкам, как древнее языческое капище. В настоящее время там ничто не мешает проведению работ. Здесь можно долго находится в благоприятной зоне. В.Н.Сочеванов совершенно справедливо указывает, что в дохристианские времена оценка места проводилась сенситивами и "близость человека той эпохи к природе позволяла верно оценить дискомфортные места и места, где воздействие было благоприятным. Так и возникали святые, места, родники с «живой» водой, деревья с целительными свойствами».

В.Н.Сочеванов обследовал благоприятные зоны в Болгарии и Чехословакии. Всем известные Карловы Вары в Чехословакии расположены в благоприятной зоне.

Исследователь установил, что ширина благоприятных зон находится в пределах от 10 до 100 метров. Излучение этих зон (если о нём судить по скорости вращения Г-индикатора) в разных местах различное. Достоверно установлено, что при увеличении техногенного загрязнения, а также при застройке территории зоны интенсивность излучения уменьшается. Поэтому специалисты обеспокоены, как бы эти благоприятные зоны и вовсе не исчезли с лица Земли. Поэтому они считают, что благоприятные зоны нуждаются в специальном защитном статусе. «Вероятно, не нужно спешит и с такими, казалось бы гуманными начинаниями, как строительство в этих местах больниц, рекреационных зон и других объектов здравоохранения». После того, как всё это будет сделано — зоны практически исчезнут, поскольку «благоприятная зона является комплексным накопителем воздействия различных природных факторов и разрушение какого-либо из них может погубить всё остальное». Далее В.Н.Сочеванов пишет: «Наши предки бережно относились к таким местам, свято их почитали и оберегали. И наш долг выявить, сохранить и оставить для последующих поколений эти места нетронутыми и не потерявшими свою удивительную целительную силу».

Кстати, что касается целительной силы, то достоверно установлено, что если у человека наблюдалось нарушение гармонического распределения энергии в чакрах, то после его пребывания в благоприятной зоне это нарушение исчезает и гармония восстанавливается. Находящийся в благоприятной зоне человек ощущает и субъективно улучшение самочувствия. Например, даже при непродолжительном пребывании на благоприятной полосе у человека проходят головные боли, при этом очень благоприятно действует контакт с деревьями.

Специалисты уже мечтают о создании таких благоприятных условий (зон, мест) искусственным путём.

На первый взгляд это заманчиво и даже перспективно. Но напомним, что мы не знаем, что именно излучается на этих полосах, что благоприятно действует на организм человека. Мы знаем только одно — в определённых местах Г-индикатор поворачивается не так, как на биопатических зонах. И всё. Поэтому, прежде чем говорить о создании чего-нибудь, надо знать чего именно. А то можно создать такое, после которого жизнь на Земле и вовсе станет невозможной. К сожалению, люди всегда торопились и поэтому, как правило, обжигались. Так получилось с расщеплением атома и со многим другим. Поэтому не будем торопиться создавать то, что мы ещё для себя не уяснили.

Биопатогенные зоны — экологический фактор

Примером того, что и как надо делать в отношении выявления биопатогенных зон в населённых пунктах, может служить работа, выполненная специалистами В.Е.Ландой, А.К.Кузьминым и Н.М.Занабадаровой в городе Улан-Удэ и в промышленных посёлках городского типа в этом регионе. Эта работа, заказчиком которой выступили городские власти, выполнялась "для целей проектирования, выбора участков жилищно-социального и промышленного строительства, оптимального их размещения, а также для определения биопатогенной ситуации на дорогах, в производственных и медицинских учреждениях, в жилых зданиях, школах, детских садах и яслях".

Работа состояла из трёх частей (этапов):

«Вначале проводилось уточнение структурно-тектонической схемы городской территории с существующей картой сейсмического районирования и топокартами, выделение дискомфортных биопатогенных зон — тектонических нарушений и участков (центров и узлов), где они пересекаются. При этом проводилось предварительное определение положения полос по картам (даузинг) с использованием Г-образной рамки с резонаторами и без них».

На втором этапе изучался энергоинформационный обмен путём анализа энерговосприятия (биоритмов) человека, находящегося на полосах и в узлах (на пересечении полос). При этом выявлялись комфортные зоны в этих районах, в промышленных и жилых зданиях и в местах будущей застройки. Составлялись биоэнергограммы во всех указанных местах.

На третьем этапе работы ставилась задача определения возможностей устранения и компенсации влияния биопатогенных зон на состояние организма человека. Сами измерения проводились как на движущемся автомобиле, так и в пешеходном варианте. Применялась также биопеленгация. Измерения на дорогах проводились с П-образной рамкой с резонаторами. Автомобиль двигался по замкнутым маршрутам и по отдельным кварталам населённых пунктов со скоростью 30–40 км/час. Проводилось по 3–4 независимых повторных измерения в разное время суток. Применение резонаторов (например, колбы с водой) позволяет избежать влияния инженерных коммуникаций или уточнить разломную тектонику. В последнем случае резонатором служит золотое кольцо. Обнаруженные аномалии (биолокационные аномалии) наносились на топографическую подоснову. В автомобильном варианте использовали масштаб 1:500.

Мы описываем подробно эти работы прежде всего потому, что всё это надо делать во всех населённых пунктах без исключения. Но городские власти не понимают этого и трудно их в этом убедить. Для них более очевидна необходимость уменьшения выбросов промышленных предприятий. Тут всё очевидно, "грубо, зримо". Биопатогенные полосы пускай подождут. На самом деле, полосы являются очень важным экологическим фактором. Они, с одной стороны, непосредственно влияют на здоровье людей, а, с другой стороны, наносят огромный материальный ущерб сооружениям (домам, зданиям, водопроводам, нефтепроводам, газопроводам, подземным коммуникациям, дамбам, плотинам и т. д.). Оправдано ли то, что в настоящее время эти работы обходят стороной, хотя сейчас в стране появилась большая проблема — не знают куда девать средства экологического фонда.

Раз дело обстоит так, то давайте посмотрим более внимательно, что и как делали специалисты в указанном регионе. Дадим слово им самим:

«По результатам биолокационной съёмки отстраиваются графики (гистограммы) наносятся биолокационные аномалии, которые увязываются в протяжённые аномалии — зоны в виде линейных полос в соответствии с тектоническими нарушениями. Выделяются участки их пересечения, намечаются биопатогенные зоны, в которых проводится изучение энергоинформационного обмена и их влияние на изменение биоэнергетики человека в определённые периоды времени и оценка статистики различного рода заболеваний, а также исследования активации и энергозаряженности находящихся в них растений, цветов и животных. На картах-подосновах биопатологических зон масштаба 1:5000 и 1:500 выделяются экстра-биопатогенные узлы и центры на пересечении двух-трёх и более прямолинейных полос, соединяющих сопоставимые биолокационные аномалии. Эти биопатогенные узлы, приходящиеся на автомагистрали, их разветвления и сочленения, являются местами наиболее частых автоаварий и дорожных происшествий, где ослабляется внимание, ухудшается информационное восприятие и реакция шоферов. Как и в ряде городов ФРГ на таких участках биопатогенной зоны будут установлены в г. Улан-Удэ особые знаки для водителей городского транспорта и пешеходов.»

Мы детально рассмотрели работу группы специалистов в Улан-Удэ как пример. Та же группа проводила аналогичные работы в городах Томск, Иркутск, в посёлках городского типа, на Братской ГЭС. Так, в Томске ей были обнаружены «сближенные и пересекающиеся между собой 3–4 полосы биолокационной аномалии, предположительно связанные с биопатогенными зонами и возможно обусловленные тектоническими водоносными нарушениями. Это отмечалось в пределах самого крупного комплекса города, а также в районе реки Томь. Измерения проводились в автомобильном варианте по основным магистралям города (с П-образной рамкой и резонатором, которым служила колба с пресной водой). Проводилась биопеленгация отдельных кварталов города».

Специалисты регистрировали сложную сеть пересекающихся биопатогенных зон и в других городах и посёлках (Закаменск, Хингайск и др.). Эти населённые пункты расположены «в районах, эксплуатируемых и разведуемых рудных месторождений, и увязываются с минерализованными водоносными тектоническими структурами, а также регистрируемыми электроразведочными, биогеохимическими и биолокационными аномалиями».

Работы, проводимые в Иркутске, также выявили биопатогенные аномалии. Например, «были выявлены две мощные аномальные поперечные зоны, проходящие через все здания девятиэтажной гостиницы. Были также обнаружены субпараллельные продольные зоны, две из которых проходят через выдвинутую часть здания, а одна — вдоль задней стены (возможно за счёт конструкции здания). Пересечение этих зон наблюдается только за пределами гостиницы».

Далее в докладе специалисты сообщили, что "выявленные зоны предположительно обусловлены глубинными обводнёнными тектоническими нарушениями в пределах береговой линии реки Ангары. Для поперечных зон биолокационной аномалии характерны сопоставимые аномалии по данным поэтажного измерения с Г- и П-образными индикаторами. Эти зоны по своему характеру могут рассматриваться, как биопатогенные. Об этом свидетельствуют биоэнергограммы, анализ листков нетрудоспособности, а также анализ биодиагностики. Нейтрализация в горизонтальном и вертикальном направлении поперечных и продольных биопатогенных зон осуществлена для всех жилых этажей, для ресторана и бара. Это выполнено путём установки в пределах биопатогенных зон проволочных пирамид конструкции И.Милева с усовершенствованными «антеннами». Дополнительно к ним в единичных залах и холлах установлены, как элементы интерьера, естественные нейтрализаторы — коланхое древовидное и комнатные герани».

Специалисты совершенно справедливо считают, что «карты и схемы распределения биопатогенных зон необходимы для застройки промышленных объектов и жилых микрорайонов, при составлении комплексной схемы управления состоянием окружающей среды (в целях охраны природы и улучшения экологических условий). Совместно со структурно-тектоническими схемами, карты биопатогенных зон следует использовать при оценке и прогнозировании техногенного вибрационного воздействия на отдельных участках городских территорий, при изучении влияния тектонических зон и карстовых пустот на сохранность зданий».

На семинаре сообщалось, что «в г. Норильске инженер С.М.Ногин провёл детальную биолокационную съёмку по всем продольным и поперечным улицам города, выяснилось, что 90 % зданий, подлежащих сносу или капитальному ремонту, попадают на узлы пересечения биопатогенных полос. Аналогичные дома и постройки тех же лет, расположенные вне пределов полос, не требуют ремонта. Поэтому у зданий, которые пересекаются биопатогенными полосами, часто образуются трещины в фундаменте и стенах».

Особенно опасны полосы, связанные с тектоническими зонами (разломами) в районе плотин ГЭС и дамб, ограничивающих вредные отходы, прорыв которых может привести к экологической катастрофе. Исследования на Колымской ГЭС проводил В.Н.Сочеванов, а на Красноярской ГЭС — В.Г.Прохоров.

В Москве имеется несколько очень неблагоприятных мест. Одно из них расположено на Ленинских горах,[1] где построено новое здание Академии наук. Это здание по диагонали пересекает мощная биопатогенная полоса. Её наличие, кроме биолокации, подтверждено наблюдениями Ю.С.Рябоштана (г. Донецк), который был специально командирован в Москву для оценки этой территории.

И.А.Непомнящих в докладе на семинаре изложил результаты своих исследований влияния биопатогенных зон на дорожные происшествия:

«Обследование междугородных автотрасс показало, что участки с повышенной частотой автодорожных происшествий соответствует местам интенсивного вращения рамки индикатора (рамки). Практически все аварии на участках с хорошо видимыми условиями проезда приурачиваются именно к биопатогенным зонам (до трёх-четырёх аварий в год на один километр) при сравнительно невысокой интенсивности движения). Детальное обследование мест аварий показало, что наряду с обширными аномалиями в несколько километров, пересечение которых приводит к общему утомлению водителя, снижению скорости реакции и её адекватности, точности работы зрительных рецепторов, наблюдаются локальные интенсивные аномалии протяжённостью в несколько десятков метров. К этим местам непосредственно и приурочиваются аварии. Кроме того, выявлены значительные вариации биопатогенных зон во времени: в течение дня, сезона, года. Интенсивность аномалий может измениться в несколько раз. Происходит иногда даже смена знака».

Представляет несомненный интерес и следующее сообщение И.А.Непомнящих: «Анализ интенсивности и ширины аномалий в биопатогенных зонах показал их зависимость во времени от роста напряжений в горных породах. Известно, что изучение параметров таких аномалий позволяет предсказывать землетрясения. Это показано в работах В.С.Матвеева и Апостола. В частности, землетрясению 3 мая 1990 года в 12 баллов в Северном Тянь-Шане предшествовали изменения параметров аномалий биопатогенных зон».

При прохождении оператора поперёк полосы измерения производятся за короткий промежуток времени. В то же время, как выше говорилось, интенсивность излучения полос может меняться во времени. Это наводит на мысль, что лучше использовать некоторые интегральные (суммарные) характеристики воздействия этого излучения на живые биосистемы. Такой биосистемой не обязательно должен быть человек. Это могут быть и животные, и растения. Так, И.А.Непомнящих предложил использовать в качестве этих биосистем (датчиков) зёрна пшеницы. Свой выбор он объяснил так:

«Результаты площадных съёмок обычно представляются в виде карт изолиний или карт графиков. Для построения карт изолиний того или иного изучаемого параметра необходимо проведение работ по всей площади одним и тем же методом. Для построения карт изолиний и карт графиков желательно использовать оптимальные по универсальности датчики. Выбор таких датчиков зависит от конкретных условий и задач съёмки. Нами, в частности, использовались зёрна пшеницы.

Методика использования последних при биолокации заключалась в следующем: сухие зёрна одного сорта, отобранные из однородной их массы, рассыпались по 100–200 г в контейнеры, которые закапывались на глубину 20–30 см (при наличии специальных контейнеров и малонаселённой местности закапывать нет необходимости) на пикетах исследуемой площади. На каждом пикете закапывались три контейнера зёрен на расстоянии, зависящем от шага съёмки (0,05 шага). Таким образом зёрна обычно хранились в течение 10 дней. Однако, в отдельных случаях (в зависимости от задачи и условий съёмки, а также транспортировки зёрен) этот срок изменялся от 3 до 40 дней. После этого срока зёрна извлекались, доставлялись на базу исследований, где изучались их характеристики: энергия прорастания, люминесценция. Более устойчивые результаты получаются при изучении люминесценции.

Изучался спектр и интенсивность флуоресценции на фиксированной частоте. Для площадных работ рекомендуется работа на фиксированной частоте, равной 100 кГц (мягкое излучение). Измерения проводились отдельно для зёрен из каждого контейнера, хранившегося на одном пикете. Через 3–5 дней выполнялся 100 % контроль. В случае значительного разброса единичных измерений на одном пикете (высокий уровень поверхностных помех) необходимо увеличивать мощность группирования (т. е. число контейнеров на этом пикете). Последнее обстоятельство не должно смущать, поскольку в сейсморазведке для подавления поверхностных помех обычно группируются 10–25 приёмников.

Отличительной особенностью описанной методики является то, что она даёт характеристики биопатогенных зон просуммированными по сроку хранения зёрен в пикетах. В ряде задач такие характеристики имеют значительное преимущество перед мгновенными».

Биопатогенные полосы и здоровье

Энергетический каркас человека состоит из семи энергетических центров (чакр).[2] Жизненная энергия распространяется в теле по змеевидной спирали от одного жизненного центра к другому. Каждый из таких центров (чакр — "огней"[3]) связан с определёным органом. Так, самая нижняя точка (центр) расположена в основании позвоночника. Здесь же расположены яичники и яички. Следующая точка расположена около пупка. Там расположены надпочечники. Над сердцем расположена следующая точка. Здесь же расположена вилочковая железа. Имеется точка на горле. Здесь расположена щитовидная железа. Последний центр расположен между бровями. Здесь расположена шишковидная железа.

Указанные чакры, спиралеобразные потоки энергии, экстрасенсы видят воочию. По их восприятию они представляют собой яркие колёса света, вращение в которых происходит против часовой стрелки. По мере роста человека от его рождения (а точнее, зачатия) до совершеннолетия размеры чакр увеличиваются. Их размер у новорожденного составляет всего около сантиметра в диаметре. У взрослого человека этот размер увеличивается до пятнадцати сантиметров. Сверкающие вихри расположены на поверхности тела и всегда без исключения точно привязаны к одному и тому же строго определёному месту.

Установлено, что «если по каким-то генетическим причинам человек родился с погрешностями того или иного центра, то излучения биопатогенной полосы воздействуют разрушающе именно на этот энергетический центр. Воздействие биопатогенной зоны на организм происходит не в одночасье, а в течение длительного времени. Иммунная система организма человека сопротивляется этому воздействию. Более стабильные энергетические центры стараются взять на себя часть тех функций по саморегуляции физиологических процессов, за которые отвечает чакра, подвергнутая разрушающему воздействию биопатии. Однако, с течением длительного времени работу по энергетической саморегуляции организма выполнять становится труднее, так как интенсивность биопатогенного излучения не ослабевает, а энергетические ресурсы организма с возрастом слабеют и нет здоровой компенсирующей подпитки всей энергетики человека» (Касьянов В.В.).

Максимальная частота онкозаболеваний отмечена как в жилых кварталах, расположенных в пределах различных по площади экстраузлов и центров, так и в районе мощных и протяжённых зон.

Касьянов В.В. исследовал состояние здоровья людей, которые долго находились на биопатогенных полосах. Результаты своих исследований он сформулировал так:

«Влияние биопатогенных зон на организм человека всегда является отрицательным. При этом не только угнетается рост, способность к размножению всех биосистем, но и затрачиваются иммунные силы. Поэтому биологические организмы вступают в состояние повышенных энергетических затрат, затем энергоистощённости и, как финал, в стадию заболевания, болезни. При обследовании больных, долгое время проживающих на биопатогенных зонах, было обнаружено:

1. Общее истощение организма, их центральной нервной системы, что выражается в следующих симптомах: раздражительность, суетливость, сбивчивый разговор, резкое снижение памяти, снижение работоспособности, расстройство координации движений. Такие люди жалуются на ощущение постоянного дискомфорта. Ночью они страдают бессоницей, их одолевает страх, головные боли.

2. Снижение ферментативной активности организма (ферменты желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, бронхов находятся в состоянии гипофункции).

3. Гормональная система разбалансирована (наблюдаются гормональноактивные образования различных органов, перерождение доброкачественных опухолей в злокачественные).

4. Энергетическое истощение сердечной мышцы и патологические состояния сердечно-сосудистой системы (клиника: перепады артериального давления, гиперкризы, нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу, нарушения ритма сердца). Таким людям чрезвычайно трудно переносить в биопатогенных зонах повышенную физическую и эмоциональную нагрузку. Отсюда инсульты и инфаркты миокарда.

5. Резкая подавленность иммунной системы организма в связи с длительным нахождением на биопатогенной полосе выражается в затяжных вялотекущих обострениях заболеваний с частыми переходами в хроническую форму, коротких ремиссиях, повышением процента осложнений. Лечение в таких зонах в подавляющем большинстве случаев не даёт стойкого эффекта.

6. Изменение показателей крови.

Т.М.Капачаускас исследовал изменение биополя людей, которые длительное время находились на биопатогенных полосах. Он установил, что и биополе человека, длительное время находящегося в биопатогенных зонах, теряет свой обыкновенный функциональный специфический характер. Каждый человек имеет свои индивидуальные особенности, которые заключаются в биоэнергетическом его потенциале, степени его здоровья, чувствительности, умственных способностей и т. д. Эти свойства хорошо выявляются, когда человек попадает в биопатогенную зону. Действие энергетических сил на биопатогенных полосах является закономерным. Можно выделить три вида динамики биополя человека, находящегося длительное время на биопатогенной полосе: 1) биополе расширяется; 2) биополе сокращается (при этом оно становится более интенсивным) и 3) биополе приобретает пульсирующий характер.

Расширению биополя человека в основном способствуют подземные водные потоки, нетектонические и тектонические разломы, сдвиги, карсты и другие пустоты, физико-геологические процессы (разных видов деформации, сульфозионные, оползневые, обваловые движения земной поверхности и т. д.).

Сокращение биополя человека происходит в таких местах, где сконцентрированы химические элементы или их соединения (разного рода полезные ископаемые), радиоактивные вещества, захоронения промышленных и бытовых отходов и т. д.

Пульсирующий характер биополе человека приобретает тогда, когда человек попадает в узлы и полосы биопатогенной сетки Карри и Хартмана. Как известно, в узлах интенсивность энергетического потока сильнее, чем на полосах. Следует иметь ввиду, что в узлах происходит смена знака крутящегося потока: направление по часовой стрелке чередуется с направлением против часовой стрелки. (Это вы определите Г-индикатором). При расширении биополя человека меняется и потенциал его биоэнергетики: отдельные его энергетические центры открываются или закрываются (йоговские чакры). При этом меняются внутренние физиологические процессы, которые отражаются на функционировании органов образования гормонов, на изменении состава крови и т. д… При продолжительном пребывании человека на биопатогенной полосе, когда его биополе сокращается (оно концентрируется и становится более интенсивным), некоторые его энергетические центры (особенно центр щитовидной железы или чакра вишудха) тоже открываются и деформируется геометрическая форма биополя в зоне этого центра (изменяется энергетический клин, выброшенный вперёд). В результате этого человек может чувствовать боль в горле.

Особенно сильный дискомфорт испытывает человек тогда, когда он находится в биопатогенной зоне с двумя или даже тремя аномалиями».

Ланда В.Е. в научном докладе сообщает следующее: «Биопатогенные зоны могут взаимопересекаться, сгущаться и разряжаться в соответствии со структурным рисунком тектонических нарушений и разломов земной коры. Эти зоны по медико-экологическим аспектам и результатам исследований авторов, данным биодиагностики являются крайне неблагоприятным экологическим фактором, приводящим с большой вероятностью к возникновению различных заболеваний при длительном нахождении в них животных и людей (поражение сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной и других систем; артриты, склероз, ревматизм, остеохандрозы, астма, нуриез, доброкачественные и злокачественные опухоли). В помещениях, где проходят биопатогенные зоны и их пересечения, чаще наблюдаются больные с психическими расстройствами, опухолями мозга, раком желудка, лёгких и других органов…

Наличие биопатогенных зон на рабочих местах в учреждениях, промышленных предприятиях наряду с другими причинами приводит к повышению утомляемости, понижению производительности труда и, возможно, к ухудшению качества продукции».

Специалисты считают, что биопатогенные зоны, которые являются причиной раковых заболеваний, должны рассматриваться как источник информации об этих заболеваниях как в прошлом и настоящем, так и в будущем.

В развитии патологического синдрома одна часть является наследственной, а другая обусловлена воздействием окружающей среды. Практически разделить эти две части очень трудно. Воздействие факторов внешней среды на организм человека усиливается по мере ухудшения экологических условий: возникают всё новые варианты патологических синдромов там, где их прежде не было. Специалисты обнаруживают "извращённое действие генов в ответ на патогенное влияние среды". Когда аномальное действие гена (наследственная болезнь) "реализуется на фоне ненормальной среды развития и существования организма, патологические синдромы приобретают особо негативное выражение, степень тяжести наследственной аномалии оказывается существенно больше". Общеизвестно, что "развитию патологических синдромов содействуют такие факторы, как химическое загрязнение среды отходами промышленного производства, пестицидами, микротоксинами и т. п. Оказывает неблагоприятное влияние и напряжённость электромагнитного поля, психогенные факторы стресса". На большой статистике показано, что в индукции и развитии патологических синдромов биопатогенные зоны могут играть для человека ведущую роль. Остальные вышеупомянутые факторы оказываются только своего рода усилителями действия этого главного фактора».

Далее Ланда В.Е. пишет: «Характерным для негативных последствий действия биопатогенных зон является развитие системных синдромов, то есть общего заболевания биологической системы (человека). Для действия биопатогенной зоны характерна индукция заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, двигательной систем. Но наиболее опасным следствием является появление и развитие онкологических заболеваний (особенно если человек долго находится в экстрабиопатогенных центрах и узлах). Для онкозаболеваний в данном случае характерным оказывается наследственно-средовой характер с некоторой тенденцией перехода к средовому. Согласно статистике, в узлах и центрах биопатогенных зон отмечается не только значительно более высокий процент заболевания, но более ярко проявляется предрасположенность к нему у родственных групп. Это выражается также в определенной «специализации» опухолей (рак молочных желёз, гениталий, рак кожи, рак пищеварительных органов). При наличии в биопатогенных зонах повышенного содержания таких токсигенных и мутагенных начал, как кадмий, хром, никель, ртуть, свинец и радионуклеиды, степень онкологического риска резко увеличивается. Вероятна связь комбинированного действия радиации и биопатогенного излучения полос с появлением новорожденных с онкопатологией лимфатической системы.

Если человек попадает в биопатогенную зону с уже индуцированной опухолью (даже на латентной стадии концерогенеза), не только сильные, но и слабые биопатогенные зоны могут ускорить развитие опухоли».

Ланда В.Е. совершенно справедливо замечает, что ошибочным (и порочным) является мнение, «согласно которому можно ожидать адаптации человека к условиям биопатогенной зоны вследствие его длительного пребывания в зоне. Также научно несостоятельно мнение о возможности успешного отбора устойчивых к патогенному действию особей. Идти на риск такого отбора недопустимо».

А.П.Дубров, ссылаясь на свидетельства многочисленных источников информации, оценивает вклад биопатогенных зон в возникновение у человека онкологических заболеваний в 50 %.

В.С.Стеценко так характеризует действие биопатогенных зон на здоровье: "В целом угнетающее воздействие биопатогенных зон на энергетическую систему человека приводит к снижению защитных сил организма. Механизм влияния этих зон на организм человека сродни воздействию раковой опухоли на внутренний орган. По экспериментальным данным развитие онкологического процесса в каком-либо органе характеризуется угнетением энергетической оболочки этого органа, а также возникновением на физическом плане опухоли, а на энергетическом — источника дисгармонических, несвойственных данному органу энергетических колебаний. Так что пребывание в биопатогенной зоне с энергетической точки зрения можно сравнить с проживанием внутри раковой опухоли — налицо источник дисгармоничных колебаний при угнетающем воздействии на организм.

Пребывание в таких зонах провоцирует возникновение заболеваний, особенно онкологических. В то же время присутствие дисгармоничного энергетического фона не позволяет возникнуть резонансному гармонизирующему эффекту лекарственных препаратов, нейтрализует лечебные энергетические воздействия и в целом затрудняет или даже делает невозможным излечение».

Поиск подземной воды лозой

Название "водяная жила" говорит само за себя. Я.Валдманис так описывает методику определения места для рытья колодца:

«Водоискатель с лозой в руках идёт по ранее выбранной местности до тех пор, пока не почувствует, что лоза в его руках поворачивается. Отметив это место на земле, он старается выявить направление "водяной жилы". Для этого он, идя параллельными маршрутами, находит несколько мест реакции. Линия, соединяющая эти точки, и признаётся направлением "водяной жилы". Ширина жилы равна расстоянию от места первой реакции до места следующей реакции, проявившейся при движении по линии, перпендикулярной направлению "водяной жилы". Можно определить не только наиболее оптимальное место для колодца, но и определить глубину, на которой залегает найденная "водяная жила". Для этого используются различные приёмы. Например, лозоходец из Латвии Андрей Герц вначале определяет пересечение двух "водяных жил". После этого он от этого места "движется вдоль одной из "водяных жил" до того места, где он почувствует следующую реакцию. Это расстояние между двумя ближайшими местами, в которых проявлялась лозоходная реакция, при условии, что лозоходец двигался по направлению любой из "водяных жил", которые пересекаются, и считается равным глубине залегания воды».

Собственно, это методика не новая. Ею пользовались и три века, а возможно и три тысячелетия тому назад. Во всяком случае, об этом пишет Жан Никола (1693). Об этом же пишет и Н.А.Кашкаров (1916). Схема, описанная Н.А.Кашкаровым, показана на рис. 41. Глубина, на которой находится вода, равна расстоянию между краем одной "водяной жилы" и краем другой ближайшей жилы.

Н.А.Кашкаров описывает, как определить направление течения воды вдоль «жилы»: «Для определения направления течения потока искатель идёт вдоль потока по середине центральной зоны, держа палочку по-прежнему немного приподнятою (но не более, чем на 45 градусов к горизонту): если он идёт вверх по течению, то палочка будет подниматься, при движении же вниз по течению, палочка останется неподвижной. Если же палочка останется неподвижной при движении искателя в обоих направлениях, то мы имеем дело с подземной галереей, не содержащей воды, или же с жилой руды».

Методики методиками, но главное — к каким результатам они приводят. На этот счёт также имеются данные в литературе. В книге «Гидротехника» Г.Франциуса (1910) приведены данные о результативности поисков воды лозоходцами в Юго-Восточной Африке. Изыскания проводились по распоряжению германского императора Вильгельма II в 1906–1908 годах. Их проводил ландрат фон Услар. Работы проводились в продолжении двух лет и девяти месяцев. За это время Услар со своими спутниками преодолел около 23 тысяч километров. Но это была не напрасная трата сил, они нашли 800 мест, пригодных для бурения скважин. Знаменательно, что 79 процентов проведённых бурений были успешными. Так, из 163 пробуренных скважин 117 начали давать воду.

Любопытны данные, приведённые в книге Г.Франциуса, относительно эффективности определения глубины залегания подпочвенных вод. Данные основаны на результатах разведочного бурения, которые проводились по указаниям лозоходца — колодезного мастера Майера за период с октября 1907 года по январь 1909 года. Работы проводились на участке королевских верфей в Киле. Результаты приведены в таблице.

Таблица

Данные очень любопытные. Они показывают, что примерно в 87 процентах всех предсказанных лозоходцем случаев глубина воды оказалась такой, какую он предсказал. Это ли не результат? Тем не менее, сомневающиеся в эффективности лозоходства были всегда, не перевелись они и в наше время. Много таких, которые вообще считают лозоходство просто шарлатанством. Но здесь речь не о них.

История лозоходства

История лозоходства насчитывает не века, а тысячелетия. Да, собственно, что мы сейчас знаем о тех цивилизациях, которые были на Земле до нас? Сейчас ясно одно, что они действительно были и что уровень их развития был намного выше нашего. Об этом будет рассказано в отдельной книге серии. Что же касается лозоходства, то согласно археологическим раскопкам лозой пользовались ещё в эпоху раннего неолита. Это примерно 8000 лет тому назад. Древние египтяне также использовали лозу ("прутик"). Очень часто о лозоходстве упоминается в Ветхом Завете Библии. Только там это не прутик, а жезл. Вспомним, например, "рассекание скалы" Моисеем, выводящим свой народ из Египта через пустыню. Надо всегда помнить, что известные термины в большинстве своём являются переводом, не всегда эквивалентным тем терминам, которые употреблялись в те далёкие времена другими народами. Но часто они отражают самую суть. Так "рассекание скалы" подкованными знаниями лозоходцами (например, Латимером, 1876 г.) трактовалось, как «вывораживание» воды с помощью лозы, т. е. жезла. Сама суть здесь отражена более чем точно: как лозоходство, так и пратически все явления парапсихологии, включая ясновидение, связаны с информационным полем. Можно сказать, что получение информации из информационного поля есть не что иное, как её «вывораживание». Детектор лжи изобрели не только американцы в двадцатом столетии. Известно (об этом сообщает Геродот), что скифы распознавали преступника, используя для этого жезл. Задумайтесь над таким фактом. Работая над изобретением детектора лжи американский учёный Бакстер пытался (и не безуспешно) получить информацию у растения об убийстве, которое совершилось у того "на глазах". Об этом говорилось в первой книге серии. Скифы получали информацию о преступлениях с помощью лозы.

Здесь в самый раз вспомнить утверждения древних "о магической силе жезла богов — Минервы, Цирцеи, Меркурия".

Хорошо знали лозоходство и использовали его в практике во всех странах Востока. На рис. 42 показана широко известная гравюра на дереве. На ней показан легендарный правитель Китая Юй, который был первым в династии Ся. Он правил с 2205 по 2197 гг. до н. э.

Вы видите, что он держит в правой руке лозу, вилку. Сохранившиеся материальные свидетельства говорят о том, что лоза в Китае в те времена и позднее широко использовалась в практической жизни. Так, китайцы с помощью лозы определяли, нет ли "глубинных демонов" в тех местах, где должно вестись строительство. В наше время об этом робко говорят только лозоходцы, а строители и проектировщики смотрят на них свысока, в лучшем случае снисходительно. А, между прочим, зря. Дело в том, что "подземные демоны", если они действительно окажутся под построенным домом, будут не только мешать спокойно жить или работать в этом доме. Они, кроме того, будут весьма эффективно разрушать и сам дом, и вообще любое техническое сооружение, каким бы оно надёжным и прочным не было запроектировано и построено. Дело в том, что в местах биопатогенных полос намного быстрее протекают многие реакции, в том числе и коррозия. Биопатогенные полосы проходят на разломах (обычно невидимых), и это даёт свои результаты, если строители этого не учитывают. Большой статистический материал, собранный в пределах всей страны, говорит за то, что аварии на газопроводах, водопроводах, нефтепроводах и вообще коммуникационных сетях, происходят в тех местах, где эти проводы пересекаются биопатогенными полосами. Но вернёмся к истории.

Марко Поло, проживший в Китае 17 лет и побывавший практически во всех провинциях, свидетельствует о широком использовании там лозоходства. Это тринадцатый век.

Наиболее широко в последующие века лозоходство использовалось при поисках полезных ископаемых и подземных вод. Отсюда и название "водяная жила". В 1556 году в Базеле было издано руководство "О горном деле". Автором этого обширного труда был знаменитый Агрикола. Более двух веков этот труд использовался как практиками (мастерами горного дела, металлургами, мастерами по пробирному искусству), так и учёными. Он не потерял своей ценности и в наше время. М.В.Ломоносов хорошо знал эту книгу и высоко оценил её достоинство. Говоря современным языком, можно сказать, что Агрикола в этом труде заложил научные основы лозоходства в части использования лозы (жезла) для поиска полезных ископаемых. Он писал так: «…среди рудокопов идут частые и большие споры относительно вильчатого прутика. Одни утверждают, что он приносит им величайшую пользу в нахождении руд, другие это отрицают». В руководстве приведены пять условий, которые необходимо выполнить при поиске руды лозой (прутиком). Об этом сказано так: «…Необходимо пять условий для того, чтобы рудоискательная лоза выполняла своё назначение: первое из них — это величина прута, ибо сила руд не в состоянии повернуть слишком большую палку; второе — форма прута, ибо, если он не вилкообразен, та же сила, дескать, точно так же не может его повернуть; третье — сила руд, обладающая свойством этого притягивания; четвёртая — правильное обращение с прутом; и, наконец, пятое — отсутствие у держателей рудоискательной лозы каких-либо сокрытых свойств, мешающих воздействию руд на неё».

Позднее в XVII веке наиболее выдающимися, романтическими и трагическими фигурами, занимающимися лозоходством, были барон де Боссолей (истинно Жан Жак де Шателле, 1576–1643) и его супруга Мартина де Бертеро. Увлечение лозоходством для многих заканчивалось плохо не только в наше время, но и в те времена. Так, в 1642 году барона посадили в Бастилию. До этого он в течение нескольких лет подвергался гонениям и преследованиям. Жена барона была упрятана в тюрьму в пригороде Парижа Венсенне. Там они и закончили свою жизнь. А до этого трагического конца было многое в их жизни, что достойно пера Шекспира. Собственно и упрятали их за успех — зависть соперников — самая надёжная отравленная стрела. Но скажем немного об их деятельности, которая была очень масштабной. Так, барон Боссолей с супругой обследовал практически все рудники Европы. Но этим он не ограничился. Он приступил к изучению рудных залежей в Америке, обходя их один за другим. Его деятельность не оставалась незамеченной. Императоры и герцоги делали ему значительные заказы. Даже папа римский не остался в стороне и сделал несколько заказов Боссолею. (А вытащить его из тюрьмы затем было некому!!!). Жена его Мартина занималась этой же проблемой весьма профессионально. Она сопровождала мужа во всех его трудных походах — изысканиях. Она работала, причём весьма результативно. В работе "Возвращение Плутона" она систематизировала способы поиска залежей руд и подземной воды. Она писала, что залежи руд и подземную воду можно обнаружить с помощью земельных работ, «что является наиболее важным путём, при помощи трав и растений, которые растут над водяными потоками, по вкусу тех вод, которые сочатся из них, по испарениям, исходящим от них при восходе Солнца, используя 16 научных инструментов и 7 жезлов, соответствующих 7 планетам…»

Кстати, на Руси всегда находились люди, которые по виду деревьев и трав могли достоверно определить, проходит ли в данном месте полоса или нет. Так выбиралось место для строительства (особенно церквей). Так, уже в наше время (1955 г.) инженер К.Хинтцман в Германии проводил измерение положения биопатогенных полос в смешанном лесу вблизи Кёльна. Он установил, что в лесу, где произрастали сосна, дуб, красная ель, встречались такие места, где ничего не росло. Эти места совпадали с биопатогенными полосами. Установлено и другими исследователями, что на полосах и особенно на местах их пересечений (узлах) не растёт папоротник, мох, ежевика и т. д.

Р.Реймонд в своей работе "Магический жезл", опубликованной в 1883 году, пишет, что на самом деле реально использовались только первые четыре способа определения залежей руд и подземных вод. Пятый способ (условие) — отсутствие у держателей рудоискательной лозы каких-либо скрытых свойств, мешающих действию руд на неё — по мнению Реймонда, представляет собой «подмену естественных факторов и методов исследования приемлемой мистерией с целью скрыть их от глаз толпы». Сейчас можно сказать, что Реймонд был неправ, хотя причины для того, чтобы скрывать от глаз толпы, были весьма веские. Причём скрывать не столько от толпы (толпа всегда была инструментом разрушения, а не созидания), сколько от сильных мира сего. Тем более, что речь идёт о средних веках. Собственно, даже для расправы над супругами Боссолей были выдвинуты обвинения в использовании «дьявольских» инструментов. Их причислили к колдунам, и этого было достаточно, чтобы лишить их жизни.

Показательно, что священник Т.Албинус (1704 г.) утверждал, что поворот лозы связан с проявлением воли дьявола. Мы не будем приводить другие свидетельства подобного рода. Расскажем лучше о положительном опыте лозоходства в историческом аспекте.

Уже в XVII веке широко обсуждаются возможные механизмы лозоходства, т. е. исследуются причины, приводящие к повороту лозы. Высказываются учёными и практиками разные мнения. Одни считают, что между материалом, из которого сделана лоза, и рудой проявляются "родственные симпатии" (эту идею выдвинул Мишель Майер в 1619 году в своей работе "Найденная правда"). Другие связывают движение лозы (жезла) с тем излучением, которое исходит из подземных водных потоков и минералов (так считал доктор медицины де Сен-Ромэн). Третьи утверждают, что ни то, ни другое не имеет никакого значения и стараются подтвердить это опытами (адвокат из г. Руана Жак Леруэ, 1674 год). Адвокат получал одинаковые результаты при использовании лозы из дерева, золота, серебра, бычьего рога, слоновой кости и корня артишока.

Чрезвычайно плодотворная и здравая идея была высказана в середине XVII века немецким иезуитом Гаспаром Шоттом и его братом по ордену Афанасием Кирхером. Они связывали движение лозы с бессознательными мышечными движениями лозоходца. Это то лучшее, что мы можем сказать и в наше время. Очень кратко всё надо понимать так. Информация обо всём содержится в информационном поле, пронизывающем Вселенную. Конечно, там содержится и информация о том ископаемом, воде или предмете, которые вы ищете с помощью лозы. При поиске вы чётко мысленно указываете на тот предмет (вещество, ископаемое, воду, и т. д.), которое вам надо найти. Информация об этом также поступает в информационное поле и вы получаете ответ поворотом лозы или же раскачиванием маятника подвеса. В ответ на эту информацию у вас происходят бессознательные мышечные движения. Почему бессознательные, а не сознательные? Мы писали в первой книге серии, что сознательное и бессознательное у человека соединено информационным каналом, который обычно (у нормальных, если можно так сказать, «стандартных» людей или же у людей в нормальном состоянии) перекрыт «заглушкой». Поэтому вы не можете использовать непосредственно, напрямую ту информацию, которая содержится в бессознательном (в подсознании). А там содержится информация обо всём, как и в информационном поле Вселенной.

Дело в том, что наше бессознательное и информационное поле Вселенной являются сообщающимися сосудами, между которыми нет никакой заглушки, перемычки. Но почерпнуть информацию осознанно из нашего подсознания мы не можем — мешает «заглушка», так уж мы устроены. Собственно, не все мы. Некоторые из людей могут это сделать. Это ясновидящие, предсказатели и т. д. Установлено, что чаще всего у этих людей очень сильно гипертрофированно одно из полушарий головного мозга, или они имеют врождённые или приобретённые отклонения от нормы. Вспомните ясновидящую Вангу, которая стала ясновидящей после того, как была травмирована и ослепла. При этом и была сдвинута её «заглушка» между сознательным и бессознательным и она получила возможность черпать информацию из своего бессознательного, а значит и из информационного поля. Как проходит этот процесс конкретно — она, как и другие ясновидящие, не знает. Но вернёмся к лозоходству и запомним, что лозоходец бессознательно реагирует своими мышцами на наличие того предмета, который он ищет с помощью лозы. Это наиболее ценная мысль.

Если следовать хронологии, то нельзя не упомянуть книгу "Рудничное дело", написанную знаменитым немецким химиком и врачом Иоганном Рудольфом Глаубером (1604–1670 гг.). Вспомните "глауберову соль" т. е. сернокислый натрий. Глаубер провёл многочисленные и успешные опыты по поиску металлов с помощью "волшебной палочки" и дал их подробное описание.

Кстати, уже в XVII веке исследователи (как профессионалы, так и любители) обсуждали вопрос о биопатогенных зонах, полосах. Правда, чаще говорили о таких линиях, поскольку ими соединяли места, где наблюдался поворот лозы. Не надо забывать, что древние наверняка знали всё это (и то, что знаем мы), и значительно больше. Что касается биопатогенных линий, то в 1700 году маркшейдер Бальтазар Реслер рекомендовал специалистам-лозоходцам, что когда они ищут руду, необходимо исходить местность вдоль и поперёк, а затем отметить колышками те места, где лоза поворачивается. При такой методике лозоходцы непременно должны были обнаружить (и обнаруживали) сетку биопатогенных полос. Поэтому открытия нашего времени не надо преувеличивать.

Делались неоднократные попытки (и делаются сейчас) связать поворот лозы с конкретными физическими явлениями, происходящими в данное время в данном месте. Обращали внимание на освещённость, температуру, погоду, атмосферное электричество и его резкие изменения, магнитное поле Земли и др. Обо всём этом мы ещё будем говорить. Но уже в 1693 году аббат Валлемон в своей книге "Оккультная физика" пытался научно доказать, что эффект лозоходства связан с явлениями электричества и магнетизма. Это же делается в научных публикациях современных авторов.

Такая постановка вопроса стала появляться у исследователей чаще после того, как электричество "входило в моду", после того, как Вольта и Гальвана открыли возможность создания мощных по тем временам источников электрического тока. Объяснения лозоходства давались в "строго научных" электрических терминах. Так, Аморетти в 1793 году писал о "накоплении электрического флюида". Кстати, учёные (в том числе и философы) страдают и страдали во все времена иллюзией, что если неизвестному явлению дать какое-то название, то оно уже после этого становится понятным. В наше время мы вслед за Ньютоном и Эйнштейном говорим, что на тела действует гравитационная сила. Но никто из нас (и из них тоже) не знает, что это такое по существу. Или, например, мы говорим, что то-то и то-то "создала природа". Но сказать это — значит ничего не сказать. Более того, такими высказываниями мы только наносим вред каждому, кто хочет мыслить и понять то, что вокруг него происходит. У человека создаётся иллюзия, что всё ясно и он успокаивается. Вот вам и "накопление электрического флюида".

Знаменитый Александр Гумбольдт (1769–1859) — немецкий естествоиспытатель и путешественник также не обошёл своим вниманием лозоходство. В Берлине в 1797 году он опубликовал труд под названием: «Исследования о возбуждении мускульных и нервных волокон наряду с предположением о химических процессах жизни в мире животных и растений» (в те времена в моде были длинные, и очень длинные названия трудов и книг). В этом труде Гумбольдт проанализировал имеющиеся фактические сведения, обобщил их и писал, что необходимо проводить научные исследования с тем, чтобы прояснить вопрос полностью.

Примерно с этого времени и до середины прошлого века для лозоходства наступили хорошие времена, во всяком случае безопасные. Лоза стала использоваться в Европе в салонах и гостиных — одной игрой стало больше. Но одновременно, параллельно продолжались и серьёзные работы как учёных, так и практиков. Иоганн Вольфганг Гёте (1749–1832 гг.) серьёзно интересовался данной проблемой и пришёл к весьма глубокому заключению, что эффект лозоходства связан в конце концов с разнообразными процессами, которые происходят в этих условиях в организме человека. Он писал: «Только в чувствительной руке магическая палочка действует». Гёте устами Мефистофеля говорит о биопатогенных полосах так:

Земля — источник сил глубокий

И свойств таинственных запас.

Из почвы нас пронзают токи

Неотличимые на глаз.

Когда на месте не сидится

И кости ноют и мозжат

Или сведёт вам поясницу

Ломайте пол, под вами клад.

Логика в этих словах чёткая — если вы находитесь на биопатогенной полосе, то вам плохо. Но эти полосы в то же время связаны с полезными ископаемыми и т. д.

Во второй части «Фауста» Гёте говорит об этом устами гномов, которые обращаются к великому Пану:

К жилам золота в граните,

К залежам железных руд

Вместо путеводной нити

Гному дан волшебный прут.

Гном ушёл под землю, в гроты,

В вечный мрак, под корни пня,

Чтобы ты свои щедроты

Раздавал при блеске дня.

Мы поблизости открыли

Новый чудный ключ средь скал,

Изливающий в обилье

То, о чём ты не мечтал.

Лозоходство на Руси использовалось издревле. Что же касается учёных, то первым серьёзно о нём заговорил М.В.Ломоносов (1711–1765). Он посвятил лозоходству работу "О рудоискательных вилках", помещённых в книгу "Первые основания металлургии или рудных дел". Этот труд был опубликован в Санкт-Петербурге в 1763 году. Надо честно сказать, что М.В.Ломоносов не разобрался в существе вопроса. Он слишком материалистически разрешил вопрос: «…повседневное искусство и здравый разум учит, что такой притягивающей силы в металлах быть нельзя, ибо помянутые вилки не у всякого человека и не на каждом месте к металлам и рудам наклоняются, и наклонившись, больше к ним не тянутся. Итак, ежели бы сие действие было вправде, то бы ненарушимые натуральные законы, не взирая ни на время, ни на человека, всегда сие и на всяком месте в действие производили». Это примитивный материализм — неведомое явление обязано подчиняться известным нам законам, а если оно не подчиняется, то этого явления просто нет. Сколько мы потеряли от такого примитивного подхода к природе вещей и явлений, окружающих нас. Правда, факты вещь упрямая. М.ВЛомоносов знал, что с помощью лозы находят полезные ископаемые, поэтому, погрешив против истины, которую мы привели выше, добавил: «По моему рассуждению, лучше… вышесказанных признаков держаться, и ежели где один или многие купно окажутся, тут искать прилежно». Вот так то: философия философией, а жизнь жизнью.

О лозоходстве упоминает и Даль в своём знаменитом словаре. Тогда был в ходу синоним этого слова — «рабдомантия». Слово «рабдомантия» означает поиск с помощью жезла источников, мест для рытья колодцев, драгоценных металлов, кладов и преступников тоже. В "Толковом словаре живого великорусского языка" (1880–1882 гг.) В.И.Даль так толкует слово «рабдомантия»: «гаданье, исканье кладов, руд, ключей волшебным жезлом».

Мы упрекали М.В.Ломоносова в примитивном материализме. Но дело обстоит шире. В Европе в это время восторжествовал рационализм в естествознании. Показателен ответ французского учёного Лапласа Бонапарту Наполеону. Ознакомившись с гипотезой возникновения и развития Мира, созданной Лапласом, Наполеон спросил его, где же место Бога в этой картине. Лаплас ответил очень кратко и уверенно, даже самоуверенно: "Нет необходимости в этой гипотезе". Так считал не только Лаплас. Так в продолжение нескольких веков считали многие учёные Европы. Эта точка зрения на окружающий нас Мир стала преобладающей. В этом плане надо отметить, что русский космизм (философия, по которой роль духовного начала (космического) в жизни живой и неживой природы не только важна, но определяюща) не встал на эту дорогу, ставшую столбовой. Забегая вперёд скажем, что в наше время мировая наука сходит с дороги рационализма. Как говорят специалисты, вырабатывается новая парадигма, т. е. новое мировосприятие, новое миропонимание. Оказалось, что на старых путях нельзя понять, постичь суть всего происходящего вокруг, а, главное нельзя понять основу всего, начало начал и самую суть творения Мира, в котором мы живём и понять наше место в нём. Вернёмся к проблеме лозоходства, к тому, как она решалась в рационалистический период.

Известно, что в прошлом веке Академия наук Франции вынесла (исходя из принципов рационализма) вердикт по многим проблемам. Чаще всего, в качестве примера пагубности такого подхода приводится пример метеоритов. Французские академики (их называли "бессмертными") в своём вердикте заключали, что камни (имелись ввиду метеориты) с неба падать не могут, потому что их там нет. Авторитет бессмертных был очень высок — из лучших музеев Европы бесценные метеориты были выброшены на свалки. Вот что такое рационализм. Потребовалось не одно десятилетие для того, чтобы учёные могли одуматься. Но надо помнить, что не все были рационалистами, всегда часть философов и естествоиспытателей оставались на правильных позициях.

Что касается лозоходства, то в 1854 году при французской Академии наук был создан комитет по изучению лозоходства. Суть рационализма состояла в том, что всё реально существующее должно быть взвешено, измерено. Лозоходство этому не поддавалось. Поэтому комитет устами своего члена академика Шевреля заявил, что «причина движения жезла имеет не физическую, а моральную основу». Об информационном поле Вселенной, Мировом разуме, академики не могли говорить, это противоречило принципам рационализма. Так, Шеврель писал: «Я полагаю, что в большинстве случаев, когда жезл держат руки честного человека, который верит жезлу, его движения являются результатом работы мыслей этого человека». Вспомнив то, что уже было сказано о сути лозоходства, вы можете сами дать оценку этим словам.

Общество психологических исследований Ирландии также занималось проблемой лозоходства. По его поручению профессор физики (!) ирландского Королевского колледжа сэр Уильям Баррет провёл весьма углублённые исследования лозоходства (он занимался «выколдовыванием» воды с помощью лозы). Вывод этого учёного также далёк от истины — он решил, что эффект поворота лозы вызван либо внушением извне, либо самовнушением. Свои исследования Баррет проводил в 1891 году. Несколько раньше (в 1883 году) была опубликована книга учёного Реймонда под названием "Магический жезл". Реймонд писал: «Утверждения о том, что действия жезла связаны с божеством, дьяволом, родственными узами и симпатиями, с вытеканием корпускул, с электрическими токами, с пассивными пертурбациями органоэлектрической силы, безнадёжно рухнули и отброшены. Целая библиотека учёного хлама для шарлатанов, чудные сказки для дураков и развлечение для антикваров…». Таков приговор лозоходству в разных странах Европы. Суть его понять не могли, в старых терминах объяснений не находили. Поэтому проблема была положена на полку под названием "шарлатанство и хлам". Как часто это повторялось в истории человечества (и будет, несомненно, повторяться)! Под давлением многих научных авторитетов Европы отношение к проблеме стало меняться, интерес к ней стал ослабевать.

Что касается России, то о применении лозоходства в России и на Украине сообщается в работе инженера А.Мондвиж-Монтвида (1910 год). Там сказано, что на Украине в XIX веке с помощью лозы проводились поиски подземных источников воды.

Но в начале двадцатого века интерес к лозоходству возобновляется. Так, в 1912 году на заседании Императорского технического общества инженер А.Н.Ефремов сделал доклад, который был назван так: "Указатель воды и его применение к отысканию источников подземных вод". Доклад обсуждался очень оживлённо, вызвал огромный интерес к данной проблеме. В 1914 году было опубликовано руководство к отысканию подземных вод, составленное инженером-технологом В.Н.Ростовцевым. Он также описывает поиск подземных вод с помощью "водоискателя".

В России также не всё шло так гладко (в решении проблемы лозоходства). Появлялись и "строго научные" труды, где доказывалось то же, о чём говорили европейские академики и профессора. Показательна в этом плане публикация огромного труда геолога А.В.Львова (1916 г.). Книга содержала отдельную главу "Различные способы поисков воды и законы движения воды в почве". Надо отдать должное геологу, что наряду с описанием неудачных поисков воды с помощью лозы, он приводит и удачные. Особенно полно автор книги приводит аргументы противников лозоходства. Позиция по этому вопросу самого А.В.Львова была однозначной: он писал книгу, а точнее главу о лозоходстве с тем, чтобы «отметить всю ненаучность и необоснованность «нового» метода поисков воды при помощи "указателя"». Кстати, практики (как и в наше время) на эту проблему смотрели более здраво. Так, управление Западно-Амурской железной дороги в 1914 году разослало для ознакомления управлениям других железных дорог материалы, необходимые для организации поисков подземных источников воды с помощью «волшебного» прутика. Но, как мы уже говорили, геолог-учёный откликнулся на это своим огромным фолиантом. В том же 1916 году вышла и книга профессора Н.А.Кашкарова "Обнаружение подземных вод по изменениям, вызываемым ими в атмосфере ("водоискательная палочка")". В книге были обобщены те представления о лозоходстве, которые были характерны для начала нашего столетия. Книга сыграла свою положительную роль в решении данной проблемы.

В Европе и в России начинают в XX веке создаваться союзы и общества лозоходцев. Они успешно функционировали в Германии, Франции, Австрии и США. Проводятся конференции по лозоискательству, конгрессы и съезды. Работы публикуются в специальных научных журналах. В последние десятилетия проходили конференции и у нас в стране, т. е. в Советском Союзе. Они проходили в 1968, 1971, 1976, 1979 и 1991 годах. Конечно, трудности с публикациями были, особенно, с интерпретацией результатов. Но речь не об этом.

В двадцатом веке, веке бурного развития физики и физиологии, учёные стремились объяснить лозоходство именно в этих понятиях. Так, врач Хенель (1918 г.) пришёл к выводу, что мышцы лозоходца во время поворота лозы "напряжены до плеч", «за исключением одной особой группы мышц — супинаторов, которая играет важную роль при повороте жезла».

В 1954 году учёный Э.Брюхе попытался объяснить поворот лозы чисто действием законов механики. Этим грешил не он один. Учёный считал, что роль самого лозоходца состоит «в том, чтобы использовать этот простой факт поворота жезла в виде трюка и заставить остальную часть человечества верить его (т. е. лозоходца) особым способностям». Прямо скажем, заключение, которое не свидетельствует о глубоком проникновении в суть вопроса.

Очень многие исследователи (в том числе физики по профессии) пытались установить связь реакции лозы с атмосферным электричеством. Так, немецкий учёный Г.Леман в 1932 году в Электротехническом институте в Дрездене изучал, от чего зависит частота ударов молнии. Как известно, молния является разрядом атмосферного электричества. Учёный получил неожиданный результат. Оказалось, что на биопатогенных полосах (употребим современный термин) эта частота наибольшая. Отсюда: эффект лозоходства (биопатогенные полосы) как-то связаны с атмосферным электричеством. Попутно (для удобства читателя при чтении литературы) укажем, что раньше был в ходу термин "биофизические аномалии". Он трактовался как "достаточно обширные пространства, где лозоходная реакция системы "оператор — лоза" проявляется сильнее, чем в других местах". Собственно, это то же самое, что называлось более простонародно — "водяные жилы". Кстати, Г.Леман в своих исследованиях показал, что на биопатогенных полосах уменьшен электрический потенциал, а электропроводность воздуха увеличена. Объяснил этот факт учёный действием некой «эманации», которая связана с подземной водой (эманация проходит сквозь слой земли и проникает в атмосферу, производя там указанные изменения).

Мы говорили, что биопатогенные полосы определённым образом привязаны к тектоническим трещинам. Это тоже вроде бы должно подтверждать гипотезу Г.Лемана — ведь через трещины эманация, связанная с водой, должна свободно выходить на поверхность и попадать в атмосферу. Но, на самом деле, здесь не всё так просто. Например, почему это испарение, эманация, должна в атмосфере занимать место, чётко очерченное. Имеются и другие не менее принципиальные вопросы. Но факт связи биопатогенных полос с атмосферным электричеством следует иметь в виду ("факты — упрямая вещь"). Напомним то, о чём уже говорилось: от полосы идёт то же излучение, что и от активированного вещества. А активация вещества происходит при любом превращении одного вида энергии в другой. Не происходит ли такое превращение в процессах молнии? Конечно, происходит. Значит во время молний должна происходить активация веществ, а активированные вещества (в том числе и воздух) действуют на лозу. Можно рассуждать и по иному, хотя сказанное выше не вызывает сомнения.

Измерялись не только электрические свойства воздуха на биопатогенных полосах, но и электрические свойства почвы на полосах. Г.Печке опубликовал в 1953 году свои результаты, из которых следовало, что на биопатогенной полосе на глубине до 1 метра электрическое сопротивление примерно вдвое меньше, чем вне полосы. Сообщалось в литературе также о том, что температура почвы в пределах полосы ниже, чем за её пределами. Так ли это? Многие учёные не просто говорили об абстрактных эманациях, а старались измерить конкретные излучения в пределах полосы с помощью счётчиков Гейгера-Мюллера. Как известно, различные излучения (потоки заряженных частиц) приходят из космоса. Такие измерения, в частности, проводил Шонтаг. Он сумел исключить космические излучения. Результаты его измерений свидетельствовали о том, что потоки ионизирующего излучения (т. е. излучения, которое способно создавать в воздухе ионы и менять его электропроводность) на полосе и вне неё не отличимы.

Как известно, Земля обладает собственным магнитным полем. В разных местах земной поверхности оно очень неоднородно. Имеются весьма обширные области, где это поле в полтора-два раза выше или ниже нормального среднего значения. Эти области называются магнитными аномалиями (если переводить в точности, то это магнитные "ненормальности"). Кроме таких обширных областей с аномальным магнитным полем имеются и очень небольшие. Естественно задаться вопросом, не связаны ли они каким-либо образом с биопатогенными полосами. Очень соблазнительно было установить такую связь. И учёный А.Вендлер в 1936 году, проделав измерения магнитного поля Земли на биопатогенных полосах, как ему показалось, такую связь установил. Однако вопрос оказался значительно сложнее, поскольку магнитное поле отличается не только в разных местах, но оно изменяется и во времени. Специалисты об этом сказали бы, что оно меняется как в пространстве, так и во времени.

Изменения магнитного поля Земли во времени связаны со временем суток, сезоном и т. п. Это регулярные изменения. Но имеются и нерегулярные изменения, обусловленные активностью Солнца, тем, что к Земле (к её магнитной оболочке) приходят время от времени потоки заряженных частиц и деформируют эту оболочку. Эти нерегулярные изменения магнитного поля Земли были названы магнитными возмущениями (если они не очень большие) или магнитными бурями (если они значительные). А.Вендлер действительно нашёл, что измеренное им магнитное поле на биопатогенной полосе отличалось от поля вне полосы. Но поскольку измерения проводились не строго одновременно, то выводы его оказались ошибочными — различие в величинах поля были обусловлены изменением его во времени. Это показал в том же году Р.Бок. Конечно, имеются полосы, где магнитное поле ниже среднего уровня, как и полосы, где оно выше него. Но нет прямой причинно-следственной связи между величиной магнитного поля Земли в данном месте и местоположением биопатогенной полосы.

Однако постановка вопроса о возможности такой связи усложнялась, а точнее уточнялась исследователями. Возникла мысль, что важна не сама величина магнитного поля на полосе и вне неё, а быстрота его изменения, т. е. перепад магнитного поля. Специалисты его называют градиентом. Так, видные учёные США, работающие в лаборатории водных проблем университета штата Юта, Д.Чедвик и Л.Йенсен провели эксперименты с соблюдением всех строгих правил статистики. В опытах принимали участие 150 человек, которые были отобраны по принципу случайности. В группу испытуемых входили люди разных возрастов, как мужчины, так и женщины. Во-первых, оказалось, что практически все из них оказались хорошими лозоходцами (без всякой предварительной подготовки). Во-вторых, исследователи из результатов опыта сделали вывод, что чаще всего лозоходная реакция проявлялась в тех местах, где имеется перепад величины магнитного поля Земли. Эти исследования проводились в 1971 году.

В том же году наши отечественные авторитеты по проблеме лозоходства Н.Н.Сочеванов и М.Ф.Комин получили результаты, противоречащие этим выводам. Они установили «отсутствие связи кривых биофизического эффекта с кривыми градиента вертикальной составляющей магнитного поля Земли, как и с величиной полного вектора этого поля». Правда, эти опыты были шире по постановке — исследователи искали также связь между положением полос и перепадами силы тяжести. По их утверждению, ими установлено «хорошее совпадение максимумов биофизического эффекта и аномалий градиента силы тяжести».

Но и здесь радоваться рано. На самом деле встречается всё: полосы совпадают как с аномалиями магнитного поля Земли, так и с аномалиями гравитационного поля и с неоднородностями электрического поля. Но такая связь не является правилом. Поэтому, несомненно прав Е.К.Мельников, который на большом экспериментальном материале пришёл к выводу об отсутствии таких связей. Он пишет: «Прямой связи аномалий биофизического эффекта с характерными элементами физический полей (магнитного, электростатического, гравитационного) не устанавливается, хотя отмечается пространственная приуроченность подавляющего количества аномалий биофизического эффекта к зонам повышенной электрической проводимости». Но в этих исследованиях Е.К.Мельников установил, что «наиболее часты совпадения аномалий биофизического эффекта (т. е. биопатогенных полос) с зонами повышенной электрической проводимости». Он считает, что «ещё более часты их совпадения с аномалиями естественного электромагнитного поля интенсивностью 0,2–0,5 мВ, фиксированного на частоте 1250 Гц».

Но и с электромагнитными полями (излучениями) вопрос также не столь прост. Проводились измерения характеристик электромагнитного излучения на разных частотах (гамма-излучение, инфракрасное излучение, радиоволны) в пределах биопатогенных полос и вне их. Определённых, чётких связей между какими-либо излучениями и положением полос установлено не было.

Таким образом, остаётся констатировать, что на сегодняшний день не установлено статистически достоверных связей между свойствами и положением биопатогенных полос и какими-либо внешними физическими полями.

Естественно, что изучались не только эти связи. Весьма подробно исследовалось всё, что происходит в организме человека — лозоходца в момент поворота лозы. Снимали электрокардиограммы, электроэнцефалограммы, миограммы, измеряли изменения в ритмах организма, фиксировали пульс, измеряли температуру и т. д. Такие работы проводились многими исследователями как за рубежом, так и у нас в стране. Использовалась самая совершенная измерительная техника и общепризнанные методики обработки данных. Но характер связи этих показателей с реакцией лозоходца остался неясным. Так что приходится резюмировать, что на путях рационального мышления этот вопрос, видимо, решить не удастся. Необходимо в круг рассматриваемых причин включать и другие, прежде всего, информационное поле Вселенной.

В заключение вопроса об истории лозоходства приведём слова выдающегося немецкого физика-теоретика Макса Планка (1858–1947), которого знает каждый школьник. Он в 1932 году в качестве президента Общества императора Вильгельма сказал следующее: «Вы знаете, что определённые вопросы, такие, как земное излучение и лозоходство сильно волнуют умы людей. К сожалению, открытому обсуждению этих вопросов часто мешают соображения материальной выгоды. Было бы необходимо в рамках Общества императора Вильгельма создать исследовательский институт по этим вопросам, чтобы оздоровить общественную жизнь — это действительно было бы необходимо! — и объяснить вопросы, которые могут быть объяснены только с помощью средств чистой науки. Хватит с нас шарлатанства! Конечно, также и в кругах учёных есть некоторые возражения вообще против подобных вопросов, их рассматривают как ненаучные; но я думаю иначе и хотел бы помочь этим исследованиям. Нельзя исключать ни одну область исследований. И только таким образом можно успокоить народ, который в связи с этими вопросами часто и безответственно будоражат».

Гипотезы

О попытках объяснения происхождения бидпатогенных полос и сути явления лозоходства мы частично рассказали, рассматривая историю лозоходства. Но, тем не менее, имеет смысл рассмотреть этот вопрос подробнее, ведь многие специалисты (как учёные, так и практики) продолжают изучение природы данного явления. Рассмотрим предложенные гипотезы.

Начнём с наименее популярной гипотезы. Её предложил А.П.Дубров в 1974 году. Гипотеза на столько же смелая, сколь и не проверяемая. А.П.Дубров полагает, что человек способен излучать гравитационные волны. Это явление он назвал биогравитацией. Но гравитационные волны пока что не наблюдал никто. Поэтому эту гипотезу практически никто из специалистов не воспринимает всерьёз.

Вторая гипотеза пытается связать явление поворота лозы с радиоактивностью. При этом появляется возможность связать пространственно сетку биопатогенных полос с тектоническими разломами и трещинами. Дело в том, что из трещин в земной коре выделяются радиоактивные газы (в том числе и радон). Радиоактивное излучение генерируется при распаде этих газов. Далее логика авторов гипотезы ясна до предела: человек с лозой в руке ощущает на себе действие радиоактивного излучения и его мышцы срабатывают — лоза поворачивается. Специалисты считают, что в принципе такая реакция человека на радиоактивное излучение возможна, но объяснить ею явление лозоходства как таковое не представляется возможным.

Широко обсуждалась и обсуждается в настоящее время гипотеза французского физика И.Рокара. Он рассматривает лозоходца и лозу как единое целое, некий замкнутый контур (когда лоза находится в руках лозоходца). Далее вспомните школьный учебник физики: если замкнутый контур из материала, проводящего электрический ток, двигать в магнитном поле, то в этом контуре непременно возникнет электрический ток. Чтобы никто в этом не сомневался, при демонстрации этого явления на уроках физики в школе в контур включают электрическую лампочку. Тогда при движении контура в магнитном поле лампочка зажигается. В случае лозоходства контур имеется (это лозоходец с лозой в руках). Имеется и магнитное поле — это магнитное поле самой Земли. Контур, т. е. лозоходец, движется в этом магнитном поле. Если магнитное поле на пути лозоходца неоднородно, то в этих местах должна меняться и величина электрического тока, лозоходца должен «бить» импульс тока. Как результат этого — сокращение мышц, а значит и поворот лозы. Но здесь имеется несколько «но». Во-первых, определять положение, наличие биопатогенных полос можно и без замкнутого контура. Мы уже говорили, что можно это делать с помощью подвеса (маятника) или вообще без каких-либо приспособлений. Во-вторых, возникающий импульс тока очень-очень слабенький и эффективно «бить» он не может. В-третьих, наличие биопатогенной полосы ещё не означает наличие перепада (градиента) магнитного поля Земли. Поэтому гипотеза остаётся гипотезой.

И.Рокар в 1962 году высказал и вторую гипотезу для объяснения явления лозоходства. В этом случае он обращается к явлению ядерного магнитного резонанса. Суть самого явления состоит в следующем. Как известно, каждый атом состоит из ядра и окружающих его орбитальных электронов (электронного облака). Полноценный атом является электрически нейтральным, т. е. его общий, суммарный электрический заряд равен нулю несмотря на то, что ядро заряжено положительно, а электроны — отрицательно. Просто положительный электрический заряд ядра в точности компенсирует, нейтрализует отрицательный электрический заряд электронного облака. Мы сказали «полноценные» атомы потому, что бывают и такие, у которых или часть электронов отсутствует (их называют положительными ионами), или имеются лишние, «прилипшие» электроны (это отрицательные ионы). Мы будем говорить только о нейтральных, полноценных атомах.

Ядерный магнитный резонанс связан со строением ядра. Как известно, ядро любого химического элемента состоит из протонов и нейтронов. Протоны заряжены положительно, у нейтронов электрического заряда нет. Но как у нейтронов, так и у протонов имеются и магнитные заряды. Они представляют собой нечто вроде маленьких, магнитиков. Физики эти магнитики для наглядности представляют в виде быстро вращающихся волчков. Каждый такой магнитик они характеризуют магнитным моментом. Но магнитное поле характеризуется не только величиной, но и направлением. Оно является вектором. Т. е. магнитный момент — вектор. Для того, чтобы ядро было устойчивым, надо, чтобы его суммарный магнитный момент был минимальным, в идеальном случае — равным нулю. Такое положение достигается тем, что частицы в ядре располагаются попарно так, чтобы их магнитные моменты, направленные противоположно друг другу, компенсировали друг друга. Но если общее число частиц не парное, то остаётся одна частица в ядре лишняя (в этом плане). Её магнитный момент остаётся нескомпенсированным. Это и является основой магнитного ядерного резонанса. Это и есть тот магнит в ядре, который при определённых условиях может приходить в резонанс. При каких?

Тут опять же вступает в игру магнитное поле Земли. Любые два магнита обязательно взаимодействуют друг с другом — они притягиваются или отталкиваются. Но поскольку магнит — это вектор (результат двух полюсов каждого без исключения магнита), то один магнит устанавливается в определённом положении относительно другого магнита. Так, магнитная стрелка компаса устанавливается определённым образом относительно магнитного поля Земли. В рассматриваемом нами случае ядерного магнитного резонанса стрелкой компаса служит нескомпенсированный магнитный момент ядра. Он то и разворачивается соответствующим образом. Если меняется это внешнее магнитное поле, то меняется и направление этой магнитной стрелки внутри ядра. В этом и состоит суть резонанса. Но как это может быть связано с лозоходством?

В предыдущей гипотезе на биопатогенную полосу реагировал замкнутый контур, ток в этом контуре. В данном случае лозоходец должен реагировать на полосу именно потому, что он состоит из атомов, а атомы состоят из ядер, у которых имеются магнитные стрелки. А эти магнитные стрелки должны (просто обязаны) реагировать на изменение внешнего магнитного поля, т. е. магнитного поля Земли. Необходимо конкретизировать то, что происходит в этом случае. Прежде всего, магнитные моменты всех ядер не могут точь-в-точь ориентироваться вдоль магнитного поля Земли. Часть ядер не может это сделать, потому что ей мешают другие частицы. Окружающие ядро частицы непременно действуют на ядро и разворачивают его в соответствии с этим действием. Это значит, что под действием окружающих частиц магнитный момент ядра может менять своё направление, он перестаёт быть направленным вдоль внешнего магнитного поля. Специалисты говорят, что происходит переброс магнитного момента в противоположном направлении. Но при изменении этого направления меняется энергия ядра. В новом положении ядро обладало бы избыточной энергией. А это ему запрещено. Поэтому оно эту избыточную энергию (полученную за счёт переброса магнитного момента) излучает. Это обычный способ, которым элементарные частицы освобождаются от избыточной энергии. Если переброс магнитного поля происходит хаотично, случайно, то и излучение, возникающее при этом, носит такой же характер. Но если этот переброс сделать организованным, то и генерируемое при этом излучение будет весьма определённым. Таким организатором может служить второе магнитное поле, изменяющее свою величину и направление по определённому закону. Проще, это должно быть переменное магнитное поле определённой частоты. Если ядра оказываются в этих двух полях (первое поле — это постоянное магнитное поле, которое ориентирует магнитные моменты ядер вдоль своего направления), то они начнут излучать в резонанс с частотой переменного магнитного поля. Как известно, частота излучения определённым образом связана с его энергией. Поэтому частоту переменного магнитного поля выбирают не произвольной, а пропорциональной разнице между двумя энергиями ядра — до переброса магнитного момента и после него. Надо отметить, что излучение ядра направлено перпендикулярно внешнему постоянному магнитному полю.

Как же можно объяснить реакцию лозоходца, исходя из этого явления? Наш организм (а значит и организм лозоходца) состоит из атомов и молекул, у которых имеются ядра. Ядра во внешнем магнитном поле (т. е. магнитном поле Земли) ведут себя так, как это описано выше. Стоит появиться второму магнитному полю, мы превращаемся в излучающее тело, поскольку каждое ядро (а точнее, часть ядер), начнёт излучать потому, что это поле перебросило их магнитный момент. Возможно лозоходец чувствует в своём теле именно эту реакцию и поворачивает бессознательно лозу?

Читатель понял, что раз это только гипотеза, значит она не работает, а точнее, ещё не доказано, что она работает. Действительно, сомнений в том, что она работает в смысле реакции лозоходца, много. Принципиальное сомнение состоит в том, что резонансных колебаний в организме лозоходца может вообще не быть, несмотря на всю выстроенною выше логику. Дело в том, что ядра организма человека не отличаются от ядер окружающей его среды (атмосферы). Там также имеется вода, азот, кислород и т. д. Значит, начнут резонировать не только ядра организма лозоходца, но и всего его окружения, всей атмосферы. Атмосфера поэтому начнёт поглощать электромагнитное излучение той же частоты. Это и погасит резонансный эффект, он станет невозможным. Значит атмосфера как бы создаёт для человека экран в этом смысле. Такой эффект будет реализован в том случае, если внешнее магнитное поле является действительно постоянным. Там, где оно меняется, экрана создаваться не будет.

Рассмотрим подробнее гипотезу, основывающуюся на действии атмосферного электричества. Уже упоминалось, что электрическое поле, электрические свойства среды как-то связаны с полосами. Но не было установлено чётких однозначных зависимостей. Описываемая ниже гипотеза названа авторами гипотезой молний. Она ставит перед собой задачу не просто объяснить природу глобальной сетки биопатогенных полос, которая покрывает весь земной шар. Эту гипотезу предложил Я.Валдманис с коллегами. Суть её, в двух словах, состоит в том, что за всю историю существования Земли, а точнее после того, как появилась первая на Земле молния, под действием молний образовалась глобальная сеть биопатогенных зон. В данном случае полагается, что каждая биопатогенная зона (полоса) действительно связана с "водяной жилой, которая находится под землёй на некоторой глубине. Другими словами, гипотеза предполагает, что образование сетки "водяных жил" связано с атмосферным электричеством. Логика авторов очень интересна и поучительна. По крайней мере, читатель получит ещё один урок, насколько тесно взаимосвязано всё в природе, в окружающем нас мире.

Все мы живём между обкладками огромного конденсатора, которые являются концентрическими сферами. Одна такая обкладка конденсатора — это сфера, расположенная у нас под ногами (на определённой глубине в Земле). Другая обкладка этого конденсатора расположена высоко у нас над головой, в атмосфере. Известно, что обкладки конденсатора должны быть сделаны из материала, способного проводить электрический ток. Поэтому обкладка, которая находится у нас над головой, должна обладать такими свойствами. Как известно, воздух, которым мы дышим, такими свойствами не обладает. Несмотря на то, что в нём содержится определённое количество ионов, он остаётся хорошим изолятором, т. е. электрический ток он не проводит. И это очень хорошо. В противном случае все наши электрические розетки оказались бы закороченными, а все рубильники на промышленных установках оказались бы включёнными. Установки нельзя было бы выключать.

Но на высоте 50 км и выше воздух начинает становиться электропроводящим. Это происходит под действием солнечного излучения. Оно превращает нейтральные (полноценные) атомы и молекулы воздуха (азота, кислорода, водорода, гелия и т. д.) в ионы и электроны. Благодаря этому электропроводность воздуха на этих высотах увеличивается. В атмосфере на этих высотах могут течь (и текут) электрические токи внушительной силы. Эта часть атмосферы называется ионосферой. С таким же успехом её можно было бы назвать электроносферой, поскольку там на каждый ион приходится один электрон.

Таким образом, ионосфера — это область атмосферы, где появляется значительное количество электронов и ионов, изменяющих электрические свойства атмосферы. Так, уже на высоте 50–60 км в одном кубическом сантиметре содержится около ста электрически заряженных частиц. На высоте 100 км их уже около 10 тыс., а на высоте 300 км — более одного миллиона. Ионосфера окружает Землю на всех широтах и долготах, т. е. является действительно сферой. Значит, земная сфера находится внутри сферы ионов и электронов. Между этими сферами и расположен слой атмосферы, в котором формируется погода. Здесь же происходят грозовые разряды. Ежегодно на всём земном шаре происходит примерно 2000 гроз.

Между этими двумя поверхностями (обкладками сферического конденсатора) имеется электрический потенциал, равный 250 киловольт. Именно здесь образуется контур атмосферного электричества. На рис. 43 показан контур атмосферного электричества — схематически (в одной только меридиональной плоскости) изображено одно грозовое облако, олицетворяющее собой все грозы в планетарном масштабе. Жирными стрелками показан электрический ток, создаваемый положительными зарядами. Контур атмосферного электричества работает следующим образом.

Электрический ток течёт вдоль ионосферы (1) весьма легко благодаря высокой её проводимости. В этой связи её можно даже считать эквипотенциальной поверхностью (т. е. поверхностью равного потенциала). Так же хорошо течёт ток в земной поверхности (2) (а точнее, под землёй). Между ионосферой и земной поверхностью электрический ток проходит через плохо проводящую нижнюю атмосферу. Этот электрический контур поддерживается суммой всех гроз в планетарном масштабе.

Эта схема атмосферного электричества хорошо апробирована. Измерения грозовой активности и электрического поля по поясам мирового времени, проведённые над океанами, показали одинаковую степень изменения этих величин. С помощью приборов, установленных на самолётах и аэростатах, был также измерен положительный ток, текущий над грозовой областью. Оказалось, что этот ток достаточной величины действительно движется вверх от вершин грозовых облаков.

Между земной поверхностью и нижней частью грозового облака электрический ток возникает за счёт небольшого количества ионов, имеющихся на этих высотах, и одиночных разрядов и электрических зарядов, которые переносятся сюда осадками и молниями. Правая часть планетарного электрического контура (см. рис. 43), где ток направлен от ионосферы вниз к земной поверхности, реализуется в тех местах на Земле, где наблюдается хорошая погода, т. е. далеко от места образования грозы. Если левая часть контура представляет собой генератор, то правую его часть вполне можно считать нагрузкой (как и в любой электрической цепи), на которой происходит падение электрического потенциала.

Что собой представляет разряд молнии? Это разряд между положительными и отрицательными центрами в облаках, а также между облаком и положительным электрическим зарядом на поверхности Земли. Известно, что если на каком-то удалении от проводящего тела создать электрический заряд одного знака, то в ближайшей к нему части этого тела будет индуцироваться электрический заряд противоположного знака. Поэтому отрицательная часть облака наводит на поверхности Земли положительный электрический заряд. Между этим земным зарядом и отрицательным зарядом в нижней части облака во время молнии и происходит разряд. Вслед за ним наступает момент восстановления положительных зарядов в верхней части облака и отрицательных — в нижней. Он длится около 30 секунд и является следствием движения воздуха в конвективной ячейке.

Под действием огромного потенциала заряженные отрицательно частицы устремляются по направлению к земле, куда их притягивают положительные заряды. На их пути встречаются нейтральные частицы. Происходит их столкновение, после которого нейтральная частица разваливается на две части: одну, заряженную положительно, другую — отрицательно. Образованные осколки с огромной скоростью продолжают движение, вызывая новые и новые «аварии». Происходящее чем-то напоминает лавину. С каждым шагом число заряженных частиц увеличивается и значительная часть воздуха между облаком и землёй ионизируется. И всё это происходит с молниеносной скоростью.

Измерениями установлено, что между конвективными облаками и землёй разность потенциалов составляет в среднем 100-1000 вольт на один сантиметр.

Потенциал между облаком и землёй всегда меньше критической величины. Критическим он становится только вблизи отрицательной части облака. Сюда сразу же устремляются отрицательно заряженные частицы. Так образуется своего рода ионизационный шнур толщиной 20–30 см, который в метеорологии получил довольно странное название — "пилот лидера". Этот шнур быстро (со скоростью 100 км/с и более) движется вниз. Он достигает по длине сотен метров; его длина, видимо, ограничивается величиной заряда в месте начала шнура. Заряд должен быть достаточным для того, чтобы в точке начала шнура возник критический потенциал.

Мы не будем дальше описывать развитие молнии. Читатель, по-видимому, из сказанного понял, что молния не просто экзотическое явление, в какой-то мере случайное. Отнюдь нет. Молния — это одно из главных звеньев в цепи взаимосвязанных явлений в околоземном пространстве. Да собственно, не только в околоземном, но и во внутриземном пространстве. Учёные сейчас говорят и пишут о подземных молниях. Исходя из сказанного, неудивительно, что такое глобальное явление, как молния может быть связано с другим глобальным феноменом — сеткой биопатогенных полос. Как эта связь может осуществляться? Прежде всего, согласно описываемой гипотезе, эта связь является причинно-следственной, а именно — молнии являются причиной возникновения глобальной сетки биопатогенных полос. Так это или не так — сейчас сказать определенно трудно. Гипотеза есть гипотеза. Но она красивая и умная.

Гипотеза базируется на таких фактах. Во-первых, разряд (молния) не заканчивается на поверхности земли, а захватывает всё более и более глубокие слои. Собственно в этом может убедиться каждый, кому удастся наблюдать места, куда ударила молния. Во-вторых, электрический ток на нижней обкладке сферического конденсатора течёт не просто по поверхности земли, а по некоторому слою под землёй, в котором электропроводность повышена. Этот слой, хорошо проводящий электрический ток, является глобальным, он охватывает все широты и долготы. Поскольку вода является очень хорошим проводником электрического тока (просто идеальным), то естественно считать, что указанный проводящий слой есть не что иное как водоупорный слой.

Далее логика рассуждений следующая. Когда-то, около 3,5 миллиардов лет тому назад произошёл на Земле первый удар молнии. Это произошло после того, как образовались первые дождевые облака. Этот удар на земной поверхности пробил некоторый слой Земли и достиг того слоя, где электропроводность достаточно высокая. Ясно, что если этого не произошло при первом ударе, то оно могла (и должно было) произойти при десятом, сотом или же тысячном ударе. Это, в данном случае, не принципиально. Важно то, что это вполне реально.

После этого результативного удара-молнии в это место (углубление) начала поступать вода — хороший проводник электричества. Значит, проводимость слоя при этом увеличилась. В данном месте оказался хороший проводник. Собственно, это и есть молниеотвод, только он не приподнят над поверхностью земли. Любой молниеотвод (так и хочется написать "громоотвод") действует в определённом радиусе вокруг себя. Считается, что этот радиус равен высоте молниеотвода. В нашем случае это не высота, а глубина. В этом радиусе молнии не ударяют. Они могут ударить только за пределами этого радиуса, или на границе окружности этого радиуса. Разумно допустить, что именно так рано или поздно (в запасе у нас есть 3,5 миллиарда лет) это и произошло. В результате образовалось новое углубление, достигающее электропроводящего слоя. Оно удалено от первого на указанный радиус, т. е. на расстояние, равное глубине залегания проводящего слоя. Конечно, это расстояние может быть и больше этого радиуса (т. е. глубины). Естественно далее предположить, что таким путём формировался водоносный слой, поскольку через пробойный канал вода должна была скапливаться над электропроводящим слоем. Набираясь в эти каналы-колодцы вода затем должна была фильтроваться в зависимости от наклона этого слоя. Дальнейший шаг — образование подземных потоков воды. В тех местах, где эти наклоны отсутствовали, т. е. где поверхностные слои были горизонтальными, вполне могла образоваться некая структура подземных вод, поскольку каждый новый пробой молнии (колодец) образовывался на определённом расстоянии (равном глубине залегания проводящего слоя). Конечно, там, где имеются неоднородности как над земной поверхностью, так и под ней, периодической, правильной структуры не получится: естественный неоднородный фон сделает своё дело.

Авторы гипотезы провели кропотливые расчёты того, сколько было всего молний на земном шаре за 3,5 миллиарда лет, сколько их приходилось на единицу площади земной поверхности, как часто происходили молнии и т. д. Полученные таким путём данные укрепили их в мысли, что образование такой системы подземных вод молниями вполне реально. Дадим слова самим авторам:

«Поскольку разрядка атмосферного электричества происходит не в произвольных местах, а в местах расположения молниеотводов, то количество разрядов, приходящихся на один такой молниеотвод, надо увеличить с учётом площади, защищаемой этим молниеотводом. Эта площадь равна примерно квадрату глубины залегания водоносного слоя. Принимая глубину залегания этого слоя равной 15–60 м, легко подсчитать, что в одно место молния ударяла от 0,2 до 3,6 миллионов раз. Таким образом, шаг за шагом, от одного удара молнии до другого, могла формироваться определённая подземная структура молниеотводов (вертикальных "водяных жил"). Эту структуру непрерывно очищают дождевые потоки и очередные удары молний, поддерживая её в постоянной работоспособности". Схематическое изображение образования естественных молниеотводов в толще Земли показано на рис. 44.

Реальная ситуация может отличаться от показанной схемы. Так, например, водоупорный слой может располагаться выше электропроводящего слоя. Возможен и другой вариант, при котором имеется несколько водоносных слоёв над электропроводящим слоем. В последнем случае разряд молнии сделает колодец через все водоносные слои. Тем самым он их соединит — они станут сообщающимися сосудами и вода между ними соответствующим образом перераспределится. Каналы разрядки могут также разветвиться, как это показано на рис. 45.

При этом события будут развиваться в следующем порядке. Вначале распространение разряда будет происходить по вертикальному каналу, это будет происходить до первого водоупорного слоя. Далее часть заряда может пойти горизонтально (вдоль слоя) вплоть до последних вертикальных каналов-колодцев. Таким путём вертикальные разрядные каналы окажутся связанными друг с другом через горизонтальные водоносные слои. Тут уже налицо своеобразная сетка "водяных жил". В литературе действительно сообщалось, что специалисты обнаружили материальные доказательства существования подземной молнии (разряда). Так, внутри каменных масс были обнаружены тонкие прожилки оплавлений.

Как наземные постройки меняют описанную схему? Если электропроводящий слой располагается глубоко, то это влияние несущественно. Оно скажется только на путях разрядов вблизи поверхности земли. Глубже разряды могут проходить теми же путями, что и до возведения построек. Из-за нехватки места мы не рассматриваем все гипотезы, предложенные для объяснения лозоходста, хотя, честно говоря, большинство гипотез интересны сами по себе, своей логикой, своим особым видением взаимосвязи явлений, своей оригинальностью. Любая умная гипотеза как будто освещает явление особым освещением.

О полях магнитном, электрическом, гравитационном говорилось немало. Имеет смысл рассмотреть гипотезы, по которым явление лозоходства связано с колебаниями в околоземном пространстве. Речь пойдёт не просто о колебаниях, а о резонансных колебаниях. Смысл их состоит в следующем. Каждая волна (какова бы не была её физическая природа) характеризуется определённой длиной. О длине радиоволн вам говорят радиодикторы с тем, чтобы вы могли подключить ваш радиоприёмник к определённой конкретной радиостанции. Если любая волна распространяется в свободном безграничном пространстве, то от длины волны мало что зависит. Если пространство не свободное, а содержит некое вещество, то волны с разной длиной в этом овеществлённом пространстве будут распространяться с разными скоростями. Поэтому если из одного и того же места начнут распространяться волны с разными длинами волн, то в другое место все они придут в разные моменты времени. Если эти волны вместе составляли единый, определённый радиоимпульс, то по пути следования этот импульс расползётся и придёт к точке приёма в другом виде, имея другую форму. Это можно сравнить с группой спортсменов-бегунов, которые на старте представляют собой весьма компактную группу, а на финише эта группа очень даже растянута, ведь все они бежали с разными скоростями. Это явление (в случае волн) называется дисперсией, т. е. разбросом. Если вы хотите понять, как устроен окружающий вас мир по существу, то вам придётся мало-помалу изучать все свойства волн. О некоторых из них мы говорили в первой и второй книгах данной серии. Но окружающий нас мир (весь Мир, вся Вселенная) имеет волновую структуру.

Только благодаря этому информация обо всём существует одновременно в каждой точке Вселенной. Только волны, охватывающие одновременно всю Вселенную, могут это обеспечить. Истинное объяснение лозоходства также надо искать на этих путях, не ограничиваясь грубыми материальными явлениями (т. е. не следует рассматривать явление лозоходства в отрыве от информационного поля Вселенной). Об этом мы ещё скажем особо, а сейчас рассмотрим дальше волновые гипотезы, предложенные для объяснения лозоходства.

Распространяясь в овеществлённом ограниченном пространстве, волна не только меняет свою скорость (это зависит от её длины и физических свойств пространства), но и чувствует наличие границ у этого пространства. Это можно понять, проделав несложные эксперименты с хорошо видимой волной, которую создаёт верёвка, один конец которой закреплён, а второй конец приводится в движение вверх-вниз (верёвка расположена горизонтально). Осуществляя такие движения, вы скоро увидите, что верёвка образует некую стоячую волну. Если вы будете удлинять верёвку (один её конец всё время закреплён), длина волны будет меняться. Значит длина волны как-то зависит от удаления границы. А если граница не одна? Если пространство замкнуто и куда ни глянь — везде граница, что тогда? В таком ограниченном пространстве волны с разными длинами будут чувствовать себя по-разному: одни будут распространяться (и сохраняться) хорошо, а другим будет плохо — они будут затухать. Волна же — это колебание, поэтому можно говорить о затухании волн.

Мы уже говорили, что пространство, в котором все мы живём, является сферическим конденсатором. Он образован двумя сферами, имеющими общий центр. Поверхность каждой сферы должна быть высокопроводящей, как и в любом конденсаторе. Поэтому малая сфера (внутренняя) — это земная поверхность, а точнее высокопроводящий слой на определённой глубине. Большая проводящая сфера — это ионосфера. Специалисты такие замкнутые формы называют резонаторами, поскольку в них только волны определённой длины распространяются хорошо — резонируют. Волны других длин в таких замкнутых объёмах затухают. Приведённые рассуждения справедливы для любых волн. Но в каждом случае границами должны быть такие поверхности, которые эти волны отражают. В случае электромагнитных волн (радиоволны также являются электромагнитными волнами) отражающие поверхности должны быть высокопроводящими электрический ток. Если вы рассматриваете звуковые волны (колебания нейтрального воздуха), то ищите те границы, от которых эти волны отражаются. Поэтому для звуковых волн резонатор вокруг Земли имеет другие границы. Верхней границей служит не ионосфера, а определённые слои в атмосфере с резким изменением температуры, от которых и происходит отражение звуковых волн. Поэтому для каждого вида волн имеются свои резонаторы (в одном и том же физическом пространстве).

Одна из гипотез, выдвинутая для объяснения лозоходства, как раз и основывается на свойствах резонатора Земля — ионосфера. Размеры этого резонатора хорошо известны. Поэтому нетрудно определить, какие волны в этом резонаторе будут чувствовать себя хорошо. Это волны с длинами от 7,5 тыс. до 60 тыс. километров. Длина такой волны определяется длиной пути волны вокруг земного шара, который равен примерно 40 млн. километров. Другой размер резонатора Земля — ионосфера — это расстояние от земли до ионосферы по направлению радиуса. Оно составляет 60-100 километров. Поэтому резонатор проявляет себя и в килогерцовом диапазоне. В данном случае мы говорим не о длине волны, а о её частоте. Связь между ними простая. Если скорость распространения волны известна (например, для электромагнитных волн, в том числе и радиоволн, она равна 300 тыс. километров в секунду), то частота (в герцах) равна этой скорости, поделённой на длину волны. Длинами волн, о которых говорилось выше (7560 км и 60 000 км) соответствуют частоты 40 и 5 Гц (Герц). Частота в один Герц соответствует одному колебанию в одну секунду. Килогерц — тысяча колебаний в секунду.

Можно рассчитать, что кроме частот 5 и 40 Гц резонатор Земля — ионосфера имеет и резонансные частоты 7; 8; 14,1; 20,3; 26,4 Гц. Последние связаны с радиальными размерами резонатора. Всё это следует из расчётов. Но оказывается это хорошо подтверждается и измерениями. Такие измерения показывают, что в разных местах, удалённых даже на расстояние 4000 км, характеристики электромагнитной волны (горизонтальная составляющая магнитного моля) изменяются строго одновременно, т. е. синхронно. Что это за электромагнитные волны, откуда они там имеются? Эти волны непрерывно генерируют молнии. Точно так же генерируются (возбуждаются) радиоволны электрическими токами, текущими по радиопередающей антенне.

Указанные электромагнитные волны (низких частот) проникают и вглубь земли. Регистрируя их после прохождения слоя земли, специалисты делают выводы о свойствах этого слоя, т. е. о верхних слоях Земли. Поскольку эти волны окутывают всю Землю, то хочется их как-то связать с сеткой биопатогенных полос, которая также является глобальной. Проще всего было бы связать стоячие волны этих частот с полосами этой сетки. Но электромагнитные волны на этих частотах стоячих волн не образуют. Но, несмотря на это, нельзя исключить, что эти волны преобразуются в другие (например, в акустические), которые могут образовать глобальную структуру стоячих волн. При преобразовании одних волн в другие может меняться не только их физическая природа, но и длина волны (частота). Установлено, что акустические волны преобразуются также в электромагнитные. Любопытно, что это зависит от того, какой величины постоянное электрическое поле имеется. Например, акустические волны имеют частоту вдвое больше электромагнитных, которые их породили, в том случае, если внешнее постоянное электрическое поле намного меньше переменного электрического колебания. Если постоянное поле большое, то частота образованных акустических волн такая же, как и их родителей — электрических колебаний. Если внешнее электрическое поле изменяет своё направление на противоположное, то рождающиеся акустические волны вначале находятся в замешательстве (они просто представляют собой "шум"), затем, через 1–3 минуты становятся периодическими. Их фаза относительно электрических колебаний (что их порождают) меняется на 180°.

Нас интересуют все эти свойства прежде всего потому, что мы ищем причину образования биопатогенных полос. Поэтому для нас интересна связь этих колебаний с водой. Установлено, что на преобразование волн влияет температура и влажность вещества. Таким образом, роль воды велика.

В конденсаторе Земля — ионосфера происходит следующее. Электрические колебания проникают в верхние слои атмосферы и возбуждают там акустические колебания. Это происходит в присутствии постоянного электрического поля, которое там всегда имеется. Но это постоянное атмосферное электричество направлено по разному (а точнее, противоположно) в облачную и ясную погоду. Но ясная погода имеет место в одних местах, а облачная в других. Значит, возбуждение акустических волн в этих местах (и на границах между ними) будет разным, т. е. будут возбуждаться акустические волны с разными частотами и фазами. При этом могут образоваться стоячие акустические волны, поскольку поверхностный слой земли чаще всего состоит из горизонтальных подслоёв с различающимися электрическими свойствами. Специалисты рассчитали, что частоты таких стоячих акустических волн будут находиться в диапазоне нескольких десятков Герц. Это значит, что в земле длина волны составит около 100 м (при частоте 20 Герц). Авторы гипотезы полагают, что биопатогенные полосы могли бы быть следствием этого явления. Дело в том, что если имеются волны одной длины, то там же присутствуют и волны с длинами волн, которые кратны основной длине волны. Это гармоники, как принято их называть.

Но на этом логическое построение не кончается. Прослеживается далее связь с "водяными жилами". Система стоячих акустических волн возникает в результате взаимодействия непосредственной волны с волнами, которые отражаются от горизонтальных подслоёв подземного слоя, а также от самой поверхности Земли. Эти горизонтальные подслои имеют различные акустические характеристики — их плотность различается, поэтому и скорость распространения звука в них различная. Поэтому акустические волны их «чувствуют». Установлено, что глубина такого звукоотражающего слоя равна длине волны (расстоянию между двумя соседними пучностями волны). Но может быть самым существенным звеном в этой логической цепочке является тот факт, что накопление подземной воды происходит как раз на этих звуко-отражающих слоях.

Имеет смысл прояснить, что собой представляют электрические колебания. Каждому школьнику известен пьезоэлектрический эффект, когда электрические заряды появляются на поверхности образца потому, что мы этот образец сжимаем, деформируем. Кстати, это используется в звукоснимателе. Такой же по своей природе эффект наблюдают сейсмологи. Преобразование акустических волн в электромагнитные они называют прямым сейсмоэлектрическим эффектом. Преобразование же электромагнитных колебаний в акустические называют обратным сейсмоэлектрическим эффектом. Так вот, сжимать, деформировать «образец» могут силы, связанные с притяжением Солнца и Луны. Под действием этих сил происходят приливы в морях, океанах, заливах, а также в атмосфере. Эти силы сжимают и твёрдые породы в земной коре. В результате возбуждаются акустические (звуковые) колебания. Ясно, что это явление глобальное: в одном полушарии силы направлены к Земле, а во втором — от неё. Но действие этих сил охватывает всю Землю. Возбуждаемые таким путём акустические волны преобразуются в электрические. Это и есть переменное электрическое поле. Возникает вполне логичный вопрос — не оказывают ли влияния на акустические волны и другие предметы и вещества, в которых скорость распространения звука отличная. Конечно, влияют. Влияют все предметы, в том числе и живые существа (даже человек-лозоходец). Структуру стоячих волн меняет всё, в том числе и он. Так возможно, в этом и всё дело? Возможно лозоходец и воспринимает эти изменения в структуре акустического и электромагнитного поля. Но как? Такие вопросы задают авторы гипотезы.

Если уж речь идёт об акустических колебаниях, надо сказать, что они возбуждаются самыми различными путями. Это и влияние ветра, дождя, это и волнения водных поверхностей, колебания зданий, движения поездов, автомашин, пароходов, качания деревьев и многое другое. Но возникающие при этом акустические колебания являются случайными, беспорядочными, хаотичными (во времени и по пространству). Ясно, что какую-либо упорядоченную глобальную структуру они создать не могут. Но они могут создавать некие местные, локальные структуры. Например, это может происходить в тех местах, где имеются отражающие границы (слои). Это происходит и в том случае, если источник колебаний имеет неизменную форму (здания, берег моря или реки, край леса и т. п.). В этом случае акустические колебания образуют чётко выраженный волновой фронт. Этот волновой фронт может многократно отражаться от поверхности Земли и описанных нами ранее водоупорных слоёв. Так структура стоячих акустических волн может создаться. Ясно, что она не будет глобальной, охватывающей всю Землю. Она ограничена местом, в котором находится источник первичных акустических волн.

Мы говорим об акустических волнах с длинами волн в единицы и десятки Герц. Эти колебания очень сильно действуют на живые организмы. Так, установлено, что воспринимать инфразвук частотой 8-18 Гц способны многие животные. Это и собаки, кошки, медузы и др. Хотя у человека пока не найдены органы приёма этих колебаний, они несомненно, на него действуют. В этом нет сомнений. Так, ритмы человека (альфа, бета) находятся в диапазоне инфракрасных частот (8-16 и 16–30 Гц, соответственно). Имеется и ритм в диапазоне 4–8 Гц. Некоторые исследователи отмечают, что при повороте лозы у лозоходца изменяется его альфа-ритм. Возможно, не надо искать специальный орган у человека, на который действуют низкочастотные колебания. Они ведь могут действовать сразу на все клетки организма и вызывать сокращение мышц.

Среди многих гипотез, предложенных для объяснения возникновения биопатогенных полос, имеется и такая, которая связывает эти полосы с конвективными движениями вещества в недрах Земли. Известно, что Земля состоит из жидкого ядра, окружённого мантией. Сверху на мантию одета кора. Толщина коры составляет от 10 до 70 км, а мантии — от 70 до 2900 км. Вещество ядра имеет температуру около 4000 °C. Но температура постепенно понижается по мере приближения к земной мантии. Поэтому имеется поток тепла от более горячей части ядра к менее горячей. Тепло переносится движением неравномерно нагретого жидкого вещества. Это движение называют тепловой конвекцией. Она имеет определённую структуру. Кстати, подобные процессы происходят и в конвективной зоне Солнца. Но за ней можно наблюдать (за верхней её частью). Эти наблюдения убеждают, что определённая структура у конвективного движения действительно имеется.

Что касается конвективных движений в мантии Земли, то они (гипотетически) выглядят так. Имеется около 20 зон, каждая из которых охватывает пространство в несколько сот километров. По этим зонам более горячее вещество движется вверх (типичное кипение). На глубине около 100 км этот поток растекается в виде веера. Конечно, этот процесс медленный: вещество продвигается со скоростью не более одного сантиметра в год. В пространстве между этими зонами вещество движется вниз. Это и понятно. Горячее вещество выносит тепло вверх (в более холодную зону), а охлаждённое здесь вещество опускается вниз — в более горячую зону. Так и происходит выравнивание температуры путём теплового движения (конвекции) вещества. Таким образом, существуют ячейки (полагается, что их имеется 20, но это не обязательно), в которых вещество движется по замкнутым коридорам. Это своего рода конвективные вихри. Полагают, что повышенная вулканическая активность, процессы горообразования и повышенная вероятность землетрясений происходит именно над местами, куда снизу подходят горячие потоки вещества мантии.

Что же происходит в земной коре? Здесь вещество не может двигаться как жидкость. Вещество земной коры является пористым. Оно пропитано жидкостями (прежде всего водой). Жидкость здесь также приходит в движение. Возникают (и меняются) электрические поля. А далее нетрудно показать, что они могут вызвать образование биопатогенных полос.

Всё это гипотезы и только гипотезы. Задумываются специалисты и над тем, нельзя ли объяснить эффект лозоходства взаимодействием некоего "возмущающего объекта" с оператором посредством лозы. Это воздействие может быть, как считают, прямым, непосредственным, а точнее оно может осуществляться посредством зарядов, акустических колебаний, электромагнитах волн или даже диффузией вещества. Но как это воздействие установить? Проводились различные опыты, в которых лозоходца, грубо говоря, электризовали. Электризовалась и лоза. Определялось время релаксации, делалась попытка выяснить, не являются ли электрические заряды возбудителями реакции лозоходца. Оказалось, что доказать это трудно, точнее невозможно. Такая же неудача постигла исследователей и при попытке установить положительную роль магнитного поля, акустических волн и т. д. Но всё это пока что не раскрыло суть лозоходства, его истинную природу.

Г.Г.Архангельский на семинаре по биопатогенным зонам в Москве (1990 год) доложил следующую гипотезу происхождения биопатогенных зон:

«Биопатогенные зоны представляют собой проекции излучений внутренних напряжений кристаллической оболочки Земли на поверхности Земли.»

Сам автор гипотезы так описал рождение самой идеи:

«Идея рабочей гипотезы, объясняющей природу биопатогенных зон, возникла совершенно неожиданно в 1982 году в связи с появившимся у меня опытом контроля напряжённого состояния несущих конструкций зданий и сварных металлоконструкций машин. Особый интерес представляло измерение механических напряжений в зоне сварных швов. Создавалось впечатление, что поле остаточных напряжений излучается в пространство и может быть зафиксировано на значительном удалении. Через некоторое время мне удалось успешно осуществить опыт дистанционного контроля напряжений в элементах подвески Крымского моста в Москве. В дальнейшем оказалось, что можно померить напряжения в продольных балках передней кромки крыла летящего мимо самолёта на большой высоте.»

Далее логика рассуждений выглядит так. В крупных кристаллах также имеются механические напряжения. Ядро Земли является крупным кристаллом. Напряжения крупных кристаллов, как и других конструкций можно измерять на большом расстоянии. Значит, на поверхности Земли можно определить те места, где эти напряжения максимальны. Это и было сделано Г.Г.Архангельским. О результатах таких измерений он сообщил следующее:

«Используя такого рода представление с помощью Г-образной рамки я проконтролировал изменение поля внутренних напряжений кристаллической оболочки ядра Земли в меридиональном направлении. Мне открылось в высшей степени любопытная картина периодических изменений знака механических напряжений и чередующихся участков постоянных по величине напряжений одного знака. Последующий переход в том же направлении с изменением настройки на контроль биопатогенных зон показал, что биопатогенной зоне соответствует участок однократного или периодического изменения знака поля напряжений. Таким образом, оказалось, что биопатогенной зоне (БПЗ) соответствует периодическая структура изменений знака внутренних механических напряжений кристаллической оболочки Земли. В дальнейшем оказалось более удобным определять границы биопатогенных зон путём контроля полей механических напряжений.»

Полученное изменение поля внутренних механических напряжений кристаллической оболочки ядра Земли на пути подхода к зоне и в самой зоне показано на рис. 46. Показан вертикальный разрез вдоль трассы, где проводились измерения. Это схема, а не результат одного конкретного измерения. Как уже говорилось, наиболее опасными для здоровья людей (и животных) являются участки, где пересекаются полосы меридиональные с полосами — параллелями.

Г.Г.Архангельский (подобно другим исследователям) обследовал и места, в которых расположены наиболее старые храмы. Все исследователи — лозоходцы приходят в результате своих измерений к одинаковым выводам: наиболее старые храмы располагаются вне широких биопатогенных полос и вне узлов, т. е. мест пересечения полос. Конечно, это не случайно. В те времена хорошо учитывали прохождение полос при строительстве. Только в наше время практически невозможно убедить в необходимости такого учёта ни городские власти, ни архитекторов, ни строителей. Потребуется ещё немало времени для того, чтобы все эти люди смогли реально воспринимать окружающие их реалии. Кстати, специалисты-лозоходцы (в том числе и Г.Г.Архангельский) показали, что и в старинных сельских районах дома старой постройки располагаются, как правило, на безопасном удалении от биопатогенных зон.

Необходимо уточнить: архитекторы в те времена выбирали место для храма не просто вне биопатогенной полосы, а строили храм в тех местах, где приток космической энергии максимален. Как это делалось? Вряд ли у них была теория, записанная в виде математических символов. Они (а точнее, сенситивы, экстрасенсы) определяли эти места путём измерений. По гипотезе Г.Г.Архангельского эти благоприятные для человека места на поверхности Земли совпадают с местами, где внутренние механические напряжения кристаллического ядра Земли являются растягивающими. Ведь такая конструкция, как кристалл, испытывает на себе как сжимающие напряжения, так и растягивающие напряжения. Места на поверхности Земли, которые соответствуют сжимающим напряжениям соответствуют зонам положительного энергетического поля Земли. Как видите, термины «положительный» и «отрицательный» выбраны очень неудачно. Если бы их выбирали с учётом воздействия этих мест на биосистемы (на человека), то лучше было бы назвать отрицательными те места, где это действие отрицательно. Но дело сделано. Термины менять трудно, практически невозможно. Поэтому запомним, что на местах, соответствующих сжимающим внутренним механическим напряжениям, где энергетическое поле на поверхности Земли отрицательное (потоки космической энергии здесь меньше, чем надо для нормального функционирования организма человека), человек чувствует себя плохо. Находясь длительное время в этих местах (зонах), человек подвергает себя риску заболеть. Отсюда ясно, что на местах, которые соответствуют растягивающим внутренним напряжениям, т. е. где потоки энергии (а точнее, энергии и информации) из космоса максимальны, человеку хорошо. Так вот: старые храмы построены именно в таких местах. Любопытно, что на Руси православные храмы строили в тех местах, где до этого находились места сборов (капища) язычников. Они (язычники) выбирали места своих сборов также не случайно. Некоторые специалисты-историки склонны объяснять это чистой политикой: дескать, христиане специально занимали места язычников, чтобы их потеснить. Но суть дела тут глубже: и тем и другим надо было решать одни и те же задачи. Для этого и тем и другим надо было собрать людей в наиболее благоприятное для этого место (где информационно-энергетические потоки были максимальны).

Согласно гипотезе Г.Г.Архангельского совпадение "водяных жил" с биопатогенными зонами объясняется естественным путём:

«Излучения энергетического поля Земли в биопатогенных зонах оказывает разупрочняющее (т. е. разрушающее) влияние на грунты. Поэтому оно является причиной повышенной трещиноватости скальных пород, что влечёт за собой возникновение "водяных жил" и развитие карстовых явлений.» Когда читаешь слова специалистов, вроде «разупрочняющее» или «трещиноватости», то хочется воскликнуть: "О, великий, бедный русский язык!".

Предложенная гипотеза всем хороша, но объяснить все наблюдаемые факты не может. Она не может объяснить главного: как можно экранироваться от этого излучения или как можно сместить места этого излучения, если они так жёстко привязаны к кристаллической решётке ядра Земли. Конечно, Г.Г.Архангельский находит выход из этого казалось бы безвыходного положения. Он считает, что «сообщения о возможности экранировки или о смещении границ биопатогенных зон посредством вспомогательных приспособлений вероятно являются следствием самогипноза или начальной логической самоустановки оператора биолокации». Но это уже слишком. Если мы этому поверим, то придётся выбросить весь текст книги, кроме гипотезы Г.Г.Архангельского. Если так, то зачем мы приводим здесь эту гипотезу? Приводим потому, что она очень интересна. Думающему человеку, хочет он того или нет, будут приходить в голову различные возможные объяснения того, что ещё никто не смог объяснить. Так не лучше ли познакомить его с подобными мыслями, предложениями, догадками других? Это естественно. Поэтому мы и приводим многие гипотезы (хотя и не все). Повторяем, что гипотеза Г.Г.Архангельского в своей основе очень интересная и её стоит разрабатывать. Не исключено, что её возможности (в смысле объяснения биопатогенных полос) удастся расширить.

Заключение

В настоящее время во многих странах ведётся изучение биопатогенных зон. Это обусловлено не только чисто научным интересом к проблеме, но, прежде всего, практическими задачами — важно защитить людей от риска заболеваний. Как пример, можно привести такие работы в Австрии. Пединститут Зальцбурга финансирует работы известного лозоходца Кэт Бахлер. Её книга "Опыт лозоходца" переиздавалась девять раз. Она обследовала условия проживания многих тысяч людей в разных странах и очень многим реально помогла, сняв их с биопатогенных полос. Особый интерес у исследователя к детям, поэтому её работу и финансирует пединститут.

Аналогичные работы ведутся в США, ФРГ, Японии, Бельгии, а также в других странах. Так, в США действует национальная ассоциация лозоискателей со штабом в штате Вермонт. Практически при всех крупнейших университетах США имеются свои ассоциации, работают курсы по подготовке операторов, издаётся периодический журнал, регулярно проводятся конференции.

Сообщалось, что министерство исследований и технологии ФРГ выделило значительное финансирование на программу по изучению биопатогенных зон, которая проводится с целью борьбы с раковыми заболеваниями. Работы проводят квалифицированные специалисты как ФРГ, так и других стран. Доктор Хартман (мы говорили о сетке полос Хартмана) в ФРГ возглавляет общество гелиобиологии, которое занимается проблемой биопатогенных зон. Большую популярность приобрела книга Хартмана "Заболевания как место расположения".

У нас в стране много лет работает Межведомственная комиссия по биолокации при Научно-техническом обществе им. А.С.Попова. Комиссия имеет несколько региональных центров: в Москве, Санкт-Петербурге, Томске.

В Санкт-Петербурге создана Межрегиональная ассоциация лозоходцев во главе с В.Н.Сочевановым.

Специалисты считают, что сейчас наиболее актуален медицинский аспект данной проблемы. Совершенно очевидно, что биопатогенные полосы являются очень важным экологическим фактором, отрицательно влияющим на здоровье людей. Поэтому, в первую очередь проводятся работы по устранению (смещению или нейтрализации) биопатогенных полос. Это надо делать как в жилых, так и в производственных помещениях. Необходимо в ближайшее время провести паспортизацию всех городов и населённых пунктов, при этом наряду с другими экологическими факторами паспорт должен содержать информацию о положении биопатогенных полос. Это очень важно для правильного принятия решений по многим вопросам, касающимся жизни населения.

Чтобы всё это сделать, необходимо изменить отношение к этой проблеме, и прежде всего тех, кто решает вопросы финансирования этих работ. В настоящее время за неведение этих работников все мы слишком дорого платим, и прежде всего своим здоровьем.

Литература

Агрикола Г.О. О горном деле и металлургии, в двенадцати книгах.: М., Изд-во АН СССР, 1962.

Бахиров А.Г. Геологические возможности биофизического метода. В кн.: Сборник докладов конференции по исследованию психотроники. Т.1., Прага, 1973.

Бахиров А.Г., Малахов А.А., Матвеев B.C., Сочеванов Н.Н. Да! Биофизический метод существует! Геология рудных месторождений, 1976, № 4.

Блауманг М. Почему вращается рогулька? Наука и техника, 1975, № 1.

Башаринов А.Е., Гуревич А.С., Егоров С.Т. Радиоизлучение Земли как планеты.: М., Наука, 1974. Бондарев Б.В. Биофизический эффект и его применение при поисках полезных ископаемых. Научные труды Ташкентского ГосУн-та, 1970, вып. 372.

Валдманис Я.Я., Долацич Я.А., Калнинь Т.К. Лозоходство — вековая загадка. Рига, Зинатне, 1979.

Вейник А.И. Теоретические и экспериментальные основы нетрадиционных источников энергии. Доклад на научно-технической сессии ОН ЭНИН по проблеме энергетической инверсии. Москва, 1 июня 1968 года. Машинописный текст.

Вейник А.И. Термодинамика. Минск, Высшая школа, 1968.

Вейник А.И. Термодинамическая пара. Минск, Наука и техника, 1973.

Гребенников B.C. О физико-биологических свойствах гнездовий пчёл-опылителей. — Сибирский вестник сельскохозяйственной науки, 1984, № 3.

Гребенников B.C. Секрет гнездовий одиночных пчёл. Пчеловодство, 1984, № 12.

Гребенников B.C. — Техника молодёжи, 1984, № 6.

Гребенников B.C. Геометрия пустоты. — Изобретатель и рационализатор, 1985, № 5.

Гуськов В.А. Волшебный (рудоискательный) жезл. Юный инженер, 1915, № 6.

Дубров А.П. Человек и гравитация. — Техника и наука, 1974, № 5.

Ефремов А.Н. "Указатель воды" и его применение к отысканию источников подземных вод. Железнодорожное дело, 1913, № 3–4.

Евсеев Е. Эти активированные жидкости. — Техника и наука, 1982, № 11–12.

Зелепухин В.Д., Зелепухин И.Д. Ключ к живой воде. Кайнер, Алма-ата, 1980.

Инюшин В.М. Луч лазера и урожай. Алма-Ата, 1981.

Кашкаров Н.А. Обнаружение подземных вод по изменениям, вызываемым ими в атмосфере. ("Водоискательная палочка") Инженер, 1916, т. 36, № 1.

Классен В.И. Омагничевание водных систем. М. 1983.

Литинецкий И.Б. На пути к бионике.: М., Просвещение, 1972.

Ломоносов М.В. О рудоискательных вилках. В кн.: Первые основания металлургии или рудных дел. — 1763.

Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений Т.5.: М.-Л. Изд-во АН СССР, 1954.

Львов А.В. Поиски и испытания водоисточников водоснабжения на западной части Амурской железной дороги в условиях «вечной» мерзлоты почвы, Иркутск, Типо-литография П.И.Макушина и В.М.Посохина, 1916.

Маже А. Как находить источники и руду с помощью ореховой или металлической палочки и разных научных приборов. Киев. Издание книгоиздательства по магнетизму З.С.Бисскаго, 1913.

Малахов А.А. С лозой за полезными ископаемыми. Вопросы и ответы, 1973, № 8.

Матвеев B.C. О биофизическом методе в геологии. Изв. АН КазССР, сер. геологическая, 1967, № 3.

Медицинский оккультизм. Парамедицина. Под ред. О.Прокопа.: М., Медицина, 1971.

Марченко И.О. Биополе лесных экосистем.: М., 1983.

Мельников Е.К. Некоторые результаты применения аэробиофизической съёмки при геолого-поисковых работах. В кн.: Тезисы докладов второго научно-технического семинара по БФЭ.: М., 1971.

Мельников Е.К. Сравнение эффективности БФЭ и методов структурной геофизики при геологическом картрировании и поисках эндрогенного оруднения. В кн.: Тезисы докладов второго научно-технического семинара по БФЭ.: М., 1971.

Мизун Ю.Г. Опасность в вашем доме. М., 1992.

Монвиж-Монтвид А. Водоискание. Простой способ нахождения источников подземных вод и определения приблизительной глубины их залегания. Одесса, 1910.

Мориш Ю.И., Туробов Б.В. Лозоходство без мистики. Природа, 1986, № 11.

Мухачёв В.И. Живая вода, М.: Наука, 1975.

Ростовцев В.Н. Подземные воды. Руководство к отысканию их. СПб, 1914.

Соловьёв С.С. Особое излучение микроантенн и геометрических тел. Машинописный текст.

Соловьёв С.С. Перемещение сетки Карри. Машинописный текст.

Соловьёв С.С. Биообъекты на сетке Карри. Машинописный текст.

Симонов Е.В., Тареев Б.М. Проблема "волшебной палочки". — Электричество, 1944, № 1–2.

Сочеванов Н.Н. Новые данные о биофизическом эффекте и особенностях биофизических полей. В кн.: Тезисы докладов второго научно-технического семинара по биофизическому эффекту. М., 1971.

Сочеванов Н.Н. Некоторые особенности проявления биофизического эффекта. В кн.: Сборник докладов конференции по исследованию психотроники. Т. 1. Прага, 1973.

Сочеванов Н.Н., Комин М.Ф. Результаты применения биофизического метода при глубинных поисках рудных месторождений. В кн.: Тезисы докладов второго научно-технического семинара по БФЭ. М., 1971.

Сочеванов Н.Н., Матвеев B.C. Биофизический метод в геологических исследованиях. Геология рудных месторождений. 1974, т. 16, № 5.

Сочеванов Н.Н., Матвеев B.C. Электромагнитные поля как причина возникновения биофизического эффекта. В кн.: Физико-математические и биологические проблемы действия электромагнитных полей и ионизации воздуха. Т. 2. М., Наука, 1975.

Тезисы докладов второго научно-технического семинара по биофизическому эффекту, г. Москва, март,1971 года, М., 1971.

Франтов Г.С. К вопросу о лозоискательстве. В кн.: Расчёт и измерение информационных параметров электромагнитных полей. Киев, Наукова думка, 1967.

Франциус Г. Способы нахождения подпочвенной воды. Мои наблюдения с указателем. СПб, 1910.

Шмидт Г.Н. О возможностях поисков рудных месторождений так называемым биофизическим методом. Зап. Забайкальск. фил. географ, общества СССР, вып. 14. Геологическая эффективность геофизических исследований в Забайкалье, 1972, вып. 1.

Шмидт Н.Г., Блох И.М., Горелов Д.А. О применении биофизического метода при поисках. Разведка и охрана недр. 1974, № 9.

Шмидт Н.Г., Еремеев А.Н., Соловьёв А.П. Существует ли биофизический метод поисков рудных месторождений? Геология рудных месторождений, 1975, № 5.

Примечания

1

Сейчас возвращено старое название — Ворбъёвы горы. (ред.)

2

Чакр в человеческом теле около 280. Те семь чакр, о которых постоянно пишут в литературе, самые крупные, их легко видят сенситивы. Остальные чакры гораздо меньше и их трудно разглядеть, но можно. (ред.)

3

Очередная ошибка. Чакра переводится с санскрита как колесо. (ред.)

Content

МИЗУН Юрий Гаврилович
"БИОПАТОГЕННЫЕ ЗОНЫ — УГРОЗА ЗАБОЛЕВАНИЯ"

Введение

Индикаторы

Сетка биопатогенных полос

Излучение человека

Определение энергетики человека

Активация веществ

Роль формы в излучении

Точечные излучатели

Отражение излучения

Правило пользования индикатором (лозой)

Не теряйте ногти и волосы

Смещение и нейтрализация биопатогенных полос

Информационный канал

Сетки зодиакального излучения

"Ёж" А.И.Вейника

Одежда и излучение

Биопатогенные полосы, растения и животные

Зоны, положительно влияющие на человека

Биопатогенные зоны — экологический фактор

Биопатогенные полосы и здоровье

Поиск подземной воды лозой

История лозоходства

Гипотезы

Заключение

Литература

Примечания