Ахмед Фахри

Древние загадки фараонов

Глава 1

ПИРАМИДЫ ГИЗЫ[1]

Если вы зададите вопрос человеку, много путешествующему по миру, какой знаменитый памятник произвел на него наибольшее впечатление, то, возможно, получите ответ: «Пирамиды в Гизе». Причины такого ответа могут быть разными: одних восхищает их колоссальный размер, других – архитектурное совершенство, третьих – древность, четвертых – романтический пейзаж, пятых – история пирамид. Мне время от времени приходилось жить в палатках археологов близ пирамид, а в последние годы – в доме в пустыне, менее чем в полукилометре к западу от Великой пирамиды Хуфу. И я понял, что вдохновляющая красота пирамид поистине беспредельна. В темные ночи огромные черные треугольные силуэты взмывают в вышину, соединяя землю и небеса. Днем у пирамид шумят и веселятся туристы, но приходит ночь, и романтическая красота этого места и осознание того, насколько же оно древнее, превращают легкомысленного туриста в безмолвного, сосредоточенного зрителя.

Как только упоминают о пирамидах, в голову в первую очередь приходит Великая пирамида – пирамида Хуфу в Гизе. Однако туристы в Египте могут увидеть и многие другие пирамиды, находящиеся на краю плато к западу от Каира. Пирамиды есть и на самом юге, в Судане. В общем и целом в Египте известно более семидесяти пирамид, и невозможно даже предположить, сколько еще их скрывается под песками пустыни. Пирамиды можно сгруппировать, исходя из географического местоположения от севера к югу. В некрополе Мемфиса таких групп десять. Самая северная – это Абу-Роаш, где построил свою пирамиду наследник Хуфу – Реджедеф. Здесь также стояла неопознанная пирамида, руины которой существуют и по сей день. Очевидно, была и еще более северная пирамида – в Атрибисе (современный Телль-Атриб) близ Бенхи в Дельте. Французская экспедиция видела эту кирпичную пирамиду в 1800 г., но с тех пор она успела полностью исчезнуть с поверхности земли. Экспедиция из Ливерпуля определила местоположение этой пирамиды сравнительно недавно – в 1938 г. Сегодня на этом месте можно увидеть лишь небольшую груду кирпичей, которая ничем не похожа на пирамиду и ничем не выдает своего возраста.

Вторая группа пирамид к югу от Абу-Роаша – это пирамиды Гизы, где находятся Великая пирамида и девять других вокруг нее. Третья группа – в Завиет-эль-Ариане, примерно в трех милях к югу от Гизы. Еще три мили к югу, и перед нами четвертая группа – знаменитые пирамиды Абу-Сира. Вокруг них простирается широкое поле Саккара, которое делится на северную и южную часть. Затем – седьмая группа, в Дахшуре, где находятся две каменные пирамиды Снофру и многие другие пирамиды Среднего царства. Восьмая группа находится в Мазгуне, девятая – в Лиште. Десятая группа – это пирамиды Медума. Она считается последним «полем пирамид» в некрополе Мемфиса. Кроме того, существуют знаменитые пирамиды Двенадцатой династии в Фаюме, несколько отдельных пирамид в Верхнем Египте, которые еще толком не раскопаны и датировка которых неизвестна. Есть еще пирамиды «эфиопского» типа в Северном Судане.

Рис. 1. Типичная царская мастаба Раннего архаического периода. Реконструкция мастабы царицы Мернейт

Пирамиды первоначально строились как гробницы фараонов (позднее это право получили и их супруги). Древнейшей попыткой построить гробницу в форме пирамиды считается Ступенчатая пирамида в Саккаре, сооруженная около 2780 г. до н. э. Первая истинная пирамида датируется царствованием Снофру в начале Четвертой династии, то есть около ста лет спустя. Так что Великая пирамида в Гизе – отнюдь не древнейшая. Когда она была спланирована более 4600 лет назад, неподалеку от нее уже стояли другие. Великие архитекторы, которые работали над ней, учились меньше чем в 15 милях к югу – на пирамидах отца Хуфу, фараона Снофру.

Сама концепция гробницы в виде пирамиды стала результатом целых веков развития и экспериментов. Очень интересны древнейшие гробницы фараонов, поскольку они показывают развитие погребальной архитектуры до пирамид.

Гробницы древнейших исторических царей Египта были обнаружены в Абидосе в Верхнем Египте в 360 милях к югу от Каира. Абидос был царским некрополем южной столицы – Тиса. Погребения датируются приблизительно 3200 г. до н. э. Примерно в то же самое время на пустынном плато к западу от северной столицы – Мемфиса – возник некрополь Саккара. Один из трудных вопросов, стоящих перед египтологом, – это то, что у одного фараона было две гробницы: одна – на юге, в Абидосе, другая – на севере, в Саккаре. Умерший правитель мог быть, конечно, похоронен только в одной. Возможно, наиболее разумный ответ на этот вопрос, что гробница в Абидосе была кенотафом – пустой почетной гробницей фараона. Царские гробницы были обнаружены в обоих местах, и, хотя в деталях они различаются, основные черты те же самые. Они построены из глиняных кирпичей в форме огромного прямоугольника. Археологи называют их мастабами, поскольку по форме они напоминают кирпичные скамейки-завалинки, которые стоят у домов египетских крестьян. Под каждой мастабой находилась погребальная камера, окруженная множеством других комнат и кладовых.

Рис. 2. План мастабы царя Хор-Axa в Саккаре

Египетские правители продолжали строить гробницы-мастабы вплоть до начала Третьей династии около 2780 г. до н. э., когда в истории египетской архитектуры была написана новая страница. Фараон Джосер пошел по стопам своих предков и соорудил свою первую гробницу – мастабу из глиняных кирпичей – на юге, в Бет-Халлафе вблизи Абидоса. Однако его вторая могила в Саккаре стала важной вехой в истории Египта. Среди чиновников Джосера был молодой архитектор по имени Имхотеп, отец которого тоже был архитектором. Редкие способности Имхотепа были признаны его хозяином, который дал ему карт-бланш при разработке плана своей гробницы. Одним из важных нововведений было использование камня, который раньше употреблялся редко. Имхотеп построил мастабу Джосера в Саккаре, а также и ограду, которая полностью была сложена из камня. Сама мастаба претерпела множество существенных изменений. Имхотеп ставил одну мастабу на другую, причем каждая следующая была меньше предыдущей, пока их не стало шесть. Полная постройка имела (более-менее) форму пирамиды с большими ступенями.

Ступенчатая пирамида Джосера господствовала над всем некрополем. Кто-то из наследников скопировал ее, и она послужила прототипом позднейших царских погребений до самого конца Третьей династии. Фараон Снофру, основатель Четвертой династии (около 2680 г. до н. э.), попытался построить свою гробницу в Дахшуре (примерно в семи милях к югу от Ступенчатой пирамиды Джосера) в форме истинной пирамиды. В результате получилась знаменитая Ломаная пирамида – ее называют так потому, что она имеет два угла наклона. Среди египетских пирамид ей нет подобных, и ясно, что первоначально такая форма не планировалась. Строители заканчивали ее в спешке, и им пришлось значительно уменьшить угол наклона. Однако, сооружая небольшую пирамиду с южной стороны (часть пирамидного комплекса), они не стали этого делать.

Фараон Снофру построил еще одну большую пирамиду примерно в миле к северу от Ломаной пирамиды. Ее угол был меньше, и поэтому стороны оказались не такими крутыми. Оба сооружения стоят на западном плато, и по сравнению с ними пирамиды, которые позднее были построены к востоку от них, кажутся карликовыми.

Именно в Дахшуре древние каменщики столкнулись с новыми проблемами, и им пришлось искать новые решения. Нам известны имена некоторых надсмотрщиков и мастеров. Интересно, что руководящие лица среди них принадлежали к царской семье. Эти люди уважали и развивали великие традиции Имхотепа. Результаты этих разработок получили должную оценку, когда пришло время сыну и наследнику Снофру – Хуфу – строить свою собственную пирамиду.

Пирамиды можно понять только в контексте религиозной и социальной истории Древнего царства. С самого начала египетской истории люди верили в жизнь после смерти. Они не могли представить, что их будущая жизнь может существенно отличаться от жизни на земле, хотя и считали, что она должна быть лучше и приятнее. Египтяне делали все от них зависящее, чтобы сохранить свои тела, считая, что они необходимы для благополучия их Ка.

Ка – это древнеегипетский термин, который очень трудно перевести одним словом на любой современный язык. Вот что написал после детального изучения этого вопроса Алан Гардинер: «Представляется, что этот термин охватывал «я» человека в целом, и это «я» представлялось каким-то единством, которое можно было в какой-то мере отделить от самого человека». Он добавляет: «Понятие «Ка» в какой-то степени соответствует «личности», «душе», «индивидуальности», «темпераменту», а иногда может значить даже «удачу» или «положение человека в обществе».

Египтяне хотели, чтобы Ка могло узнать свое тело после смерти и соединиться с ним. Именно поэтому они считали, что очень важно сохранить тело, и именно поэтому мумифицировали свои тела и достигли совершенства в искусстве бальзамирования.

Другие меры также были необходимы. Существенную роль играли жертвоприношения и молитвы в храме. На каменных блоках вырезались рельефы, изображавшие инструменты и пищу, чтобы они могли действовать в качестве заменителей, если приношений было недостаточно или они вообще прекращались. Кроме того, египтяне изготавливали статуи и ставили их в гробницы и храмы, чтобы они служили заменителями тела, если оно придет в негодность. В эпоху Пятой династии считалось также необходимым, чтобы на стенах внутренних коридоров и камер гробницы были написаны Тексты пирамид. Эти тексты, использовавшиеся в жреческом богослужении, содержат как архаические представления, так и архаические языковые конструкции, указывающие на то, что тексты намного древнее самих надписей и, возможно, датируются самой зарей египетской цивилизации.

Так со временем египетские гробницы становились все более и более сложными. Ученые предлагают разные объяснения того, почему же они приобрели форму пирамид. Некоторые египтологи считают, что развитие пирамид было связано просто с эволюцией архитектуры. Другие полагают, что это – триумф одного религиозного культа над другим.

Конфликт религиозных убеждений существовал с древнейших времен. Тексты показывают, что человек хотел после смерти избежать ужасов тьмы. Поскольку солнце совершало свое путешествие в ладье, изготавливались модели лодочек, которые в более поздние периоды клали в гробницы. Согласно другим поверьям, Ка соединялось с «неподвижными» звездами на северной половине неба. Кроме того, жизнь после смерти была тесно связана с культом бога Осириса[2]. В древнейший период преобладало почитание солнца, и фараоны считали себя представителями бога Солнца на земле, поэтому должна была существовать связь между формой пирамид и культом Солнца.

С самого начала египетской истории символ бога Солнца в виде столба стоял в храме Гелиополя. В Архаический период его заменили символом феникса, сидящего на бенбене – предмете в форме пирамиды. Легко можно себе представить связь между бенбеном и пирамидой, однако трудно понять связь между самим бенбеном и культом Солнца. Египтологи считают, что это – изображение лучей солнца, пробивающихся через тучи: они похожи на гигантские пирамиды, связывающие Небо и Землю. Во многих отрывках Текстов пирамид говорится, что умерший фараон использует лучи солнца в качестве своего рода лестницы, чтобы взойти на Небо. Согласно текстам, Небо укрепляет лучи солнца, чтобы позволить фараону совершить свое восхождение. В свете этих данных вполне разумным выглядит предположение, что переход от ступенчатой пирамиды к истинной сопровождался эволюцией в культе строителей пирамид и что истинная пирамида представляла собой колоссальный бенбен, который служил в качестве заменителя лучей солнца и помогал умершему фараону взойти на Небо.

Рис. 3. Феникс, сидящий на бенбене (Папирус Анхаи. Британский музей, Лондон)

Глава 2

СТРОИТЕЛЬСТВО И УПРАВЛЕНИЕ ПИРАМИДОЙ

Из всех вопросов, связанных с пирамидами, самый сложный, пожалуй, – это их постройка. Даже римский автор Плиний, который считал, что пирамиды – это «бездельное и глупое выставление напоказ царского богатства», нашел чему в них подивиться. «Самый интересный вопрос, – писал он, – это то, как камни подняли на такую большую высоту».

Возможно, каждый приезжий еще в те времена, глядя на эти колоссальные монументы, думал: как же их построили? В одной только Великой пирамиде насчитывается более двух с четвертью миллионов каменных блоков, некоторые из них весят семь с половиной тонн. Количество затраченных усилий – даже если бы применялось современное оборудование – поражает воображение. Причем всегда следует помнить, что древние египтяне построили эти шедевры самыми простыми способами – до римлян в Египте не знали даже подъемного блока. И при добыче камня, и при постройке каменщики пользовались медными зубилами и, возможно, какими-то железными орудиями, а также кремневыми, кварцевыми и диоритовыми дробилками. Единственными дополнительными инструментами были деревянные ломы, а также деревянные салазки и цилиндры для перевозки. Немаловажным фактором были также специальные знания надсмотрщиков, которые наблюдали за своевременным исполнением различных операций.

Однако передвижение блоков, которые весили от 8 до 10 тонн (а некоторые – до двадцати пяти), отнюдь не казалось трудным тем людям, которые позднее перевозили колосс Рамсеса II в Рамессеум на западе Фив. (Эта гигантская статуя, сделанная из одного каменного блока, весила не менее 1 тыс. тонн.) Еще одним таким подвигом стала перевозка гранитных обелисков, которые все еще стоят в храме Карнак в Луксоре, в Матарии близ Каира, в Танисе на востоке Дельты и во многих странах вне Египта. Некоторые из них весят не менее 300 тонн. Их приходилось привозить из каменоломен, которые находились на самом дальнем юге, близ Асуана, сгружать с барж и ставить вертикально на пьедесталы – и все это в ограниченном пространстве, среди уже существовавших зданий.

Действительно, процесс добычи и перевозки камня и сама постройка этих памятников были настолько обычным делом, что египтянам казалось, что об этом и говорить-то не стоит. Большинство имеющейся у нас информации основано на изучении самих памятников, особенно незаконченных, когда умерли те, для кого они строились.

В ранние годы своего царствования каждому новому фараону приходилось заниматься множеством важных дел. Во-первых, ему предстояла длительная и сложная церемония коронации и решение административных проблем, вызванных сменой монарха. Он должен был также наблюдать за постройками в силу своей обязанности достойно похоронить предшественника.

Однако в конце концов фараон решал построить свою собственную гробницу и давал архитекторам и надсмотрщикам распоряжение заняться этим проектом. Выбор места для новой пирамиды зависел от множества обстоятельств. Фараон мог выбрать участок близ гробниц своих предков, а мог и предпочесть новое место. Однако оно должно было располагаться на западном берегу Нила, над долиной. Этому месту отдавали предпочтение по двум причинам: во-первых, египтяне верили, что царство мертвых находится на западе, там, где садится солнце; во-вторых, западное плато, особенно вблизи древней столицы – Мемфиса, подходило лучше, чем другие места. Плато находится близ обработанной земли; оно резко поднимается на высоту около 200 футов; его поверхность почти совершенно плоская, лишь с немногими природными «дефектами». Более того, к плато вели долины, которые в древности рабочие использовали как своего рода «пандусы» для подвоза стройматериалов, а также место строительства должно было состоять из сплошной скальной массы, чтобы выдержать чудовищный вес проектируемых построек. Вокруг должно было быть достаточно много места для размещения различных построек пирамидного комплекса и гробниц придворных, которые стремились к особой милости – быть похороненными вблизи государя, которому они служили всю жизнь. Еще одно требование – достаточное количество камня в легкодоступных местах.

В тот день, когда место было выбрано, начинались приготовления. Высшие чиновники фараона непосредственно наблюдали за постройкой пирамиды, и сам монарх время от времени приходил, чтобы посмотреть, как идет работа. Строители ничего не оставляли на волю случая. Архитекторы работали по плану, в который обычно были включены все внутренние коридоры и комнаты, хотя некоторые вырубались позднее, из сплошной массы камня. Надсмотрщики тщательно рассчитывали, что им понадобится; бригады каменщиков (у каждой бригады было свое название) начинали вырубать блоки нужных размеров. В основном для строительства использовался известняк из окрестностей пирамид. Некоторые детали, как, например, облицовка коридоров и камер, требовали лучшего известняка, который также добывался вблизи Мемфиса. Внешняя облицовка практически всегда изготавливалась из превосходного белого известняка, который добывали в каменоломнях Туры на восточном берегу Нила, немного южнее современного Каира. Кроме того, отправлялись экспедиции за гранитом в Асуан и в другие специально отобранные каменоломни.

Рис. 4. Перевозка каменных блоков из каменоломен Туры

Тем временем архитекторы фиксировали точное положение пирамиды. Как правило, пирамиды строились так, чтобы их грани были обращены к четырем сторонам света, чтобы вход на севере смотрел на Полярную звезду. Ориентация была не таким уж трудным делом, поскольку египтяне достаточно хорошо знали астрономию, чтобы разработать практический календарь уже на ранней стадии своей истории.

Затем место нужно было разровнять. Предполагают, что это делалось довольно легко: вокруг нужного участка копали рвы, которые затем заполняли водой. Однако не обязательно все выдающиеся части старались сровнять: некоторые из них можно было включить в само здание.

После этого рабочие начинали вырубать основу пирамиды. Лучший пример этой стадии работы – неоконченная гробница фараона Небки в Завиет-эль-Ариане между Гизой и Абу-Сиром, где можно видеть идущий вниз коридор, котлован для погребальной камеры с полом из гранитных блоков и гранитный саркофаг. (Весьма знаменательно, что саркофаг ставили на место уже на столь ранней стадии строительства.)

Рис. 5. Перевозка колоссальной статуи. Из гробницы Джхутихотепа. Эль-Берше

Для транспортировки камней рабочие строили пандусы, которые вели из долины, где располагались каменоломни, на плато. Камни, добытые за рекой или в отдаленных местах, везли на баржах по Нилу и складывали на берегу неподалеку от пирамиды. Теперь начиналась собственно доставка. На камне из каменоломен Туры есть изображение, показывающее перевозку блоков, на котором мы видим волов, везущих салазки. Это было необычно. В основном в качестве тяги использовали большое количество людей, которые тащили салазки за веревки. Согласно другой сцене и сопровождающим ее надписям, 172 человека тащили алебастровый колосс номарха Двенадцатой династии Джхутихотепа из каменоломен Хатну-ба в близлежащий Эль-Берше в Среднем Египте. Высота этой статуи составляла более 6,5 метра, и весила она более 60 тонн. Здесь также показаны люди с ломами; другие льют из сосудов жидкость, чтобы деревянные полозья салазок не загорелись от трения. Обычно думают, что эта жидкость – вода, однако, если мы посмотрим на копии этого изображения, особенно на те, что были сделаны в начале XIX в., когда цвета были еще свежими, мы увидим, что это, скорее всего, молоко. С практической точки зрения это, видимо, было более полезно, поскольку молочный жир дополнительно смазывал полозья. Количество людей, работавших на этого провинциального губернатора, сочли достойным внимания. Автор текста с гордостью пишет об их могучих руках и говорит, что у каждого была сила тысячи человек.

Существовал обычай при перевозке особенно крупных или важных памятников ставить на них приношения и жечь благовония – видимо, затем, чтобы боги благоволили этому делу и привели его к успешному окончанию.

Рабочие весьма тщательно обтесывали грани каменных блоков и клали их на место, используя тонкий слой известкового раствора. После того как укладывали несколько первых рядов камней, уже нельзя было работать без новых приспособлений, которые позволили бы строителям достичь большей высоты. По тем памятникам, которые остались незаконченными, мы с уверенностью можем сказать, что для этой цели служили насыпи из земли и щебня. Подпорные стенки из кирпича удерживали щебень на месте; когда работа была закончена, все пристройки убирали. Последние открытия в Саккаре показали, что такие насыпи сооружались вокруг Незаконченной ступенчатой пирамиды, и, поскольку она не была закончена, они все еще остаются на своих местах. Можно предположить, что египтяне использовали этот способ строительства и при постройке настоящих пирамид. Постройка таких пандусов была почти столь же грандиозной задачей, как строительство самих пирамид. Специалисты в подробностях обсуждали этот вопрос, были выдвинуты различные гипотезы, но большинство согласны с тем, что все пирамиды были построены с помощью пандусов.

Внешнюю облицовку клали на пирамиду снизу вверх, по мере постройки, или же сверху вниз, когда строительство заканчивали и убирали насыпи. Оба способа возможны. Судя по конструкции некоторых мастаб, более разумно предположить, что рабочие ставили облицовку на место по ходу работы и обкладывали поверхность, снося насыпи.

Рис. 6. Разрез насыпи (пандуса), использовавшейся при строительстве пирамиды (по Круну)

Дополнительными вопросами, которые необходимо было решить, являлись кормление и размещение людей, работающих на строительстве пирамид, и подача воды для питья и строительства. Бесплодное, каменистое плато лишено воды, и здесь нельзя копать колодцы. Ответ на эти вопросы был в великолепных организаторских способностях египтян. Они строили примитивные бараки, в каждой комнате проживала бригада не более чем из десяти человек. Специальная группа готовила еду и таскала воду для питья и мытья. Одежда и инструменты выдавались с царских складов.

Такую работу нельзя было сделать за несколько лет. Единственное свидетельство о том, сколько же времени требовалось на постройку пирамиды, оставил нам Геродот. Он упоминает, что на сооружение пирамиды Хуфу понадобилось тридцать лет, из которых десять ушли на строительство насыпной дороги и высекание дополнительных построек. Геродот говорит, что рабочих было 100 тыс. человек и что они менялись каждые три месяца. Осматривая пирамиду и соглашаясь с той цифрой, которую приводит Геродот, мы должны прийти к выводу, что сооружение такого памятника с помощью древних технологий вряд ли отняло бы меньше времени и усилий.

Из-за всех сложных церемоний, связанных с культом умерших, пирамиды окружали множеством других построек. Все это вместе составляло то, что называют пирамидным комплексом. В гробницах-мастабах Первой и Второй династий кладовые для приношений окружали погребальную камеру умершего, членов его семьи и домочадцев. Все это было скрыто навеки, и вход в гробницу (с севера) блокировали и запечатывали. У восточной стороны гробницы стояла простая молельня, основными атрибутами которой были стела или надгробный камень и стол для приношений. Царские гробницы Абидоса были разграблены и разрушены, многое утрачено навсегда. Не следует забывать и о том, что методы раскопок в XIX в. были менее точными, чем современные, и поэтому археологи могли пропускать детали, которые нам кажутся значительными. Например, во время недавних раскопок гробниц этого периода в Саккаре и Хелуане археологи обнаружили ямы для лодок. Они были выкопаны по бокам мастабы – вне зависимости от того, принадлежали ли они представителям царского рода или частным лицам. Возможно, были они и в абидосских гробницах, однако ускользнули от внимания археологов XIX в.

Как мы уже видели, в начале Третьей династии произошли значительные изменения в конструкции царских гробниц. У гробниц нового типа – ступенчатых пирамид – на северной стороне находился храм, а на южной – большая гробница фараона. Фактически последняя должна была использоваться не для погребения, а для чего-то другого, поскольку Джосер был похоронен в своей Ступенчатой пирамиде. На восточной стороне не было обнаружено никаких следов часовни и до сих пор не было обнаружено и лодок.

Царствование Снофру, основателя Четвертой династии, стало началом новой эры в египетской архитектуре. Именно этим временем датируются первая настоящая пирамида и пирамидный комплекс: они стали общепринятой моделью для строителей. Комплекс состоял из следующих частей:

Пирамида в каменной ограде (иногда ее называют теменос).

Заупокойный храм перед восточной стороной пирамиды.

Молельня перед входом на севере[3].

Рис. 7. Пирамидный комплекс Пепи II на юге Саккары (Реставрация)

Небольшая ритуальная пирамида в собственной ограде снаружи стены южной ограды главной пирамиды. У этой пирамиды также был свой небольшой храм с двумя стелами спереди у восточного фасада и, возможно, храм перед входом с северной стороны. Она никогда не использовалась для погребения, в ее небольшой внутренней камере находились только вазы и керамика.

Вырубленные в скале ямы в виде лодок. Они пока не были обнаружены вокруг пирамид Снофру, поскольку те места, где они могли бы находиться, все еще не полностью раскопаны, но они встречаются у пирамиды сына Снофру – Хуфу, а также в Абу-Роаше, у Второй пирамиды Гизы и в других местах. Задолго до обнаружения больших деревянных ладей к югу от Великой пирамиды в одной из больших ям для ладей, принадлежащих к тому же комплексу, были обнаружены куски позолоченного дерева и канатов.

Большой пандус (насыпная дорога) связывал ограду верхней пирамиды с нижним храмом близ границы обрабатываемой земли.

Нижний храм находился на нижнем конце дороги и служил входом в весь комплекс. Здесь стояло множество статуй и стел.

Тело умершего фараона привозили в нижний храм, чтобы омыть и очистить его; затем оно подвергалось различным процессам мумификации. Ученые доказали, что в эпоху Четвертой династии в этом храме проходили три важные церемонии. Первая из них – омовение и очищение тела. Этот ритуал продолжался недолго. Второй – мумификация – длился гораздо дольше. (В гробнице одной из цариц в Гизе засвидетельствовано, что между ее кончиной и погребением прошло 272 дня.) Третья церемония, именовавшаяся «Отверзание уст», исполнялась после завершения мумификации в день погребения. Это был магический обряд, предназначенный для того, чтобы тело снова смогло говорить и пользоваться приношениями в другой, намного более важной жизни, которая должна была начаться после смерти.

Рис. 8. Жрец хем-нечер. Изображение в одной из гробниц некрополя Гизы

Омовение тела могло происходить в первом зале нижнего храма, а может быть, и на его крыше. Мы не знаем, где происходило бальзамирование. Однако все специалисты согласны с тем, что «Отверзание уст» производилось перед статуями в большом зале храма. Позднее эти церемонии проходили в заупокойном храме к востоку от пирамиды.

После того как мумию клали в гробницу, вход в пирамиду закрывался навеки: он был скрыт за одним из камней облицовки, а жрецы начинали свои службы, которые должны были длиться вечно. Заупокойные службы по умершему фараону в храмах при пирамидах состояли в основном в ежедневных приношениях; каждый предмет сопровождался специальной молитвой или другим ритуалом. Эти приношения напоминали подачу на стол вполне земного обеда. Приношения сопровождались церемонией очищения, в которой важную роль играли курения, шарики натра и чистая вода. За этим действом следовали возлияния и конечное очищение. Были также специальные обязанности и церемонии в официальные праздничные дни, которых в египетском календаре хватало. Народ, возможно, принимал в них участие и имел доступ к отдельным частям храмов.

Сын умершего фараона должен был подготовить погребение своего отца, принять участие в некоторых церемониях и завершить незаконченные части гробницы. Некоторые исполняли свой долг добросовестно, некоторые – только отчасти (если занимались этим вообще). Несомненно, важным фактором была и политическая ситуация в эпоху перемен.

Жрецы, которые служили богам, царям и царицам, назывались хем-нечер (слуги бога). Те, кто служили культу лиц нецарского достоинства, именовались хем-ка (слуги Ка). Кроме того, культы и фараонов, и частных лиц требовали услуг жрецов (очистителей). Жрецы уаб служили фараону при его жизни; этим титулом величали также врачей. Как среди хем-нечер, так и среди уаб были различные степени. Некоторые были новобранцами, некоторые – наблюдателями и надсмотрщиками.

Жрецы читали молитвы и песнопения особым способом, с особыми жестами и позами. Если церемония совершалась не по ритуальной традиции, она считалась недействительной. Для каждой пирамиды требовалось большое количество жрецов, занятых ее культом; они делились на смены, которые стояли на посту в определенное время дня и в определенные дни месяца. У большинства жрецов были и мирские должности. Женщины также могли занимать определенные должности в жречестве культа пирамид; им не был закрыт путь и к самой высокой должности – хем-нечер[4]. Определенные жреческие звания были наследственными в некоторых семьях на протяжении многих поколений. Это объясняет то, что одно и то же имя встречается среди жрецов различных периодов. Например, в эпоху Древнего царства жил человек по имени Снофрухотеп, занимавший должность «наблюдателя за жрецами Снофру», и в эпоху Среднего царства можно было встретить человека с тем же самым именем и титулом. Он, скорее всего, был потомком первого Снофрухотепа. Люди, принимавшие участие в культе бога или фараона, зачастую носили имена, в которые входило имя бога или царя, которому они служили.

Фараоны завещали своим гробницам большие угодья, так что жрецы могли делать приношения вечно. Пожертвования были бессрочными, и культы фараонов, похороненных в период Древнего царства, продолжали существовать тысячи лет. Известно, что жрецы Снофру, Хуфу, Джедефра и Хафра продолжали свое служение в руинах храмов еще при Птолемеях. За поместьями следило огромное количество светских чиновников. Это были охранники, писцы, хозяева тайн (секретари), надсмотрщики и люди, которые смотрели за имуществом храма. Вдобавок были крестьяне-арендаторы, которые обрабатывали земли в поместьях при пирамидах и в обмен снабжали храмы продуктами. Административные здания этих поместий обычно стояли неподалеку от храмов. Тут же находились и дома жрецов.

Итак, молчащие ныне руины пирамид и их храмов некогда были полны жрецами, совершавшими приношения умершим фараонам. Сегодня мы находим здесь только камень, щебень, а иногда – стены. Но некогда пирамиды с их блестящей белой облицовкой озаряли окрестности, рядом возвышались величественные храмы, в залах которых звенели гимны и песнопения достойных жрецов, таких торжественных и величественных в своих белых одеждах. Алтари, покрытые цветами, ломились от приношений, и атмосферу благоговения дополнял аромат благовоний. Но хотя сейчас не слышно молитв и в стенах больше не звучит эхо песнопений жрецов, фрески и надписи, погребенные в могилах и храмах, свидетельствуют о яркой жизни, потухшей с течением веков.

Глава 3

СТУПЕНЧАТАЯ ПИРАМИДА В САККАРЕ

Знаменитое кладбище в Саккаре расположено в 15 милях от центра современного Каира. Это одна из наиболее важных достопримечательностей в Египте – с несравненно прекрасными гробницами, храмами и Серапеумом (подземным кладбищем священных быков-Аписов). Однако все затмевает Ступенчатая пирамида и окружающие ее памятники.

Как мы уже говорили в предыдущей главе, фараоны, царствовавшие до Джосера, строили свои царские гробницы в виде большой мастабы из глиняных кирпичей. Египетская традиция приписывала Имхотепу – архитектору и визирю Джосера – первое использование камня для строительства. Древние египтяне использовали камень для отдельных частей построек задолго до этого, и использование камня отнюдь не было привилегией монархов: оно имело место в частных гробницах Первой и Второй династий в Хелуане, на противоположном от Саккары берегу Нила. Однако несомненно, что Ступенчатая пирамида, построенная около 2780 г. до н. э., была первым крупным отдельным зданием, сложенным из камня, и что это – первая царская гробница с надземной структурой, целиком состоящей из каменных блоков.

Современные исследования этой пирамиды начались в первые десятилетия XIX в. Путешественники и исследователи и до этого посещали Саккару и оставили различные записки и зарисовки. Однако никто из них не пытался делать раскопки внутри Ступенчатой пирамиды, и никто не оставил более-менее стоящего описания[5].

Старейшее упоминание о раскопках принадлежит прусскому генеральному консулу фон Минутоли (1821). Он забрался в подземные галереи и совершил там несколько открытий, наиболее важным из которых была камера, выложенная синими изразцами. Фон Минутоли описал свою работу в книге «Поездка к храму Юпитера-Аммона» со множеством великолепных рисунков, сделанных итальянским художником Валериани. Тот, в свою очередь, оставил свидетельства о своей работе в «Атласе Нижнего и Верхнего Египта». Фон Минутоли обнаружил внутри Ступенчатой пирамиды части мумии и несколько надписей с именем Джосера. Он отправил находки в Европу, но они утонули в море во время бури. Об этой мумии часто спорят, и в основном ее относят к Третьей династии. Много лет спустя археологи обнаружили часть этой мумии на том же самом месте. Доктор Дерри, который осмотрел этот найденный позже фрагмент, говорит, что способы оборачивания и мумифицирования весьма похожи на те, что применялись в Древнем царстве. Возможно, это часть мумии самого Джосера.

Английский полковник Говард Виз прибыл в Египет в 1837 г., чтобы проводить археологические раскопки и исследовать пирамиды. Визу для работы был нужен способный управляющий, и ему повезло – он взял на работу своего соотечественника Д.С. Перринга. Работа Перринга в пирамидах Гизы, Саккары, Дахшура и вокруг них, а также в других важных местах стала первым строго научным исследованием. Большинство измерений были точными, и работа, которую он сумел проделать менее чем за три года, до сих пор вызывает удивление. Это первая работа, в которой содержится детальное описание конструкции и внутренних помещений Ступенчатой пирамиды.

Перринг вновь обнаружил галереи, открытые фон Минутоли, нашел комнату с изразцами из синего фаянса и зарисовал надписи. Он проводил и дальнейшие раскопки, нашел другие галереи и целую кучу мумий, а также дошел до комнаты, в которой начертано имя царя Джосера. Результат работы Виза и Перринга – «Работы, производившиеся в пирамидах Гизы», а также их атлас планов и зарисовок являются незаменимым подспорьем для археологов.

За Перрингом последовал немецкий ученый Карл Лепсиус. Экспедиция Лепсиуса прибыла осенью 1843 г. и работала до осени 1845 г. Хотя целью экспедиции было преимущественно копирование надписей в Египте и Нубии, она проводила также и раскопки. И главным образом Лепсиуса интересовала Ступенчатая пирамида. Он был первым, кто понял, что первоначально она была построена как единичная мастаба, к которой позднее были добавлены другие. Экспедиция вошла в пирамиду и сняла часть стенок, покрытых синими изразцами, а также блоки с надписями, содержащими имя Джосера, которые их обрамляли. Лепсиус и его ассистенты опубликовали результаты своих изысканий в двенадцати огромных томах, первый из которых появился в 1849 г.

После работ Лепсиуса внутренние помещения Ступенчатой пирамиды неоднократно посещали, помимо прочих, Мариетт, Масперо, Петри и Борхардт. Они писали о галереях, но никогда не исследовали насыпи, окружающие пирамиду. Большинство археологов, особенно Масперо, были более заинтересованы в том, чтобы открывать сами пирамиды, нежели в том, чтобы вести вокруг них раскопки.

Только после окончания Первой мировой войны Департамент древностей Египта решил начать раскопки вокруг пирамид Саккары. С 1920 г. до своей кончины в 1931 г. продолжающейся работой как внутри, так и снаружи пирамиды занимался K.M. Ферт, и его исследования дали сенсационные результаты. Изучение самой Ступенчатой пирамиды началось в 1924 г. Под пирамидой были найдены другие выложенные изразцами галереи, а также подземные галереи, заполненные вазами. Считается, что ваз здесь не меньше 30 тысяч; они сделаны из алебастра, гранита, диорита, брекчии, аспидного сланца и многих других сортов камня. В 1927 г. к Ферту присоединился Ж.-П. Лауэр в качестве архитектора. После смерти Ферта с Лауэром стал работать Д.Э. Квибелл, и они продолжали совместные исследования до 1936 г. Лауэр продолжал свое дело до 1955 г., однако внутренние структуры пирамиды так и не были исследованы полностью[6].

Нам не многое известно о Джосере. Его отцом и предшественником был фараон Хасехемуи, чье царствование отмечено использованием камня в строительстве, а также изготовлением множества каменных ваз. Имя Джосер не встречается ни на одном памятнике ранее Двенадцатой династии. На современных ему памятниках этот фараон именуется Нечерихет.

Имя Джосера тесно связано с областью к югу от Асуана, которая при греках была известна как Двенадцатиградие. Имя Джосера и его архитектора Имхотепа записано на хорошо известной «Стеле голода» Птолемеевской эпохи – более чем 2700 лет после смерти Джосера. Стела вырублена на скале на острове Сехель к югу от Асуана. Согласно этой надписи, во время царствования Джосера был страшный голод, поскольку в течение семи лет не было разлива Нила. Когда Джосер спросил совета у Имхотепа, он ответил, что для того, чтобы остановить голод, нужно завоевать благосклонность Хнума – бога Первого порога Нила, там, где рождается река. Только Хнум может наполнить житницы Египта. Джосер отправился к югу, к Первому порогу, и даровал огромные богатства храму Хнума. Вскоре после этого Нил разлился, и Египет был спасен.

Текст был записан в поздний период, когда жрецы Хнума боролись с растущим влиянием жрецов Исиды, и, таким образом, является пропагандистской подделкой. Исследование Поля Барге показало, что Джосер этого текста – на самом деле Птолемей V Эпифан и что он датируется 187 г. до н. э. Однако он показывает, что имя Джосера сохранилось в памяти египтян и что культ его продолжался вплоть до конца древнеегипетской истории.

Стела также показывает, что Имхотеп завоевал огромную славу как мастер-архитектор, создавший Ступенчатую пирамиду и ее комплекс. Пока неизвестно, начал ли Имхотеп свою карьеру при Джосере или еще при его отце. В надписи на пьедестале одной из статуй Джосера (современная ему работа) перечислены титулы Имхотепа: «Казначей царя Нижнего Египта, управляющий царским двором, начальник великого двора, князь, «великий видением» (титул Верховного жреца Гелиополя), начальник скульпторов, начальник камнесечцев». В более поздних документах Имхотеп именуется «визирь, начальник работ Верхнего и Нижнего Египта, управитель припирамидного города, начальник жрецов царя Джосера, писец священных книг»[7].

Титулы Имхотепа говорят о том, что он не принадлежал к царской семье, но, что называется, «сделал себя сам». Мы не знаем, где он родился, однако достаточно туманное и краткое упоминание у одного античного писателя заставляет полагать, что его родиной была деревня Гебелен к югу от Луксора[8]. На памятнике, который датируется между 495 и 491 гг. до н. э., упоминаются имена его родителей. Есть надпись в Вади-Хаммамат: архитектор Хнумибра, добывавший там камень, заказал надпись, в которой упоминаются его выдающиеся предки, многие из которых были архитекторами. Древнейшее имя в этом списке – Ка-нефер, который был начальником работ Верхнего и Нижнего Египта. Второе имя – имя его сына, Имхотепа. В любом случае по титулам Имхотепа мы видим, что он был напрямую связан с художественной жизнью этого периода, пользовался огромным авторитетом в царском доме и, как Верховный жрец Гелиополя, занимал высший религиозный пост в стране. Царь одарил его особой милостью, разрешив начертать его имя на пьедестале царской статуи.

Со временем Имхотеп стал легендарной фигурой, почти что богом. Египетский историк Манефон упоминает Джосера и добавляет: «При нем жил Имутес (Имхотем), которого греки считают Асклепием из-за его сноровки в искусстве врачевания; он же открыл искусство строительства из тесаных камней и с увлечением занимался писательством». Согласно папирусу, который датируется II в. н. э., царь Менкаура учредил храмы и даровал поместья в честь Имхотепа и двух других, однако этому нет никаких древних свидетельств. Древнейшее ясное упоминание о славе Имхотепа датируется Средним царством. Оно содержится в так называемой «Песне арфиста», которая была сочинена при Одиннадцатой династии (2100 до н. э.) и продолжала пользоваться популярностью при Новом царстве. Эта песня говорит о мудрости Имхотепа, хотя среди множества папирусов, где записаны мудрые высказывания древних мудрецов, нет никаких сочинений, приписываемых Имхотепу. Память Имхотепа чтили в течение всего Среднего царства, и писцы Нового царства считали его своим покровителем. Перед тем как писать на папирусных свитках, они выливали несколько капель воды из своих горшочков с водой в качестве возлияния ему.

Лишь гораздо позднее, в VI в. до н. э., мы наблюдаем настоящее обожествление Имхотепа. Оно произошло при персах или, может быть, чуть раньше, когда в его честь строили храмы и именовали его Сыном Пта. Почитание Имхотепа могло быть введено как реакция египтян на растущее могущество Ассирии, Греции и Персии. В любом случае к тому времени, как была изготовлена «Стела голода», Имхотепа обожествляли и в его честь строили храмы. Люди искали его совета через оракулов, и его решения пользовались уважением. Египтяне почитали его как мага, знатока заклинаний и изобретателя каменной кладки. Они также видели в нем мудрого врача, в чьих рецептах содержались все секреты медицины. Храмы Имхотепа были прибежищами для больных, и туда стекались пилигримы, жаждущие исцеления[9]. Центр культа Имхотепа находился в Мемфисе, однако его храмы находились повсюду в Дельте и Верхнем Египте. Его почитали даже в Нубии и дальних оазисах Западной пустыни. Археологи надеются найти гробницу Имхотепа, чтобы мы больше могли узнать об этом замечательном человеке. Возможно, он похоронен в Саккаре, неподалеку от пирамиды Джосера, но точно это неизвестно.

Имхотеп не был автором планов всех памятников Джосера. Так, не он планировал гробницу Джосера в Бет-Халлафе, которая была построена в самом начале его царствования. Эта гробница, расположенная к югу от Абидоса, имела традиционную форму большой прямоугольной мастабы из глиняных кирпичей. Ее размеры составляют около 95 метров в длину, 50 метров в ширину и около 10 метров в высоту. Коридор длиной более 17 метров круто спускается с вершины мастабы к длинному горизонтальному проходу с двенадцатью комнатами. (В этих комнатах было обнаружено множество каменных пьедесталов, но ни на одном из них не стояло имя Джосера. Однако оно встречалось на глиняных пробках вместе с названиями множества виноградников и именами различных чиновников.)

Джосер также построил храмы в Гелиополе и Хорбете в Дельте, остатки которых сохранились. Типы лиц и иероглифов, которыми пользовался скульптор (сейчас в Метрополитен-музее в Нью-Йорке) относятся к этому раннему периоду. Однако Имхотеп руководил строительством Ступенчатой пирамиды и всех царских построек после нее. Египтологов больше всего интересует именно Ступенчатая пирамида. Ни один другой памятник в Египте – за исключением храма Карнака в Луксоре – так не увлекает археологов, как эта пирамида и ее комплекс. В ней проявились гений великого архитектора и расцвет египетской архитектуры.

Рис. 9. Общий план комплекса Ступенчатой пирамиды, Саккара

Постройки комплекса Ступенчатой пирамиды прекрасны и впечатляющи. У них есть две отличительные особенности. Во-первых, эти памятники построены из высококачественного известняка и копируют здания, которые стояли в царской резиденции в Мемфисе. Архитектору пришлось столкнуться с массой трудностей, воплощая в камне элементы, которые первоначально были сооружены из глиняных кирпичей, дерева, камышей и бревен, однако его гений нашел решение для каждой проблемы. Во-вторых, большинство архитектурных элементов появляются здесь в первый и последний раз. Даже разнообразные типы колонн с их изящными каннелюрами не повторялись в позднейшие периоды, и подобные архитектурные детали близ пирамид не были найдены.

Огромная стена из прекрасного белого известняка окружает пирамиду и вспомогательные структуры. Первоначально стена поднималась на 20 египетских локтей (10,4 метра), длина ее составляла 545 метров от севера к югу и 277 метров от запада к востоку. В ней было 14 ворот-бастионов, из которых 13 – фальшивые: настоящие ворота только одни. Эта стена, возможно, была такого же размера, как и во дворце Джосера в Мемфисе. Имхотеп использовал очень небольшие каменные блоки, чтобы скопировать форму и размер больших кирпичей, которыми пользовались в то время, и показал на стенах те места, где в стене дворца были сделаны меньшие ворота.

Вход, видимо, оставался открытым, потому что не было найдено никаких отверстий для дверных осей, которые показывали бы присутствие дверей. Однако оси были изображены в камне на внутренней стороне глубокого дверного проема, и это говорит о том, что у первоначального здания были деревянные двери, открывавшиеся внутрь. Двери ведут в величественную длинную галерею. Из каждой ее стороны выступают по 20 контрфорсов, каждый 6,6 метра высотой. На конце каждого из них стояла связанная колонна или перетяжка, вероятно воспроизводившая в камне подобные кирпичные подпорки во дворце. Кирпичи, возможно, были покрыты деревом или стеблями камыша. Большинство подушек капителей были найдены в обломках и установлены на свои места. Каменный потолок имитирует пальмовые бревна. Ближе к концу галереи, на западной стороне, находится небольшой прямоугольный зал. Восемь контрфорсов, поддерживающие его крышу, уникальны для египетской архитектуры. В конце галереи находится узкий проход с любопытной фальшивой дверью, выполненной так, как будто она полуоткрыта. Пройдя через эту дверь, посетитель оказывается внутри большой ограды справа от пирамиды, перед фасадом так называемой Южной гробницы.

Название «Южная гробница» появилось, когда это здание было впервые открыто в 1928 г. Однако у нас нет никаких доказательств тому, что это здание должно было стать гробницей или использовалось как таковая. Оно стоит около окружающей пирамиду стены, вход находится на его южной стороне. Как и в первоначальной мастабе, построенной для Джосера, здесь была шахта диаметром 7 метров и глубиной 28 метров. На дне находится камера, построенная из гранитных блоков площадью в 1,6 м^2. Здесь также есть галереи, украшенные фаянсовыми изразцами. На одной из стен – три фальшивые двери, на которых вырезаны изображение, имя и титулы фараона Джосера. Над подземными проходами поднималась большая прямоугольная надстройка с куполообразной крышей, в которой находилась часовня. Ее длина составляла 84 метра в длину и 12 метров в ширину. С угла этого монумента располагалась часть первоначальной стены из известняка, украшенная фризом с кобрами.

Большинство египтологов утверждают, что Южная гробница была символическим погребением Джосера как властителя Верхнего (Южного) Египта или местом погребения кувшинов-каноп, содержавших его внутренности. Я полагаю, что это, возможно, более ранняя форма вспомогательной пирамиды, которую строили начиная со Снофру (а может быть, и раньше) на южной стороне каждой пирамиды. Мы не знаем, какую роль играла эта вспомогательная пирамида. Археологи, раскапывавшие гробницу, обнаружили, что шахта, проход, ведущий в гробницу, и ступени были полностью заблокированы каменной кладкой, однако воры все же проникли внутрь, пробив дыру с южной стороны шахты и прокопавшись через заполнявший ее щебень. Внутри ученые не обнаружили ничего.

Оказавшись в большом открытом дворе, посетитель затем проходит мимо одного из двух каменных зданий в виде буквы «В», которые, возможно, были связаны с церемониями праздника Хеб-сед. К востоку от него расположены три колонны с каннелюрами, которые возвышаются среди руин небольшого прямоугольного храма. По его остаткам археологи определили, что крашенный в красный цвет потолок также имитировал пальмовые бревна. Среди интересных деталей – полуоткрытая фальшивая дверь на восточном конце и формирующий углы полукруглый фриз. Прообразом этого фриза послужили пучки скрученных камышей, которые стояли в углах хижин, чтобы укрепить стены.

На восток от небольшого храма находится то, что осталось от большого длинного двора, который именуется Двором юбилеев или празднества Хеб-сед. Хотя он и лежит в руинах, сохранившихся частей достаточно, чтобы восстановить его план. Вдоль как восточной, так и западной стены находятся остатки часовен. В зданиях у западной стены был небольшой вход, который вел в комнату с нишей. Фасады зданий у восточной стены были обычными, а у западной – декорированными. В каждой часовне западной стены находились три пилястра; центральный был выше двух других. Над ними лежал изогнутый выступающий карниз, крыша также была изогнутой. Капители колонн уникальны для египетской архитектуры. Сквозь каждую колонну было проделано отверстие, над которым поверхность камня была выровнена. На каждой стороне находятся каменные лепестки. Чуть ниже – еще одно отверстие, а под ним – два выступа. Единственное разумное объяснение существования этих отверстий – то, что они использовались для вставки держателей, в которые устанавливались штандарты богов. (Такие штандарты изображаются в сценах празднования Хеб-седа.) Некоторые археологи полагали, что в отверстия вставлялись модели рогов носорога, но это представляется невозможным. На стенах, разделяющих часовни, расположены каменные имитации низких деревянных заборчиков. На южном конце двора находится большая каменная платформа, на которой, возможно, стояли бок о бок два трона: один – для фараона, как для властителя Верхнего Египта, и другой – для него же, как для правителя Нижнего Египта. На северном конце стоял храм, где было четыре статуи, от которых теперь уже ничего не осталось, кроме ног.

К северу от Двора юбилеев в отдельном дворе находятся руины здания, которое называют Южным зданием. Его прекрасный фасад украшен четырьмя пилястрами с каннелюрами и другими архитектурными орнаментами. Высота сохранившихся частей этих колонн составляет чуть более 3,5 метра, но их первоначальная высота, согласно исследованиям Лауэра, должна была быть 12 метров. Их капители напоминают колонны во Дворе юбилеев. К востоку от фасада расположены ниша и остатки колонн, у которых, возможно, были капители с двумя большими свисающими листьями. К северо-востоку, в другом дворе – руины Северного здания, устроенного более-менее так же, как Южное. На востоке от него – колонны с капителями-папирусами (папирус был символом Севера). Они сохранились лучше, чем в Южном здании, и были реставрированы.

Как Двор юбилеев и два соседних здания, так и постройки в форме буквы «В» во дворе были связаны с Хеб-седом, или праздником Сед. В ходе ряда церемоний, которые восходят еще к Первой династии, фараон, одетый в особые одежды, исполнял определенные танцы и должен был пробежать определенное число раз вокруг стен своего дворца. Он исполнял каждую церемонию дважды: раз – как царь Верхнего Египта и еще раз – как царь Нижнего Египта. Корни этого праздника лежат в древнем обычае, который еще сохранился у некоторых народов Центральной Африки, особенно племен нилоте кой группы. Согласно этому обычаю, правителю дозволено править максимум тридцать лет, после чего его убивают, поскольку благосостояние урожая и скота напрямую зависит от его здоровья и бодрости. Сегодня среди некоторых племен правитель может «обновить» свою молодость с помощью особых церемоний или жертвоприношений и таким образом продлить свое царствование. Несомненно, на заре истории и у египтян был такой обычай, однако ритуальные убийства прекратились еще до Первой династии. Празднование Хеб-седа было для фараона средством обновить свою юношескую силу и таким образом продлить свое правление. Обычай Хеб-седа продержался до конца истории Древнего Египта. Есть множество изображений этих церемоний на стенах храмов и гробниц. К сожалению, хотя нам известны эти рельефы и мы можем читать иероглифические надписи, их сопровождающие, еще очень далеко от понимания всей церемонии.

Большинство фараонов не ждали до тридцати лет, чтобы отпраздновать Хеб-сед; считалось, что после его празднования наступал новый тридцатилетний период. Джосер отмечал этот праздник, хотя царствовал он только девятнадцать лет. Должно быть, для исполнения различных церемоний было построено множество зданий из кирпича и камыша. Имхотеп создал копии этих зданий в камне вокруг вечного обиталища тела и души своего повелителя.

Рис. 10. Архитектурные детали комплекса Ступенчатой пирамиды

На северной стороне пирамиды находятся остатки храма, а у его восточной стороны – небольшая комната, которую называют сердабом. Эта комната была местом «жительства» статуи, которая смотрела на храм. Здесь археологи нашли статую Джосера, которая теперь хранится в Каирском музее. (В самом сердабе ее заменила копия.) Храм по своему плану отличается от пирамидных храмов более поздних периодов. Трудно определить точно его функции и решить, был ли он в действительности заупокойным храмом. (Такие храмы строили у восточной стороны пирамид, однако их планы отличаются от плана этого храма.) По оставшимся стенам мы можем увидеть, что он состоял из двух симметричных частей и туда входили две ванные с каменными бассейнами в полу. Было высказано предположение, что эти здания воспроизводят в камне ту часть царского дворца, в которой проходили важные праздники.

Памятниками комплекса Ступенчатой пирамиды восхищались еще в древности. На стенах Северного здания написано множество иероглифов. Автор одного из них, некий Таи, жил при фараоне Тутанхамоне (Восемнадцатая династия, около 1370 г. до н. э.). Другой писец, живший в то же время, – Яхмос, сын Иптаха, – говорит, что он пришел посмотреть храм Джосера и ему показалось, что внутри – небо, в котором поднимается Ра. Современных посетителей также восхищает скупая простота, изящество и пропорциональность построек, которые служат достойным дополнением к самой пирамиде.

Ступенчатую пирамиду строили в несколько этапов. Перед тем как рабочие построили первую мастабу – нижний «слой» пирамиды, – они вырубили в скале шахту 28 метров глубиной и площадью 7 м^2. На дне шахты построили продолговатую погребальную камеру из гранитных блоков и, кроме того, вырубили туннель, который шел к северу еще примерно на 20 метров. Вход в туннель должен был находиться вне первоначальной мастабы. Однако в погребальную камеру можно было попасть только через круглое отверстие в потолке, из комнаты над ней (теперь разрушена); гранитная «пробка», закрывавшая этот люк, весит более трех тонн и высотой более двух метров.

Вокруг погребальной камеры были вырублены четыре подземные галереи и связывавшие их проходы. В них хранились погребальный инвентарь и множество ваз, погребенных вместе с фараоном. Некоторые из этих галерей так никогда и не были закончены; другие были покрыты панелями из глазированных голубых изразцов, напоминавших циновки, которые вешали на стены царского дворца.

Члены семьи Джосера были похоронены рядом с его гробницей. На ее восточной стороне выкопали 11 шахт глубиной более 32 метра. Каждая заканчивалась коридором длиной 30 метров, шедшим на запад под первоначальной мастабой. (Еще в древности во все 11 погребальных камер проникли разбойники, однако в одной из них археологи нашли два алебастровых гроба, один из которых содержал остатки мумии ребенка.) Джосер хотел включить погребения своих домашних в собственную гробницу, и поэтому мастаба была расширена к востоку (третья надстройка). Входы во все 11 шахт теперь стали недоступными, так что к северным была построена лестница.

Когда было принято решение надстроить над первоначальной еще дополнительные мастабы, строителям пришлось добавить площади для надстройки и на северной стороне. Следовательно, пришлось заблокировать первоначальный вход в траншею и на лестницу, которая вела в погребальную камеру. Строители прорубили новый вход дальше к северу (внутри территории храма), начинавшийся ступенями, а потом переходивший в туннель. Вместо того чтобы связать новый туннель со старым, они провели его вокруг галерей и проходов и состыковали со старым туннелем уже ближе к концу, недалеко от погребальной камеры. Никто не может сказать, все ли проходы и галереи под Ступенчатой пирамидой были сооружены древними строителями: некоторые могли быть прорыты и ворами. Более того, есть и такие галереи, которые еще не были полностью обследованы из-за непрочности сланца, в котором они вырублены.

Рис. 11. Разрез Ступенчатой пирамиды, показывающий ее последовательную достройку

Первоначальная каменная мастаба Ступенчатой пирамиды была царским погребением, квадратным в плане. Каждая сторона имела примерно 63 метра в длину и 8 метров в высоту. (Ядро пирамиды состояло из местного известняка Саккары, однако пирамида была облицована прекрасным высококачественным белым известняком, привезенным с противоположного берега Нила.) В последующие годы Имхотеп делал добавления к первоначальной мастабе. Первым из них была надстройка – еще 3 метра со всех сторон. Второе добавление – примерно 9 метров с восточной стороны – сделало гробницу прямоугольной. До того как строители начали облицовывать эту новую мастабу, они растянули каждую сторону еще на 3 метра. Эта расширенная мастаба стала теперь нижней ступенькой Ступенчатой пирамиды, состоящей из четырех поставленных друг на друга мастаб. Архитектор предполагал, что эта стадия будет последней, и начал на северной стороне строить храм. Но еще до того, как были закончены этот храм и отделка пирамиды, он запланировал еще одно изменение. Пирамиду расширили на север и на запад, а количество поставленных друг на друга мастаб выросло до шести. Перед тем как эта стадия была завершена, пирамида еще была расширена с каждой стороны. В итоге размеры Ступенчатой пирамиды составили около 140 метров с востока на запад и около 118 метров с севера на юг, а высота – 60 метров.

Нет никаких сомнений в том, что сам Джосер был похоронен в этой пирамиде, а не в кирпичной мастабе в Бет-Халлафе. Последняя, скорее всего, была кенотафом; это единственное объяснение, которое мы можем дать при сегодняшнем уровне нашего знания египетской цивилизации. Итак, фараон Джосер стал славнее своих предков, его гробница – заметной, а его душа могла взойти на небо, как по лестнице. Когда вставал солнечный бог Ра, его первые лучи приветствовали вершину вечного жилища царя, который и сам был богом.

Глава 4

НАСЛЕДНИКИ ДЖОСЕРА

Можно было бы ожидать, что наследники Джосера превзойдут технические и художественные достижения его царствования, однако тщетно искать хоть какой-то прогресс. Возможно, позднее раскопки позволят нам получить объяснение этой странной ситуации.

Третья династия – темный период египетской истории. До сих пор спорят даже о числе фараонов и порядке их правления. Манефон донес до нас восемь имен, Абидосский список упоминает шесть, а в Туринском папирусе сохранились только пять. Основателем династии был Джосер, за которым следовали Сехемхет, Хаба, Небка и другие; последним фараоном был Ху (или Хуни), предшественник Снофру, основателя Четвертой династии.

Постройки Джосера, которые стояли на краю Западного плато, смотревшего на столицу, возможно, вдохновляли фараонов, которые наследовали ему. Один из них построил свою пирамиду в Саккаре, неподалеку от пирамиды Джосера. Двое предпочли место чуть подальше к северу, в Завиет-эль-Ариане. Есть и другие пирамиды, постройка которых предполагает датировку Третьей династией, однако точно это определить невозможно. Одна из них – пирамида в Силе в Фаюмском оазисе; другая – в Завиет-эль-Амвате, напротив Миньи в Среднем Египте, и третья – в Эль-Куле, к северу от Эдфу в провинции Асуан. Хотя пирамида в Me думе была закончена Снофру, основателем Четвертой династии, очень возможно, что она была начата в царствование Хуни, и это дает основание включить ее в эту главу.

ПИРАМИДА СЕХЕМХЕТА В САККАРЕ

Время от времени в прессе появляются сообщения об открытии пирамиды. В таких случаях читатели в Европе и Америке недоуменно разводят руками и спрашивают себя: как же это можно было не заметить такое огромное, массивное строение? Конечно, небольшой предмет, такой как статуя или ваза, легко можно потерять, но вот пирамида – это другое дело! И читатель прав. Спрятать большую пирамиду было бы невозможно. Однако очень многие пирамиды невелики: верхнюю часть уже почти совсем срыли, а нижнюю покрыли зыбучие пески окружающей пустыни. Во многих случаях от пирамиды остались только самые нижние ряды камня и подземная часть; в других случаях пирамида вообще осталась незаконченной. В некрополе Мемфиса много холмов, которые все еще хранят под собой такие памятники под кучами щебня и песка. Когда-нибудь их исследуют, и археологи узнают, кому они принадлежали. Затем ученые расскажут об открытии «новой» пирамиды, а на самом деле это будут всего лишь остатки давным-давно захороненной.

В мае 1954 г. мировая пресса объявила о долгожданных результатах раскопок, проводившихся у входа в новооткрытую Ступенчатую пирамиду в Саккаре. Появилось множество домыслов о том, что же может быть внутри этого памятника, и, когда оказалось, что саркофаг пуст, это вызвало огромное разочарование. Однако, несмотря на все эти неосуществленные ожидания, открытие оказалось одним из самых важных в истории археологии, особенно для изучения пирамид.

Многие годы археологам было известно о существовании большой прямоугольной ограды, погребенной под песком к западу от Ступенчатой пирамиды в Саккаре. Она была показана на многих картах и ясно видна на аэрофотосъемке местности. На фото, сделанных с воздуха, виден огромный прямоугольник, разделенный на две секции, которые, вместе взятые, были больше, чем ограда погребального комплекса Джосера.

В 1951 г. Департамент древностей решил исследовать этот объект и поручил работу куратору Саккары Мохаммеду Закарии Гонейму. Он расчистил часть высокой стены ограды, которая более-менее копировала ту, что окружала комплекс Ступенчатой пирамиды. Размеры незаконченной ограды составляли 550 × 200 метров. Имя царя, который построил ее, оставалось неизвестно, но некоторые археологи, заинтересовавшиеся раскопками в Саккаре, считали, что это должна быть гробница одного из наследников Джосера, поскольку она находилась так близко к пирамиде Джосера. В песке были обнаружены множество мумий Птолемеевской эпохи, а также предметы, датировавшиеся Двадцать шестой династией и позже. В 1954 г. работа продолжилась. Было обнаружено здание, которое, несомненно, было незаконченной ступенчатой пирамидой. Оно состояло из самой нижней ступени пирамиды и части второй ступени. Общая высота памятника – 7 метров, однако размеры его квадратного основания – по 120 метров с каждой стороны, это говорит о том, что строители планировали его почти таким же большим, как сама Ступенчатая пирамида[10].

Интересная черта этой пирамиды – строительные насыпи, которые были обнаружены на своих местах; они почти покрывали памятник. Эти насыпи были сделаны из щебня, однако между ними был слой плоских, грубо обтесанных камней, представлявший собой нечто вроде примитивной мостовой. Насыпи были расширены и продолжены. Главная насыпь для подвоза материала находилась на западе.

Вход в пирамиду находился в 24 метрах от ее северного торца, в конце коридора. Когда рабочие открыли этот вход, Гонейм подумал, что пирамида осталась неразграбленной в новое время, поскольку камни, закрывавшие проход, были не тронуты. Но он также заметил, что, хотя половина блокирующей стены тщательно построена и, судя по всему, подлинная, вторая половина сложена небрежно, как будто некогда в прошлом она была открыта, а потом опять запечатана. Внутри самой пирамиды раскопки обнаружили вырубленную в надстройке шахту. Хотя большая часть этой шахты была заблокирована песком и щебнем, ее содержание показывало, что она никогда не использовалась для захоронения людей: здесь находились кости быков, а также птиц и других животных. Самым важным открытием стали 62 фрагмента папируса, написанные демотическим письмом, которые были найдены в самом нижнем слое мусора.

Когда археологи достигли внутренней части пирамиды, они обнаружили подземные галереи, в одной из которых было 120 кладовых. Здесь находились каменные вазы во всех стадиях готовности, которые по своей форме, материалу и технике напоминали те, что были найдены под пирамидой Джосера. Самой впечатляющей находкой было имя строителя пирамиды – фараона Сехемхета, которое семь раз встречалось на пробках от кувшинов. Среди волнующих находок мая 1954 г. был 21 золотой браслет – одни очень маленькие, а другие – нормального размера. Было здесь еще золотое ожерелье и пара щипчиков из электрона. Самым изящным из этих золотых предметов была небольшая коробочка с крышкой в форме раковины перловицы). Сообщается, что все эти предметы находились в деревянной коробке, которая уже истлела. Они были найдены в расщелине в полу одной из галерей.

Погребальная камера находится на расстоянии 72 метров от входа. Она прямоугольная, размером 8,20 × 5,22 метра и высотой 5 метров. В середине камеры находится алебастровый саркофаг размером 2,37 метра в длину, 1,4 в ширину и 1,8 в высоту. Вертикальная сдвигающаяся дверь в одном конце комнаты была закрыта и запечатана гипсом, и остатки венков все еще лежали на крышке саркофага. Ожидания достигли предела, однако, когда саркофаг открыли, он оказался пустым и даже неиспользованным. Был ли здесь вообще похоронен фараон? Гонейм полагал, что так и было – из-за ваз и золотых украшений, – и хотел поискать погребение в другой части пирамиды. Другие археологи в этом отнюдь не были убеждены и предполагали, что эта пирамида могла быть кенотафом или вообще была незаконченной и никогда не использовалась для погребения. На момент написания книги внутренняя часть пирамиды еще не раскопана полностью, и другие части ограды еще только предстоит исследовать.

ПИРАМИДЫ В ЗАВИЕТ-ЭЛЬ-АРИАНЕ

В Завиет-эль-Ариане, расположенном между пирамидами Гизы и Абу-Сира, есть две пирамиды (рис. 12). Обе постройки принадлежат к раннему периоду египетской архитектуры и сейчас именуются Разрезанной и Незаконченной пирамидами. Последняя была построена для царя Неферкары Небки. Имя владельца другой все еще остается тайной.

Рис. 12. Поля пирамид в Завиет-эль-Ариане и Абу-Сире

На месте Разрезанной пирамиды посетитель сможет увидеть только нижние слои здания, которое было построено из небольших блоков местного известняка. Внутренняя часть постройки недоступна. Все эти руины производят впечатление какого-то дикого беспорядка, и кажется, что они еще никогда не исследовались учеными. На самом деле все совсем наоборот. Лепсиус заметил эту пирамиду еще в 1840 г., а в 1885 г. Масперо безуспешно пытался в нее проникнуть. В 1896 г. де Морган открыл на северо-восточном углу лестницу, однако не стал продолжать исследования. В марте 1890 г. Масперо поручил Александру Барсанти поискать вход, и именно ему, наконец, удалось его найти. Результаты раскопок разочаровали, поскольку строитель пирамиды так никогда и не был в ней погребен. Даже имя его не было обнаружено. Спустя еще десять лет Музей изящных искусств Гарвардского университета провел раскопки пирамиды, а также кладбищ, окружавших ее. Результаты были опубликованы в бюллетене Бостонского музея. Затем эти находки были проанализированы в 1939 г. Рейзнером в его монографии об эволюции гробниц.

Согласно этим исследованиям и работам Рейзнера и Фишера, пирамида состоит из квадратного ядра примерно по 11 метров с каждой стороны, покрытого 14 слоями каменной кладки, каждый примерно 2,6 метра глубиной. Таким образом, основа пирамиды составляет около 83,8 метра с каждой стороны. Угол наклона – 68° (рис. 13).

Рис. 13. План и разрез Разрезанной пирамиды

В погребальную камеру можно попасть по лестнице длиной около 10 метров, которая начинается близ северо-восточного угла пирамиды и продолжается как наклонный туннель к шахте. Затем туннель поворачивает под прямым углом на юг и потом ведет вниз, в камеру в скале в 54 метра от места поворота. Размеры камеры – 3,63 метра в длину, 2,65 – в ширину и 3 метра в высоту. Она расположена под центром пирамиды. Другой проход на дне шахты ведет к трем галереям, в которые выходят 32 небольшие комнаты – 20 на севере, 6 на востоке и 6 на западе.

Сооружая эту пирамиду, строители использовали камни низкого качества из карьера к югу от памятника. Они выкладывали камни не горизонтально, а наклоняли их внутрь под углом 22°. (Этот метод, использовавшийся в более древних пирамидах, в северной пирамиде Снофру уже не применялся: с этого времени строители начали класть камни горизонтально.) Никаких остатков каменной облицовки не обнаружилось, однако Рейзнер заметил грубые кирпичи и решил, что пирамида могла быть ими обложена. Многие гробницы Древнего царства облицовывались белеными глиняными кирпичами, хотя на пирамиде такая облицовка пока не была обнаружена. Рейзнер соглашается с Барсанти в том, что эта пирамида никогда не использовалась для погребения. Никаких остатков часовни на восточной стороне не обнаружено, но, конечно, если бы такое здание было построено из глинобитных кирпичей, оно вполне могло бы бесследно исчезнуть.

Рейзнер в общем и целом относит Разрезанную пирамиду к Третьей династии, но также указывает на сходство между ее входом и входом во многие гробницы Второй династии. Его раскопки в этих местах показали существование гробниц Первой, Второй и Третьей династий. В последних находились чаши с именем фараона Хаба, третьего царя Третьей династии, однако Рейзнер не считает, что присутствие имени этого царя помогает как-то прояснить, кому же принадлежала пирамида. Он продолжал считать, что «личность строителя остается неизвестной и место его последнего упокоения, возможно, пока не обнаружено».

Несмотря на доводы Рейзнера, Разрезанная пирамида может быть с некоторой уверенностью отнесена к Третьей династии. Она была построена из небольших каменных блоков и, возможно, должна была стать ступенчатой пирамидой. Предполагаемое сходство между устройством входа в эту пирамиду и гробницами Второй династии может быть обусловлено архитектурными традициями. Архитектор ввел технику добавления слоев каменной кладки к ядру надстройки. Эдварде предпочитает датировать эту пирамиду Третьей династией, как и Лауэр – главный авторитет по ступенчатым пирамидам. Что касается личности самого фараона, то связь имени Хаба с кладбищем вокруг пирамиды делает его кандидатуру наиболее вероятной, по крайней мере на данный момент[11].

К югу от этого памятника, менее чем в двух километрах, я набрел на кладбище мастаб из глинобитного кирпича, которые пока еще не раскапывались. Возможно, предметы и надписи, которые будут там обнаружены, прольют свет на проблему и помогут нам выяснить подлинную датировку пирамиды.

Итак, Разрезанная пирамида была построена весьма небрежно, и ее архитектор не пошел по стопам Имхотепа. Но менее чем в полутора километрах от пирамиды находится другой памятник, который должен был бы стать не менее великолепным, чем знаменитая Ступенчатая пирамида в Саккаре. Это Незаконченная пирамида, принадлежащая царю Неферкаре Небке, наследнику Хаба. Работа над этой пирамидой не пошла дальше подготовительной стадии. Сегодня эта «пирамида» представляет собой всего лишь вырубленный в скале огромный котлован и длинную траншею, которая идет вниз по скале на северной стороне. Вокруг в беспорядке лежат блоки из гранита и известняка; поверхность котлована и траншеи покрыта песком.

До 15 мая 1900 г. никто даже не подозревал о существовании этой постройки, которая находится менее чем в 4 милях от пирамид Гизы. В тот день Александр Барсанти, архитектор Департамента древностей египетского правительства, возвращался верхом с работы домой. Тогда он вел раскопки на Разрезанной пирамиде в 1 миле в югу от этого места и каждый день ездил к пирамидам Гизы, пользуясь обычной дорогой, которая шла по краю обработанной земли. В тот самый день он решил срезать путь и проехать по пустыне. Сопровождавший его бригадир раскопок обратил внимание Барсанти на то, что поверхность земли в этом месте была усыпана небольшими осколками гранита. Барсанти взобрался на вершину одного из холмов и увидел очертания огромного прямоугольника. Не помня себя от волнения из-за открытия нового памятника, уже 16 мая он начал здесь работать, однако вскоре ему пришлось остановиться. Затем концессия на раскопки пирамиды была передана экспедиции Калифорнийского университета под руководством Джорджа Рейзнера. Барсанти возобновил здесь работу только в 1904 г., и она продолжалась с перерывами вплоть до 1911 г. На момент своей кончины он еще не считал работу законченной[12].

Раскопки Барсанти позволили обнаружить подземную часть пирамиды, а также остатки срытой наземной части. Размеры последней – 180 × 200 метров – более или менее соответствовали размерам Ступенчатой пирамиды. Открытая траншея начинается спуском и горизонтальной платформой; после них идет вырубленная в скале лестница, разделенная на две части гладким выступом в середине, несколько более высоким, чем ступени. В конце лестницы – еще один горизонтальный отрезок на том же уровне, что пол котлована.

Рис. 14. План и разрез прохода подземной части Незаконченной пирамиды в Завиет-эль-Ариане (по Барсанти)

Котлован был заполнен каменной кладкой на глубину 4,5 метра; самые нижние слои состояли из блоков гранита и известняка. Сверху каменной кладки находились гранитные блоки, служившие полом для погребальной камеры. Каждый из них весил 9 тонн. Они окружали сплошной блок весом 43 тонны. На западной стороне в пол был врезан овальный гранитный саркофаг, ориентированный по длине по оси север – юг. В овальной цисте не было найдено ничего, хотя ее хорошо отполированная крышка и была зацементирована.

Рейзнер полагал, что размеры надземной части и расположение траншеи и котлована безошибочно указывают на сходство между этой незаконченной пирамидой и пирамидой Джосера и что, «возможно, обе должны были быть ступенчатыми пирамидами».

Большие известняковые блоки, использованные в качестве наполнителя, были подняты на поверхность, и теперь их можно видеть вблизи котлована. Каждый весит от трех до четырех тонн, и общий их объем составляет около 4200 м^3. На многих были пометки из каменоломен, сделанные красной краской бригадами каменщиков и каменотесов (рис. 15). Имя владельца памятника появляется неоднократно: иногда оно написано в картуше, и практически нет сомнений в том, что это был Неферкара Небка, один из наследников Джосера. Обтесывание каменных стен и ступеней, а также обработка, обтесывание и полировка тяжелых гранитных блоков (привезенных из каменоломен Асуана) доказывает, что древние каменщики и ремесленники Небки в совершенстве владели своей профессией.

Рис. 15. Некоторые пометки из каменоломен на камнях Незаконченной пирамиды в Завиет-эль-Ариане

На момент первого отчета Барсанти в 1906 г. Маспе-ро – в то время генеральный директор Департамента древностей – сомневался, что на этом месте можно найти что-то еще или что циста на полу была саркофагом. Однако Барсанти был твердо убежден, что настоящую погребальную камеру и настоящий саркофаг еще предстоит найти. Он продолжал вынимать камни из пола и пробивать туннель в известняковых блоках. В своем последнем отчете, написанном прямо перед смертью, он говорил о том, что у него кончились деньги, когда он был «на два пальца» от своей цели, и выражал желание возобновить исследования. Мы не знаем, что именно придавало ему такую уверенность и упорство, но, возможно, причиной тому было одно происшествие, упомянутое в его первом отчете. 31 марта 1905 г. случилась страшная гроза, и котлован затопило водой на 3 метра. Внезапно около полуночи вода опустилась до 1 метра и там остановилась; оставшуюся воду пришлось вычерпывать. Барсанти считал, что должна была существовать подземная галерея, в которую ушло 380 м^3 воды. До самой смерти он искал эту таинственную галерею, в которой могло находиться погребение фараона. Однако, возможно, вода утекла в какую-то трещину в скале под каменной кладкой. Ни один из археологов нашего поколения не разделяет теорию Барсанти о другой погребальной камере, и эта теория подверглась суровой критике. Однако Петри утверждал, что это место нужно обследовать еще раз, и каждый археолог согласится с тем, что Незаконченную пирамиду Небки необходимо обследовать вновь – не в надежде найти дополнительные галереи, но чтобы объяснить и изучить траншею и пол в свете современных знаний.

Зимой 1953/54 г. пирамида Небки была избрана местом действия фильма о Древнем Египте и отчасти освобождена от песка. Однако к тому времени, как работа над фильмом была закончена, пески пустыни снова стали наступать на пирамиду, и к августу 1954 г. на полу котлована уже не было ничего, кроме песка. Но вне зависимости от того, можно ли будет увидеть саркофаг и лестницу, любой, кто посетит эту пирамиду, поймет, какая колоссальная работа требовалась для того, чтобы построить подземную часть пирамиды.

ПИРАМИДЫ В СИЛЕ, ЗАВИЕТ-ЭЛЬ-АМВАТЕ И ЭЛЬ-КУЛЕ

Эти три пирамиды, еще полностью не исследованные, как считается, принадлежат Третьей династии. Они находятся не в районе Мемфиса; фактически они довольно далеки от него. Одна из них расположена в провинции Фаюм, другая – в провинции Минья, а третья – на крайнем юге, в провинции Асуан.

Небольшая пирамида в Силе, которая никогда не исследовалась, находится на одном из «выступов» полосы пустыни, отделяющей Фаюм от долины Нила. От нее открывается великолепный вид: с одной стороны – на зеленые поля Фаюма, с другой – на пирамиду в Медуме (рис. 16). С ее вершины можно видеть и пирамиды Среднего царства в Хаваре и Эль-Лахуне – черные конические холмы на краю горизонта. В 1898 г. пирамиду посетил Борхардт и составил ее первое описание. С тех пор сюда редко приезжали археологи, поскольку добраться до нее довольно трудно[13]. Только в 1937 г. А. Пошан опубликовал первые фотографии. С точки зрения археолога это ничего не добавило к наблюдениям Борхардта.

Рис. 16. Поля пирамид от Лишта до Фаюма

Пирамида в Силе похожа на мастабу, построенную из больших известковых блоков. Ее размеры составляют 22,5 метра на западной поверхности, однако длина других сторон не может быть установлена с точностью без очистки места, так что мы не можем сказать, была ли она квадратной в плане. Однако у нас достаточно данных, чтобы сказать, что она была построена как ступенчатая пирамида. Подземная часть пирамиды остается необследованной. Что касается датировки, то в основном ее относят к Третьей династии, однако это мнение основывается только на отчете Борхардта. На восточной стороне не видно никаких остатков молельни, нет и места для нижнего храма, поскольку пирамида находится практически на краю плато с крутым обрывом к востоку. Вблизи него пока не было открыто никаких гробниц, и вокруг нею ничего не видно, кроме нескольких фрагментов керамики и осколков известняка. Борхардт сообщает, что подобрал гам осколок базальта, что может говорить о присутствии статуй или храма.

Я посещал это место много раз, последний раз в октябре 1954 г., и при каждом посещении я пытался понять: почему же эту пирамиду датируют Третьей династией? Об этом нет никаких данных, если не считать того, что рядом находится пирамида в Медуме, и того, что ее конструкция предполагает, что это ступенчатая пирамида. Ни один из этих моментов не является стопроцентным доказательством, и мы должны подождать, пока это место не будет должным образом исследовано. Рейзнер включил эту пирамиду в свои исследования по развитию сооруженных методом слоев царских мастаб в настоящие пирамиды, однако он приходит к выводу, что ее реконструкция как «слоеной» мастабы сомнительна[14]. Он описывает ее как «оболочку из щебня с наполнением из щебня; ядро и один слой». В указателе он ставит вопрос после слова «пирамида», обозначая этим свои сомнения, стоит ли считать этот памятник пирамидой.

Пирамида Силы стоит в одиночестве; рядом нет никаких древних гробниц или строений, однако небольшая пирамида в Завиет-эль-Амвате окружена кладбищем с памятниками из всех периодов истории египетской цивилизации. Это некрополь Гебена – одного из древнейших городов Среднего Египта. Нижняя часть пирамиды все еще стоит; она была построена из каменных блоков с наклоненными внутрь слоями. Остатки заставляют полагать, что это была ступенчатая пирамида. Работа Р. Вейля перед Первой мировой войной – единственный источник информации об этой постройке[15]. Он расчистил ее стороны, однако не нашел ничего, что могло бы помочь датировке. Ему даже не удалось найти вход. Археолог прорубил туннель через каменную кладку с севера на юг, надеясь найти погребальную камеру, но успеха не имел. С пирамидой, судя по всему, не связана ни одна молельня. Рейзнер упомянул об этой пирамиде в своем исследовании и сравнил ее с Разрезанной пирамидой в Завиет-эль-Ариане[16]. Лауэр, Гринселл и Эдварде вообще о ней не упоминают.

Пирамида в Эль-Куле находится на западном берегу Нила близ небольшой деревни эль-Биссалие, напротив знаменитого древнего Эль-Каба в провинции Асуан. Пирамида упоминается в путеводителях, но мы не знаем ничего определенного ни о дате, ни о цели постройки[17]. Рейзнер сомневается в том, следует ли называть ее пирамидой. Экспедиция Египтологического фонда королевы Елизаветы под руководством Капара вела раскопки этой пирамиды в 1946 г. в надежде найти вход. Несколько лет спустя архитектор экспедиции Жан Стьенон провел исследование надземной части памятника, и, основываясь на его описании, мы можем прийти к некоторым выводам.

Пирамида была построена как слоеная, состоявшая из одного ядра и трех слоев (рис. 17). У этой пирамиды было три ступени. Нижняя состояла из 12 слоев каменной кладки, ее высота – 4,3 метра, во второй было 10 слоев, а третья сегодня практически разрушена[18]. Небольшие камни, из которых построен этот памятник, были добыты на месте. Они наклонены внутрь. В качестве цемента послужил сухой ил, смешанный с рубленой соломой и небольшим количеством толченой извести. Длина основания на северо-западной стороне составляет 18,6 метра. Стьенон не дает длины других сторон, но на его плане пирамида выглядит квадратной. Высота ее первоначально составляла 9,4 метра[19]. Необычная деталь: по четырем сторонам света ориентированы не грани, а углы пирамиды. (Такая диагональная ориентация, возможно, связана с течением Нила в этом регионе.) Никаких следов облицовки найдено не было[20].

Что касается возраста пирамиды, то считается, что она относится к Третьей династии, хотя Стьенон осторожно говорит, что она должна принадлежать к очень раннему периоду. Я хотел бы указать на то, что эта пирамида находится очень близко к Ком-эль-Ахмару – месту, где находился древний Иераконополь (первая столица Юга). Здесь были найдены многие важные памятники, особенно первых династий.

Итак, суммируем факты об этих трех постройках. Все эти пирамиды небольшие, в них нет молелен. Две, судя по всему, не связаны с кладбищами. Одна из них (в Силе) еще не была исследована, но две другие устояли перед всеми усилиями найти подземную часть или какую бы то ни было погребальную камеру. Были ли эти строения предназначены для погребения царей, и вообще – были ли они предназначены для погребения? Действительно ли они относятся к Третьей династии, а не к более раннему (или позднему) периоду Древнего царства? На эти два важных вопроса сейчас ответить нельзя. Принято считать, что до Джосера, когда Имхотеп построил Ступенчатую пирамиду, не было больших каменных построек. Однако эти три пирамиды сооружены из сравнительно небольших камней, добытых на месте, и их техника не превосходит каменные постройки Первой и Второй династий; слоеные и ступенчатые кирпичные мастабы были известны еще до Третьей династии.

Рис. 17. Пирамида в Эль-Куле (по Стьенону)

Есть и другая, не менее волнующая проблема. Если эти строения действительно были ступенчатыми пирамидами и были предназначены для погребения, то почему они были построены так далеко от кладбищ того времени? Не следует ли считать их кенотафами? И снова мы не можем ответить на эти вопросы.

ПИРАМИДА MЕДУMА

Пирамида Медума на много миль вокруг господствует над местностью, где она стоит. В своем современном виде она похожа на колоссальную башню, стоящую на холме на краю пустыни. Книги по археологии и истории, опубликованные до 1945 г., приписывают эту пирамиду царю Снофру. В результате последних раскопок в Дахшуре археологи, однако, склонны отождествлять так называемую Южную пирамиду Снофру (когда-то считалось, что под этим названием проходила пирамида в Медуме) с Изогнутой пирамидой в Дахшуре. Таким образом, владелец пирамиды в Медуме остается неизвестным. Однако мы можем заметить, что это – последнее развитие типа ступенчатой пирамиды и она почти наверняка была непосредственной предшественницей пирамид Снофру.

Пирамида в Медуме привлекала внимание множества исследователей еще с первых лет существования египтологии как науки. Ее рисовали еще до XVIII в. и в XVIII в., и она была среди пирамид, обследованных Перрингом и Визом в 1839 г. Это место привлекло внимание и Мариетта, который обнаружил здесь множество важных погребений, и, в частности, то, где находились статуи принца Рахотепа и его прекрасной супруги Неферт – одни из самых знаменитых статуй Каирского музея. Петри вел здесь раскопки еще в 1890 г. и возобновил здесь работу совместно с Д. Уэйнрайтом. Петри опубликовал две работы, которые в течение многих лет оставались основным источником информации по пирамиде, ее храму и окружающим ее кладбищам. Борхардт исследовал пирамиду в 1927 г. и написал знаменитую статью с самыми точными на сегодняшний день ее планами. Несколько лет спустя экспедиция музея Университета Пенсильвании продолжила раскопки на этом месте. Однако американцы сосредоточились не столько на самой пирамиде, сколько на храме и кладбищах вокруг нее. Окончательной публикации пока так и не появилось, хотя Алан Роу в 1931 г. выпустил предварительный отчет. С тех пор как в 1931 г. экспедиция закончила свою работу, место опустело. Но оно еще многое может рассказать и может быть одним из наиболее ценных источников изучения цивилизации Древнего царства.

Пирамида Медума окружена древнейшим из пока обнаруженных пирамидным комплексом (рис. 18). Пирамида стоит на краю плато, окруженная полуразрушенной стеной ограды. От входа на восточной стороне дорога, окруженная стенами, но без крыши, вела к краю обработанной земли. Она была замощена камнями, а ее стены увенчаны закругленным карнизом. Нижний храм на конце дороги теперь оказался под водой из-за подъема уровня подпочвенных вод, но все же раскопки на нем возможны.

Рис. 18. Комплекс пирамиды в Медуме

На южной стороне самой пирамиды находятся остатки другой небольшой пирамиды. На востоке – небольшой заупокойный храм со своей собственной оградой. Этот храм был обнаружен Петри практически нетронутым, его потолок все еще находится в прекрасном состоянии. В небольшом открытом дворе, построенном у самых камней облицовки пирамиды, стоял столик для приношений, по сторонам которого располагались две высокие закругленные стелы. На востоке находились две небольшие крытые комнаты. Все здание располагалось внутри стены теменоса пирамиды (рис. 19). На внутренних стенах комнат были обнаружены надписи, сделанные посетителями этой достопримечательности, и в некоторых из них упоминается фараон Снофру. Одна из этих надписей может датироваться концом Древнего царства, но большинство относятся к Восемнадцатой династии. Одна, датированная сорок первым годом правления Тутмоса III, была написана писцом Аахепер-кара-сенебом, который говорит, что пришел сюда, чтобы узреть прекрасный храм Снофру. В конце этой надписи он молится за Ка царя Снофру и царицы Мересанх, которая, возможно, была матерью царя.

Рис. 19. План заупокойного храма при пирамиде в Медуме

Этот текст и другие надписи вынуждают нас более внимательно рассмотреть вопрос, кем мог быть владелец пирамиды. Древние писцы не были невеждами, и у нас есть все причины полагать, что некоторые прочли имя Снофру на соседних памятниках или получили свои сведения от местных жрецов. Из древних источников мы знаем, что у царя Снофру были две пирамиды, которые идентифицированы с пирамидами в Дахшуре. Было бы очень необычно, что у одного фараона оказались три пирамиды. Предшественник Снофру, фараон Ху, правил по меньшей мере двадцать четыре года. Я полагаю, что Ху построил свою гробницу в Медуме, но она либо осталась незаконченной на момент его кончины, либо ее посчитали слишком простой. Во время царствования Снофру эта неоконченная (либо слишком скромная) постройка была расширена и закончена. Следовательно, мы можем считать, что завершение пирамиды в Медуме и ее комплекса датируется царствованием Снофру.

Высота пирамиды первоначально составляла 92 метра, а длина стороны основания – 144 метра. Она имела угол наклона 5°53′. Согласно исследованиям Петри, она стоит на заранее подготовленной платформе или вымостках, которые идут под камнями облицовки. Надземная часть состоит из ядра, в основе которого лежит мастаба. К ней добавлены 8 слоев каменной кладки, которая превратила ее в восьмиступенчатую слоеную мастабу (рис. 20). После того как были сделаны эти добавления, вес постройки увеличился, и на каждой последующей стадии строительства постройку тщательно облицовывали и гладко шлифовали. Наконец, когда строители закончили восьмиступенчатую, отшлифованную пирамиду, они заполнили ступени, снова облицевали всю постройку и впервые получили настоящую пирамиду.

Рис. 20. Разрез пирамиды в Медуме, показывающий разные стадии постройки

Вход находится в центре северной грани пирамиды, примерно в 30 метрах от земли. Он ведет в коридор длиной 57 метров, который спускается в скалу под надземной частью пирамиды. Очевидно, на нижнем конце проход был закрыт деревянной дверью (место, где она находилась, все еще видно). В конце коридора расположены две «прихожие» в форме коридора и, наконец, вертикальная шахта с погребальной камерой наверху. Ее размеры составляют 5,9 × 2,65 метра. Пол погребальной камеры находится на одном уровне с надземной структурой. Сама камера облицована известняком; в ней прекрасный ступенчатый свод из семи ступеней. Именно здесь в 1891 г. Петри обнаружил остатки деревянного гроба, который, как он полагал, принадлежал фараону Снофру. На крыше – дыры от пазов для перекрестных балок; в одной из них все еще торчит конец балки. (Это напоминает кедровые балки, обнаруженные внутри «ломаной» пирамиды Снофру в Дахшуре; возможно, они относятся к тому же времени, что и эта постройка.)

Внешняя облицовка пирамиды была разрушена еще в древности, возможно в Новом царстве, и ее остатки покрывают нижнюю часть строения, отчего оно кажется похожим на конический холм. Если убрать эту огромную кучу мусора, мы, возможно, обнаружим другие интересные факты и даже узнаем, чья же именно это пирамида.

Глава 5

ПИРАМИДА СНОФРУ В ДАХШУРЕ

В шести милях к югу от Саккары, на вершине выступа Ливийского плато, господствующего над древним городом Мемфисом, две каменные пирамиды Дахшура гордо поднимаются на горизонте. Здесь фараон Снофру, основатель Четвертой династии, построил свои гигантские царские гробницы. В позднейшие периоды многие цари Двенадцатой династии строили свои кирпичные пирамиды вблизи от края обработанной земли. Более ранние каменные пирамиды всегда представляли собой проблему. Исследования и раскопки в последние несколько лет показали, что Дахшур является особенно важным местом для изучения археологии пирамид (рис. 21).

Царь Снофру был основателем новой династии. Его право на трон было обеспечено браком с королевской наследницей, знаменитой царицей Хетепхерес. (Нетронутый клад погребальной мебели царицы был обнаружен в некрополе Гизы в 1926 г. экспедицией Бостонского музея; эти восхитительные предметы теперь занимают целый зал в Каирском музее.) Предшественником Снофру считается фараон Ху, но что мы знаем точно – это то, что Снофру наследовал Ху на троне и он мог быть родичем предыдущего царского дома. Хотя Снофру предпринимал строительство в Медуме, для своей собственной гробницы он выбрал место поближе к столице. Записи на Палермском камне – одном из ценных источников по истории Древнего Египта, особенно по царям первых пяти династий, – рассказывают нам о деятельности Снофру и о храмах, которые он построил по всему Египту. На этом камне также записано, что он послал флот из 40 больших кораблей на побережье Ливана, чтобы привезти кедр. (Множество балок из этого дерева, в очень хорошем состоянии, все еще находятся внутри Южной пирамиды.) Снофру также прославился экспедицией, которую он послал на юг, чтобы обеспечить порядок на южных границах Египта. Это войско привело с собой 7 тыс. пленных и 200 тыс. быков и овец. Имя Снофру было начертано в рудниках Синайского полуострова, что говорит о том, что он способствовал развитию рудничного дела в этом регионе. Память о нем египтяне хранили много столетий, и еще долго после его смерти они говорили о нем как о щедром, добром и всеми любимом фараоне. Некоторые фараоны Двенадцатой династии решили быть похороненными рядом с ним спустя семь столетий после его кончины, и мы знаем, что в это время он уже был обожествлен и почитался наряду с Ра, Осирисом, Сокером и другими богами.

Рис. 21. Поле пирамид в Дахшуре

Дахшур разделил судьбу всего некрополя Мемфиса. Его храмы и пирамиды были разрушены еще в древности, а могилы разграблены. На самом деле именно «работа» современных грабителей могил помогла впервые привлечь внимание к археологической важности этого места. Две каменные пирамиды, как и другие, построенные из кирпича, вызвали интерес археологов еще в конце XIX в. Самые знаменитые имена, связанные с ними, – имена британских археологов Перринга и Виза, которые расчистили внутренние помещения пирамид в 1839 г. Первой экспедицией, занимавшейся серьезными раскопками, была экспедиция де Моргана, который в 1894 и 1895 гг. раскапывал пирамиды Аменемхета II, Сенусерта III и других близ края обработанной земли. В результате его работы было найдено множество гробниц эпохи Древнего и Нового царства; часто встречалось имя Снофру, особенно в некрополе близ северной каменной пирамиды. (Именно в погребениях нескольких принцесс Среднего царства де Морган нашел известную во всем мире коллекцию ювелирных изделий, которая теперь украшает стенды в Каирском музее.) Со времен де Моргана было четко установлено, что северная пирамида принадлежит Снофру. Согласно текстам, найденным в гробницах и других памятниках, было известно, что у Снофру были две пирамиды: северная и южная. Именно поэтому северная каменная пирамида Дахшура и пирамида в Медуме (на юге) обычно приписывались Снофру. Ломаная пирамида в Дахшуре в одной миле к югу от северной пирамиды оставалась проблемой. Те, кто осмеливался предложить хоть какую-нибудь догадку, связывали ее с фараоном Ху.

Никто не вел в Дахшуре раскопок еще в течение тридцати лет после де Моргана из-за связанных с этим больших трудностей. В 1924 г. Гюстав Жекье пытался вести исследования вокруг Ломаной пирамиды, однако перевел свою работу на более северный участок, вокруг так называемой «Мастабы Фараона» и комплекса пирамиды Пепи II, после всего одного месяца раскопок. Затем в Дахшуре воцарилось полное молчание еще на двадцать лет. В 1945 г. правительство Египта создало в Департаменте древностей новый отдел по изучению пирамид и доверил руководство им Абдель Саляму Гуссейну. Он успешно работал вокруг Ломаной пирамиды и обнаружил имя Снофру на некоторых блоках среди пометок из каменоломни. Эти пометки встречались неоднократно, особенно на блоках, встроенных в углы пирамиды. Таким образом удалось установить, что и Ломаная пирамида была построена Снофру; значит, две пирамиды царя, упомянутые в древних текстах, были не чем иным, как двумя каменными монументами Дахшура. Конечно, это открытие вызвало новый вопрос: кем же тогда был строитель пирамиды в Медуме? Эта проблема еще ждет своего исследователя.

Безвременная кончина Гуссейна в 1949 г. положила конец работе в Дахшуре. Когда я был в 1951 г. назначен директором исследовательского проекта по пирамидам, то понял, что во всем Египте нет ни одной пирамиды, которая более нуждалась бы в исследовании, чем пирамиды Дахшура. С самого начала моей работы здесь я считал, что гораздо важнее обследовать пространство вокруг пирамиды, чем ее внутренние помещения. Следовательно, вдобавок к очистке внутренних помещений я решил провести раскопки к востоку от Ломаной пирамиды в надежде найти заупокойный храм. Жекье зондировал эту территорию в 1924 г., однако ни одно зондирование не было достаточно глубоким, чтобы показать наличие каких-либо памятников.

Работа началась в марте 1951 г. Довольно быстро мы исследовали внутренние помещения пирамиды, очистили все галереи и открыли западный вход. Вне пирамиды мы обнаружили заупокойный храм, а также фрагменты построек внутри стены ограды и расчистили часть священной дороги, которая вела к долине.

Второй сезон, начавшийся в октябре 1952 г. и продолжавшийся до лета 1953 г., принес нам множество открытий. Линия дороги была ясно видна на поверхности пустыни, а в ущелье, которое вело к обработанной земле, был большой участок, покрытый осколками известняка. Было похоже на то, что дорога кончалась где-то рядом и что здесь мы можем найти остатки нижнего храма. Храмы в этой области использовались вместо каменоломен еще во времена самих фараонов. В Средние века Каир также нуждался в камне для постройки крепостей, городских стен и мечетей, а при Мухаммеде Али[21], уже в 1815 г., один из его родственников брал из этих храмов камни, чтобы построить себе дворец. Все камни из стены теменоса и заупокойного храма, а также большая часть облицовки пирамиды были сняты. Можно прийти к логическому выводу, что рабочие поступили так только после того, как вывезли весь доступный камень близ обработанной земли. Моей единственной надеждой было найти остатки нижнего храма, чтобы можно было начертить его план; у меня не было ни малейшей надежды найти хоть что-то еще. Песок был очень глубоким, и я сказал своим помощникам в первый день работы, чтобы они не ожидали ничего особенного. Я не думал, что мы найдем какие-то следы храма, по крайней мере в течение двух недель.

Рис. 22. Общий план комплекса Ломаной пирамиды в Дахшуре

Как правило, мы начинали работать в семь утра, а в девять делали получасовой перерыв на завтрак. 16 октября 1952 г., в первый день работы, я разделил рабочих на две бригады. Ровно через час двадцать одна из бригад наткнулась на верх высокой стены из известняковой кладки. Несколько минут спустя появились часть статуи и несколько фрагментов рельефа.

В девять утра я сел возле только что обнаруженной стены, рассматривая эти фрагменты, и с трудом верил своим глазам. Что же это были за надписи и как эта огромная стена пережила вандализм древних строителей? Неужели части нижнего храма удалось избежать разрушения? Египтологи дач roe время считали, что стены храмов не украшались рельефами вплоть до конца Четвертой династии. Если это правда, то откуда же взялись эти рельефы?

Последующие дни принесли новые находки, и мы поняли, что рельефы и стена действительно принадлежат нижнему храму. В тот сезон он был полностью раскопан. Было обнаружено около 1400 фрагментов рельефов. Стены здания все еще стояли достаточно высоко, так что мы могли восстановить план храма. Мы обнаружили статуи, стелы и многие другие предметы, однако все это меркло перед великолепными рельефами Снофру, которые показывали, как фараон исполняет древние церемонии. Дальнейшая работа вокруг небольшой пирамиды к югу от Ломаной пирамиды привела к открытию большой стелы с именами Снофру. Следующее краткое описание суммирует находки и то, что мы узнали о самой пирамиде и о храмах этого великого фараона.

ЮЖНАЯ, ИЛИ ЛОМАНАЯ, ПИРАМИДА

Дорога к комплексу Южной пирамиды царя Снофру в Дахшуре проходит через нижний храм, расположенный близ края обработанной земли (рис. 22). На время написания этой книги – это древнейший храм из найденных. Как мы уже говорили, при Ступенчатой пирамиде Джосера такого храма не было, нет и остатков дороги, которая заставила бы предполагать, что такое здание вообще было. Нижние храмы и ведущие к ним дороги не были найдены ни в одной из пирамид Третьей династии. Пирамида Медума, в которой были и дорога, и нижний храм (который еще предстоит раскопать), принадлежит, как теперь предполагают, фараону Ху и, судя по всему, была закончена (если не полностью построена) Снофру. Мы не можем сказать, были ли нижние храмы введены Снофру, или это была традиционная черта комплекса пирамиды.

Рис. 23. План нижнего храма при пирамиде Снофру в Дахшуре (по Рике)

Нижний храм Снофру – это простое прямоугольное сооружение, размеры которого составляют 47,16 × 26,20 метра (90 × 50 древнеегипетских локтей), по длине ориентированное по оси север – юг (рис. 23). Храм был окружен толстой стеной теменоса из глинобитных кирпичей, в которой на восточной стороне, обращенной к полям, почти посредине были проделаны большие ворота. Насыпь, огражденная с каждой стороны кирпичными стенами, вела ко входу. Позднее эта дорога была заблокирована, и около юго-восточного угла ограды был сделан вход поменьше. Насыпь первоначального входа, возможно, вела к набережной, но этот участок еще не раскопан. На внешней стороне южной ограды стояли две огромные стелы из известняка с именем и изображением царя. Врата самого храма находились в центре южной стены и открывались в большой длинный зал со скульптурными фризами на западной и восточной стенах. Фриз на западной стене рисует царские поместья в Верхнем Египте: они изображены в виде женщин и обозначаются именами областей, номов[22], в которых были расположены. На восточной стене подобный фриз, сильно разрушенный, изображал поместья царя в Нижнем Египте. Большая часть стен над фризами исчезла, однако осталось достаточно, чтобы увидеть скульптурные рельефы и сцены, изображавшие царя перед лицом богов.

По обеим сторонам Зала Номов находились две кладовые. В восточной на полу была небольшая крипта: золотая бусина и фрагменты золотой фольги говорят о том, что она служила местом хранения драгоценностей. Дверь на северном конце зала открывалась в открытый прямоугольный двор с простыми стенами. На северной стороне этого двора располагались шесть молелен, защищенных портиком, который поддерживали десять прямоугольных колонн в два ряда.

Стены под портиком были украшены рельефами и продолжением фриза, изображающего царские поместья. На колоннах, по меньшей мере с двух сторон, были расположены скульптуры. К несчастью, храм использовался как каменоломня, и ни одна из колонн не была найдена на своем месте. Все были разбиты на куски в открытом дворе, который служил чем-то вроде мастерской. Однако мы нашли много частей колонн и смогли сложить некоторые фрагменты. На них изображен фараон Снофру за исполнением различных церемоний, таких как праздник Хеб-сед, церемониальный визит в храмы Буто и основание храма. На других фрагментах видно, как фараон стоит перед богами или они обнимают его.

Ни одна из скульптурных стен шести молелен не сохранилась в неприкосновенности, но мы наш. in достаточно, чтобы восстановить их внешний вид. Внутренняя часть каждой молельни представляла собой монолитный наос из высококачественного известняка; большая статуя фараона в каждой была фактически вырублена из тою же самого куска камня. Эти статуи, фрагменты трех из которых нам удалось найти, были в натуральную величину или больше и, видимо, отличались но позам и костюму. Одна хорошо сохранившаяся статуя изображает царя в короне Верхнею Египта и юбке с поясом из тонкою гофрированного льна. На пряжке начертано ею имя. Руки опушены по бокам, на запястья надеты широкие браслеты, украшенные орнаментом из розеток и эмблемой бога Мина. На фасадах молельни расположены фигуры в горельефе, сделанные с потрясающим реализмом. Над дверью в каждый наос были вырезаны имена царя, обрамленные эмблемами и увенчанные лентой из пятиконечных звезд, символизирующих Небо. На каждой стороне стояла большая фигура Снофру. (Одна из них изображает его точно в таком же костюме, как на вышеописанной фигуре в наосе, вплоть до орнамента браслетов.)

Как мы уже говорили, культ Снофру процветал спустя столетия после его кончины, и здесь, в его нижнем храме, мы обнаружили множество свидетельств глубочайшего уважения, которым было окружено его имя. Под портиком перед статуями мы обнаружили статуи частных лиц, а также стелы и алтари. Они датируются как Древним, так и Средним царством. Храм был, видимо, разрушен в эпоху Восемнадцатой династии, поскольку в открытом дворе была найдена посуда этого периода, а позднее были построены жилища из глинобитных кирпичей как внутри, так и снаружи храма.

Во всех позднейших нижних храмах дорога ведет вверх от западной двери самого храма. Здесь она начинается вне здания на юго-западном конце каменной ограды. Ее стены из известняка были полностью сняты, кроме небольших фрагментов в самом начале. Стены были сделаны с наружным скосом и изогнутым карнизом. Дорога не была крытой. Любопытно, что она была замощена глинобитными кирпичами, положенными на известняковые плиты. Примерно через 700 метров дорога загибается и соединяется со стеной теменоса пирамиды и ведет во двор пирамиды.

Прямо впереди, на восточной стене пирамиды, находится заупокойный храм фараона Снофру. Храм претерпел несколько структурных изменений (рис. 24). Первоначально он был спланирован небольшим, проще, чем в Медуме: он состоял лишь из маленькой молельни или даже навеса, открытого на востоке и западе, под которым поставили большую плиту из известняка с алебастровым столиком для приношений. Молельня была обрамлена двумя огромными стелами, похожими на те, что были найдены снаружи нижнего храма, но значительно более крупными. Стелы и навес окружала стена из глинобитных кирпичей. По первоначальному плану храм открывался на север и, видимо, не содержал никаких других построек. Позднее, возможно ближе к концу Древнего царства, храм был расширен. Перед входом в него построили кирпичные стены и простой двор, окружавший столик для приношения, и две стелы, а также разделили на множество комнат, которые, судя по всему, были покрыты крышей. В ходе еще одной перестройки, возможно, в эпоху Среднего царства, строители окружили стенами южную стелу и добавили внутри, прямо у главного входа, алтарь из глинобитных кирпичей, на который можно было подняться по небольшой лестнице.

Рис. 24. План заупокойного храма Снофру в Дахшуре

Уже в более позднюю эпоху, возможно при Птолемеях, была построена длинная узкая комната со сводчатой крышей между первоначальной молельней из известняка и фасадом пирамиды. В то же самое время кирпичные стены, протянувшиеся на восток от восточного фасада каменной молельни, образовали своего рода прихожую к ней. Создается впечатление, что последняя перестройка была плодом усилий небольшой группы жрецов, которые решили возродить культ доброго фараона Снофру. Есть что-то трогательное в том, как они нашли три древних алтаря для возжигания благовоний и поставили их на алебастровый столик для приношений. Мы их там и обнаружили, они все еще стояли вертикально и не были повреждены. На одном из них стояла чаша с углями; она тщетно ждала служителя-жреца, который должен был прийти и побрызгать благовониями на горячие угли. Алтари для возжигания благовоний, которые столь удивительным образом пережили разрушение, пришедшееся на долю остальных памятников, судя по всему, датируются Средним царством. Два сделаны из известняка, а один – из красной керамики. Первый, с надписью, был сделан для фараона Снофру семейством жрецов, которые все были названы в честь царя.

В юго-восточном углу двора пирамиды находился низкий прямоугольный холмик, который после проведения раскопок оказался группой кирпичных зданий, в том числе и амбаров.

К югу от основного здания находилась небольшая пирамида. Со времен пирамид Медума и Дахшура строители всегда добавляли одну или несколько небольших пирамид к югу от основного строения. Сравнивая их с так называемой «Южной гробницей» Джосера у Ступенчатой пирамиды в Саккаре, некоторые египтологи объясняли эти небольшие пирамиды как места погребения кувшинов, содержавших внутренности царя. Другие считают, что это погребения Ка фараона – отсюда и нередко употребляемое название «Пирамиды Ка». Пока мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть выдвигаемые теории об их создании; фактически мы не имеем никакого представления, зачем они были нужны. Все, что мы знаем, – это то, что египтяне считали их очень важными и необходимыми в каждом пирамидном комплексе.

Вспомогательная пирамида Снофру расположена примерно в 55 метрах к югу от центра Великой пирамиды. Ее внутренние помещения были очищены в 1946–1947 гг. Абдель Салямом Гуссейном и оказались пустыми. Пометка из каменоломни на одном из камней была неправильно прочтена как часть имени царицы Хетепхерес, супруги Снофру, и некоторые приписывали это здание ей. Камера внутри оказалась так мала, что в ней никогда не могло бы находиться погребения, а тем более – пышного погребального инвентаря, который впоследствии был извлечен из настоящей (и до сих пор не обнаруженной) могилы Хетепхерес и перезахоронен вблизи Великой пирамиды ее сына Хуфу в Гизе. В этой маленькой пирамиде нашли только фрагменты разбитой керамики и никаких следов погребения.

Гуссейн очистил северный фасад Вспомогательной пирамиды; я решил расчистить остальные. Так я открыл остатки молельни перед входом с севера и две огромные стелы из известняка близ восточного фасада внутри опоясывавшей пирамиду стены. Одна из них, несмотря на то что верхняя ее часть была разрушена, все еще стояла вертикально. Другая упала и разбилась на три больших куска. Ее легко было реставрировать, и оказалось, что скульптура почти безупречно сохранилась. Она почти такая же, как другие стелы, обнаруженные близ нижнего и заупокойного храмов, и ее присутствие здесь окончательно проясняет вопрос о владельце небольшой пирамиды. Не важно, для чего она была предназначена: мы уже не сомневаемся в том, что она принадлежала самому царю Снофру, и пропавшая настоящая гробница царицы Хетепхерес все еще остается одним из стимулов для дальнейших раскопок в Дахшуре.

Ломаная пирамида построена из местного известняка и облицована высококачественным белым известняком. Эта облицовка выложена наклонными слоями, то есть облицовочные плиты наклонены вниз снаружи внутрь, наподобие того, как это было в пирамидах Третьей династии. Пирамида сохранила значительную часть своей облицовки, поскольку выломать камни, положенные подобным образом, очень трудно.

Размеры постройки: длина стороны – 188,6 метра, высота – 101,15 метра. Угол наклона составляет 54°31′13''до высоты 49,07 метра и затем изменяется на 43°21′ (рис. 25). Изменение угла наклона придает пирамиде характерный внешний вид, от которого и происходят ее различные названия – Ломаная пирамида, Тупая пирамида и Ромбовидная пирамида. Ученые предложили множество объяснений изменению угла наклона пирамиды. Некоторые считают, что если бы строители сохранили первоначальный угол, то огромный вес кладки разрушил бы потолок внутренних комнат и коридоров. Действительно, там наблюдаются трещины, которые еще в древности были замазаны гипсом. Другие предполагают, что строители изменили угол, чтобы побыстрее закончить пирамиду, или опасались, что при более крутом угле наклона облицовка может развалиться. Последняя теория совершенно ни на чем не основана: сам факт, что облицовка положена наклонно, делает подобное невозможным.

Рис. 25. Диаграмма, показывающая размеры и углы наклона Ломаной пирамиды в Дахшуре (Гассан Мустафа)

Вход расположен на северном фасаде пирамиды на высоте 11,8 метра. На каждой его стороне около вершины расположены пазы для откидной двери. Спускающийся вниз коридор длиной 79,53 метра и высотой только 1,1 метра кончается горизонтальным коридором с прекрасной сводчатой крышей высотой в 12,6 метра. Чтобы идти дальше, посетитель должен взобраться по южной стене этого прохода на высоту 6,25 метра. Тогда он окажется на полу нижней комнаты пирамиды (рис. 26). Начиная с 12,3 метра от пола стены становятся сводчатыми со всех сторон, то есть каждый слой кладки выдается внутрь на 0,15 метра, пока размеры потолка не доходят до всего лишь 0,3 × 1,16 метра. В южной стене этой комнаты есть двери в два коридора. Один ведет к вертикально поднимающейся шахте, которая, судя по всему, не связана ни с одним известным нам коридором или комнатой. Гораздо выше в стене – примерно на 12,6 метра от пола – близ потолка скрывается другой проход, который поднимается слегка вверх. Этот кривой, неправильно вырубленный коридор заканчивается горизонтальным проходом, идущим с востока на запад. На востоке, за порткулисой скрывается вторая комната.

Рис. 26. Проходы и комнаты в Ломаной пирамиде в Дахшуре (Гассан Мустафа)

Стены и пол этой верхней комнаты построены точно так же, как и в нижней комнате, однако здесь блоки крыши повреждены. Любопытная деталь: вдоль стен выложены несколько больших кедровых бревен. С первого взгляда кажется, что это леса, однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что это не так. Когда Перринг и Виз обследовали пирамиду, они обнаружили, что и нижняя, и верхняя комнаты были заполнены маленькими блоками белого известняка, а среди них лежали кедровые бревна. И бревна, и блоки – загадка для нас, но могло быть так, что саркофаг был построен из камня (такие случаи известны в других местах), а бревна служили чем-то вроде погребального балдахина. В любом случае мы можем считать, что бревна, которые прекрасно сохранились, представляют собой часть груза кедрового дерева, который Снофру ввез из Ливана.

Возвращаясь по горизонтальному проходу и проходя под еще одной порткулисой, мы продвигаемся на запад через коридор длиной 64,63 метра и только 1,1 метра в высоту (рис. 27). Проход поднимается вверх сначала под углом 24°17′, а затем под углом 30°9′. Он резко заканчивается на западном фасаде пирамиды на высоте 33,32 метра от основания и в 13,7 метра к югу от геометрического центра фасада. На данный момент это единственная известная нам пирамида со вторым входом на западной стороне. Более того, он вел, видимо, к чему-то очень важному, поскольку проход был заполнен огромными известняковыми блоками, которые было исключительно трудно вынуть. Ломаная пирамида оказалась крепким орешком для любого, кто пытался работать с ней, и, возможно, она пока не открыла всех своих секретов.

Рис. 27. Изометрическая проекция верхней и нижней камер и коридоров Южной пирамиды Снофру в Дахшуре

В отчете о своих исследованиях Перринг и Виз пишут о случае, который заставляет нас делать самые неправдоподобные предположения. Они говорят, что, когда их люди работали на очистке одного из проходов, они очень страдали от жары и недостатка воздуха. 15 октября 1839 г. условия были таковы, что они едва могли продолжать работу. К тому времени рабочим удалось попасть в одну из камер. Внезапно изнутри пирамиды наружу стал дуть сильный холодный ветер. Поток холодного воздуха был так силен, что людям с трудом удавалось поддерживать огонь в светильниках. Ветер продолжал дуть в течение двух дней и пропал так же таинственно, как и начался; никто не мог объяснить, откуда он взялся. Перринг полагал, что камеры пирамиды как-то еще связаны с внешним миром. И это не мог быть западный выход, поскольку в первый раз он был открыт в 1951 г.

Работая в последние годы внутри пирамиды, я обратил внимание на то, что в ветреные дни слышен шум, особенно в горизонтальном коридоре между двумя порт-кулисами на конце склона, ведущего к западному входу. Иногда этот шум продолжается почти десять секунд. Это происходило много раз. Единственное объяснение этому – существование еще одной, до сих пор неизвестной части внутренних помещений, которая ведет наружу. Будущие исследования, скорее всего, решают эту проблему.

Из вышеизложенного очевидно, что внутренние помещения Ломаной пирамиды совершенно не похожи на помещения в других пирамидах. Это весьма впечатляющее зрелище, и ее чистые, белые стены и сводчатые потолки оставляют у посетителя незабываемые воспоминания.

СЕВЕРНАЯ ПИРАМИДА

На многих холмах пустыни близ южной пирамиды Снофру возвышаются гробницы и мастабы, относящиеся к Древнему царству и более поздним периодам. Они были отчасти разрушены ворами, но пока еще не стали объектом научного исследования. Северная пирамида Снофру также ожидает своего исследователя. Мы попытались осмотреть почву перед восточным фасадом в 1953 г., но работу пришлось временно остановить из-за больших каменных блоков, которые упали с пирамиды и закрыли это место. Можно надеяться, что будут найдены и нижний храм, и дорога от этой пирамиды, так что мы сможем узнать больше о заупокойном культе фараона Снофру.

Строительство этой пирамиды могло начаться еще до того, как была закончена постройка ее южной соседки. Она также построена из местного известняка с облицовкой из высококачественного белого известняка. Почти вся облицовка уже сбита. По размерам эта пирамида почти соперничает с Великой пирамидой Хуфу в Гизе. Длина ее стороны – около 220 метров, только на 10 метров меньше, чем у Великой пирамиды. Высота ее составляет 99 метров, угол наклона – 43°40′; этот наклон значительно меньше, чем у большинства других пирамид, что создает ее характерный плоский профиль.

Вход расположен примерно в 4 метрах к востоку от геометрического центра на северной стороне, примерно в 28 метрах от поверхности. Он обнесен и покрыт сверху плитами из белого известняка. От входа идет коридор длиной примерно 60 метров, который спускается под углом в 27°56′ и соединяется с горизонтальным проходом длиной 7 метров и высотой 1,2 метра (рис. 28).

Рис. 28. План и разрез Северной каменной пирамиды в Дахшуре

Горизонтальный проход ведет в три комнаты. Во всех этих помещениях точно такой же тип ложного свода, как и в Ломаной пирамиде. Первая и вторая практически аналогичны по размеру и внешнему виду; площадь каждой составляет 9,3 × 3,6 метра, и они расположены на одном уровне. В третью можно попасть через отверстие, расположенное примерно в 7,5 метра от пола в южной стене второй комнаты. Эта комната – самая большая из трех, размером 9,3 × 4,05 метра и высотой 15 метров. Когда ее обследовали Перринг и Виз, а также когда она была расчищена в 1947 г., в пирамиде не было обнаружено каких-либо следов царского погребения. Но конечно, последнее слово еще не сказано, и исследование этой пирамиды современными техническими методами, возможно, подарит нам какие-то сюрпризы, как это было с Ломаной пирамидой.

Перед тем как закончить главу о пирамидах Снофру, нужно сказать еще несколько слов. В некрополе Мемфиса есть три пирамиды, связанные с именем Снофру, – пирамида в Медуме и две пирамиды Дахшура. Несомненно, читателю интересно, где же именно был похоронен Снофру. Я лично убежден, что этот фараон был погребен в Ломаной пирамиде Дахшура, в верхней погребальной камере в конце западной галереи. Может быть, некоторые его заупокойные памятники существуют и близ Северной пирамиды, но главные – те, что были обнаружены близ Ломаной пирамиды между 1951 и 1955 гг.; именно в этой пирамиде находилось место вечного упокоения его останков.

Глава 6

ВЕЛИКАЯ ПИРАМИДА В ГИЗЕ

Великая пирамида в Гизе является вершиной искусства строителей пирамид. Это не только крупнейший памятник такого рода, когда-либо построенный, но по совершенству работы, точности планирования и красоте пропорций он является одним из семи чудес света.

С глубокой древности пирамида вызывала огромный интерес. Возможно, она была взломана и ограблена во время падения Древнего царства, во время слабости властей и беспорядков, которое именуют Первым переходным периодом. Диодор писал, что египтяне так ненавидели строителей пирамид, что угрожали войти в эти величественные гробницы и уничтожить мумии царей.

Мы почти ничего не знаем об истории Великой пирамиды в эпоху Среднего царства. Неясно также, оставалось ли здание открытым, или какой-нибудь благочестивый фараон озаботился тем, чтобы закрыть его. Однако мы знаем, что в то время египтяне не слишком почитали храмы при пирамидах. Они использовали храмы в Гизе как каменоломни для северных пирамид Лишта, которые датируются ранними годами Двенадцатой династии. Раскопки, проводимые сотрудниками нью-йоркского Метрополитен-музея, позволили обнаружить множество декорированных блоков и блоков с надписями, и, возможно, большее количество все еще остается в стенах. Некоторые из этих блоков принадлежали стенам гробниц, но очень многие, несомненно, происходят из храмов и дорог пирамид Гизы.

Молчание, окружавшее Великую пирамиду, продолжалось и при Новом царстве, хотя встречаются упоминания о существовании «святилищ Хуфу и Хафра» в округе. Князь Хемуас, старший сын Рамсеса II, очень интересовался некрополем Мемфиса, так что весьма возможно, что он реставрировал и Великую пирамиду, как и многие монументы Абу-Сира и Саккары. Записи о таких работах, если они действительно проводились, должны быть на камнях облицовки пирамиды, которые с тех нор уже были сняты и увезены.

Рис. 29. Некрополь Гизы

При Двадцать шестой династии произошло возрождение древних традиций. Люди особо почитали памятники Древнего и Среднего царства. Мы не знаем, сделали что-нибудь фараоны этого периода для Великой пирамиды и ее храмов, однако обычно считается, что культ Хуфу продолжал существовать и что жрецы занимались его храмами и культом.

Точно известно, что в римский период внутренние помещения храма были открыты и доступны для посетителей. Некоторые галереи и комнаты были отчасти заполнены мусором и использованы для поздних погребений. Вход затем был закрыт кучей принесенного ветром из пустыни песка и продолжавшими падать обломками и, таким образом, ускользнул от внимания тех, кто искал его. Пирамида была открыта в IX в., в царствование аль-Мамуна, сына халифа Гаруна аль-Рашида. Людям аль-Мамуна не удалось найти настоящий вход, однако они пробили коридор через каменную кладку и достигли внутренних помещений. Писатели того времени рассказывали фантастические истории о работе аль-Мамуна. Анализ этих рассказов говорит о том, что первоначальное погребение уже было разграблено и найденные там мумии и гробы принадлежали более поздним, интрузивным погребениям.

Геродот упоминает о надписях, которые, как говорят, покрывали облицовку пирамиды. Даже при арабах Абд-эль-Латиф (р. в 1179 г. н. э.) упоминал о том, что эти надписи, если бы их скопировали, заняли бы 10 тыс. страниц. К несчастью, граффити и другие надписи, оставленные посетителями за много столетий, были утеряны, когда в XIII в. и позднее сняли облицовку. С тех пор Великая пирамида стала выглядеть примерно так же, как сегодня, хотя сейчас ее внутренние помещения уже полностью расчищены и обследованы, а основание освобождено от гор песка, щебня и каменных блоков, которые собрались вокруг него.

Ранние путешественники оставили несколько описаний и замеров, а также несколько планов Великой пирамиды. Но только в начале XIX в. началось ее научное изучение. Итальянец Т.Е. Кавилья осмотрел внутренние помещения пирамиды в 1811 г. Отважный, но необразованный морской офицер, Кавилья проводил археологические исследования по поручению многих посещавших Египет европейцев, которые платили ему за то, что он искал древности, которые они могли добавить в свои коллекции. Вскоре после этого, в 1837–1839 гг., Пер-ринг и Виз тщательно осмотрели Великую пирамиду и сняли точные и аккуратные замеры. Их превзошел только Петри, который производил свои наблюдения в 1881–1882 гг. В конце XIX в. Департамент древностей расчистил внутренние помещения. Крутые галереи были снабжены перилами и установлено электрическое освещение. Теперь Великая пирамида открыта для посетителей (за исключением подземной камеры).

Удивительно, что мы так мало знаем о самом фараоне Хуфу, человеке, который приказал построить Великую пирамиду – вечное обиталище своего смертного тела. Он был сыном и наследником царя Снофру от царицы Хетепхерес, дочери и наследницы фараона Ху. Возможно, она была погребена вблизи одной из двух пирамид Снофру в Дахшуре. Очевидно, еще во время царствования ее сына в могилу царицы забрались воры. Поэтому было решено перенести ее заупокойную утварь, в том числе алебастровый саркофаг, для перезахоронения на дне глубокой шахты к востоку от Великой пирамиды. Мумия Хетепхерес и украшавшие ее ювелирные изделия до сих пор не найдены.

Согласно древним документам, Хуфу царствовал двадцать три года; у него была не одна жена и много сыновей и дочерей. Он распоряжался сооружением нескольких крупных построек, и памятники, на которых начертано его имя, встречаются по всему Египту. Хуфу также занимался разработками минеральных богатств Синая, Нубии и Аравийской пустыни. Археологи нашли множество гробниц, принадлежавших членам семьи Хуфу, его жрецам и чиновникам. Хотя надписи не сообщают никаких подробностей о событиях в его царствование и ничего не говорят о том, каким человеком он был, они ярко свидетельствуют о значительном прогрессе искусства в его эпоху. Это свидетельство подтверждается совершенством мастерства и архитектурных навыков, которые применялись при постройке Великой пирамиды.

В более поздние эпохи считалось, что само имя Хуфу содержит в себе нечто магическое. Его писали на скарабеях, которых носили в качестве амулетов, оно было окружено множеством легенд. Самая знаменитая из них пересказывается в папирусе Весткар. Этот документ – копия папируса, написанного при гиксосах, содержащая множество историй, первоначально записанных не позднее Двенадцатой династии. В этих историях говорится о чудесах, которые творили великие волшебники, жившие в древние времена, и мудрецах, умевших предсказывать будущее, как рассказывали царю Хуфу его сыновья. Первая история случилась якобы при фараоне Джосере, вторая, которую рассказывает царевич Хафра, касается событий, относящихся к царствованию фараона Небки, третья, которую передает царевич Бауфра, касается фараона Снофру, а четвертая и последняя история, рассказанная устами царевича Хорджедефа, происходит в царствование самого Хуфу. В ней предсказывается конец династии Хуфу, и о ней мы поговорим в следующей главе.

Некоторые античные авторы писали, что Хуфу был страшным тираном и подданные его ненавидели, потому что он превратил весь народ в рабов, заставив строить свою великую гробницу. К несчастью, такие представления все еще живы. Однако история Древнего Египта ничем не подтверждает подобные истории. Хуфу, очевидно, был способным и энергичным правителем; в его царствование страна процветала, а искусство достигло совершенства. Тот, кто изучает историю, не должен забывать, что было бы большой ошибкой судить людей прошлого с нашей современной точки зрения, по нашим моральным стандартам и принципам. Хуфу считался богом, и его подданные определенно по доброй воле принимали участие в создании его вечного памятника. Его царствование способствовало расцвету египетской архитектуры и искусства. Если бы он действительно был тираном-угнетателем, то не смог бы так упрочить экономическое положение страны, что его сын Хафра построил вторую пирамиду, почти столь же грандиозный памятник, как и монумент его отца. Если истории позднейших авторов и содержат долю истины, то невозможно поверить, что культ Хуфу сохранялся в течение стольких веков после его смерти. Памятники, упоминающие о жрецах Хуфу, датируются многими периодами египетской истории вплоть до эпохи Птолемеев – более двух тысяч лет спустя после его смерти.

Комплекс пирамиды развился в ходе царствования Снофру. Однако есть существенная разница между его храмами и храмами Хафра – изменился сам заупокойный культ царя. Комплекс пирамиды Хуфу должен быть связующим звеном между этими храмами, но, к несчастью, данных у нас не так много. Часть погребального комплекса Хуфу никогда не раскапывалась, в то время как другая часть была почти полностью разрушена.

Нижний храм Великой пирамиды никогда не раскапывался. Возможно, он находится на конце дороги, под современной деревней Назлет-эль-Самман или чуть восточнее ее. Памятники Хуфу использовались вместо каменоломен каким-то фараоном Среднего царства, так что надежды обнаружить нижний храм нетронутым нет. Однако его все-таки следовало бы раскопать, чтобы археологи смогли изучить его план, показывающий, как происходило развитие от храма Снофру в Дахшуре до храма Хафра в Гизе.

Когда Лепсиус более ста лет назад посетил Египет, он обнаружил дорогу почти нетронутой; пострадала лишь мостовая из белого известняка и проход под ней, который позволял людям перейти на другую сторону, не обходя комплекс пирамид. Геродот очень восхищался ею, утверждая, что эта была работа, почти равнозначная постройке самой пирамиды; он также говорил, что дорога была украшена скульптурами. Сегодня многие блоки дороги все еще остаются на своих местах, что свидетельствует об огромных размерах и прочности структуры. В 1938 г. перед Великой пирамидой Селим Гассан обнаружил несколько блоков с верхнего конца дороги, украшенных рельефами. На момент открытия считалось, что стены храмов Древнего царства не украшались рельефами вплоть до конца Четвертой династии. Утверждение Геродота интерпретировали в том смысле, что оно относится к граффити, оставленным посетителями, а многие ученые считали открытия 1938 г. реставрацией эпохи Двадцать шестой династии. Только в 1951 г., когда были обнаружены орнаментированные стены нижнего храма Снофру, египтологи поняли, что храмы украшались еще до царствования Хуфу и, следовательно, блоки с дороги, безусловно, современны остальному комплексу пирамиды.

Заупокойный храм Хуфу находится к востоку от Великой пирамиды. От него ничего не осталось, кроме вырубленного в скале фундамента и части базальтовых плит двора. Однако, хотя эти остатки фрагментарны, они дают достаточно информации, чтобы позволить египтологам восстановить план восточной части храма (рис. 30). Это совершенно не похоже на предшествующие и последующие заупокойные храмы. Вход открывался в большой двор с колоннадой, длинная ось которого была ориентирована на север – юг. Крышу портика поддерживали гранитные колонны, от которых остались только фрагменты. Самая западная часть храма была полностью разрушена, однако она не могла быть очень сложной, поскольку пространство, которое она занимала, слишком мало и узко. В своей реконструкции храма Рике предположил, что тут были пять ниш со статуями. Однако никаких доказательств их существования нет, и мы должны вспомнить, что в комплексе пирамиды Снофру в Дахшуре этих ниш было всего шесть и они были расположены в нижнем храме. Несколько найденных здесь фрагментов говорят о том, что стены заупокойного храма были построены из известняка. Эти стены в сочетании с базальтовыми плитами двора и красными гранитными колоннами должны были выглядеть очень эффектно. Такая полихромная техника могла вдохновить строителей пирамид в Абу-Сире.

Рис. 30. План заупокойного храма Великой пирамиды (по Лауэру)

Великая пирамида была окружена стеной теменоса, от которой остался лишь фундамент. Ее северная и западная стороны отстояли на 23,6 метра от основания пирамиды, южная сторона – на 18,5 метра.

В мае 1954 г. пресса объявила взволнованной публике, что египетский архитектор Камаль эль-Маллах, расчищая южную сторону Великой пирамиды, обнаружил нетронутую ладью из кедра. Сообщалось, что она лежала в вырубленной в скале яме длиной более 30 метров, а также говорилось, что другая лодка лежала параллельно с ней непосредственно к западу. К несчастью, эти новости с самого начала были смешаны с дикими фантазиями и совсем ненаучным соперничеством, однако нет никаких сомнений в том, что это одно из выдающихся открытий последних лет.

Однако мы должны помнить, что археологи уже давно знали, что рядом с гробницами царей или частных лиц присутствуют такие ладьи. Отделанные гипсом и выложенные глинобитными кирпичами ямы в форме лодок были обнаружены вблизи многих гробниц Первой и Второй династий в Хелуане. Они встречаются также возле гробниц Первой династии в Саккаре. Известно и то, что ладьи были захоронены вблизи Великой пирамиды Хуфу; три из ям, в которых они находились, до сих пор можно видеть. Пять ям для ладей можно видеть около второй пирамиды, на расстоянии взгляда от новооткрытых деревянных ладей. Они стали предметом подробного исследования С. Гассана в 1946 г., когда он опубликовал результаты шестого сезона своих раскопок в Гизе между 1943 и 1945 гг. Рейзнер расчистил ямы для ладей близ Великой пирамиды в 1920-х гг. и обнаружил в одной из них фрагменты позолоченного дерева и куски канатов. Однако больших деревянных ладей эпохи Древнего царства до 1954 г. не находили. Единственные известные до этого большие деревянные ладьи, обнаруженные в Дахшуре более пятидесяти лет назад, датируются Двенадцатой династией. (Две из них теперь выставлены в Каирском музее, третья находится в Чикагском музее естественной истории.) Важность этого великого открытия состоит в том, что оно проливает свет на методы, использовавшиеся кораблестроителями Древнего царства. Это древнейшие корабли такого размера среди найденных.

Ладьи, обнаруженные около пирамид, в основном именовались «солнечными ладьями», но это отнюдь не точное название. Требовались различные виды лодок, которые могли понадобиться умершему государю в загробной жизни. Согласно Текстам пирамид, царь должен был использовать в своем небесном путешествии по меньшей мере восемь различных ладей; две из них требовались для того, чтобы пересечь небо в свите солнечного бога: одна – днем, одна – ночью. Таким образом, только две ладьи можно назвать «солнечными» в точном смысле этого слова. Поскольку на данный момент наши знания ограниченны, было бы лучше называть эти ладьи ритуальными или погребальными ладьями, поскольку они, безусловно, были связаны с религиозными представлениями о воскрешении. Мы не знаем, где в комплексе пирамиды были расположены две ладьи именно для солнечного путешествия или была ли у них какая-либо особая форма, чтобы отличить их от других. Теперь известно, что у Хуфу было пять ладей: две – к югу от пирамиды, две – к востоку и одна – лежащая параллельно дороге. Две стороны пирамиды в этом свете еще не исследовались, и не будет ничего удивительного в том, если у дороги будут найдены другие ладьи.

Недавно открытые ямы для ладей, несомненно, принадлежат Хуфу, однако очевидно, что они были закрыты после его кончины и что эту работу закончил его наследник. В соответствии с древним египетским обычаем почти на каждом камне, покрывавшем яму, были пометки из каменоломен и граффити; единственное встречающееся на них царское имя – это имя Реджедефа, наследника Хуфу. Именно на его плечи легла обязанность похоронить Хуфу и закончить его незаконченные памятники.

Недавно обнаруженная ладья находится в яме, расположенной в 17,85 метра от основания пирамиды. Ее длина составляет 31,2 метра, ширина – 2,6 метра и глубина – 3,5 метра. Она была покрыта 41 большим блоком известняка и одним блоком поменьше. Длина больших камней составляет 4,8 метра, ширина – 0,85 метра и высота – 1,6 метра; в среднем они весят 16 тонн. Камни были сцементированы гипсом, а их концы положены на вырезанные в скале уступы по обеим сторонам ямы. Спустя полгода после открытия, когда рабочие начали вынимать блоки, стало очевидно, что ладья была разобрана перед тем, как ее положили в яму, однако ее детали были положены так близко к первоначальному положению, что ладья выглядела целой. Некоторые из них, в том числе носовая часть, были небрежно брошены в яму, в то время как шесты балдахина, большие рулевые весла и небольшие гребные весла лежали на палубе. Здесь находились также мотки канатов и множество циновок. Бревна были соединены шипами, деревянными колышками, а также медными крючками и скобами.

Рис. 31. План и разрез малой северной пирамиды

Теперь перед Департаментом древностей встала задача – сохранить ладью, изготовленную из кедра с небольшим добавлением сикомора и другого египетского и иностранного дерева. Планировалось укрепить все фрагменты корабля, затем изъять его с места находки, собрать и поставить в специальном здании, построенном между ямой от ладьи и южной стороной Великой пирамиды. Только тогда можно приступить к исследованию второй ямы с ладьей.

На январь 1961 г. различные части ладьи все еще находились около ямы и подвергались химической обработке для сохранения. Властям было известно местонахождение всех фрагментов, и ладью в собранном виде планировалось поместить в музей к 1962 г. Временно ладью собрали, чтобы узнать ее размеры. Они оказались следующими: от носа до кормы – около 43,5 метра, высота у носа – 5 метров; высота у кормы – 7 метров. Она состоит из 651 куска дерева, в основном ливанского кедра, а также многих сотен небольших кусочков каната, гвоздей, циновок и других деталей. На палубе есть большая кабина с тремя деревянными колоннами в виде пальм, которые поддерживали потолок.

К востоку от Великой пирамиды находятся три малых. Возможно, они были построены для трех жен царя Хуфу, хотя древняя традиция приписывает две из них его дочерям. Геродот рассказывает историю, имевшую хождение в его время, о том, что средняя пирамида была построена дочерью, которую Хуфу якобы вынудил заниматься проституцией, чтобы набрать денег на завершение строительства своей пирамиды. Говорили, что дама просила каждого из своих клиентов дать ей по камушку с тем, чтобы она могла построить свою собственную пирамиду. Не надо говорить, что эта история не имеет под собой никаких оснований.

Самая южная из этих малых пирамид была построена для принцессы Хенутсен – согласно стеле, обнаруженной в прилегающем храме Исиды. Хотя фактически эта стела – фальшивка, на которой утверждается, что это якобы реставрация более древней стелы, весьма вероятно, что атрибуция пирамиды верна. Имя Хенутсен часто встречалось в эпоху Древнего царства, оно означает «Их госпожа». Она вполне могла быть дочерью Снофру и, возможно, была замужем за своим родным или единокровным братом Хуфу. Весьма маловероятно, что она была его дочерью – все дети царя, даже старший сын, были погребены в мастабах.

Видимо, было запланировано, чтобы самая северная из трех маленьких пирамид стояла в нескольких метрах к востоку от ее настоящего местоположения; скала была срыта и начато строительство надземной части. Очевидно, этому плану помешала шахта, которую вырубили для перезахоронения погребальной утвари царицы Хетепхерес, так что небольшую пирамиду пришлось передвинуть западнее. Длина стороны пирамиды из известняка составляет 45 метров; в настоящий момент ее высота – около 6 метров, угол наклона – около 51° (рис. 31). Вход открывается над уровнем земли в центре северной грани и покрыт сверху огромной плитой известняка. Крутой коридор длиной в 16,5 метра ведет в прихожую, откуда еще один коридор спускается в погребальную камеру. На восточной стороне пирамиды расположены остатки заупокойной молельни, а на южной – большая вырубленная в камне яма для ладьи. В более поздний период внутренность ямы была разделена на несколько отсеков стенками из щебня и ила. Очевидно, она служила кладовой.

Рис. 32. Центральная малая пирамида

В центральной малой пирамиде ядро состояло из местного известняка, однако облицована она была высококачественным белым известняком, несколько рядов которого все еще остаются на восточной стороне. Можно видеть три внутренние облицовки, и это показывает, что пирамида была построена с помощью наращивания или слоями. Пирамида стоит на платформе из известняковых плит и, как и ее северная соседка, имеет сторону длиной 45 метров. В настоящее время ее высота – около 9 метров, угол наклона – около 52° (рис. 32). Вход, расположенный на северной стороне, размером около 1 м^2, ведет в помещения, напоминающие по своему плану северную пирамиду. На востоке находятся остатки небольшой молельни, в которой видно место расположения фальшивой двери. К югу от этой пирамиды также располагалась ладья. Она была обнаружена в 1952 г., но немедленно зарыта снова, так как вдавалась в дорогу.

Малая южная пирамида сохранилась гораздо лучше, чем ее соседки. Она построена из грубого местного известняка и имеет облицовку из белого известняка, многие слои которой сохранились на восточной и южной сторонах. Видны три слоя внутреннего наращения. Сторона пирамиды имеет длину 45 метров, высота на данный момент 112 метров. Угол наклона – около 51° (рис. 33). Вход и подземные помещения такие же, как у других двух малых пирамид. У левой, восточной стены идущего вниз коридора есть надпись: «Вновь открыто в 1837»; очевидно, речь идет о работе Перринга и Виза. К востоку от пирамиды находятся остатки заупокойного храма с частью декорации «дворцового фасада» на стенах. Эта декорация изображала фасад дворца, поскольку пирамида считалась вечным домом этой царицы. Теоретически ее душа могла сообщаться с внешним миром, входя и выходя через ложный фасад. Эта небольшая молельня стала ядром уже упомянутого позднейшего храма Исиды. Южная сторона пирамиды пока еще не расчищена, так что нельзя сказать с уверенностью, существовала ли здесь яма для ладьи.

Рис. 33. План и разрез малой южной пирамиды

Высота самой Великой пирамиды сегодня составляет 137 метров; о ее первоначальной высоте – 146 метров – говорит воздвигнутый на вершине железный штырь. Каждая сторона изначально составляла 230 метров (440 локтей), угол наклона был 51°50′. (В настоящее время длина каждой стороны составляет 227 метров из-за утраты камней облицовки.)

Пирамида была окружена своего рода мостовой или платформой из известняковых блоков, а отчасти и построена на ней. Фрагменты этих блоков еще можно видеть на северной и восточной сторонах. Несколько блоков из высококачественной известняковой облицовки, еще оставшихся у основания на северной стороне, показывают, с какой точностью камни были обтесаны и пригнаны друг к другу.

Основа каменной кладки состоит из больших блоков местного известняка, вырубленных в карьере неподалеку и положенных на скалистый выступ. Размер этой скалы определить невозможно, поскольку она полностью закрыта пирамидой. Считается, что, когда облицовка была закончена, в пирамиде было около 2300 тыс. блоков камня, в среднем по две с половиной тонны, хотя некоторые весили до 15 тонн.

Многие считают, что простое описание не может дать хотя бы даже приблизительное представление о Великой пирамиде и ее гигантских размерах. Статистики сделали множество подсчетов, чтобы сравнить ее высоту и объем с другими хорошо известными памятниками. Согласно их оценкам, площадь основания Великой пирамиды могла бы вместить в себя здание английского парламента и собор Святого Павла в Лондоне, и все еще много места осталось бы незанятым. Другие вычисления показывают, что на основании пирамиды поместились бы соборы Флоренции и Милана, Святого Петра в Риме, собор Святого Павла и Вестминстерское аббатство в Лондоне. Если все камни пирамиды распилить на блоки в один квадратный фут и положить их торцом друг к другу, то эта цепочка опоясала бы две трети земного экватора. Во время своих египетских кампаний Наполеон подсчитал, что в Великой пирамиде и ее соседках достаточно камня, чтобы построить стену в три метра высотой и один метр толщиной, которой можно окружить всю Францию. Математик, бывший среди ученых, сопровождавших экспедицию, подтвердил вычисления Наполеона.

Вход в пирамиду расположен в центре северного фасада (рис. 34). Он расположен в тринадцатом от основания слое каменной кладки, примерно в 20 метрах от земли. Этот вход, ныне недоступный, имеет заостренную крышу, образованную из массивных плит местного известняка, и открывается в длинный, круто спускающийся вниз коридор[23]. Посетители теперь проходят в пирамиду через проход, именуемый «Дырой Мамуна», который был пробит халифом аль-Мамуном в IX в. Он был прорублен в шестом слое кладки, ниже и немного западнее от первоначального входа. Пройдя примерно 36 метров, этот проход достигает соединения первоначальных спускающегося и восходящего коридоров (рис. 34, в середине). Первый коридор продолжает идти вниз под углом 28° к неоконченной камере, вырубленной в скале (рис. 34, вверху). Это первоначальная погребальная камера.

Рис. 34. Разрез Великой пирамиды, показывающий последовательные изменения плана

Египтологи полагают, что Великая пирамида пережила несколько перестроек. Она первоначально была запланирована в гораздо меньших масштабах, однако строители решили увеличить ее еще до того, как закончили первую погребальную камеру. Соответственно они построили восходящий коридор длиной 36 метров и чуть более метра высотой. Он ведет к горизонтальному проходу длиной 35 метров и высотой 1,75 метра, который заканчивается тем, что неправильно называют «Камерой царицы» (рис. 34, в середине). На самом деле это была погребальная камера пирамиды в соответствии с расширенным планом. На соединении восходящего и горизонтального коридоров есть отверстие шахты, которая спускается – отчасти вертикально и отчасти под очень крутым углом – на глубину 60 метров. Она открывается в нижнюю часть идущего вниз коридора. Считается, что эта шахта была специальным выходом для рабочих, которые заполнили восходящий проход огромными камнями после погребения фараона[24]. Когда эти «затычки» встали на место, восходящий коридор должен был стать непроходимым, и рабочие оказались бы запертыми внутри.

Так называемая «Камера царицы» построена целиком из известняка. Ее размеры составляют 5,2 × 5,7 метра, максимальная высота ее острого свода составляет около 15 метров. И в северной, и в южной стенах есть небольшие отверстия диаметром в несколько квадратных сантиметров на расстоянии примерно метра от пола. Они ведут в узкие каналы, которые первоначально открывались снаружи пирамиды; их выходы теперь замурованы в пирамиде из-за ее расширения. Обычно их называют «вентиляционными каналами», однако большинство египтологов считают, что они имели какое-то религиозное значение и были связаны с душой фараона. В восточной стене камеры расположена большая ниша с ложным сводом; от ее задней части короткий проход ведет в шахту, которая спускается в прихожую перед верхней погребальной камерой. Этот проход и шахта были пробиты охотниками за сокровищами.

После постройки второй погребальной камеры строители Великой пирамиды снова изменили план. Они расширили постройку и возвели третью погребальную камеру, еще выше. Посетитель должен вернуться к началу горизонтального коридора и войти в Большую галерею, которая ведет вверх, к месту последнего упокоения царя Хуфу. Этот величественный коридор – самое чудесное и впечатляющее из внутренних помещений всех пирамид. Длина его составляет 47 метров, а высота – 8,5 метра. Галерею венчает ложный свод. В центре пола – канавка примерно 60 сантиметров глубиной. На поднятых частях пола – прямоугольные дыры; возможно, в них были бревна, которые держали камни-«пробки», блокировавшие галерею.

На верху южной стены, или на верхнем конце Большой галереи, было маленькое отверстие, которое вело в нижнюю из пяти «разгрузочных» камер. Они были предназначены для того, чтобы снять огромный вес верхней части пирамиды с крыши погребальной камеры (рис. 35). Каждая из этих камер построена из известняка, а ее крыша – из гранита, высота камер около 1 метра. Пометки из каменоломен на некоторых камнях в этих камерах датированы семнадцатым годом правления Хуфу, они говорят, что на тот момент строительство достигло именно этой стадии. Это единственное место, где имя Хуфу встречается внутри пирамиды.

Рис. 35. Разрез Камеры царя и пяти «разгрузочных» камер над ней в Великой пирамиде в Гизе

Большая галерея кончается горизонтальным гранитным проходом, который служит прихожей. Его длина составляет 8,4 метра, а высота – 3,1 метра. Здесь есть пазы для трех порткулис; часть одной все еще видна. На южной стене – ряд вертикальных канавок, которые, как считается, могли быть использованы для подъема или опускания плит порткулис.

За прихожей находится так называемая «Камера царя», которая обложена, перекрыта и замощена тонко обработанным и отполированным красным гранитом. Ее размеры – 5,2 × 10,8 метра и 5,8 метра в высоту. Плоская крыша камеры образована из девяти монолитных плит гранита, каждая из которых, по оценкам исследователей, весит 50 тонн. В западной части комнаты стоит гранитный саркофаг без крышки, прекрасно отполированный, но без надписей. И в северной, и в южной стенах есть «вентиляционные отверстия», одно из которых все еще функционирует и поддерживает воздух в камере удивительно свежим.

Ни одну из комнат, коридоров или проходов Великой пирамиды нельзя назвать кладовой. Однако в некоторых из них, безусловно, находились погребальный инвентарь и вазы с пищей. Все эти вещи были украдены еще тысячи лет назад, и археологи не нашли внутри ничего.

Большинство тех, кто приходят в Великую пирамиду, интересуются, как она была построена. Даже вооружившись современными орудиями и инструментами, имея за плечами почти пятитысячелетний опыт, современные архитекторы и инженеры могут призадуматься, если их попросят построить такую же пирамиду. Существует много разнообразных теорий относительно постройки этого сооружения.

Древнейший рассказ принадлежит Геродоту, который, судя по всему, беседовал со жрецами. Вот его подробный рассказ[25].

«Так вот, до времени царя Рампсинита, рассказывали далее жрецы, при хороших законах Египет достиг великого процветания. Однако его преемник Хеопс вверг страну в пучину бедствий. Прежде всего он повелел закрыть все святилища и запретил совершать жертвоприношения. Затем заставил всех египтян работать на него. Так, одни были обязаны перетаскивать к Нилу огромные глыбы камней из каменоломен в Аравийских горах (через реку камни перевозили на кораблях), а другим было приказано тащить их дальше до так называемых Ливийских гор. Сто тысяч людей выполняли эту работу непрерывно, сменяясь каждые три месяца. Десять лет пришлось измученному народу строить дорогу, по которой тащили эти каменные глыбы, – работа, по-моему, едва ли не столь же огромная, как и постройка самой пирамиды. Ведь дорога была пять стадий длины, а шириной десять оргий, в самом высоком месте восемь оргий высоты, построена из тесаных камней с высеченными на них фигурами. Десять лет продолжалось строительство этой дороги и подземных покоев на холме, где стоят пирамиды. В этих покоях Хеопс устроил свою усыпальницу на острове, проведя на гору нильский канал. Сооружение же самой пирамиды продолжалось двадцать лет. Она четырехсторонняя, каждая сторона ее шириной восемь плефров и такой же высоты, и сложена из тесаных, тщательно прилаженных друг к другу камней. Каждый камень длиной по крайней мере тридцать футов.

Построена же эта пирамида вот как. Сначала она идет в виде лестницы уступами, которые иные называют площадками, или ступенями. После того как заложили первые камни [основания], остальные [для заполнения площадок] поднимали при помощи помостов, сколоченных из коротких балок. Так поднимали с земли камни на первую ступень лестницы. Там клали камень на другой помост; с первой ступени втаскивали на второй помост, при помощи которого поднимали на вторую ступень. Сколько было рядов ступеней, столько было и подъемных приспособлений. Быть может, однако, было только одно подъемное приспособление, которое после подъема камня без труда переносилось на следующую ступень. Мне ведь сообщали об обоих способах – почему я и привожу их. Таким образом, сначала была окончена верхняя часть пирамиды, затем соорудили среднюю и напоследок самые нижние ступени на земле. На пирамиде египетскими письменами было обозначено, сколько редьки, лука, чеснока съели рабочие. И, как я очень хорошо помню, переводчик, который читал мне надпись, объяснил, что на все это было израсходовано тысяча шестьсот талантов серебра[26]. Если это верно, то сколько же денег пошло на железные орудия, на хлеб и одежду для рабочих, так как строительство всех этих сооружений продолжалось двадцать лет, и, кроме того, немало времени понадобилось на ломку и перевозку камней и сооружение подземных покоев [для усыпальницы]».

Согласно этому рассказу, на постройку Великой пирамиды и дороги к ней потребовалось до тридцати лет: десять – для дороги и двадцать – для самой пирамиды. Однако, согласно древним записям, Хуфу царствовал только двадцать три года. Возможно, в чем-то Геродота обманул невежественный гид (например, в переводе надписи на пирамиде). По его рассказу можно представить, что все камни добывались на восточном берегу Нила и перевозились на паромах, однако мы знаем, что основа пирамиды сделана из местного камня, а единственным камнем, который привозили из восточных каменоломен, был белый известняк для облицовки. История о подземных кладовых, окруженных водой, притекшей из Нила, также совершенно неправдоподобна. Даже сегодня при высоком уровне подъема почвенных вод в подземной части пирамиды никогда не появляется влага. Первоначальная высота памятника никогда не была равна длине основания, хотя последняя цифра достаточно точна.

Ввиду всех этих неточностей насколько мы можем верить в теорию деревянных «машин»? Если предположить, что они существовали, работа с одной машиной, которую передвигали с яруса на ярус, заняла бы гораздо больше времени, чем те двадцать лет, о которых говорит Геродот. Если же были машины для каждого яруса (и каждого камня), то для этого потребовалось бы немыслимое количество дерева. Однако современные ученые восприняли это объяснение серьезно и пытались предположить, какого типа машины могли использоваться.

Согласно Диодору, пирамида была построена с помощью «помостов», то есть насыпей. Это наиболее разумное предположение, и в его поддержку выступают архитектор Сомерс Кларк и инженер Р. Энгельбах. В своей книге «Каменная кладка в Древнем Египте» они обсуждают проблему строения пирамид и допускают возможность использования насыпей – как длинных и широких со сравнительно покатым наклоном для подачи стройматериала, так и более крутых и узких для самих рабочих и подачи более легких материалов. Они, однако, отмечают, что их замечания по этому вопросу не могут считаться полным и окончательным решением многих, до сих пор не решенных проблем, но скорее предварительными выводами, которые в будущем могут существенно измениться.

Недавнее открытие неоконченной пирамиды фараона Сехемхета в Саккаре как раз и показало, что эта пирамида построена с помощью насыпей, которые сохранились до сих пор. Как мы уже говорили, все здание этой ранней пирамиды погребено в этих кучах щебня. Следует упомянуть, что та самая дорога в Гизе, по которой современные посетители поднимаются на плато пирамид с севера, является не чем иным, как кучей мусора, оставленной древними строителями, такой же как та, что составляет восточный угол плато к северу от дороги при Великой пирамиде. Весьма соблазнительно считать эту современную дорогу остатком старой насыпи для подвоза стройматериалов. Остатки подобной насыпи, состоящей из щебня, смешанного с илом, все еще находятся неподалеку от южной стороны дороги, и на них построены дома на западной стороне современной деревни.

Великая пирамида Гизы всегда вдохновляла мыслителей. Но, кроме того, она дала начало всевозможным мистическим и оккультным теориям. В Средневековье звездопоклонники собирались внутри и считали ее источником мудрости. С конца XIX в., когда Пиацци Смит написал «Наше наследство в Великой пирамиде», количество книг о мистике, астрологии и спиритуализме в связи с Великой пирамидой значительно возросло.

Внимание таких «пирамидологов» привлекает только пирамида Хуфу. Для них размеры коридоров и камер стали основой множества теорий, которые объясняют или предсказывают исторические события. Некоторые из них находят запись обо всех великих событиях Ветхого и Нового Завета в Великой пирамиде или даже высчитывают, что там отмечена дата рождения Иисуса Христа. Другие энтузиасты полагают, что пирамида была построена не для того, чтобы служить воплощением пророчеств, но чтобы с помощью каких-то неведомых нам теперь секретов лечить болезни радиацией или атмосферными условиями в некоторых ее коридорах.

Но все эти теоретики сходятся в одном: Великая пирамида не была гробницей Хуфу. Они предлагают всевозможные объяснения для того, зачем она была нужна, кроме того, которое принято археологами. Не один египтолог громогласно опровергал все эти мистические доктрины, однако многие люди все еще в них верят. Археологические исследования доказали вне всяких сомнений, что Великая пирамида есть нечто большее – или меньшее, – чем гробница фараона Хуфу. Особенности ее строения представляют собой развитие более ранней египетской архитектуры; размеры ее камней не имеют никакого отношения к будущим событиям. Никто не будет отрицать, что мы еще не разрешили многие проблемы, связанные с пирамидой и ее постройкой. Однако недостаток наших знаний не позволяет нам с пренебрежением относиться к археологическим данным, основанным на конкретных, материальных свидетельствах.

Мы приводим только подлинные факты. Великая пирамида – это самая большая гробница, когда-либо построенная для одного человека, самый знаменитый памятник древности. Никогда, ни до, ни после, ни у одного монарха не было такой величественной могилы. Хотя одно свое предназначение она не выполнила – ей не удалось сохранить тело Хуфу, – тем не менее она прославила его имя. И будущие поколения людей будут стоять перед Великой пирамидой в удивлении и восхищении. Пока она стоит на краю Ливийского плато, имя Хуфу будет жить.

Глава 7

НАСЛЕДНИКИ ХУФУ

До и после царствования Хуфу в царской семье не прекращались раздоры. У Хуфу было много жен; несомненно, некоторые были царевнами, дочерьми фараонов, и от каждой у него были дети. Не одна царица хотела, чтобы именно ее сын оказался на троне. Впоследствии между двумя основными ветвями потомков Хуфу, Реджедефа и Хафры, начался конфликт, и в нем принимали участие даже жрецы и народ.

Считается, что одна из жен Хуфу – та, что стала матерью непосредственного наследника Хуфу, Реджедефа, и многих других детей, – была ливийкой. Теория о ее ливийском происхождении была основана на изображении царицы Хетепхерес II, супруги Хуфу, в гробнице ее дочери, царицы Мересанх III, в Гизе. Здесь она изображена с белокурыми волосами и голубыми глазами. Другая любопытная черта – необычные платья, которые носили женщины в этой семье: на этих платьях над плечом был какой-то треугольный, будто накрахмаленный выступ. Наши знания не позволяют с уверенностью утверждать, действительно ли этот стиль одежды, белокурые волосы и голубые глаза безо всяких сомнений доказывают ливийское происхождение семьи. (И, между прочим, белокурые волосы могли быть и париком.)

Порядок наследования среди потомков Хуфу не всегда ясен. Реджедеф был непосредственным преемником своего отца. За ним следовал другой сын Хуфу – Хафра. После смерти Хафры опять начались разногласия между двумя ветвями семьи Хуфу. Из Туринского папируса и других источников мы знаем, что промежуток между царствованиями Хафры и Менкауры был достаточно кратким. Два царя правили на протяжении пяти лет; они, возможно, происходили из той ветви семьи, к которой принадлежал Реджедеф. Несомненно, за свое краткое, беспокойное царствование они не нашли времени, чтобы строить пирамиды. Возможно, они остались жить после своего поражения или отречения и были погребены в обычных мастабах в некрополе Гизы. (Рейзнер пытался определить этих царей и распознать египетские формы их имен из греческих форм.)

Надпись, обнаруженная на скале в Вади-эль-Хаммамате в 1950 г., дает нам важную, хотя и достаточно загадочную информацию на этот счет. Здесь приведен перечень царских имен, написанный в картушах. Они расположены следующим образом: Хуфу, Реджедеф, Хафра, Хорджедеф и Бауфра. Хотя надпись датируется не позже чем Двенадцатой династией, она должна быть основана на достоверной информации, поскольку согласуется с тем, что мы знаем из Туринского папируса, Манефона и других источников. Хорджедеф был сыном Хуфу и был погребен в большой мастабе к востоку от Великой пирамиды[27]. Что касается Бауфры, никаких его памятников не сохранилось. Однако нам известно о двух сыновьях Хуфу, которых звали Хнумбаэф и Хорбаэф[28]. Один из них после восшествия на трон мог принять имя Бауфра. Как мы уже знаем, в папирусе Весткар история, рассказанная царевичем Бауфрой, идет за историей Хафры и предшествует истории Хорджедефа. Трудно сказать, действительно ли эти люди занимали трон и каждый из них единолично правил страной. В Египте были беспорядки, и они могли править только в последние годы царствования Хафры или в ранние годы правления Менкауры. Однако они были признаны законными властителями составителем Туринского папируса и тем, кто написал надпись в Вади-эль-Хаммамате, и их имена также встречаются в работе Манефона.

Мы знаем, что за Менкаурой на трон взошел его сын Шепсескаф, чья необычная гробница радикально отличается от формы пирамиды. Она послужила моделью для гробницы одной из дочерей Менкауры, царицы Хенткавес, которую мы можем считать связующей нитью между Четвертой и Пятой династией.

ПИРАМИДА РЕДЖЕДЕФА В АБУ-РОАШЕ

Реджедеф, непосредственный наследник Хуфу, построил свою пирамиду в Абу-Роаше, примерно в 5 милях к северу от пирамиды своего отца в Гизе. Мы не знаем, почему он выбрал такое отдаленное, заброшенное место, на высоко вздымающемся выступе плато. Рейзнер и многие другие ученые видят в этом поступке результат раскола в царской семье. Некоторые даже подозревают, что Реджедеф убил законного наследника трона, царевича Каваба, чья мастаба находится к востоку от Великой пирамиды в Гизе. Однако это обвинение ничем не подкрепляется. Место, которое Реджедеф выбрал для своей пирамиды, господствует над всей округой и уже использовалось в качестве некрополя еще со времен Первой династии. Оно было частью огромного некрополя Мемфиса и из-за своего господствующего положения вполне логично было выбрано для пирамиды. Была ли какая-то чужая кровь в той ветви семейства, к которой принадлежал Реджедеф, или нет, мы не видим никакого иноземного влияния в его памятниках в Абу-Роаше и никаких инноваций, которые могли бы заставить нас думать, что в религиозных или архитектурных традициях, унаследованных от времен Снофру и Хуфу, произошел какой-то перелом.

Любопытствующие путешественники посещали Абу-Роаш еще с начала XIX в. Однако никаких исследований, имеющих научную ценность, там не проводилось вплоть до 1939 г., когда Перринг и Виз включили эту местность в свои исследования. Описания и иллюстрации Перринга показывают, что в те дни надземные части были в большей сохранности, чем мы можем видеть сегодня. Петри говорит, что в его время комплекс пирамиды использовался в качестве каменоломни; ему сказали, что ежедневно отсюда уходят 300 верблюдов, нагруженных камнями.

Несколько разбросанных блоков известняка немного к западу от современной деревни Абу-Роаш, возможно, отмечают все еще нераскопанный нижний храм. Отсюда начинается, возможно, одна из самых великолепных дорог к пирамидам (рис. 36). Эта восхитительная постройка длиной 1,5 километра идет на юго-запад и поднимается на высоту около 12 метров над пустыней, где соединяется с плато. Мы не знаем, была ли она огорожена стеной или крышей, поскольку подробных исследований еще не проводилось. Как и в случае с Ломаной пирамидой в Дахшуре, дорога, судя по всему, кончалась близ северо-восточного угла ограды пирамид; только северо-западный угол стены теменоса сохранился до сих пор.

Рис 36. Карта памятников в Абу-Роаше

На восточной стороне пирамиды сохранились остатки заупокойного храма, раскопанного французом Э.С. Шассина в 1901 г. К сожалению, результаты его раскопок никогда в деталях не публиковались. К югу от пирамиды и, очевидно, в пределах стены теменоса находилась маленькая пирамида, теперь почти полностью разрушенная.

К югу от заупокойного храма на восточной стороне находится большая, вырубленная в скале яма для лодки. Она сориентирована с севера на юг, и длина ее составляет 35 метров, ширина – 3,75 метра (в самом широком месте), а глубина – 9,3 метра. На дне, среди наполнявшего яму мусора, Шассина нашел три головы от статуй Реджедефа. Их грубо сбили и бросили здесь во время беспорядков, которые последовали за падением Древнего царства. (Две из этих голов теперь находятся в Лувре, одна – в Каирском музее.)

Размеры пирамиды Реджедефа составляют около 100 метров (длина стороны), в настоящий момент высота ее – около 12 метров. Сохранившаяся надземная часть здания состоит из 8–10 слоев каменной кладки, покрывающих ядро из естественной скалы. Часто предполагают, что пирамида так и не была закончена, поскольку Реджедеф правил только восемь лет. Однако многие блоки красного гранита все еще лежат на своем месте на восточном фасаде, и это заставляет предполагать, что по меньшей мере три ряда кладки уже были облицованы гранитом.

Чтобы дойти до этой стадии, работа должна была уже продвинуться достаточно далеко. Чрезвычайная разрушенность пирамиды, возможно, вызвана ее использованием как каменоломни, а не тем, что фараон не смог ее закончить. Обширные пространства вокруг памятника, особенно на северной стороне, буквально покрыты осколками гранита, доказывая, что гранит использовался здесь достаточно широко.

В центре северной стороны пирамиды находится вход в идущий вниз коридор, длина которого составляет 48 метров, а ширина между 8 и 9 метрами (рис. 37). Этот пробитый в скале коридор, спускающийся под углом между 22° и 35°, первоначально был облицован известняком или гранитом. Он заканчивается большой погребальной камерой, размеры которой составляют 9 метров в ширину, 21 метр в длину и 9 метров в глубину. Камера и идущий вниз проход к ней теперь находятся под открытым небом, за исключением небольшого участка каменной кладки, который выдается над камерой. Первоначально стены были облицованы известняком или гранитом толщиной около двух метров, что должно было уменьшать размеры комнаты до 17 метров в длину и 5 метров в ширину. Согласно Петри, облицовка была снята в период правления Мухаммеда Али. Перринг полагал, что над крышей камеры были разгрузочные камеры, подобные тем, что находятся в Великой пирамиде.

Рис. 37. План и разрез пирамиды в Абу-Роаше

Согласно Лепсиусу, в Абу-Роаше находилась еще одна пирамида. Она была расположена к северу от деревни, непосредственно к востоку от группы мастаб. Никаких следов ее теперь уже не видно, но Лепсиус говорит, что она была построена из глинобитных кирпичей и имела высоту 17 метров. Издание путеводителя Бедекера по Египту 1929 г. говорит, что кирпичная надземная часть этой пирамиды была полностью снята, однако вырубленное из скалы основание, коридор и погребальная камера все еще существовали. Более тщательное исследование гробниц поблизости от нее может помочь определить владельца этой пирамиды.

Абу-Роаш нуждается в дальнейших раскопках. Нижний храм Реджедефа никогда еще не исследовался, хотя его местоположение известно, и сам заупокойный храм также нуждается в дополнительном изучении. Присутствие одной ладьи говорит о том, что должны были быть и другие. Следует помнить, что сам Реджедеф доделал одну из ям для ладей Хуфу, как показывают открытия в Гизе в 1954 г.

ВТОРАЯ ПИРАМИДА В ГИЗЕ (ПИРАМИДА ХАФРЫ)

Вторая пирамида в Гизе, построенная Хафрой, вторым сыном Хуфу, обладает наиболее хорошо сохранившимся пирамидным комплексом во всей группе пирамид Гизы. Нижний храм расположен на краю песчаной долины близ современной деревни Назлет-эль-Самман; в более старых публикациях он также именуется Храмом сфинкса, поскольку находится непосредственно к югу от этого памятника. Этот храм, некогда погребенный в песке, был впервые обнаружен Мариеттом в 1853 г., хотя он и расчистил только часть внутренних помещений. Тогда храм не считался отдельным зданием. Именно Мариетт обнаружил великолепную диоритовую статую Хафры, которая теперь является одним из украшений Каирского музея. Уво Хелынер понял истинное значение нижнего храма и полностью раскопал его в начале XX века.

Фасад нижнего храма обращен к востоку. У входа находится набережная, которая выходит на канал, идущий с севера на юг. Южный конец канала проходит под туннелем, построенным из массивных известняковых блоков, и, очевидно, проходит под позднейшим храмом (судя по всему, это храм Осириса, повелителя Ра-Сэтау). Этот храм упомянут на стеле и граффити в храме Исиды близ Великой пирамиды. Канал никогда не раскапывался, и его северный конец исчезает под кучей песка к северо-востоку от самого Храма сфинкса.

Нижний храм построен вокруг ядра из массивных блоков местного гранита, покрытых искусно обтесанным и отполированным красным гранитом. Почти все угловые блоки вырезаны в форме буквы L. Поэтому на внутренних углах храма не нужны были вертикальные соединения, что обеспечивало храму большую прочность. Основная часть гранитной облицовки наружной стороны здания была снята, но облицовка внутри сохранилась почти нетронутой. Алебастр использовался для пола здания, а также для стен некоторых небольших комнат.

В храм можно было попасть через два дверных проема в восточном фасаде, один на севере и один на юге (рис. 38). Хелынер полагал, что длинные углубления в плитах пола по бокам этих дверей служили для постаментов сфинксов, которые стояли парами перед каждым входом. Обе двери выходят в длинный узкий вестибюль. Именно в этом входном проходе (теперь заполненном) Мариетт нашел диоритовые статуи Хафры. Дверь в центре западной стены открывалась в зал в форме буквы Т. Его крышу первоначально подпирали 16 квадратных колонн из красного гранита. Вокруг этого зала стояли 23 статуи царя, места для которых все еще видны на полу. Этот зал, теперь находящийся под открытым небом, первоначально освещался небольшими окнами под потолком, устроенными так, что из каждого лился поток света на одну из статуй. Из юго-западного угла зала небольшой коридор вел к шести кладовым с низким потолком. Они построены в два этажа: три нижних сделаны из прекрасно отполированных плит красного гранита, три верхних – из алебастра.

Рис. 38. План нижнего храма при Второй пирамиде в Гизе

Из северо-западного угла зала узкий проход вел вверх к выходу из храма, где начинается дорога. Примерно на полпути насыпь справа (с севера) ведет на плоскую крышу храма. Напротив него, в южной стене прохода, есть небольшая комнатка, облицованная и замощенная алебастром.

Как уже было замечено ранее, омовение мертвого тела царя, а также мумификация и ритуал «Отверзания уст», возможно, проходили в этом храме. Остатки бассейнов и отверстия для столбов балдахинов были обнаружены и перед храмом, и на крыше.

Дорога при пирамиде Хафры практически сплошь вырублена из скалы. На восточном конце, у нижнего храма, видны части стены, однако мы не знаем, была ли здесь крыша и были ли первоначально на стене барельефы. Эта стена спускается на плато косой линией к северо-западу и сходится с заупокойным храмом близ южного конца его восточного фасада.

Заупокойный храм Хафры – это большое и величественное здание, которое было раскопано экспедицией фон Зиглина в первые годы XX в. Хотя храм и лежит в руинах, он все еще окружен атмосферой торжественного величия, и его план легко различим (рис. 39). Строение мало напоминает своего предшественника, заупокойный храм Хуфу, и еще меньше – маленькие молельни Снофру и Ху. Какое-то неизвестное нам изменение в заупокойном культе царя должно было повести к таким радикальным изменениям в плане храмов при пирамидах.

Рис. 39. План заупокойного храма при Второй пирамиде в Гизе

Как и нижний храм, эта постройка, судя по всему, была возведена из местного известняка с облицовкой из какого-то другого материала, возможно из гранита. Пол был алебастровый. Вход ведет в узкий проход, соединяющийся на юге с двумя камерами и на севере – с вестибюлем, крышу которого поддерживали две колонны. Этот проход продолжается дальше на север, к четырем кладовым и лестнице, пробитой в толще северной стены, и оттуда ведет на крышу. От центра задней стены вестибюля проход ведет к продолговатому холлу, западная часть которого разделяется на два больших отсека. Крышу вестибюля поддерживали 14 квадратных колонн; эта черта напоминает зал с колоннами в заупокойном храме Хуфу. На северном и южном конце этого зала есть две длинные и узкие комнаты для статуй. За ними – еще один зал, крышу которого первоначально поддерживали 10 колонн. Если идти дальше на запад, посетитель в конце концов попадает в большой двор храма, который был окружен колоннадой, основанной на массивных прямоугольных колоннах, каждая из которых служила задней частью большой статуи царя.

На западной стороне этого двора мы в первый раз встречаем (насколько нам известно) пять ниш, которым предстояло стать неотъемлемой чертой всех позднейших заупокойных храмов фараонов. (В храмах цариц их было только три.) Читатель помнит, что в комплексе Снофру таких ниш было шесть и они были расположены в нижнем храме. Мы не знаем, почему их стало меньше и почему их поместили в верхний храм. Несмотря на множество теорий на этот счет, у нас все еще нет четкого представления о том, как в действительности функционировал заупокойный культ фараона.

К югу от ряда ниш коридор вел к пяти меньшим нишам или кладовкам, которые находились за первым рядом. На юг от них располагались две маленькие комнатки и дверной проем, который вел наружу здания. На крайнем западном конце храма находится длинное узкое святилище, в центре которого стояла большая гранитная стела, части которой можно видеть среди руин. От северо-западного угла большого двора с колоннадами проход идет к западу, ко двору пирамид.

У заупокойного храма находится пять вырубленных в скале ям для ладей; узкая яма в скале к северо-востоку от храма заставляет предполагать, что их должно было быть шесть. Две пары расположены параллельно северной и южной стенам храма; их оси ориентированы на восток-запад, и они лежат нос к носу. В каждой паре западная яма сохранила первоначально покрывавшие их плиты, внутренняя часть помещения покрыта резьбой, изображающей строение деревянной лодки. Когда эти ямы были раскопаны, оказалось, что в них находятся фрагменты керамики и статуй, но какие-либо следы деревянных кораблей отсутствовали. К югу от храма была яма, также ориентированная на север – юг; неоконченная яма на северо-востоке была ориентирована точно также.

В центре южной стороны пирамиды когда-то стояла маленькая пирамидка. Почти все камни ее наземной части были растащены, однако еще можно видеть вход и спускающийся вниз коридор. Хотя площадь этой пирамиды первоначально составляла лишь 20,1 метра^2, вход и проход столь узки, что взрослому человеку средней комплекции трудно туда пробраться. Это снова говорит о том, что такие маленькие, вспомогательные пирамиды никогда не предназначались для захоронения или для какой-либо цели, которая требовала, чтобы кто-нибудь туда входил.

Вторая пирамида была окружена с севера, юга и запада стеной теменоса, части которой все еще видны. К западу от стены расположены разрушенные параллельные стены, построенные из неотесанных камней. Они разделены отсеками на 110 маленьких комнат, которые, как полагал Петри, были бараками для рабочих, построивших пирамиды. Он считал, что здесь могли жить от 3,5 до 4 тыс. рабочих.

Пирамида Хафры была одной из последних, потерявших свою облицовку. Небольшая ее часть сохранилась на вершине, и, хотя некогда белоснежный известняк выветрился и стал лиловато-коричневым, камни все еще в какой-то мере сохраняют свою превосходную полировку. Ночью они отражают белый свет луны.

Участок, выбранный для постройки, резко опускался от запада к востоку, поэтому для того, чтобы подготовить его к строительству, нужен был немалый труд. Скала была вырублена на севере и западе, и огромные блоки камня, вынутые во время этих работ, были использованы на южной и восточной сторонах, чтобы заполнить углубления в плато.

Первоначальная высота пирамиды составляла 143,5 метра, а длина стороны – 251,5 метра с углом наклона в 53°10′. Вход был долгое время скрыт, и путешественники в старину тщетно искали его. Некоторые даже думали, что в пирамиде вообще нет внутренних коридоров или камер. Только в 1818 г. итальянскому археологу Джованни Бельцони удалось найти вход и добраться до погребальной камеры. Фактически у этой пирамиды два входа на северной стороне (рис. 40). Тот, что открыл Бельцони, находится на расстоянии 11 метров от земли. Другой вырублен в скале на уровне земли в нескольких метрах от пирамиды. Обычно считается, что существование двух входов вызвано изменением плана в ходе постройки. Такое объяснение представляется неубедительным. Я лично считаю, что наличие двух входов в этой и других пирамидах связано с погребением царя. Один вход и те галереи, которые вели от него, были тщательно построены из камня и укреплены большими, тяжелыми порткулисами, другой служил для входа и выхода рабочих и позднее был заблокирован.

Рис. 40. Разрез Второй пирамиды в Гизе

Внутреннее устройство пирамиды очень просто. Вход Бельцони – с его именем и датой открытия, написанными над ним, – ведет к проходу со стенами и кровлей из красного гранита. Он спускается под углом 26° к горизонтальному проходу, который закрыт вертикально опускающейся гранитной порткулисой. Нижний вход также ведет к спускающемуся коридору с наклоном 22°. Судя по всему, это и был первоначальный вход, поскольку спускающийся коридор кончается порткулисой; затем следует горизонтальный коридор и другой спускающийся проход, заканчивающийся пустой, вырубленной в скале погребальной камерой. Горизонтальный проход идет дальше и, после другой порткулисы, опять идет вверх. Он соединяется с проходом, ведущим от верхнего входа, и оба сливаются в длинную горизонтальную галерею, вырубленную в скале, которая кончается последней погребальной камерой. Нижняя часть этой камеры вырублена в скале, однако верхняя ее часть и заостренная крыша вдаются в самое сердце пирамиды, почти полностью под ее центром. Стены и крыша комнаты сделаны из белого известняка.

На полу в дальнем (западном) конце комнаты установлен саркофаг. Он сделан из великолепно отполированного гранита. Его длина составляет 2,6 метра, ширина – 1,5 метра, глубина – около метра. Когда его обнаружил Бельцони, он был открыт, и его крышка лежала на полу. Перринг и Виз обнаружили, что крышка, которая входила в пазы на концах саркофага, первоначально была запечатана какой-то расплавленной смолой, следы которой остались в пазах. На южной стене комнаты написано имя Бельцони и дата – 1818.

ТРЕТЬЯ ПИРАМИДА В ГИЗЕ (ПИРАМИДА МЕНКАУРЫ)

Пирамида Менкауры – самая южная в группе пирамид Гизы. Ее небольшие размеры скрадываются из-за великолепного вида гранитной облицовки, которая покрывает по меньшей мере 16 нижних слоев кладки. Заупокойный храм был задуман большим и великолепным, но Менкаура умер до того, как была закончена облицовка пирамиды, так что заканчивать памятники пришлось его наследнику, Шепсескафу. Он сэкономил на пирамидном комплексе своего отца, построил его из глинобитных кирпичей и даже не попытался построить большую пирамиду себе.

Третья пирамида привлекала внимание путешественников. Геродот рассказывал ходившую в его время историю о том, что она-де была построена куртизанкой Родопой; однако у него было достаточно исторического чутья, чтобы отбросить эту версию, основываясь на древности памятника и том факте, что у подобной женщины не хватило бы средств, чтобы построить пирамиду. В новое время Третья пирамида была включена в описание Бертона, и ее план и профиль были опубликованы в Description de l'Egypte. Первые научные раскопки здесь были предприняты Перрингом и Визом в 1837 г.; судя по всему, они были первыми людьми в новое время, кто проник внутрь этой пирамиды. Рейзнер проводил обширные раскопки близ этой пирамиды, в основном в заупокойном и нижнем храме, однако участки к северу и югу от памятника еще не были должным образом исследованы, и, вероятно, там есть и другие памятники, в том числе, возможно, и ямы с ладьями, все еще ждущие открытия.

Нижний храм Менкауры находится близ мусульманского кладбища деревни Назлет-эль-Самман, и город пирамид, который сливается с комплексом царицы Хенткавес, идет под современными могилами.

Храм построен из глинобитных кирпичей, с основаниями колонн, мощеным полом (отчасти) и порогами из известняка. Его восточный вход открывался в небольшой вестибюль, крышу которого поддерживали четыре колонны (рис. 41). На каждой стороне – по четыре кладовых, открывающихся в коридор, который идет по ширине здания и сходится с другим длинным коридором на юге. Дверной проем в центре задней стены вестибюля ведет в большой двор. Двор был вымощен глинобитными кирпичами. Стены, также из глинобитных кирпичей, были украшены нишами. Через его центр, с востока на запад, идет узкая дорожка из известняковых плит. К югу от нее – бассейн из известняка, из которого крытый известняковый слив идет наискось, назад под дорожку. Западный конец дорожки заканчивается у входа во двор с колоннами и нишей, крышу которой поддерживают шесть колонн. За ними – святилище и множество небольших комнат, в том числе шесть, похожих на те, что были в нижнем храме Снофру. Именно в южной комнате Рейзнер нашел великолепные статуи-триады Менкауры из аспидного сланца, а также фрагменты других статуй. (На каждой «триаде» представлен Менкаура, по бокам которого стоят богиня или бог и божество нома.)

Рис. 41. План нижнего храма при Третьей пирамиде в Гизе (по Рейзнеру)

Судя по всему, между главной частью храма и дорогой не было никакого прохода. Вместо этого коридор шел вдоль южной стороны здания, поворачивал на север, и затем снова шел к западу и соединялся с дорогой – и это также напоминает о нижнем храме Снофру. Дорога была построена из массивных блоков местного известняка, замощена, окружена стенами из глинобитных кирпичей и покрыта крышей из пальмовых бревен. Она соединялась со стеной теменоса, окружавшей комплекс.

Заупокойный храм Менкауры достаточно хорошо сохранился, и его основной план нетрудно понять (рис. 42). Основная каменная кладка стен состоит из огромных блоков местного известняка, которые первоначально должны были быть облицованы изнутри гранитом. Длинный входной коридор, построенный из глинобитных кирпичей, ведет в большой центральный двор. Здесь стены были облицованы глинобитными кирпичами и еще одним, последним слоем известняка. В центре двора располагались бассейн и система стоков. На западной стороне двора находится зал с нишами, где первоначально были шесть гранитных колонн. За ним – длинная узкая комната, напоминающая святилища в храмах Пятой династии и позднее. К югу от этого – большой участок, строительство которого так и не было завершено. От северного конца зала с колоннами проход ведет к пяти маленьким комнаткам.

Рис. 42. План заупокойного храма Третьей пирамиды (по Рейзнеру)

Западный конец храма состоит из святилища или храма для приношений, построенного напротив фасада пирамиды. Оно было замощено красным гранитом, а большая прямоугольная выемка в полу, возможно, отмечает место ложной двери и стола для приношений. Непосредственно к востоку находится коридор с колоннами из известняка. Последний, как и несколько комнат из известняка на севере (также построенных напротив пирамиды), – поздняя постройка, относящаяся, возможно, к Шестой династии. К северу от этих сооружений – много комнат из глинобитных кирпичей.

Единственным свидетельством того, каким величественным было первоначально задумано это здание, являются гранитные части его конструкции, особенно стены из черного гранита в северном коридоре.

К югу от Третьей пирамиды находятся три малые пирамиды, одна из которых, возможно, была обычной вспомогательной пирамидой. Они также были исследованы Перрингом и Визом. Самая восточная из трех (рис. 43) имеет 10 метров в высоту, длина стороны – 36 метров. Она построена из больших блоков местного известняка, видимо, без добавочных блоков, и была отчасти облицована красным гранитом. Вход на северной грани, теперь недоступный, ведет в спускающийся вниз проход, завершающийся погребальной камерой. На западном конце комнаты в полу утоплен саркофаг из красного гранита. К востоку от этой пирамиды находится небольшая молельня из глинобитных кирпичей. Некоторые египтологи полагали, что эта пирамида принадлежала царице Хамерернебти, сестре-супруге Менкауры, женщине, которая изображена вместе с ним в знаменитой скульптурной группе, находящейся ныне в Бостонском музее изящных искусств.

Рис. 43. План и разрез самой восточной из трех малых пирамид

Высота центральной пирамиды составляет 9 метров, длина стороны – 36 метров (рис. 44). Она построена из местного известняка с четырьмя добавлениями, и незаметно, чтобы она когда-либо была облицована. Вход все еще доступен и находится на северной стороне, однако на данный момент нижний конец идущего вниз коридора практически завален. Он ведет в погребальную камеру, в которой Перринг и Виз обнаружили небольшой гранитный саркофаг со скелетом молодой женщины. На одном из камней в этом помещении была пометка из каменоломни с именем Менкауры. Небольшая молельня из глинобитных кирпичей была обнаружена к востоку от пирамиды.

Рис. 44. План и разрез центральной малой пирамиды к югу от пирамиды Менкауры (по Рейзнеру)

Самая западная из малых пирамид, также 9 метров высотой с длиной стороны 36 метров (рис. 45), была построена с заполненными слоями из больших блоков местного известняка. Опять-таки здесь нет никаких следов облицовки. Ее вход сейчас заблокирован. Он вел в спускающийся вниз коридор, прихожую и погребальную камеру. Очевидно, здесь не было найдено никаких следов погребения, и вполне возможно, что это вспомогательная пирамида комплекса Менкауры. Как у двух других, у этой пирамиды была небольшая молельня из глинобитных кирпичей на восточной стороне.

Рис. 45. План и разрез самой западной из малых пирамид к югу от пирамиды Менкауры (по Рейзнеру)

Пирамида Менкауры была построена на склоне плато, и место было выровнено с помощью каменной кладки из известняка. Большая часть ее первоначальной гранитной облицовки остается на месте, но, за исключением участка, образующего задний двор заупокойного храма и нескольких блоков вокруг входа, все эти блоки остались необтесанными, что говорит о том, что блоки облицовки посылали из карьера грубо вытесанными и шлифовали только тогда, когда ставили на место.

Согласно Геродоту, эта облицовка из «эфиопского камня» распространялась на половину высоты пирамиды. Как и другие пирамиды Гизы, Третья пирамида потеряла большую часть своей поверхности из белого известняка, и сама постройка сильно пострадала, особенно на северной стороне. Говорят, что в 1196 г. один из мусульманских правителей Египта намеренно пытался уничтожить эту пирамиду, но ему пришлось оставить эту идею из-за слишком больших расходов.

Размеры постройки следующие: длина стороны – 108,5 метра, первоначальная высота – 66,5 метра; угол наклона – 51°. Вход, как обычно, расположен на северной стороне, примерно в четырех метрах над основанием, на четвертом ряду каменной кладки (рис. 46). Спускающийся вниз коридор с наклоном 26°2′ имеет 31 метр в длину, он выложен и покрыт гранитом – от входа до того места, где упирается в скалу. Вестибюль внизу с облицованными камнем стенами ведет в горизонтальный проход с тремя порткулисами. За ним находится погребальная камера, где Перринг и Виз обнаружили деревянный гроб, который, как считалось в то время, принадлежал Менкауре. Надпись на нем гласит: «Осирис, царь Верхнего и Нижнего Египта, Менкаура, да живет он вечно. Рожденный в небе, зачатый Нут, наследник Геба, его возлюбленный. Твоя мать Нут распростирается над тобой во имя ее «Небесной тайны». Она сделала тебя богом, во имя тебя, «бога», о Царь Верхнего и Нижнего Египта, Менкаура, да живет он вечно». Эта надпись – вариант хорошо известного пассажа из Текстов пирамид. В гробу содержались останки мумифицированного тела человека, возможно Менкауры. И мумия, и фрагменты гроба теперь находятся в Британском музее.

Рис. 46. План и разрез пирамиды Менкауры

Очевидно, эта пирамида первоначально была задумана в гораздо меньших масштабах, поскольку здесь есть и другой идущий вниз проход. Он открывается с верхней части северной стены погребальной комнаты и идет наверх к тому, что некогда было основным входом, но теперь является тупиком. От западного конца пола погребальной камеры, выложенный гранитом, проход ведет на запад к лестнице, затем вниз к камере, содержащей шесть ниш. (Эта планировка напоминает подземные части гробниц царя Шепсескафа и царицы Хенткавес – детей Менкауры.) Ближе к западу расположена еще одна великолепная погребальная камера со стенами и крышей из красного гранита (рис. 46). Сначала в этом помещении была заостренная крыша, а потом плиты выдолбили, им придали изогнутую форму, в результате чего получился сводчатый потолок. Именно здесь Перринг и Виз обнаружили прекрасный базальтовый саркофаг царя (рис. 47). У него были панели в стиле «фасада дворца», типичные для Древнего царства, и, несомненно, он был современен пирамиде. Саркофаг был отправлен в Англию, однако пропал по дороге, когда корабль, на котором его везли, потерпел крушение близ побережья Испании.

Рис. 47. Базальтовый саркофаг, обнаруженный в Третьей пирамиде

«МАСТАБА ФАРАОНА»

Гигантские пирамиды и храмы, которые строили потомки Снофру, нуждались в огромном количестве жрецов и больших вкладах, чтобы культ их строителей продолжался. Следовательно, возрастало и влияние гелиопольских жрецов. Мы находим имя солнечного бога Ра в царских именах начиная со Второй династии. С начала Пятой династии цари добавили новый титул к уже существовавшим четырем – «Са-Ра», то есть «Сын Ра».

Хотя сын Менкауры Шепсескаф начал свое царствование с того, что достроил памятники своего отца, думается, что он чувствовал давление со стороны жрецов и предпринял некоторые шаги, чтобы ограничить их власть. К сожалению, у нас нет никаких документов, в которых рассказывалась бы история столкновения между дворцом и клиром, однако мы можем видеть один из его результатов. С эпохи Джосера царей хоронили в пирамидах, которые были символами поклонения солнцу. Три поколения строили свои царские гробницы на плато в Гизе. Однако Шепсескаф решил построить царскую гробницу другого типа и выбрал место на полпути между Ступенчатой пирамидой Джосера и пирамидами Снофру, которое теперь известно как Южная Саккара.

На возвышенном месте, с которого открывался великолепный вид на поля вокруг большого, процветающего города, Шепсескаф построил свою царскую гробницу – «Мастабу Фараона», форма которой полностью отличалась от тех, что использовали его предшественники. Это была ни пирамида, ни настоящая мастаба: она имела форму гигантского прямоугольного саркофага и чем-то напоминала гробницы царей Первой и Второй династий (рис. 48). Ее размеры составляли 100 × 72 метра, высота – 18 метров. Постройку окружает стена теменоса, на восточной стороне находится заупокойный храм. Дорога ведет вниз, к нижнему храму, пока не раскопанному.

Рис. 48. Реконструкция «Мастабы Фараона»

Вход в подземные помещения находится в середине северной стороны. Он ведет в длинный, идущий вниз проход и горизонтальный коридор, в конце которого находится прихожая. Направо – погребальная камера, налево – несколько кладовых (рис. 50). План ясен и четок, и его выполнение, как и обработка камня, великолепно (рис. 49). Очевидно, внутренняя часть так и не была закончена, и, согласно автору последних раскопок, она никогда не использовалась для погребения.

Рис. 49. План «Мастабы Фараона» (по Жекье)

Рис. 50. План и разрез подземных помещений «Мастабы Фараона»

Лепсиус осматривал «Мастабу Фараона» в 1843 г., затем в нее в 1858 г. входил Мариетт. Тщательные раскопки здесь провел в 1924 г. Жекье и обнаружил, что она была построена для Шепсескафа. Молельня была сильно разрушена, так что полное имя владельца на ней так и не было найдено. Однако надпись с последней частью имени была написана на пьедестале, и Жекье решил, что это имя Шепсескафа, поскольку его имя и культ упоминались в соседних частных гробницах. (Любопытно, что при написании имени этого царского сооружения обычно употреблялся детерминатив «пирамида», как и в других именах пирамид. Лишь в нескольких случаях детерминатив написан в правильной форме саркофага, то есть истинной формы постройки.)

Шепсескаф царствовал только четыре года. Другой царь, по имени Джедефпта (Тамптис), очевидно, правил после него два года. Неизвестно, принадлежал ли он к той же семье. Великая династия, основанная Снофру, прошла зенит своей власти и художественных достижений, и борьба между двумя ветвями семьи привела к краху. Однако перед тем, как перейти к пирамидам Пятой династии, мы должны кратко упомянуть последнюю царицу Четвертой династии.

ГРОБНИЦА ЦАРИЦЫ ХЕНТКАВЕС

Царская гробница Шепсескафа послужила прототипом для другой гробницы, которая была построена в Гизе к югу от Второй пирамиды. В течение многих лет она оставалась безымянной и на картах некрополя была помечена как «пирамида Лепсиуса 100». Селим Гассан вел здесь раскопки в сезон 1931–1932 гг.

Теперь очевидно, что она была построена царицей по имени Хенткавес, матерью двух царей. Архитектор спланировал гробницу в форме большого саркофага, стоящего на массивной базе из природной скалы, в которую была врезана молельня. Как и в случае с пирамидой Хуфу и сфинксом, он взял за основу уже существовавшие выходы. Каменные стены молельни были облицованы блоками из известняка. Вход в подземную часть памятника открывался к западу от второй комнаты этой молельни и вел вниз, в погребальную камеру с небольшими боковыми комнатами, использовавшимися в качестве складов. Каменное основание этой большой гробницы почти квадратное; его размеры составляют 45,5 метра (длина стороны), а высота – 10 метров. Внешние стороны были первоначально заглубленными, но затем их облицевали высококачественным известняком. Размеры верхней структуры составляют 27,5 × 21 метр, высота – 7,5 метра; она состоит из семи рядов блоков местного известняка. Около памятника, закрытого окружавшей его стеной, была вырубленная в скале яма для ладьи в юго-западном углу, а под мусором могли быть и другие.

Множество кирпичных построек находятся спереди и к востоку от гробницы царицы Хенткавес. Они служили в качестве кладовок и домов для жрецов, но пока еще не были раскопаны, потому что они заходят под современное кладбище в деревне Назлет-эль-Самман.

Из надписей, найденных на дверном проеме гранитной молельни и на стеле, мы узнаем, что царица Хенткавес была матерью двух царей Верхнего и Нижнего Египта и что сама она занимала выдающееся место в стране. Гассан назвал ее гробницу «Четвертой пирамидой»; он полагает, что царица фактически правила страной. Однако невозможно назвать эту постройку пирамидой – это слово обозначает особую геометрическую фигуру и его нельзя применять к каждой царской гробнице, вне зависимости от ее дизайна. Надписи не говорят, что Хенткавес правила страной: ее имя не написано в картуше, у нее нет обычных царских титулов, она носит обычную диадему с коршуном, такую же как у других жен и дочерей фараона, а не царскую корону.

Однако эта гробница гораздо величественнее, чем погребение любой другой царицы Четвертой династии, в ней есть много интересных и необычных черт. Хенткавес была, скорее всего, дочерью Менкауры. Она определенно была королевской крови и владела правами наследования. Для ее гробницы образцом послужила могила Шепсескафа, однако она предпочла быть похороненной вблизи пирамиды ее отца и великих предков. Фактически она была связующим звеном между Четвертой и Пятой династиями, и весьма вероятно, что она была матерью первых двух царей Пятой династии – Усеркафа и Сахуры[29]. Ее надписи не называют ее «супругой царя» и не упоминают о ее муже. Это заставляет предполагать, что он не принадлежал к царской семье; ввиду явного возрастания влияния солнечного культа в эпоху последующей Пятой династии можно полагать, что он был верховным жрецом бога Солнца в Гелиополе.

Может быть, существует связь между царицей Хент-кавес и уже упомянутой нами легендой, которая приписывает Третью пирамиду в Гизе Родопе – «розовощекой». Геродот не верил в эту историю, но ее повторяли и Диодор, и Страбон, который говорит, что пирамиду построили любовники куртизанки. Легенда ли это, плод воображения или же неправильно понятая и преувеличенная история, основанная тем не менее на факте? Из текста Африкана мы знаем, что Манефон упоминал царицу, правившую в конце Шестой династии, которая построила Третью пирамиду. Ее имя было Нитокрида, и она была самой прекрасной женщиной своего времени с прекрасным белоснежным лицом. Единственное возможное объяснение для легенды, которую пересказывает Геродот, – то, что существовала история о прекрасной и могущественной царице, похороненной на плато в Гизе. Эпитет «розовощекая» вызвал непонимание, которое привело к отождествлению этой царицы с Родопой, и Манефон в своем рассказе мог ошибаться, поместив эту царицу в конце Шестой династии вместо Четвертой. Таким образом, Хенткавес, скорее всего, и есть царица, упоминаемая в этих историях, которые передавались еще две тысячи лет после ее смерти.

Глава 8

СФИНКС В ГИЗЕ

Невозможно писать о пирамидах Гизы, особенно о Второй пирамиде, не упоминая о сфинксе. Едва ли есть хоть один человек во всем цивилизованном мире, который был бы незнаком с обликом гигантского льва с человеческой головой, который стережет восточную дорогу к пирамидам Гизы.

Сфинкс – синоним тайны. До 1926 г. гигантская статуя была погребена в земле по горло, и посетители строили догадки, что же может находиться внизу. Сегодня археологи могут уверить нас, что сфинкс, освобожденный от песка и окруженный руинами, датируется царствованием Хафры, строителя Второй пирамиды. Однако они же признают, что требуются еще раскопки, прежде чем мы сможем быть уверенными, что под песком больше ничего не скрывается.

Весьма интересна история сфинкса, о которой мы узнаем из раскопок, особенно тех, что производились между 1926 и 1936 гг. Нет никаких сомнений в том, что эта статуя была частью комплекса пирамиды Хафры, однако это уникальное произведение, и ни один другой фараон не может похвастаться таким памятником. Таким образом, мы можем спросить, откуда он взялся и почему Хафра позволил себе такую гигантскую «новинку». Ответ – в положении скульптуры.

Сфинкс занимает обширный скалистый амфитеатр на восточном краю плато: это не что иное, как огромный карьер, из которого рабочие вырубали камень для строительства пирамид и мастаб частных лиц. Они брали самый лучший твердый камень, так что в конечном счете со дна карьера стала выступать масса более мягкой скалы. Эта огромная масса, расположенная около нижнего храма, закрывала вид на Вторую пирамиду и дорогу к ней и, должно быть, выглядела не очень красиво. Перед строителями встала проблема: или полностью снять ее, или во что-то переделать. Возможно, ее природные очертания чем-то напоминали сидящего льва. В любом случае архитекторы Хафры представили ее в виде великолепного сфинкса, а умелые каменщики перенесли видение в реальность, превратив уродливую помеху для глаз в великолепный памятник своему царственному владыке.

Рис. 51. Стела с изображением сфинкса и двух пирамид в перспективе

Сфинкс высотой 20 метров и длиной 57 метров первоначально был вырублен просто из скалы без какой-либо дополнительной каменной кладки. Из-за мягкости камня время и бесконечные песчаные бури источили тело и лапы, и время от времени последующие фараоны чинили их с помощью каменных блоков. Сфинкс обращен лицом к восходящему солнцу. Его очертания просты, поза величественна; лицо, обрамленное царским головным убором немес, – идеализированный портрет самого Хафры. Здесь мы должны опровергнуть часто повторяемую историю о том, что солдаты Наполеона сломали сфинксу нос, используя его как цель при упражнениях в стрельбе. Эту историю опровергает свидетельство арабского историка Макризи (ум. 1436):

«В наше время был один человек. Звали его Саим-эль-Дахр, и он был суфием. Этот человек хотел восстановить веру, и он пошел к пирамидам и обезобразил лицо Абу'л Хола [одно из арабских имен сфинкса], и он остается таким до сего дня. С того времени, как его изуродовали, песок пришел на обработанные земли Гизы, и люди думают, что это оттого, что изуродовали Абу'л Хола».

Когда сфинкс был построен, он символизировал царя, и его лицу было придано сходство с Хафрой. Хотя ни один другой царь не пытался подражать памятнику Хафры, в конце многих дорог к пирамидам Пятой и Шестой династий есть рельефы, изображающие царя в виде сфинкса, попирающего распростертых врагов Египта. Возможно, что создатели этих рельефов вдохновлялись сфинксом в Гизе, поскольку он занимает подобное же положение (в начале дороги) по отношению к комплексу пирамиды Хафры.

К эпохе Нового царства египетские понятия о сфинксах изменились. Хотя сфинкс по-прежнему символизировал царя (а сфинкс-женщина – царицу), сфинкс в Гизе стал представлять бога Солнца. Как таковой, он стал центром особого культа и местом паломничества. Несмотря на все это, наступающий из пустыни песок время от времени наполовину хоронил его, и даже сегодня нужны постоянные раскопки, чтобы он был свободен от песка.

К середине Восемнадцатой династии сфинкс, очевидно, оказался погребенным по шею. Пустыня вокруг пирамид была полна дичи; царевичи и знатные люди с удовольствием там охотились. Согласно одному древнему документу, однажды случилось так, что молодой царевич по имени Тутмос, младший сын Аменхотепа II, охотился в тех местах. В полдень он остановился, чтобы передохнуть и пообедать, и заснул в тени головы сфинкса – единственной части статуи, которая к тому времени выступала из песка. И царевич увидел сон: бог заговорил с ним и пожаловался на засыпающий его песок, который мешал ему дышать. Он обещал Тутмосу трон Египта, если царевич очистит песок. Тутмос обещал ему это и, пробудившись, исполнил свой обет. Однако он никому не рассказал о своем сне. Хотя у Тутмоса были старшие братья, сфинкс тоже исполнил свою часть сделки и царевич вступил на трон как Тутмос IV. Он убрал песок, и снова сфинкс оказался на свободе. Чтобы предотвратить дальнейшее наступление песка, Тутмос построил вокруг сфинкса несколько стен из глинобитных кирпичей с севера, запада и юга; на кирпичах – печать с его именем. История о сне Тутмоса и его договоре с богом была записана на гранитной плите, поставленной у груди сфинкса, где она стоит до сих пор.

Возможно, эта история – своего рода пропаганда, и она была придумана Тутмосом, чтобы доказать, что его вступление на трон – следствие того, что он избран богом. У него не было прямого права на трон, он провозгласил себя фараоном или в силу своей влиятельности, или же из-за конфликтов в царской семье. Возможно, его поддерживали жрецы Гелиополя и Мемфиса, которые весьма почитали бога Хор-Эм-Ахета, которого символизировал сфинкс. Соответственно Тутмос хотел показать народу, что он избран богом Солнца, чтобы править Египтом. (В этом он следовал примеру некоторых своих предков, самой знаменитой из которых была царица Хатшепсут. Она утверждала, что является дочерью бога Амона-Ра, который посещал ее мать, приняв вид ее супруга, фараона Тутмоса I. Целью Хатшепсут было убедить народ, что ее притязания на трон перевешивают претензии ее племянника.)

Последние раскопки вокруг сфинкса, предпринятые Департаментом древностей под руководством Селима Гассана, позволили обнаружить множество интересных стел и памятников. Они говорят о том, что сфинкс был целью паломничества царей и частных лиц в течение всего Нового царства. Наиболее важным оказалось открытие небольшого храма сфинкса, расположенного непосредственно к северо-востоку от него самого. Этот храм, построенный из глинобитных кирпичей, в котором двери с надписями были сделаны из высококачественного белого известняка, был воздвигнут Аменхотепом II, сыном великого старого воина – Тутмоса III. Фараон рассказал историю основания храма на большой белой стеле из известняка, которая была расположена у задней стены храма. Еще в детстве Аменхотеп обожал охоту и спорт. Он был счастлив только тогда, когда мог пробраться в конюшни своего отца в Мемфисе, чтобы поездить на колеснице и поучиться тренировать лошадей и ухаживать за ними. Один из придворных рассказал об этом фараону, однако Тутмос выразил радость, узнав, что его маленький сын уже ведет себя как настоящий мужчина. Он призвал к себе мальчика и спросил, что он умеет делать. Царевич гордо продемонстрировал свое мастерство колесничего, и Тутмос, в восторге от таланта и умения сына, приказал подарить ему все мемфисские конюшни. Затем, рассказывает Аменхотеп, однажды он запряг свою колесницу в Мемфисе и поехал к некрополю в Гизе, где провел весь день, осматривая памятники и удивляясь чудесам пирамид и сфинксу. Затем он поклялся, что, взойдя на трон, воздвигнет храм в честь сфинкса, и поставил стелу с записью о своем визите и о приятном дне, который он провел у пирамид.

Следующие правители вносили свои добавления в храм Аменхотепа II. Фараон Девятнадцатой династии Сети I воздвиг стелу из известняка в боковой молельне у главного зала. На стеле показано, как Сети охотится на диких зверей, и надпись говорит, что он пришел туда, куда люди приходят молиться. Сети также добавил к главному входу косяки, на одном из которых есть надпись его сына Мернептаха.

Вдобавок к стелам фараонов и царевичей есть много таких, которые были воздвигнуты их подданными. Некоторые были просто таблицами с одним или несколькими человеческими ушами, на которых порой написана молитва или имя дарителя. Предполагают, что эти уши – уши бога: молящийся ставил эту табличку так близко, как только возможно, к изображению божества, где его молитва, как считалось, ожидала внимания бога. Во многих из этих надписей люди просят духовных даров, например ума, понимания и довольства сердца.

Очень интересны также стелы с изображениями самого сфинкса. Обычно они показывают его в короне, с телом покрытым соколиными перьями и в большом ожерелье: он лежит на высоком пьедестале, который часто окружен карнизом и снабжен дверями. Эти черты требуют объяснения: ведь изображения делали художники того времени, которые хорошо знали, как именно выглядит сфинкс. Корону и перья легко объяснить. На макушке сфинкса есть глубокая квадратная дыра (теперь заполненная), в которой, несомненно, находился «шип» присоединенной сверху короны. Перья и ожерелья, возможно, были добавленными к сфинксу украшениями. Однако пьедестал заставил Масперо и других ученых пуститься в безуспешные поиски. Еще с давних времен, возможно с эпохи Птолемеев, традиция утверждала, что под сфинксом есть тайная комната или даже гробница и что, возможно, даже подземный проход связывает статую со Второй пирамидой. Масперо потратил много сил и денег, чтобы найти этот пьедестал, от которого, как он считал, и пошла традиция. Он очистил переднюю часть памятника вплоть до скалы, но не нашел никаких следов. Весь памятник был очищен в 1926 г., и стало очевидно, что сфинкс лежит на ровной поверхности старого карьера и образует с ним одно целое. Тайна пьедестала осталась неразгаданной. Однако несколько лет спустя она получила свое объяснение благодаря случайной фотографии, снятой во время последних раскопок. Если смотреть на сфинкса с востока, то кажется, что он лежит на крыше своего храма, и когда храм с его карнизом и дверями был закончен, то он должен был в точности напоминать высокий пьедестал на изображениях.

Мы знаем, что в эпоху Нового царства храм сфинкса был полностью похоронен, поскольку фундамент храма Аменхотепа был построен мостиком через один из его углов. Несмотря на все это, художники знали, что такое здание существовало, и были знакомы с его внешним видом. (Это говорит о том, с какой уверенностью мы можем полагаться на древние документы, а также показывает, что египтяне знали об истории своих древних памятников гораздо больше, чем мы думаем.) На изображениях Нового царства также видна колоссальная статуя фараона, стоящая перед грудью сфинкса. Все, что теперь от нее осталось, – это большой неровный вертикальный выступ из груди сфинкса, все детали формы и черт которого уже стерлись.

Стелы и вотивные[30] фигурки сфинкса, львы и соколы, найденные вокруг него, содержат имена, под которыми его знали и почитали. Чаще всего его звали Хор-Эм-Ахет – «Гор на горизонте» или же Хорахти – «Гор горизонта». Оба имени весьма уместны, так как древний некрополь назывался Ахет Хуфу – «Горизонт Хуфу». Иногда сфинкса называли Ху и Хол; его также отождествляли с ханаанским богом-соколом Хоруном, культ которого был популярен в Египте во время Девятнадцатой династии. Египтяне Нового царства опять стали использовать скальные могилы Древнего царства в скале к северу от сфинкса. Некоторые из них снова стали погребениями, а другие – вместилищами стел и вотивных фигурок, дарованных последователями культа сфинкса. В некоторых случаях на более высоком уровне вырубались новые гробницы.

Культ сфинкса продолжал процветать даже после упадка Рамессидов, и граффити в близлежащем храме Исиды упоминают о его жречестве и храме. Большой интерес к памятникам Древнего царства в Саисский период, естественно, увеличил популярность сфинкса. Некоторые цари оставили вотивные фигурки, и важные лица вырубали свои гробницы в тех местах. Странно, что Геродот в своем рассказе о пирамидах Гизы не упоминает о сфинксе.

При Птолемеях сфинкс, видимо, был свободен от песка, поскольку статуя начала терять форму из-за эрозии. Строители восстановили его первоначальные очертания с помощью маленьких блоков известняка, которые все еще можно видеть на лапах, боках и хвосте. Кроме того, между лапами появился алтарь из красного гранита.

В римский период сфинкс продолжал оставаться популярным, привлекая паломников и туристов. Была построена большая лестница, которая вела из долины вниз, в амфитеатр, и рядом стояли памятники в классическом стиле, напоминавшие о визитах важных иностранных гостей. Кроме того, путешественники писали свои имена и отзывы на лапах сфинкса и на известняковых плитах, которые они ставили рядом с ним. Как бы мы ни оплакивали такой вандализм, все же нужно простить человека, который написал следующее греческое стихотворение на одном из пальцев сфинкса:

…и они погибли,

Те стены Фив, что выстроили Музы,

Моя стена не опасается войны,

Она не ведает ни опустошений, ни рыданий,

Она всегда ликует в праздниках и пирах,

И хоры молодых, придя со всех сторон,

Мы слышим флейты, а не трубы боя,

И кровь, что мочит землю, жертвенных быков,

А не людей, которым режут горло.

Нас украшают праздничные платья, не доспехи,

В руках у нас не длинный меч,

А праздничная чаша для пиров.

Всю ночь, пока мы жертвы сожигаем,

Гармахису (Хор-Эм-Ахету) мы распеваем гимны,

И наши головы увенчаны венками.

Чарующая красота этих строк воссоздает живую реальность прошлого. Праздники перед сфинксом, молодые люди, поющие и играющие на музыкальных инструментах, – их можно было видеть здесь в каждую летнюю ночь в полнолуние. В мирной пустыне, когда мягкий лунный свет озарял величественные очертания сфинкса, мысли уносились к миру и покою, и «война и слухи о войне» казались далекими и нереальными.

Прошли тысячелетия, но сфинкс все еще смотрит на восток, слабо, загадочно и высокомерно улыбаясь. Он видел дни расцвета Египта, видел и чужеземные войска на священной земле, что простирается под его лапами. Времена меняются, история Египта знала взлеты и падения, однако египтяне постоянно обращались к своей древней истории за вдохновением. Они смотрели на пирамиды как на символ стабильности и гордости, однако сфинкса они считают источником вечной мудрости и надежды на будущее.

Глава 9

ДЕТИ БОГА СОЛНЦА

Славные дни Четвертой династии растворились в неизвестности. Дом Снофру и Хуфу больше не правил страной. Видимо, уже в царствование Шепсескафа собирались тучи, ибо он не мог стряхнуть с себя тяжелое иго жрецов Ра. Свидетельство этому – то, что мы знаем о новом правящем доме, о Пятой династии, цари которой строили свои пирамиды и храмы в Абу-Сире и Абу-Гурабе, примерно в 5 милях к югу от пирамиды Гизы.

История из папируса Весткар, рассказанная в одной из предыдущих глав, касается происхождения царей Пятой династии и их связи с богом Солнца. Согласно этой легенде, волшебник Джеди рассказал фараону Хуфу, что некая женщина по имени Реджедет, супруга жреца Ра, зачала троих детей от самого бога Ра[31]. «И сказал Ра, что дети ее будут властвовать над всей страной. А старший из них станет верховным жрецом в Гелиополе.

Когда услышал это его величество фараон, опечалилось сердце его. Но сказал ему Джеди:

– Из-за чего такая печаль, о повелитель, господин мой, да будешь ты жив, здоров и могуч! Неужели из-за этих троих детей? Но послушай, что я скажу: вперед будешь править ты, потом твой сын, потом сын твоего сына, и только после него – один из них»[32].

При рождении троих детей присутствовали Исида и многие другие боги и богини. Когда они родились, Исида назвала их Усерреф, Сахре и Кеку, имея в виду трех первых царей Пятой династии – Усеркафа, Сахура и Какай (Нефериркары).

Эта легенда, которая рассказывает о божественном рождении первых трех царей Пятой династии, не обязательно была создана позднее. Она могла быть записана и при первом из этих царей, чтобы убедить народ, что он взошел на трон вследствие божественного чуда. Таким образом, если бы кто-то попытался поколебать его права, они оказались бы неоспоримыми. Титул «Сын Ра» стал, таким образом, неизменной частью имени царя.

ПИРАМИДА УСЕРКАФА

Первый правитель Пятой династии решил построить свою пирамиду в Саккаре, как можно ближе к Ступенчатой пирамиде. (В то время здесь было много удобного свободного пространства.) Поскольку Усеркаф хотел быть ближе к своему великому предшественнику Джосеру, его архитектор выбрал участок у края выступа плато, примерно в 200 метрах от северо-восточного угла комплекса Ступенчатой пирамиды.

Ничто в конструкции пирамиды не говорит о разрыве с традицией, однако в храме есть нечто новое: молельня для приношений была расположена на восточной стороне, в то время как остальной заупокойный храм лежал на юге (рис. 52). Археолог, раскапывавший этот памятник, К.М. Ферт, считал, что эта необычная планировка вызвана топографической необходимостью. Согласно его теории, на восточной стороне новой пирамиды не было достаточно места для строительства заупокойного храма, и поэтому архитектор построил лишь небольшую молельню из известняка и поставил заупокойный храм на южной стороне. Последний исследователь памятника, Ж.-П. Лауэр, придерживается того же мнения. Однако Герберт Рике полагает, что это отступление от традиции было намеренным и имело отношение к почитанию солнца, столь распространенному при Пятой династии. Солнце идет с востока на запад на южной половине неба, так что алтарь на юге храма никогда не оказывался в тени. Если эта теория верна, то можно было найти такую же планировку в других храмах фараонов из этой семьи или по меньшей мере в солнечном храме Усеркафа в Абу-Сире. Однако у всех храмов Абу-Сира входы на востоке, и ориентированы они на восток – запад.

Рис. 52. План комплекса пирамиды Усеркафа

Путь к комплексу Усеркафа вел по дороге, замощенной базальтом и окруженной стеной теменоса. Дверной проем в стене вел в заупокойный храм. Когда храм был впервые раскопан в 1928 г., то оказалось, что он лежит в руинах, поскольку внутри ограды храма в Саисский период были вырыты огромные храмы для погребения знатных людей. От дверей теменоса два вестибюля вели к открытому двору, замощенному базальтом, размером 21 × 35 метров. Первоначально он был с трех сторон окружен портиком, который поддерживали колонны из красного гранита со стороной 1 метр. Две двери вели из двора с колоннами на остальную территорию храма. Из-за трех саисских погребений, врезанных в пол, многие детали, в том числе и комната с нишами, исчезли.

Раскапывая храм Усеркафа, археологи обнаружили фрагменты гранитных и диоритовых статуй царя; самая значительная из них, гранитная голова, выставлена теперь в Каирском музее. Она в три раза больше натуральной величины и была найдена под базальтовым полом в отверстии для капители одной из гранитных колонн. Кроме того, было найдено множество рельефов и архитектурных деталей, которые показывали, как тщательно был построен храм. Великолепные рельефы изображают сюжеты, более-менее обычные в гробницах того времени. Их открытие в 1928 г. навело ученых на мысль, что именно в царствование Усеркафа стены храмов начали украшать рельефами. Однако мы уже говорили, что и в храме Снофру в 1951 г. были обнаружены рельефы, доказывающие, что египтяне украшали стены своих храмов по меньшей мере с начала Четвертой династии.

Южная часовня, облицованная красным гранитом и замощенная базальтовыми блоками, включала в себя комнату для приношений со стоком под полом. Вспомогательная пирамида расположена на западной стороне храма, в то время как пирамида царицы – на юге.

Сама пирамида, которую сегодня называют Эль-Харам Эль-Мекарбеш («Поцарапанная пирамида») была ограблена еще в древности. В XIX в. ученые вновь открыли и изучили ее. Ее конструкция следует традициям Четвертой династии. Ядро, построенное из больших блоков известняка, было облицовано высококачественным белым известняком. В сравнении с пирамидами предыдущей династии эта пирамида невелика. Первоначально длина каждой стороны составляла 70,37 метра, а высота – 44,53 метра. Когда в 1937 г. ее осматривали Перринг и Виз, длина основания была 63,84 метра, а высота – 32,83 метра. Стены и потолок открывающегося в середине северной стороны прохода сделаны из красного и черного гранита. Воры обошли тяжелые гранитные порткулисы, первоначально блокировавшие коридор, и прорыли туннель через кладку из более мягкого известняка над ним. Ничего важного не было обнаружено ни в главной пирамиде, ни в пирамиде царицы.

ПИРАМИДА САХУРЫ

Усеркаф царствовал одиннадцать лет, затем на троне его сменил Сахура. Последний построил пирамиду в Абу-Сире, в трех милях к северу от Саккары. Это место стало царским кладбищем для многих царей Пятой династии.

Памятник Сахуры – самая северная из пирамид Абу-Сира. К ней вела дорога длиной 200 метров. На нижнем конце дороги – нижний храм, построенный несколько необычно (рис. 53). У него два входа, которые открываются на большую, хорошо построенную набережную. Один вход, тот, что обращен к востоку, снабжен портиком, который поддерживают восемь колонн. Другой выходит на юг и имеет портик с четырьмя колоннами. Размеры основной постройки нижнего храма – 40 метров с севера на юг и 30 метров с востока на запад. Каждый из двух входов ведет в зал с гранитными колоннами в форме пальм и стенами, богато украшенными раскрашенными рельефами. Высота стены составляет 5,42 метра. Храм ныне разрушен, однако нижняя часть дороги (длиной 235 метров) достаточно хорошо сохранилась. На ней есть интересная серия рельефов, отражающая события царствования Сахуры, а также религиозные темы.

Рис. 53. План комплекса пирамиды Сахуры в Абу-Сире (по Борхардту)

На верхнем конце дороги расположен заупокойный храм, в который входили через коридор со стенами длиной более трех метров. Он ведет в величественный центральный двор, который некогда был окружен 16 гранитными колоннами с пальмовым ордером. Двор был замощен черным базальтом, а стены из известняка украшены раскрашенными рельефами. Одна из сцен (ныне в музее Каира) изображает фараона Сахуру, побеждающего ливийцев. Показано, как он хватает ливийского вождя за волосы, намереваясь вышибить из съежившегося от страха бедолаги мозги своей булавой с каменным наконечником. Ливийка, несомненно жена вождя, и двое ее сыновей простирают руки к фараону, умоляя его о милосердии. Насколько нам известно, эти детали появляются здесь в первый раз, однако быстро становятся традиционными. Позднее фараоны повторяли тему победы над ливийцами и даже имена членов семьи этого вождя (таким образом, не всегда можно говорить о том, что эти сцены изображают исторические события).

Двор с колоннами окружает широкий коридор, также замощенный базальтом, со стенами из известняка, украшенными рельефами. Большинство сцен здесь показывают царя за охотой и за принесением жертв богам. Этим рельефам удалось пережить общее разрушение храма по забавной случайности. На одном из них царь приносит жертвы богине с кошачьей головой – Бастет, которую позднее, видимо, стали путать с богиней-львицей Сехмет. Центр культа Сехмет, супруги Пта, находился неподалеку, в Мемфисе. В эпоху Нового царства коридоры с рельефами Бастет были покрыты крышей, обнесены стенами и превращены в святилище местного культа Сехмет, где ее почитали как «Сехмет Сахура».

К западу от двора, за окружающим его коридором, находилось множество комнат и кладовых. Прямо за двором было пять ниш. К северу от них – две группы из пяти кладовых, одна над другой, соединенных лестницами. К югу от ниш была подобным же образом организованная группа кладовых – всего 17. К обеим группам кладовых вел проход из двух квадратных ниш на западной стороне коридора, крыши которых поддерживали колонны с бутонами папируса из красного гранита.

Коридор из южного конца камеры с нишами вел к святилищу и пяти культовым комнатам за ним. Этот коридор длиной около 13,72 метра и шириной 4,5 метра был, возможно, замощен алебастром, его западный конец был закрыт ложной дверью из гранита, перед которой стоял алебастровый алтарь. Под рельефом из белого известняка, показывавшим, как боги Египта приносят царю провизию, на северной, южной и восточной стенах был цоколь из красного гранита.

Любопытной и интересной чертой этого храма является его система сливов. Дождь, падавший на крышу, собирался в украшенные головами львов желоба, выдававшиеся далеко за карниз. Вода падала в открытые канавки, вырубленные в мощеном полу. Внутри храма находились пять обложенных медью бассейнов, снабженных свинцовыми пробками. (Два находились в комнатах вблизи святилища, один – в самом святилище, один – в коридоре, а пятый – в группе из 10 кладовых.)

Медные трубы из этих бассейнов проводили воду и другие жидкости, использовавшиеся в культовых церемониях. Они были связаны с подземной системой дренажа, также состоявшей из медных труб, которые проходили под полом храма и вниз, по всей длине дороги, на южной стороне которой было отверстие.

К югу от двора с колоннами расположен небольшой вход, открывающийся на восток, в портик с двумя колоннами. За ним – коридор, который ведет во двор вспомогательной пирамиды.

Пирамида Сахуры также сильно пострадала как внутри, так и снаружи, и ее известняковая облицовка почти не сохранилась. Высота постройки первоначально должна была составлять около 48 метров с длиной основания 78 метров, угол наклона составлял около 50°36′. Каменная кладка очень плохого качества и состоит из слоев грубого местного известняка, промежутки между которыми заполнены песком и щебнем. Очевидно, было шесть слоев, уменьшающихся в размере от ядра (рис. 54). Под конец ступени были заполнены той же низкокачественной смесью песка и щебня, и весь памятник облицован хорошим известняком.

Рис. 54. Разрез пирамиды Сахуры в Абу-Сире (по Борхардту)

Рис. 55. План нижнего храма Нефериркары в Абу-Сире

Вход в пирамиду открывается на уровне земли, несколько к востоку от геометрического центра северной стороны. Его стены и крыша – из черного гранита. Коридор ведет в прихожую примерно 8 метров длиной, южный конец которой закрыт гранитной порткулисой, сдвигавшейся по вертикали. За ней – коридор (ныне недоступный), крыши и стены которого сделаны из высококачественного известняка. Проход постепенно поднимается кверху на расстояние примерно 25 метров к погребальной камере, пол которой расположен на одном уровне с основанием пирамиды. Заостренная крыша состоит из трех слоев массивных блоков известняка, концы которых положены друг на друга и поддерживают друг друга. Чем выше, тем больше блоки. Этот тип крыши типичен для погребальных камер пирамид Пятой династии.

ПИРАМИДА НЕФЕРИРКАРЫ

Комплекс пирамиды фараона Нефериркары, наследника Сахуры, лежит на некотором расстоянии от пирамиды последнего и отделен от нее комплексом Ниусерры, который построил свою пирамиду в промежутке. Судя по всему, Нефериркара решил повторить комплекс пирамиды своего предшественника, только в большем масштабе. Однако он не дожил до осуществления своего плана; его наследник закончил строительство глинобитными кирпичами и изменил план.

Нижний храм Нефериркары, как и храм Сахуры, имел два входа, восточный – с портиком из восьми колонн и западный – с портиком из четырех колонн. Оба входа вели в четыре небольшие комнаты, самая северная из которых открывалась на нижний конец дороги. Несмотря на то что нижний храм теперь уже полностью разрушен, блоки гранита, базальта и прекрасного белого известняка говорят о его былом величии.

Дорога была снабжена цоколем из черного базальта (необычная черта); некоторые плиты все еще остаются на месте. Стены из белого известняка над ней были украшены рельефами.

Заупокойный храм состоял из прохода, который вел в центральный двор с колоннадами (рис. 56). Деревянные колонны с лотосовидными капителями стояли на цоколях из известняка, которые все еще на месте. Во внутреннем западном крыле здания имеется пять ниш, кладовые, прихожие и святилище. Немецкая экспедиция обнаружила множество прекрасных церемониальных ваз в руинах храма. Они сделаны из позолоченного дерева, инкрустированного фаянсом, и должны были изображать золотые сосуды, инкрустированные полудрагоценными камнями.

Рис. 56. План заупокойного храма Нефериркары в Абу-Сире (по Борхардту)

Пирамида Нефериркары – самая большая в абу-сирской группе, первоначальная высота ее составляла 70 метров с длиной стороны 106 метров; угол ее наклона – 53°. Постройка состояла из шести слоев, состоявших из небольших блоков грубого местного известняка. Эти слои и само ядро были облицованы большими блоками высококачественного белого известняка, как, скорее всего, и внешняя поверхность памятника. Немногие сохранившиеся блоки красного гранита говорят о том, что самый нижний слой снаружи был облицован именно им.

Вход в пирамиду, расположенный на севере, ныне недоступен. В погребальной камере была заостренная крыша, сделанная из массивных блоков гранита, как и ведущий к ней коридор.

Позднее царь Ниусерра отвел верхний конец дороги Нефериркары к своему собственному пирамидному комплексу, так что жрецы заупокойного культа его предшественника должны были пристроить свои домики из глинобитных кирпичей к стенам заупокойного храма вместо того, чтобы жить в обычном городе пирамид близ нижнего храма.

ПИРАМИДА НЕФЕРАФРЫ

Неферафра, который наследовал Нефериркаре, судя по всему, царствовал недолго. Он начал было строить свою пирамиду немного юго-восточнее пирамиды своего предшественника, но, очевидно, она так и не была закончена. В настоящее время она состоит из низкого прямоугольника каменной кладки со стороной 60 метров с плоской поверхностью. Остались примерно восемь слоев местного известняка, пять из них видны над окружающим пирамиду песком. В центре северной стороны – вход, открывающийся в проход, ведущий к большому котловану в центре пирамиды. Это – не обложенная камнем, неоконченная погребальная камера. Очевидно, храмы и дорога при этой пирамиде так и не были построены.

ПИРАМИДА НИУСЕРРЫ

Царь Ниусерра построил свою пирамиду между пирамидами Сахуры и Нефериркары и, видимо, приспособил для себя неоконченные нижний храм и дорогу последнего. Поступив так, он сдвинул верхнюю часть существующей дороги, повернув ее под острым углом к северо-западу, так что она входит в заупокойный храм Ниусерры на юго-восточном углу стены теменоса (рис. 57).

Рис. 57. План комплекса пирамиды Ниусерры (по Борхардту)

Заупокойный храм Ниусерры имеет необычный план – в форме буквы L, так что наружная и внутренняя части здания лежат на двух разных осях. Это отклонение, возможно, вызвано присутствием уже существовавших гробниц, которые фараон не захотел тревожить, или какой-то неподходящей почвы. Дорога ведет в широкий коридор, по обеим сторонам которого с севера и юга расположены кладовые. Его западный конец выходит в большой центральный двор с колоннадой из 16 колонн в форме папируса из красного гранита; двор замощен черным базальтом. В центре западной стены дверь открывается в коридор, который ведет к пяти нишам на западе, двору пирамиды на севере и юге и двум коридорам, идущим на восток, которые, в свою очередь, соединяются с кладовыми напротив входного коридора. К северу от комнаты с нишами находится небольшая квадратная комната, крышу которой поддерживает одна колонна. За ней – небольшая прихожая, святилище и многие другие комнаты.

Небольшая вспомогательная пирамида стоит на юго-восточном углу пирамиды, огражденная стеной ее теменоса. Ее размеры составляют 11 метров в высоту, длина стороны – 15 метров. Проход из центра северной стороны ведет к обычной поперечной комнате.

Высота пирамиды Ниусерры первоначально составляла около 52 метров, длина стороны – 80 метров с углом наклона примерно 51°50′. Внутренняя каменная кладка состоит из грубого местного известняка, смешанного с песком и щебнем. На ней – пять наружных покрытий, каждое с наклоном 70°. Первоначальная облицовка из высококачественного известняка была снята. Вход расположен на северной стороне и окружен блоками гранита. Сейчас он недоступен (рис. 58). Коридор ведет к короткому проходу; затем идет вестибюль, и снова – длинный проход, прегражденный тремя порткулисами, закрывающимися по вертикали. В конце коридора – прихожая, из которой еще один короткий коридор ведет в погребальную камеру. В последней – заостренная крыша, характерная для пирамид Пятой династии.

Рис. 58. План и разрез пирамиды Ниусерры в Абу-Сире (по Борхардту)

ПИРАМИДА ДЖЕДКАРА ИСЕСИ

Пирамиды некоторых царей Пятой династии, в том числе Менкаухора, Шепсескара, Униса и Джедкара Исеси, находятся не в Абу-Сире. Последний монарх был давно известен египтологам, однако место его погребения было неизвестно до последнего времени, пока Абдель Салам Гуссейн не определил его как пирамиду, которую называют эш-Шоваф («Часовой»), на краю плато как раз над деревней Саккара (рис. 58). Эта пирамида, от которой открывается один из прекраснейших видов на поля Мемфиса, всегда была загадкой. Археологи отчасти исследовали ее в конце XIX в., но оставили работу, когда обнаружили, что внутри нет никаких надписей. Только в 1946 г., когда Гуссейн провел раскопки в заупокойном храме этой пирамиды, египтологи поняли, что этот комплекс принадлежит царю Джедкару Исеси.

К несчастью, в последующие века храм был разрушен, а его пол во второй половине Восемнадцатой династии был использован в качестве кладбища. В результате раскопок, однако, было обнаружено множество прекрасных рельефов, как и множество архитектурных элементов храма. Среди последних – статуи пленных чужеземцев, львов, быков, баранов и сфинксов. Все было найдено разбросанным и вперемешку; невозможно было сказать, лежало ли хоть что-нибудь – за исключением нескольких фрагментов дверных шипов и колонн – близ того места, где находилось первоначально. Остальные данные указывали на то, что план храма напоминал другие храмы Пятой династии.

Мои раскопки зимой 1952/53 г. привели к открытию множества гробниц конца Шестой династии. Они находятся непосредственно к востоку от заупокойного храма. В одной из них, принадлежавшей некоему Пепианху Сету, была расписная погребальная камера, на стенах которой мы видим цветные изображения приношений еды и погребальный инвентарь. Более важной находкой стало обнаружение к северу от заупокойного храма небольшого холмика, который оказался пирамидой супруги Исеси. К востоку от нее находился ее заупокойный храм, который был больше, чем храм какой-либо другой царицы Древнего царства. Было найдено множество рельефов, однако и пирамида, и храм разделили ту же судьбу, что и остальные памятники Исеси.

Дорога, которая вела в нижний храм Джедкара Исеси, хорошо видна, и некоторые ее гранитные блоки еще можно видеть среди домов на краю обработанной земли. Нижний храм еще не раскопан, и потребуется много работы на всем комплексе, прежде чем можно будет составить его окончательный план.

ПИРАМИДА УНИСА

Пирамида фараона Униса, который считался и последним царем Пятой династии, и первым царем Шестой, занимает выдающееся место среди всех пирамид. В 1880 г. Масперо открыл неизвестные до сих пор знаменитые Тексты пирамид на внутренних стенах пирамиды Пепи I. Вскоре после этого подобные надписи были найдены и в других пирамидах. Древнейшая версия этих текстов находится в пирамиде Униса; раскопки за последние восемьдесят лет не обнаружили более ранней пирамиды с такими надписями. Внутренние покои пирамиды Униса хорошо сохранились, и туда легко попасть. Это важный монумент, и каждый турист, приезжающий в Саккару, должен его посетить.

Есть множество доводов за то, чтобы считать Униса первым царем Шестой династии, а не последним царем Пятой. Ни в одной пирамиде до него не писали Тексты пирамид, в то время как они написаны во всех пирамидах Шестой, в том числе и в пирамидах цариц. Обращает на себя внимание и то, что царь следующей династии Тети закончил надписи своего предшественника. Имя Униса встречается в заупокойном храме супруги Джедкара Исеси, и в облицовке пирамиды Униса есть блоки с изображениями и надписями, очевидно взятые из заупокойного храма Джедкара Исеси. Однако возможно, что это были старые блоки, использованные царевичем Хемуасом для ремонта пирамиды, поскольку храм Джедкара Исеси уже был разрушен во второй половине Восемнадцатой династии. Другая любопытная черта комплекса пирамиды Униса – это положение вспомогательной пирамиды, которая расположена к югу от заупокойного храма, чуть к западу от ее геометрического центра, а не к югу от главной пирамиды, как обычно.

Большой нижний храм Униса расположен по обеим сторонам современной дороги, которая ведет от обработанных полей к плато Саккара. Он был отчасти раскопан за несколько лет до Второй мировой войны, однако работа не была закончена. В его руинах обнаружено множество цоколей колонн из высококачественного красного гранита.

Дорога длиной более 660 метров начинается на юго-западной стороне нижнего храма и дважды поворачивает из-за крутого подъема. Нижний конец еще не полностью раскопан, однако мы знаем, что дорога имела стены и крышу и была замощена высококачественным белым известняком. Крыша была украшена звездами, вырезанными в рельефе и раскрашенными в желтый цвет на голубом фоне. На стенах были изображены различные сцены в изящных барельефах. Некоторые темы традиционны, в том числе люди с приношениями, сцены церемоний и охоты. Другие, насколько нам известно, уникальны. На одной такой сцене показан флот кораблей, которые везут различные архитектурные детали из карьеров Асуана в Саккару. Среди них можно видеть пару пальмовидных колонн, уложенных конец к концу. В сопровождающей барельеф надписи даны размеры, которые позволяют заключить, что рельеф действительно изображает те самые гранитные колонны, которые теперь лежат в руинах нижнего храма. На одной загадочной сцене показаны изможденные голодом люди, видимо чужеземцы.

Заупокойный храм лежит в руинах, однако от него осталось достаточно, чтобы начертить план (рис. 59). Он был отчасти раскопан в 1900–1901 гг. Барсанти и снова, более тщательно, – в 1929 г. под руководством К.М. Ферта. В общем и целом план и конструкция очень напоминают соответствующий храм Сахуры в Абу-Сире, однако есть и много различий в расположении коридоров и кладовых внутреннего храма. Основные входные двери из красного гранита на момент кончины Униса еще не были закончены, и их достроил царь Шестой династии Тети, который написал свое имя на одном из косяков. Во дворе с колоннадами было 16 пальмовидных колонн, по меньшей мере две из которых были сделаны из коричневого песчаника из карьеров к северу от Каира, которые как в древности, так и сейчас называются Красная гора. Другие колонны того же типа сделаны из красного гранита. Пол двора, а также некоторые коридоры были вымощены алебастром. Что касается общего плана, храм вполне симметричен, и можно сказать, что он является связующим звеном между заупокойными храмами Пятой и Шестой династий.

Рис. 59. План заупокойного храма Униса в Саккаре

Длина стороны пирамиды Униса составляет 67 метров, высота – около 19 метров, однако первоначальная высота составляла около 44 метров. Теперь она так разрушена, что мы даже не можем точно сказать, как именно она была построена. Очевидно, что вся верхняя часть является сплошной массой, без слоев, а проходы и камеры были вырезаны в природной скале. Значительная часть нижней известняковой облицовки осталась на месте, особенно на северной и восточной сторонах. На южной стороне большими и четкими иероглифами вырезан текст, рассказывающий о реставрации Хемуаса.

Рис. 60. План подземных помещений пирамиды Униса в Саккаре

Вход расположен на уровне земли, почти в центре северной стороны. Он вырублен в скале снаружи пирамиды, и его потолок достает до нижней линии памятника. Вход был первоначально закрыт «пробкой» из известняка, однако теперь он открыт и доступен для публики. Внутри находится наклонный проход длиной 14,35 метра; он спускается под углом 22° и кончается вестибюлем (рис. 60). Три плиты-порткулисы из гранита блокируют горизонтальный проход длиной 18 метров, который ведет в прихожую с заостренной крышей. Из восточной стороны прихожей небольшой проход ведет в три небольшие комнаты. На западе такой же короткий проход ведет в погребальную камеру. В погребальной камере также была заостренная крыша, украшенная звездами, вырезанными в рельефе на голубом фоне. На дальнем конце стоит саркофаг из прекрасно отполированного черного гранита. Стены погребальной камеры, окружающей саркофаг, – из отполированного алебастра; резьба на них изображает обычный «фасад дворца», раскрашенный в зеленый и черный цвета. Все другие стены подземных помещений (за исключением стен облицованного гранитом наклонного коридора) – из высококачественного белого известняка. Остальные стены погребальной камеры, прихожая, короткие проходы и внутренний конец основного прохода сверху донизу покрыты отрывками из Текстов пирамид. Иероглифические надписи, сделанные в технике инталии и покрашенные в синий цвет, прекрасно вырезаны и очень хорошо сохранились. В них есть части текстов, которые не встречаются в более поздних пирамидах и обладают особым литературным стилем, не без своеобразной поэтической красоты.

Глава 10

УПАДОК

Трудно понять, почему прервалась Пятая династия. У Джедкара Исеси было долгое и спокойное царствование, и, судя по оставленным им памятникам, страна переживала период расцвета. Унис правил еще дольше – тридцать лет, и в эти годы Египет стал свидетелем настоящей революции в литературе, религиозных реформах и искусстве.

Согласно Манефону, Тети был первым царем Шестой династии. Был ли основателем новой династии Тети или Унис, мы не видим каких-то резких перемен в конце Пятой династии, и возможно, что новая династия царей была связана родством с предыдущей. В пирамидах и храмах царей Шестой династии виден явный упадок в технике строительства, однако они следуют основной традиции.

Хотя фараоны Шестой династии были далеко не так могущественны, как их предшественники, их имена связаны с политикой внешней торговли и завоеваний, которую они активно проводили. Еще при Пятой династии фараоны посылали за пределы Египта экспедиции – как завоевательные, так и торговые. Были столкновения с ливийцами на западе и с сирийцами и палестинцами на востоке. Египетский флот на Средиземном море иногда заходил в гавани соседних стран. Кроме того, царские экспедиции отправлялись и на юг, в Нубию и Судан, а также в страну Пунт (Сомали и Южная Аравия). Цари Шестой династии обращали особое внимание на это южное направление и ставили правителей Асуана во главе экспедиций, которые должны были проникнуть в сердце Африки. Биографии этих людей, начертанные в их гробницах на западных скалах напротив Асуана, рассказывают истории их великих приключений и как фараоны награждали их за службу. Некоторые из этих пионеров исследований Африки теряли жизнь, исполняя приказы своего великого властителя в Мемфисе, и платили собственной кровью за черное дерево, благовония, золото, перья страуса, лечебные травы и другие товары с юга. Иногда им случалось привезти редкость, которую так ценили фараоны, – маленького черного пигмея, искусного в исполнении особого религиозного танца.

Несмотря на всю эту деятельность, и при дворе фараона, и в самом народе в течение долгого правления Шестой династии стали появляться признаки упадка. Цари уже не были абсолютными правителями и неоспоримыми божественными властителями всей страны. Теперь и у правителей номов была значительная власть, и их должности, которые первоначально даровал им царь, стали наследственными.

С древнейших времен мечтой каждого высокопоставленного чиновника было быть похороненным в некрополе, окружавшем гробницу его царственного хозяина. Однако начиная с Пятой династии ситуация постепенно меняется. Местные правящие семьи начали строить свои гробницы в своих собственных провинциях, вырубая их в скале. Эти местные правители считали себя не независимыми властителями, а верными подданными фараона, которые в случае необходимости предоставляли своих людей в его распоряжение. Однако мы должны помнить и о том, что Египет уже не был могущественной страной, как при Пятой династии. Неправильное управление подорвало внутреннее процветание государства, и фараоны пытались подкрепить свои слабые позиции, женясь на дочерях богатых и могущественных правителей номов.

ПИРАМИДА ТЕТИ

Участок, на котором Тети решил построить свою пирамиду, занимает господствующее положение вблизи восточного края плато и смотрит на широкие зеленые просторы долины Нила. Дорога, которая, видимо, была или очень длинной, или очень крутой, полностью исчезла, за исключением небольшого отрезка на западном конце, вблизи самой пирамиды. Она могла быть построена из глинобитных кирпичей, что объясняет ее исчезновение.

Мало что осталось и от большого заупокойного храма. Как и в храме Униса, во входной коридор выходят кладовые, и ведет он в центральный двор с колоннадами, колонны в котором были, видимо, сделаны из дерева. В дальнем конце двора несколько ступенек ведут в пять ниш. На западе и востоке есть еще кладовые.

Еще дальше к западу, перед торцом пирамиды, находилась молельня. В ней была ложная дверь из песчаника, цоколь которой все еще стоит на месте. Среди руин храма можно видеть множество блоков песчаника с потолка. Все они изнутри украшены обычными желтыми пятиугольными звездами на синем фоне. Интересная и важная находка – гипсовая посмертная маска, которая, судя по ее местонахождению, принадлежала, согласно Квибеллу, самому Тети. Есть указания на то, что пол двора был вымощен алебастром. Опять-таки, как и в случае с комплексом Униса, вспомогательная пирамида Тети находится скорее к югу от заупокойного храма, чем от главной пирамиды.

Мы можем быть вполне уверены, что разрушение храма произошло во время так называемого Второго переходного периода, поскольку мы знаем, что культ Тети, как и культ царей Четвертой и Шестой династий, продолжал процветать в эпоху Среднего царства. В руинах храма был обнаружен фрагмент известняковой статуи некоего Тети-эмсафа, который был не только главным жрецом пирамиды Тети, но и был связан с храмом бога Пта, и с северной, и с южной пирамидами Снофру, пирамидой Хуфу и храмами, воздвигнутыми многими фараонами Двенадцатой династии. К началу Нового царства храм был разрушен, а его остатки погребены в песке. Однако он продолжал сохранять ореол святости, послужив местом захоронения обычных людей эпохи Восемнадцатой династии. К Девятнадцатой династии он стал крупным кладбищем и продолжал оставаться таковым еще долгое время.

Пирамида Тети была большой, однако теперь она находится в плачевном состоянии из-за того, что была так некачественно построена. Ядро и дополнительные слои состоят из небольших блоков грубого местного известняка и щебня в облицовке из того же известняка. Внешняя облицовка, несколько блоков от которой Квибелл нашел на своем месте на восточной стороне, были сделаны из традиционного высококачественного белого известняка. В настоящее время высота пирамиды составляет около 20 метров, длина стороны – 65 метров.

Вход расположен на уровне земли, приблизительно в центре северной стороны. Напротив него была построена небольшая часовня для приношений с ложной дверью из базальта. Она, видимо, была закончена уже после захоронения Тети, поскольку ложная дверь, которая считалась дверью для Ка фараона, должна была полностью блокировать вход. Коридор длиной 15 метров вел в вестибюль, горизонтальный проход, закрытый гранитными порткулисами, и прихожую. На восточной стороне прихожей была ниша, на западе – погребальная камера, в которой все еще стоит базальтовый саркофаг. Во всех этих комнатах заостренные крыши, украшенные пятиконечными звездами, а на стенах написаны Тексты пирамид.

ПИРАМИДЫ ЦАРИЦЫ И ПУТ I

Царица Ипут была супругой царя Тети и матерью его наследника, Пепи I. Комплекс ее пирамиды расположен примерно в ста метрах к северу от заупокойного храмаее супруга. Впервые она была раскопана Департаментом древностей под руководством Лоре в 1897–1899 гг. и позднее – Квибеллом в 1907–1908 гг.

Очевидно, нижнего храма и дороги здесь не было; небольшой заупокойный храм лежит в руинах. На западной стене святилища была большая фальшивая дверь из известняка, от которой остались только фрагменты. Перед ней был большой стол для приношений из красного гранита, на котором были начертаны титулы и имя царицы. Очевидно, он был посвящен ей ее сыном Пепи I, поскольку имя его собственного пирамидного комплекса – Мен-нефер-Пепи – встречается в надписях[33].

Пирамида Ипут была небольшой. В данный момент ее размеры составляют лишь 4,5 метра в высоту, длина стороны – 15,5 метра. У нее крутой угол наклона – 65°. Лоре не удалось найти вход на северной стороне, и он сделал вторую попытку на восточной стороне, за фальшивой известняковой дверью святилища. Эта попытка также не удалась, поскольку у этой пирамиды вообще не было входного коридора обычного типа. Погребальная камера фактически находилась на дне большой глубокой шахты, что характерно скорее для частной гробницы. В какой-то более поздний период состоявшее из щебня ядро пирамиды было выкопано и в нем построена большая общая погребальная камера. Эта более поздняя камера была покрыта крышей из глинобитных кирпичей. После того как археологи сняли пол и восточную стену этой поздней камеры, они наткнулись на первоначальную шахту.

В погребальной камере находился саркофаг из известняка; его крышка была все еще зацементирована на своем месте. Однако воры ограбили его, прорезав дыру в одной из сторон. Внутри саркофага находился кедровый гроб, в котором лежали останки царицы. Очевидно, воры были небрежны или очень спешили, поскольку забыли многие фрагменты ожерелья царицы, а также золотой браслет, который остался на своем месте – на ее правой руке. Погребальная камера была заполнена осколками известняка вплоть до уровня саркофага. С ними были смешаны множество моделей лодок из алебастра, а также модели орудий и медные сосуды. Все это было покрыто золотой фольгой, и на многих предметах написаны имя и титулы Ипут. Были и керамические вазы из тонко отполированной красной керамики и небольшие чаши из горного хрусталя, известняка и мрамора.

За саркофагом был найден набор из пяти кувшинов-каноп из грубой красной керамики. Число пять необычно, как правило, каноп бывает четыре. Скелет царицы был осмотрен Дерри, который сообщил, что на момент смерти она была среднего возраста, у нее были относительно большие глаза и узкий нос.

Почти что в центре северного торца пирамиды на уровне земли располагалась ложная дверь из красного гранита. Она занимала то место, где, как правило, находился вход в пирамиду. На ней написаны имена и титулы царицы, а центральная ниша – резная и изображает двойные деревянные двери, запертые на засов.

ПИРАМИДА ПЕПИ I

После кончины Тети монархия Шестой династии изменила место захоронения членов семьи, сдвинув его к югу, и Пепи I построил комплекс своей пирамиды вблизи комплекса Джедкара Исеси в Южной Саккаре (рис. 61).

Комплекс пирамиды Пепи I никогда полностью не раскапывался. Остатки нижнего храма не видны, однако они должны были находиться вблизи конца дороги, которая ясно различима под песком от края обработанной земли почти до самой восточной грани пирамиды. Заупокойный храм также не раскопан, хотя не приходится сомневаться, что какие-то части его сохранились.

Рис. 61. Карта некрополя Саккары

Сама пирамида почти полностью разрушена, и на данный момент высота ее составляет лишь 12 метров с длиной стороны около 70 метров. Каменная кладка ядра, некогда облицованного высококачественным известняком, – уже не более чем куча щебня. Северный вход открывается в идущий вниз коридор, вестибюль, горизонтальный коридор, прихожую и погребальную камеру. В последней находились базальтовый саркофаг и гранитный ящик с канопами, в котором были найдены остатки трех из четырех первоначальных алебастровых кувшинов.

Несмотря на далеко не вдохновляющий внешний вид и то пренебрежение, которое к ней проявляют археологи, по крайней мере в двух отношениях пирамида Пепи может претендовать на наше внимание. Во-первых, она дала свое имя древнему городу Мемфису. Имя пирамиды – Мен-нефер-Пепи – впоследствии распространилось на город пирамид и затем на квартал древней столицы, которую ранее именовали Хет-ка-Птах, Инеб-Хедж и Анх-тауи. Мен-нефер-Пепи, в сокращении Мен-Нефер, затем стало произноситься как Менфер, Мемфер и в конце концов просто Мемфи (это название все еще используется применительно к небольшой деревне в нескольких милях к югу от пирамид Гизы). Затем античные авторы стали называть его Мемфисом. Вторая «заслуга» пирамиды в том, что именно она первой открыла современному миру чрезвычайно важные Тексты пирамид.

ПИРАМИДА МЕРЕНРЫ

Пирамида Меренры, наследника Пепи I, находится на небольшом расстоянии к юго-западу от комплекса Джедкара Исеси. Ни нижний храм, ни дорога, ни заупокойный храм не раскапывались. Сама пирамида, теперь совершенно разрушенная, имела длину стороны около 95 метров. В последнее время она не исследовалась, однако в 1881 г. она была открыта Мариеттом и исследована Мае перо, когда последний изучал пирамиды в Саккаре в связи с открытием Текстов пирамид. Мае перо обнаружил, что внутренний план этой пирамиды напоминал пирамиду Униса и пирамиды царей Шестой династии. В погребальной камере находился прекрасный саркофаг из черного гранита с мумифицированным телом, которое могло принадлежать самому фараону Меренре.

К счастью, у нас есть и современные сведения о саркофаге. Биографическая надпись Уни, одного из великих сановников Шестой династии, повествует, что его отправили в Ибхет, близ Асуана, чтобы найти камень для изготовления саркофага, а также для пирамидиона (камень на вершине пирамиды) и ложной двери. Он совершил и вторую экспедицию в карьеры Хатнуба в Среднем Египте, чтобы привезти алебастр для столов для приношений в комплексе пирамиды царя.

ПИРАМИДА ПЕПИ II

Комплекс пирамиды Пепи II был тщательно раскопан и инвентаризирован Жекье в 1926–1936 гг. в ходе исследований, которые он проводил для Департамента древностей. Его методичные раскопки позволили обнаружить хорошо сохранившийся комплекс пирамиды в его поздней, развитой форме (рис. 62). Хотя многие памятники, из которых он состоял, уже разрушены, комплекс до сих пор достаточно хорошо сохранился, чтобы произвести как фактическую реконструкцию, так и реконструкцию на бумаге.

Рис. 62. Комплекс пирамиды Пепи II (по Жекье)

Нижний храм находится у края обработанной земли. Он стоит лицом к востоку, к нему ведут две насыпи на северном и южном концах большой платформы, которая, возможно, служила пристанью для лодок во время наводнения. От храма осталось достаточно, чтобы заметить, что каменная платформа перед ним с севера, юга и запада была окружена высокими и толстыми каменными стенами. Узкие лестницы внутри северной и южной стен ведут на парапет, который окружал все здание. Главный вход в храм – на восточном фасаде, чуть к северу от геометрического центра. Он открывается в зал с гипостилем, который по длинной оси ориентирован на север – юг. Любопытно отметить, что Пепи вернулся к стилю Четвертой династии: крышу поддерживают прямоугольные колонны вместо колонн в форме пальмы или папируса, которые были в моде во время Пятой династии. (Прямоугольные колонны есть и в заупокойном храме.)

Хотя очень мало что осталось на месте от известняковых стен храма, Жекье обнаружил множество блоков от них и восстановил сцены, которыми храм первоначально был украшен. Сцены эти были достаточно обычными и условными. Обращает на себя внимание то, что в поперечном коридоре нижнего храма Пепи скульпторы повторили сцену истребления ливийцев, которая ранее появлялась в комплексе пирамиды Сахуры. Они даже скопировали имена ливийского вождя и его семейства.

Дорога идет вверх по плато в юго-западном направлении и образует по пути по меньшей мере два угла.

Около последнего угла на западном конце есть небольшой вход, который позволял жрецам попадать в заупокойный храм, не проходя всего пути от нижнего храма вверх по дороге. Вход снабжен сторожкой. Дорога сильно разрушена, однако и здесь Жекье удалось обнаружить достаточно блоков от стен, чтобы восстановить прекрасные барельефы, которые некогда ее украшали.

Дорога упирается в заупокойный храм в центре его восточного фасада. Узкий вход в храм открывается в поперечный коридор, на северном и южном концах которого есть небольшие комнаты; в каждой из них – лестница, ведущая на крышу храма. Далее – обычный коридор с кладовыми по обеим сторонам, а затем – центральный двор, в который выходили по семь комнат с каждой стороны.

Заупокойный храм Пепи II не очень сильно отличается от знакомых нам храмов его предшественников, хотя комнаты и кладовые здесь меньше. Однако передние части храма отделены от остальных стеной теменоса, окружавшей пирамиду. Дверь в центре задней стены двора – фактически восточная стена теменоса пирамиды – открывалась в поперечный коридор, каждый конец которого вел в ограду пирамиды. Небольшой пролет ступеней в центре дальней стены коридора ведет в комнату с пятью нишами. В нишах были двойные деревянные двери, в одной из ниш находятся остатки пьедестала известняковой статуи. В святилище можно попасть через узкую прихожую и почти квадратный вестибюль с одной большой колонной. Три комнаты были украшены рельефами, а на рельефах святилища изображены уместные здесь сцены убиения жертвенных животных.

Как видно на плане, в храме было множество комнат, и хотя сама пирамида построена достаточно небрежно, храм и его рельефы сделаны весьма тщательно. Комплекс этой пирамиды послужил моделью для комплекса царя Двенадцатой династии Сенусерта I.

Вспомогательная пирамида Пепи II следует позднейшей традиции: она расположена к югу от внутренней части заупокойного храма, рядом с юго-восточным фасадом главной пирамиды.

Пирамида Пепи построена из небольших блоков грубого местного гранита, однако строили ее более аккуратно, чем среднюю пирамиду того времени. Некоторые большие блоки облицовки из белого известняка до сих пор остались на своих местах на западной стороне. Первоначальная высота пирамиды составляла 52 метра, длина стороны – 76 метров с углом наклона около 53°.

Вход расположен на уровне земли на северной стороне. Есть следы небольшой молельни для приношений, которая находилась напротив входа, однако на поздней стадии постройки она была разобрана и отделочные камни из ее стен использованы вновь. По своей внутренней структуре пирамида очень напоминает пирамиду Пепи I. Все коридоры и камеры пирамиды были вырублены в природных скалах плато. Коридор длиной 16 метров спускается под углом 25°. Примерно посредине коридора расположена порткулиса, гранитные пазы которой все еще находятся на месте, хотя сам камень был перемещен. В вестибюле в конце коридора потолок украшен звездами, на стенах написаны отрывки из Текстов пирамид. В нем находятся остатки алебастровых кувшинов, а также золотой предмет, который мог быть использован в одной из заупокойных церемоний. За вестибюлем – горизонтальный проход длиной около 38 метров. Он был заблокирован тремя гранитными порткулисами и кончался прихожей. Заостренная крыша прихожей украшена звездами, на стенах начертаны Тексты пирамид, которые, к несчастью, сохранились не так хорошо, как в остальной пирамиде.

Из западного конца прихожей короткий проход ведет в большую, очень красивую погребальную камеру. И в ней была украшенная звездами заостренная крыша и стены с Текстами пирамид (не считая тех стен, что окружают саркофаг). На западном конце комнаты – великолепный саркофаг из отполированного черного гранита, на одной стороне которого – надпись с титулами и именем фараона. Окружающие стены декорированы в стиле «фасада дворца». Здесь была найдена также крышка ящика с канопами.

Нужно упомянуть еще об одной интересной особенности этой пирамиды. Вдобавок к обычной стене теменоса, окружавшей двор и внутреннюю часть заупокойного храма, была и высокая, толстая стена, опоясывавшая саму пирамиду, она прерывалась только заупокойным храмом на востоке. Мы видим, что мысль об этой стене пришла в голову строителям в последний момент, она не была частью первоначального плана, поскольку прилегала к нижним слоям облицовки пирамиды, и строителям пришлось разобрать северную молельню для приношений, чтобы освободить для нее место. Предполагается, что стена была построена, чтобы добавить пирамиде устойчивости, поскольку считается, что пирамида была расшатана землетрясением.

С комплексом пирамиды Пепи II объединены пирамиды трех его цариц-супруг – Нейт, Ипут II и Уджебтен, – первые две к северу от пирамиды фараона, последняя – к югу от нее. Они весьма схожи по конструкции, и внутри их всех были Тексты пирамид. Мы расскажем о лучше всего сохранившемся образце – пирамиде царицы Нейт.

ПИРАМИДА ЦАРИЦЫ НЕЙТ

Комплекс пирамиды царицы Нейт лежит прямо напротив северо-западного угла пирамиды Пепи II и окружен прямоугольной стеной теменоса. К главному входу, расположенному в восточном углу южной стены теменоса, ведет узкий проход между этой стеной и северным теме-носом комплекса Пепи II.

Стены вестибюля заупокойного храма Нейт были украшены рельефами; на тех, что дошли до нас, изображено несколько тронных помостов, украшенных львами. За вестибюлем, на севере – зал с колоннадой и портиком, идущим вдоль южной, западной и северной сторон. Его поддерживали девять квадратных колонн из известняка, три из которых все еще стоят на месте. На севере – пять кладовых, за ними – дверь во внутренний храм. Здесь за прямоугольной комнатой-молельней располагаются три ниши. За ними – узкая комната без дверей, которая, несомненно, служила комнатой для статуй.

К югу от ниш расположена молельня. Ее западная стена когда-то была занята большой ложной дверью, перед которой стоял большой стол для приношений, возможно, из алебастра. Он исчез, однако остались три монолитные ступени, которые вели к нему, а также большая каменная скамья, обрамленная карнизом в виде выкружки. Она служила чем-то вроде бокового столика, с которого совершавший церемонию жрец мог по одному брать приношения и класть их на основной стол, проводя обряды заупокойного культа. К югу от святилища – еще одна комната, дверь которой ведет во двор пирамиды царицы и во двор ее вспомогательной пирамиды. Вспомогательная пирамида (со стороной 5,25 метра) находится в хорошем состоянии, на ней сохранилось значительное количество первоначальной облицовки. На северной стороне открывается очень узкий идущий вниз коридор. В мусоре, покрывающем пол вспомогательной пирамиды, были найдены керамические сосуды, а также фрагменты алебастра, на которых были написаны жертвенные формулы и имя царицы Нейт. Археологи обнаружили множество деревянных моделей ладей в пространстве между вспомогательной и главной пирамидами царицы.

Длина стороны пирамиды царицы Нейт составляет 21 метр, а высота сейчас – всего лишь около 4 метров. Значительная часть облицовки остается на своем месте, и по ней мы можем определить, что угол наклона составлял 60°. Вход, расположенный в центре современной северной стороны, был скрыт ложной дверью и столом для приношений, который стоял в небольшой молельне. Проход ведет вниз под углом 25° в вестибюль. В дальнем его конце – порткулиса, часть которой все еще остается на месте. Дальше идет прихожая, на стенах которой начертаны Тексты пирамид. Прихожая ведет прямо в погребальную камеру. Ее плоская крыша украшена звездами; надписи из Текстов пирамид покрывают все стены, за исключением стен за саркофагом, резьба на котором изображает фасад дворца. В комнате находились гранитный саркофаг и гранитный ящик для каноп с отверстиями в основании, в которых стояли четыре канопы. Украшения на потолке и надписи на стенах, по сравнению с пирамидой Пепи II и даже с заупокойным храмом Нейт, выполнены очень грубо.

Пепи II взошел на трон, когда ему было десять лет. С самого начала своего царствования он был окружен чиновниками, которые управляли страной от его имени. К несчастью для Египта, прожил он очень долго; его более чем девяностолетнее царствование – самое долгое в истории. В последние десятилетия его правления административные злоупотребления достигли предела, а те, кто окружал фараона, думали только о том, какую пользу они могут извлечь из этой ситуации. У крестьян отнимали их собственность и душили непосильными налогами. За каналами никто не следил, и поля больше не давали обычного урожая. Армия стала вызывать страх у гражданского населения. Из папирусов Ипувера и Неферти, сохранившихся в Лейдене и Санкт-Петербурге, мы знаем, что советники старались открыть фараону глаза на происходящее. В это печальное время люди с нетерпением смотрели на богов, ожидали от них помощи и защиты, но в конечном счете потеряли всякую веру в божественную помощь. Когда произошел страшный бунт, простые люди не щадили ни храмов, ни дворцов, мстя за себя и фараону, и богам.

В этот период египетской истории никакие власти не могли помешать бунтовщикам тащить из гробниц золото и ценные вещи. Пирамиды были всем видны, и все знали, что в них – тела умерших фараонов, окруженные грудами золота и драгоценных украшений; не приходится сомневаться в том, что большинство пирамид были ограблены именно в это смутное время. В одном папирусе эта ситуация описана так[34]:

«Воистину: корабль юга охвачен смутой. Города разрушены. Юг превратился в пустыню. Воистину: чужеземной землей стала страна [то есть Египет]. Номы [разгромлены]. Варвары извне пришли в Египет. Воистину: достигнуто… Воистину: золото, ляпис-лазури, серебро, малахит, сердолик, камень ибхет и… [висят] на шее рабынь. Благородные женщины [скитаются] по стране. Владычицы дома говорят: «О, если бы мы имели что поесть». Воистину: детей знатных разбивают о стены. Дети любимые выброшены на высоты. Воистину: человек ожесточенный говорит: «Если бы я знал, где бог, то я принес бы ему жертву». Воистину: зерно гибнет на всех путях. Люди лишены платья, мази и масла. Все говорят: «Нет ничего». Закром разрушен. Страж его повержен на землю. Смотрите: погребенный соколом [царь], он лежит на [простых] носилках. То, что скрывала пирамида, то стоит теперь пустым! [гробница царя]. Смотрите: было приступлено к лишению страны царской власти немногими людьми, не знающими закона. Смотрите: владельцы роскошных одеяний [теперь] в лохмотьях. Тот, который никогда не ткал для себя, [теперь] владелец тонкого полотна. Смотрите: тот, который не имел своего хлеба, [стал] собственником закрома. Снабжена его кладовая собственностью другого. Смотрите: все должности, они не на своих местах, подобно испуганному стаду без пастухов. Будет страна мала, а ее руководители многочисленны; она будет опустошена, хотя ее доходы велики. Зерна будет мало, а мера велика, и будут его отмерять с излишком».

Этот период анархии, последовавший после падения Шестой династии, называют Первым переходным периодом и включают в него Седьмую, Восьмую и Девятую династии. Представители многих знатных семей принимали традиционный титул властителя Верхнего и Нижнего Египта, но это был лишь титул. Многие семьи правили на Юге, другие – в Среднем Египте, третьи – в Дельте. Интересно, что многие из этих правителей строили себе пирамиды – гробницы, традиционные для великих фараонов. Однако большинство из них правили недостаточно долго или у них не было власти и средств, чтобы попытаться построить нечто подобное.

Одно из самых могущественных княжеств такого рода располагалось в Гераклеополе (в современной провинции Бени-Суэйф в Среднем Египте), и мы называем его правителей Девятой и Десятой династиями. Оно постепенно присоединило соседние территории и поддерживало процветающий царский двор. Кладбища этого времени находили на краю пустыни, однако гробницы царей пока не были обнаружены. Мы не можем сказать, строили ли они пирамиды или довольствовались обычными гробницами.

Были обнаружены и некоторые пирамиды Первого переходного периода. О других мы знаем лишь из надписей того времени, где упоминаются жрецы и их должности. Сами здания, судя по всему, исчезли, хотя и маловероятно, что они были уничтожены полностью, не оставив ни единого следа. Возможно, они или скрываются среди «анонимных» пирамид, или все еще ждут того дня, когда лопата археолога раскроет их секреты.

Одна из этих «пропавших» пирамид упоминается на ложной двери царицы Анхнес-Пепи, которую Жекье нашел близ пирамиды Пепи II в Саккаре. В надписи упоминается пирамида по имени Дед-анх-Неферкара. Царица Анхнес-Пепи была женой Пепи II, а в надписи говорится, что она была еще и матерью фараона Неферкары. Жекье предположил, что «мать фараона» в этом титуле можно понять скорее как «бабушка» и что этот Неферкара мог быть одним из царей Седьмой или Восьмой династии с таким именем. Он тщетно искал вокруг комплекса пирамиды Пепи II, пытаясь найти пирамиду Неферкары, и пришел к выводу, что царствование этого фараона было недолгим и его пирамида осталась незаконченной. Может быть, это и правда, а может быть, и так, что на самом деле эта пирамида находится лишь в нескольких метрах от того места, где остановил свою работу Жекье…

Еще одна неоткрытая пирамида определенно была закончена и использована для погребения; ее обслуживали собственные жрецы и чиновники. Речь идет о пирамиде фараона Мерикары. Возможно, она находится близ пирамиды Тети в Саккаре, поскольку именно в этом месте находятся памятники служивших при ней жрецов и чиновников. Ферт и Ганн предполагали, что это может быть небольшая пирамида, которая находится к югу от заупокойного храма Тети, блоки которой, судя по всему, были взяты с более древней пирамиды. Однако это предположение неверно, поскольку положение, план и вся конструкция этой пирамиды показывают, что это – вспомогательная пирамида заупокойного комплекса Тети. Однако на северной стороне пирамиды Тети находится кучка щебня и камней, в которой есть и блоки известняковой облицовки пирамиды и шахта глубиной 40 метров, на дне которой вода. Сохранились даже хижины рабочих, а также их лари для зерна. Эти обломки говорят о присутствии разрушенного памятника, однако шахта может быть всего лишь колодцем. Так что загадка Мерикары осталась неразрешенной.

За Шестой династией последовала Седьмая, однако царившая во всем Египте анархия, судя по всему, проникла и в древние записи. Манефон в своей истории говорил, что в Седьмой династии было семьдесят царей, которые правили (последовательно или вместе?) семьдесят дней. Это, конечно, невероятно, однако отражает отношение последующих историков к этому периоду. При таких обстоятельствах нельзя ожидать, чтобы правители строили пирамиды. До нас дошли многие имена правителей Седьмой династии, однако ни одно из них не связано с какой-либо пирамидой или важным памятником.

Правители последовавшей за ней Восьмой династии пытались восстановить порядок, однако ни у одного из них не было власти над всем Египтом, хотя правили они в Мемфисе и сохраняли титул правителя Верхнего и Нижнего Египта. Некоторые из них строили пирамиды, и две такие пирамиды были найдены в некрополе Мемфиса.

ПИРАМИДА ИБИ

Пирамида царя Иби, относящаяся в Восьмой династии, расположена к юго-западу от нижнего храма царя Пепи II в Южной Саккаре (рис. 63). Очевидно, при ней не было ни нижнего храма, ни дороги, и заупокойный храм (как обычно, на восточной стороне) – довольно скромная постройка из глинобитного кирпича. Вход в храм на севере ведет в вестибюль, за которым располагается достаточно большая камера, на юго-западе – прихожая и, наконец, – святилище. В полу этой комнаты около основания ложной двери установлен известняковый бассейн. Археологи также обнаружили прекрасный круглый стол для приношений, установленный на низком пьедестале. Жекье, раскопавший эту пирамиду в 1930 г., считал, что это кирпичное святилище было лишь временной постройкой.

Рис. 63. План пирамиды и храма Иби в Южной Саккаре (по Жекье)

Теперь длина стороны пирамиды Иби составляет всего 21 метр, однако первоначально она была около 31,5 метра. Ее высоту нельзя точно определить, однако Жекье, основываясь на ее общем виде, считал, что она была примерно такого же размера, как и пирамида царицы Нейт.

Ядро пирамиды было, судя по всему, построено как единая масса, а не слоями. Оно было сделано из небольших известняковых блоков, скрепленных раствором из нильского ила. Эта непрочная постройка была отделана двойной облицовкой из белых плит известняка толщиной 5 метров. Вся верхняя часть пирамиды исчезла, за исключением фундамента.

Вход, расположенный примерно в центре северного фасада, открывается в коридор, который спускается под углом 25° и ведет прямо в погребальную камеру. (Этот план – без вестибюля, прихожей и горизонтального коридора – напоминает пирамиды цариц Шестой династии.) Погребальная камера практически полностью разрушена, однако в руинах было найдено множество известняковых блоков, которыми были обложены его стены. На них начертаны Тексты пирамид, и они весьма интересны как отражение религиозных поверий Первого переходного периода. Хотя эти тексты копируют некоторые более ранние надписи, в них также содержится много нового.

Близ этой пирамиды Жекье нашел множество стел эпохи Рамессидов, большинство из них – в прекрасном состоянии. Они принадлежали членам одной и той же семьи (или, во всяком случае, одной и той же социальной группы). Интересно отметить, что большинство из них или увенчаны пирамидой, или имеют форму обелиска.

ПИРАМИДА ХАИ

Пирамиды Первого переходного периода строились не только в некрополе Мемфиса, но и в провинциях. Одна такая пирамида, которая приписывается фараону Хаи, стоит в Даре, в Ливийской пустыне напротив Манфалута. Пирамиду раскопал в 1911 г. Ахмед Камаль, который не понял ее истинного назначения и называл ее «царской мастабой», несмотря на тот факт, что она квадратная, а не прямоугольная. На каменном блоке, обнаруженном в кирпичной гробнице к югу от пирамиды, была изображена сцена приношения и картуш с именем фараона Хаи. Этот фрагмент, который, возможно, происходит из заупокойного храма этой пирамиды, привел Камаля к тому, чтобы приписать эту пирамиду Хаи.

Рис. 64. План и разрез пирамиды Хаи

Хотя пирамида Хаи была построена из глиняных кирпичей, она довольно велика. В ее теперешнем разрушенном состоянии длина каждой стороны составляет 130 метров, при высоте только 4 метра (рис. 64). Вход с изогнутой крышей находится на севере. Проход шириной 2,45 метра мягко спускается вниз на протяжении шести метров и затем идет по горизонтали еще на три метра. Здесь он сужается до 1,75 метра и снова спускается на 48,4 метра, после чего снова становится горизонтальным и продолжается еще на 12 метров, пока не достигает двери погребальной камеры. В стенах последней части коридора были контрфорсы или пилястры, как думал Камаль, для его укрепления. Коридор полностью вымощен известняком; некоторые камни происходят из более ранних гробниц. Судя по их стилю и вырезанным на них личным именам, они, видимо, относятся к Шестой династии и происходят из гробниц ближайшего некрополя. Известняковый дверной проем в погребальную камеру обрамлен полукруглым фризом и выходит в комнату с длиной стены 2,94 метра. Комната, полностью построенная из известняка, расположена в 8,8 метра под уровнем основания пирамиды. В ее полу находится квадратное углубление для ящика для каноп.

Глава 11

ВОЗРОЖДЕНИЕ

В период Девятой и Десятой династий, когда Гераклеополь правил Средним Египтом, в Фивах появилась еще одна амбициозная династия. Соперники столкнулись, и после нескольких мелких военных конфликтов Фивы победили. Князья фиванской Одиннадцатой династии объединили страну, и Египет вошел в одну из своих наиболее блестящих эпох – Среднее царство. Среди правителей Одиннадцатой династии, которая началась около 2134 г. до н. э. и закончилась около 1191 г. до н. э., нам известны имена пяти Ментухотепов.

Первые князья из фиванского дома строили свои гробницы, каждую из которых венчала небольшая пирамида, у подножия фиванских скал, в месте, которое теперь называется Эль-Тариф. Однако, когда фиванскую династию признал весь Египет и ее правители стали единственными властителями страны, возникла новая форма царской гробницы: она представлена единственным дошедшим до нас образцом из Дейр-эль-Бахри.

Когда дни Одиннадцатой династии подошли к концу и в Египте воцарился другой правящий дом – Двенадцатая династия, ее правители оставили Фивы и построили себе новую резиденцию. Эти цари не следовали планам царских гробниц, принятых их предшественниками, но строили настоящие пирамиды, такие как пирамиды Древнего царства, которые стояли близ их новой столицы. Однако на эти пирамиды и их храмы оказало влияние искусство Одиннадцатой династии.

ХРАМ-ПИРАМИДА НЕБХЕПЕТРЫ-МЕНТУХОТЕПА

Большая гробница царя Одиннадцатой династии Небхепетры-Ментухотепа была вырезана в скале в Дейр-эль-Бахри и увенчана храмом, в который входила пирамида (рис. 65)[35]. Этот необычный памятник производил яркий архитектурный эффект; он красноречиво свидетельствует о таланте неизвестного архитектора, который спланировал его в полной гармонии с окружающим ландшафтом. Несомненно, сама природа – пустыни и вздымающиеся скалы Дейр-эль-Бахри – повлияла на план. На вершине западных скал находится любопытная «природная пирамида», которую по-арабски называют «эль-Карн» (рог). Древние египтяне звали ее «Священной горой» или «Вершиной Запада». Она была посвящена богине Меритсегер – «Той, что любит молчание».

Рис. 65. Реконструкция храма-пирамиды Небхепетры-Ментухотепа

К погребальному монументу можно было пройти через нижний храм, находившийся на краю обработанной земли, по открытой дороге, которая шла на запад на протяжении 1200 метров. У стен дороги на расстоянии 10 метров друг от друга стояли статуи фараона в облике бога Осириса. Западный конец дороги заканчивался большим двором, который с севера, юга и востока был огорожен высокими стенами, а с запада – поднятой платформой храма-пирамиды.

Во дворе находилось множество круглых ям, в которые некогда были высажены тамарисковые деревья. Обе стороны пандуса в конце дороги обрамлял ряд из четырех сикомор. В холодной тени каждого из сикоморовых деревьев восседала статуя фараона и находился небольшой алтарь для приношений.

В общем и целом здание представляет собой платформу в виде буквы Т, вырубленную из скалы с перекладиной на востоке и длинным концом, уходящим в ущелье в западных скалах. Основа платформы была облицована высококачественным известняком и украшена рельефами, изображавшими доблесть фараона в войне. Рельефы были защищены колоннадой, которую поддерживал двойной ряд квадратных колонн.

В центре поднятой платформы вздымался большой прямоугольный пьедестал или подиум, на вершине которого находилась пирамида – сплошная постройка из каменной кладки без коридоров и комнат. Пьедестал пирамиды был замаскирован крытым строением, которое со всех сторон поддерживали квадратные колонны. Здание, в свою очередь, также окружала крытая колоннада, снаружи открытая, с тремя рядами восьмиугольных колонн спереди и по бокам и двумя рядами сзади. На длинной «ручке» буквы Т стояло квадратное здание, позади которого находился двор с колоннадой. (Здесь, в центре пола двора, был скрытый вход в гробницу.) Сзади находился зал с гипостилем, крышу которого поддерживали восемьдесят восьмиугольных колонн. Западный конец этого зала доходил до поверхности скалы, где была вырублена ниша, в которую поставили статую фараона.

Очевидно, первоначальный план этой удивительной постройки был более скромным. Строители сделали шесть погребальных шахт и молельни для женщин королевского дома прямо к западу от подиума, и дамы действительно были здесь похоронены. Однако план изменился и храм-пирамида протянулся далее на запад; стена, отделявшая пирамиду от двора, закрыла рельефы в молельнях женщин, и мощеный пол практически скрыл шахты – именно поэтому они сохранились. Из гробниц этих царственных особ происходят те чудесные известняковые саркофаги с живыми рельефами, которые теперь можно видеть в Каирском музее.

Проход, который вел в погребальную камеру царя, спускался к западу и кончался далеко под скалой в облицованной гранитом комнате. Здесь стояла молельня, построенная из гранита и алебастра, в которой должна была храниться мумия фараона, покоившаяся в расписном деревянном гробу. Когда археологи открыли молельню, они не нашли никаких следов гроба или тела царя; в комнате были лишь две небольшие деревянные модели ладей, множество луков, несколько сломанных скипетров и множество погребальных конусов (конических предметов, на которых были начертаны имена и титулы царя).

Близ юго-восточного угла большого двора, перед храмом-пирамидой находится ложное погребение царя Небхепетра-Ментухотепа. Оно, очевидно, соответствует Южной гробнице Джосера и вспомогательной пирамиде пирамид Древнего царства. Открытие этого погребения произошло при весьма интересных обстоятельствах. В 1900 г. Говард Картер, тогда генеральный инспектор Департамента древностей, ехал на лошади по долине Дейр-эль-Бахри вблизи храма-пирамиды Ментухотепа. Земля стала проваливаться под ногами коня. Осмотрев отверстие, Картер заметил следы каменной кладки и решил, что это должен быть вход в гробницу. Он решил раскопать ее и некоторое время спустя обнаружил, что это действительно был входной коридор, а запечатывавшие его глинобитные кирпичи не тронуты. Оказалось, что в этой «гробнице» находились большая статуя фараона из расписного известняка и остатки погребального инвентаря, однако погребения тут не было. Статуя была завернута во множество слоев льна и положена на бок – другими словами, с ней обошлись как с «заместительницей» настоящей мумии.

Другая находка, связанная с этой пирамидой, была еще более впечатляющей. Весной 1923 г. экспедиция Метрополитен-музея обнаружила гробницу с погребальной камерой под храмом фараона. Очевидно, она была подготовлена для членов царской семьи или же для высших чиновников двора, однако в ней находились тела шестидесяти человек; все они были подготовлены для погребения самым простым способом. Исследование показало, что это были павшие в битве воины; у многих из них в ранах все еще торчали стрелы. Возможно, это были бойцы армии фараона, убитые в какой-то чрезвычайно важной битве. Не исключено, что это была та самая решительная битва против Гераклеополя, которая сделала Небхепетра-Ментухотепа властителем всего Египта. Простая ткань, в которую они были обернуты, говорит о том, что это были обычные воины, а не офицеры. Царь настолько чтил их самопожертвование, что решил похоронить их в пределах своего собственного храма-пирамиды, чтобы они могли быть с ним в его будущей жизни.

Моделью для архитектора Ментухотепа послужила «Вершина Запада», однако нельзя сомневаться, что Сенмут, великий архитектор царицы Хатшепсут, взял памятник Ментухотепа в качестве образца для прекрасного храма, который он построил для своей царственной возлюбленной. К несчастью, он, видимо, использовал древний монумент не только как образец, но и как каменоломню, и, таким образом, все, что сегодня от него осталось, – это скала-фундамент, фрагменты множества колонн портика и зал с гипостилем, а также основание пирамиды.

Следует помнить, что пирамида Ментухотепа была частью его огромного храма и, в отличие от более древних пирамид, не была постройкой, использовавшейся в качестве гробницы с камерами и коридорами внутри ее или под ней.

Около 1991 г. до н. э. династию Ментухотепов сменил новый царский дом Двенадцатой династии. Фараоны этой династии носили имена Аменемхет и Сенусерт. Эта семья, которая, с одной стороны, происходила с юга, должна была быть очень влиятельной в Фивах. Возможно, что первый царь, Аменемхет I, первоначально был визирем при последнем Ментухотепе, однако мы пока не знаем, как именно произошла смена династии.

Цари новой династии были могущественными, способными и дальновидными монархами. Они сочли, что резиденция нового правительства должна быть у верхушки Дельты, там, где сходятся «Обе Земли», и поэтому они перенесли свою столицу на новое место в нескольких милях к юго-западу от Мемфиса. Новый город называли Иттауи. Свой дворец они построили на месте, господствовавшем не только над долиной Нила, но и над Фаюмским оазисом. Раньше он был всего лишь неосушенным болотом у берега Меридского озера, но новая царская семья, энергично взявшись за дело, превратила его в одну из самых плодородных областей Египта, проведя обширные ирригационные работы и построив систему дренажа.

Аменемхеты и Сенусерты из Двенадцатой династии также оставили южный некрополь у западных Фив и строили свои гробницы – в древней форме пирамиды – или на восточном, или на западном углу той полоски пустыни, что отделяет долину Нила от Фаюма. Таким образом, их пирамиды находились или по соседству с величественными монументами Снофру в Дахшуре или на краю Фаюмского оазиса.

ПИРАМИДА АМЕНЕМХЕТА I

Комплекс пирамиды первого правителя Двенадцатой династии в Лиште обладает многими интересными чертами[36]. Хотя он следует основным принципам царских погребений Древнего царства, на него, судя по всему, повлиял храм-пирамида Ментухотепа в Дейр-эль-Бахри. Таким образом, перед нами комплекс, построенный на возвышенности, здания которого находятся на двух разных уровнях. Он включает в себя гробницы членов королевской семьи и любимых придворных. Комплекс был отчасти раскопан египетской экспедицией нью-йоркского Метрополитен-музея.

Нижний храм Аменемхета I пока не обнаружен, но он должен был существовать, поскольку археологи нашли часть дороги, которая вела к нему. В яме у дороги оказалась замечательная голова царской статуи из известняка (теперь в Метрополитен-музее).

Руины заупокойного храма все еще можно видеть у восточной стороны пирамиды (рис. 66). Они находились на более низком уровне, чем само основание пирамиды, хотя строители первоначально планировали построить два здания по одному и тому же плану. Хотя план изменился, они использовали блоки из первой постройки, сооружая новый храм. Как в первоначальном, так и в позднейшем плане храм стоял внутри стены теменоса комплекса пирамиды.

Рис 66. План пирамиды Аменемхета I в Лиште

Сам храм, от которого не осталось почти ничего, кроме мощеного пола и нескольких рассыпанных блоков, был украшен рельефами, которые очевидным образом копировали рельефы Древнего царства. Как и при Древнем царстве, потолок был орнаментирован звездами. Под полом храма были найдены заложенные в основание шесть кирпичей, на каждом из которых была пластина с именем царя и его пирамиды. Две пластинки были из меди, две – из известняка и две – из фаянса. Кроме того, при закладке сюда были положены череп быка, алебастровые вазы и красные керамические тарелки, возможно разбитые намеренно. На одной из табличек указано название – «Жилища Сехетепибра сияют», хотя на других памятниках пирамида именуется «Высока доброта Аменемхета». Хэйз предположил, что первое название могло принадлежать пирамиде или ее замковому камню, а второе – заупокойному храму или всему району пирамид. Это не согласуется с тем, что мы знаем о более ранних пирамидах, где имя пирамиды всегда одинаково в каждой части ее комплекса, в том числе в пирамиде царицы и в остальном царском некрополе. Возможно, название пирамиды Аменемхета изменилось.

Среди блоков, обнаруженных в храме, были две ложных двери, одна из известняка, другая – из гранита; на обеих написаны титулатура и имена Аменемхета I. Ложная дверь из гранита, возможно, взята из часовни для приношений, которая первоначально существовала перед входом в пирамиду с северной стороны. Вместе с ложной дверью из известняка был найден прекрасный гранитный столик для приношений, бока которого украшены процессией фигур, символизирующих номы Египта.

К северу от храма находятся остатки строительной насыпи и две частные гробницы, которые были частью первоначального плана. В самой западной из этих мастаб были дополнительные погребальные камеры, устроенные весьма необычным образом: через некоторый промежуток вниз по 16-метровой шахте размещены группы погребальных камер. В каждой группе – шесть комнат, расположенных в виде звезды. Проход к главному погребению вел через идущий вниз коридор, который теперь затоплен.

К югу от храма находятся гробница визиря Антефокера и очень интересная мастаба или вспомогательная пирамида. К западу от этой пирамиды, внутри стены теменоса находится группа погребений, принадлежавших членам царской семьи и их свите.

Пирамиду Аменемхета I кто-то удачно назвал музеем искусства Древнего царства, поскольку как каменная кладка ее ядра, так и окружающий ее мощеный участок включают скульптурные блоки, взятые из памятников Древнего царства в Саккаре и Гизе. Считается, что некоторые из этих блоков взяты из нижних храмов Хуфу и Хафры. От белой известняковой облицовки пирамиды мало что осталось.

В настоящее время высота пирамиды составляет около 20 метров. Первоначально длина ее стороны составляла 84 метра, а высота – 58 метров с углом наклона приблизительно 54°. Под юго-западным углом находились заложенные при основании предметы, напоминавшие те, что были найдены близ заупокойного храма. Вход располагался на северной стороне, как и в пирамидах Древнего царства, и был обрамлен большими гранитными плитами, которые остались на своем месте. Внутри проход постепенно спускается в верхнюю комнату, на полу которой – вертикальная шахта к погребальной камере. К сожалению, теперь камера находится под уровнем подпочвенных вод и постоянно затоплена.

Ввиду того, что эта пирамида содержит камни с надписями эпохи Древнего царства, я убежден, что полезнее было бы разобрать ее, чем оставлять так, как есть. Блоки из храмов и гробниц предыдущих династий могли бы стать сокровищницей бесценной информации для ученых. Разборка пирамиды также сказала бы нам многое и о том, как она была построена.

ПИРАМИДА СЕНУСЕРТА I

В последние десять лет царствования Аменемхета I Сенусерт I был соправителем своего отца. Видимо, было совершено покушение на царя, и он счел разумным передать значительную часть бремени власти и ответственности за управление страной своему старшему сыну, который был избран в качестве наследника трона. Нам немногое известно о Сенусерте I в эти ранние годы, однако из знаменитого папируса, который называют «Рассказом Синухета», мы знаем, что в годы совместного правления царевич активно занимался восстановлением порядка на границах государства. Когда Сенусерт узнал о кончине отца, он со своей армией находился в Западной пустыне. Царевич приказал замолчать эту новость и поспешно отправился ночью к столице, где был в должное время провозглашен фараоном.

Сенусерт I был способным и энергичным правителем, который сделал Египет еще более могущественной державой. В его дни влияние Египта простиралось на страны, лежащие к востоку и западу от долины Нила, а также на острова Средиземного моря. Сенусерт правил сорок пять лет – из них десять как соправитель вместе со своим отцом Аменемхетом I и три года вместе со своим сыном Аменемхетом II. Он был погребен в пирамиде, которую построил рядом с пирамидой своего отца в Лиште.

Комплекс пирамиды Сенусерта I находится к югу от пирамиды Аменемхета I. Нижний храм найден не был, однако существование дороги свидетельствует о том, что он должен был существовать. Дорога была построена из высококачественного белого известняка. Роспись нижних частей стен имитировала красный гранит, а нижние части были украшены цветными рельефами, фрагменты которых показывают сцены рыбалки и группы чужеземных пленников. В нишах, расположенных на расстоянии 10 метров друг от друга, находились статуи фараона в виде Осириса, возможно скопированные с дороги Ментухотепа в Дейр-эль-Бахри.

Заупокойный храм достаточно хорошо сохранился, чтобы можно было составить его план. Он похож на заупокойный храм позднего Древнего царства (рис. 64). Его стены были украшены цветными рельефами, многие из которых находятся теперь в Каирском музее. В храме (как и в храме Аменемхета I) стоял гранитный столик для приношений с фигурами, символизирующими номы Египта.

Рис. 67. План пирамиды Сенусерта I в Лиште (раскопки Метрополитен-музея, Нью-Йорк)

Интересная находка была обнаружена непосредственно к северу от угла храма на восточной стороне пирамиды. Здесь в углублении в земле были найдены десять статуй Сенусерта I в натуральную величину из известняка (теперь в Каирском музее). Они показывают царя на троне, в царской юбке и головном уборе немес. Статуи находятся в прекрасном состоянии, но какое положение они первоначально занимали в храме, сказать трудно.

К югу от храма находится небольшая вспомогательная пирамида, окруженная своей собственной стеной теменоса. Пирамида имела два слоя облицовки; часть ее сохранилась на месте на западной стороне.

Высота пирамиды первоначально составляла 61 метр, длина стороны – 105 метров с углом наклона около 49°. Необычна конструкция ядра из восьми массивных каменных стен, которые идут от центра к каждому углу и середине каждой стороны, а также четыре пары более коротких, но мощных стен, которые ответвляются от главных стен около углов (рис. 67). Эти стены образовывали целый ряд комнат нестандартной формы с внешними стенами из высококачественного белого известняка. Комнаты были заполнены массой щебня и песка. Около юго-западного угла находились заложенные при основании предметы: пластинки, керамика и голова быка. На пластинках пирамида именуется «Сенусерт обозревает Обе Земли». В других документах, например в «Рассказе Синухета» и на жертвенной стеле, обнаруженной в Мемфисе, ее название дается как «Защищено место Сенусерта». Таким образом, у этой пирамиды, как и у пирамиды Аменемхета I, было два имени.

В центре северной стороны главной пирамиды находилась небольшая молельня, закрывавшая вход, который все еще доступен. Спускающийся вниз коридор облицован и покрыт крышей из тонко обработанных плит красного гранита. Он спускается в погребальную камеру, которая ныне недоступна из-за подпочвенных вод.

Интересная черта этого комплекса пирамид – присутствие двух стен теменоса. Внешняя стена из глинобитных кирпичей окружала девять пирамид женщин из царского дома. Каждая из этих маленьких пирамид была построена из грубого известняка с облицовкой из высококачественного известняка. У них был свой собственный заупокойный храм на востоке, небольшая молельня над северным входом и своя собственная стена теменоса. Как и в комплексах Древнего царства, угол наклона этих пирамид более крутой, чем у пирамиды царя.

Внутренняя стена теменоса из прекрасного белого известняка окружала внутреннюю часть заупокойного храма и пирамиды царя. Ее первоначальная высота составляла около 5 метров, и на ней были рельефные панели, расположенные на расстоянии 5 метров друг от друга. (Некоторые из этих рельефов выставлены в Каирском музее и Метрополитен-музее, однако основания многих из них остаются на своем месте на южной и западной сторонах пирамиды.)

Интересное описание этого комплекса пирамиды встречается на стеле некоего Мерери, который принимал участие в ее постройке. Там сказано: «Царь приказал мне создать для него вечное жилище, чье имя было бы более великим, чем Ра-Сэтау [Гиза], и чей план был бы великолепнее, чем любое жилище на превосходной земле богов. Его колонны пронзают небеса; выкопанное там озеро достигает Реки; ворота вздымаются к небу и сделаны из турского известняка. Осирис, Первый на Западе, ликует, видя все памятники моего господина. И сам я ликовал, и мое сердце радовалось тому, что я исполнил».

ПИРАМИДА ФАРАОНА АМЕНЕМХЕТА II

Наследник Сенусерта – Аменемхет II решил оставить царское кладбище в Лиште и вместо этого построил свою пирамиду к юго-востоку от Северной пирамиды Снофру в Дахшуре близ края плато.

Нижний храм пока не обнаружен, однако дорога длиной 800 метров идет от края обработанной земли прямо к западу, к пирамиде. Заупокойный храм разрушен, однако на обнаруженных там фрагментах камня и рельефах из известняка начертано имя Аменемхета II, что позволило определить владельца памятника.

Сама пирамида в древности была полностью разграблена, и теперь она разрушена настолько, что трудно даже определить ее точные размеры, хотя кажется, что длина стороны составляла около 50 метров. Де Морган раскапывал ее в 1894–1895 гг., и ему удалось добраться до внутренних помещений. Он обнаружил, что ядро было разделено множеством стен на квадратные и ромбовидные помещения, которые были заполнены песком. Не было найдено ни одного камня облицовки, так что определить угол наклона практически невозможно.

Вход, ныне недоступный, находится по обычной традиции на северной стороне. От него наклонный проход спускается в горизонтальную галерею, закрытую двумя порткулисами, одна из которых сдвигалась по вертикали, а другая – поперек. Галерея ведет в погребальную камеру, на западной стороне которой находился саркофаг из песчаника, утопленный в полу.

Непосредственно к западу от пирамиды внутри стены теменоса находились гробницы царицы и четырех царевен.

Примерно в 125 метрах к юго-востоку от пирамиды Аменемхета II можно видеть квадратную массу белого известнякового щебня, от которого к востоку, к обработанной земле, идет дорога. Несомненно, это остатки разрушенной пирамиды. Тщательное исследование должно обнаружить подземные помещения. Тогда, видимо, можно будет определить, кому принадлежала эта пирамида.

ПИРАМИДА СЕНУСЕРТА II

После царствования Аменемхета II фараоны Двенадцатой династии снова изменили место своего погребения. Пирамида Сенусерта II находится в Эль-Лахуне у самого устья широкого пустынного вади, ведущего в Фаюм. Хотя фактически пирамида находится в долине Нила, она расположена так, что в то же время от нее открывается прекрасный вид на развивавшуюся в те времена новую провинцию Фаюм.

Разрушенный нижний храм находится примерно в 1600 метрах от пирамиды, напротив центра восточной грани. Он стоит на самом краю пустыни, и его окружают глинобитные дома древнего города. Петри думал, что этот город был построен для рабочих, однако, возможно, что в нем жили жрецы и чиновники, обслуживавшие пирамиду. Храм сильно пострадал еще в древности, и все, что от него теперь осталось, – это осколки известняка, покрывающие землю; на многих фрагментах видны следы резьбы и яркой раскраски. Должны были быть здесь и статуи – об этом свидетельствует найденная в развалинах часть базальтовой ноги, фрагменты статуи из черного гранита и молельни из красного гранита. В центре этой территории была яма, содержавшая заложенные при закладке жертвы. Археологи также обнаружили здесь интересные папирусы. От восточной стороны нижнего храма дорога длиной около 100 метров доходит до края обработанной земли, однако еще одна дорога (которая, возможно, связывала нижний храм с заупокойным и пирамидой) пока еще не раскопана.

Заупокойный храм Сенусерта построен в центре восточной грани пирамиды. В свое время это, видимо, было великолепное сооружение: судя по всему, он был построен в основном из красного гранита, а резные рельефы и надписи заполнены зеленой краской. На месте храма также были обнаружены фрагменты серого гранита, судя по всему, бывшие частью алтаря. Возможно, храм был разрушен при Рамсесе II. Здесь был обнаружен его картуш, а имя Сенусерта фигурирует на заново обработанном блоке в храме Рамсеса II в Анхаз-эль-Медине.

Поскольку пирамида была построена в основном из глинобитных кирпичей (лишь тонкая облицовка была из белого известняка), теперь она находится в плачевном состоянии: это всего лишь высокий холм с квадратным основанием. Первоначальные размеры пирамиды составляли 48 метров в высоту с длиной основания 106 метров и углом наклона 42°35′.

Пирамида лежит на естественном возвышении, и выступающая скала, которая образует ее ядро, дает примерно 12 метров общей высоты пирамиды. На этом ядре была воздвигнута квадратная постройка, разделенная по диагонали двумя пересекающимися стенами. Все стены состояли из больших блоков известняка; пространства между ними были заполнены кирпичами, и пирамида завершена с помощью того же материала. Под конец весь памятник был облицован белым известняком, от которого практически ничего не осталось. Граффити, обнаруженные на этом месте, опять-таки указывают на то, что пирамида была разрушена при Рамсесе II.

Очевидно, Сенусерт твердо решил обезопасить свою могилу от разграбления, и поэтому он оставил вековую традицию делать вход на северной стороне. В вырубленные в скале подземные помещения можно было попасть, наоборот, с юга с помощью двух вертикальных шахт, вырубленных за пределами здания. Основная шахта была скрыта под мощеным полом гробницы одной из царевен, а вторичная – под камнями двора. Главная шахта, примерно 25 метров глубиной, переходит в длинный проход, который поднимается вверх к вестибюлю. Далее он продолжается в северном направлении, доходит до прихожей и, наконец, – до погребальной камеры. Сама камера облицована блоками из красного гранита и имеет сводчатую крышу. Ее размеры составляют примерно 5 метров в длину, чуть больше 3 метров в ширину и 3 метров в высоту (в самой высокой точке). На западном конце находятся гранитный саркофаг и алебастровый столик для приношений с именем Сенусерта II. От погребения не осталось ничего, кроме золотой кобры, некогда украшавшей царский венец. (Эта находка Петри теперь находится в Каирском музее.) Отверстие в коротком проходе, связывающем прихожую с погребальной камерой, ведет в другой проход, идущий на юг, поворачивает под прямым углом на запад, затем на север, восток и снова на юг, и наконец выходит в северо-западный угол погребальной камеры. Для чего он был нужен – неясно, но Петри считал, что он должен был запутать воров.

К северо-востоку от пирамиды Сенусерта II находится маленькая пирамида, построенная из глинобитных кирпичей и теперь уже сильно разрушенная. Первоначально ее высота составляла около 18 метров, длина стороны – 27,6 метра и угол наклона – 54°15′. Под каждым углом были небольшие квадратные отверстия, содержавшие жертвы закладки. Часть имени на вазе заставляет предполагать, что в этом здании находилось погребение супруги или дочери Сенусерта II. Внутренняя часть этой пирамиды пока еще не исследована.

К югу, востоку и западу от большой пирамиды находились рощи деревьев, высаженных в круглые ямы. Это традиция храма-пирамиды фараона Одиннадцатой династии Ментухотепа в Дейр-эль-Бахри. Что это были за деревья, пока неизвестно, однако мы знаем, что на каждой из исследованных пока сторон (восточной и южной) их было сорок два; возможно, это были памятные деревья, символизировавшие сорока двух судей Зала Истины.

Стена теменоса из глинобитных кирпичей окружает как большую, так и малую пирамиды. В пределах той же самой ограды, примерно в 70 метрах к северу от северозападного угла пирамиды, находится разрушенное строение, которое, возможно, имело какое-то отношение к празднику Хеб-сед. Также внутри ограды находится множество погребений, которые, скорее всего, принадлежат членам царской семьи. Все эти гробницы были разграблены в древности, однако в 1920 г. экспедиция Петри решила их расчистить. Ученых ждал большой сюрприз.

В гробнице одной из царевен были найдены саркофаг из розового гранита и множество кувшинов-каноп (саркофаг был в 1936 г. доставлен в Каирский музей). Гробница была полностью разграблена, однако на одной стене археологи заметили гипсовую «заплатку». Оказалось, что она прикрывает небольшую нишу, в которой была найдена деревянная коробка, заполненная украшениями. Коробка сгнила, однако ее содержимое прекрасно сохранилось. Эту знаменитую коллекцию украшений теперь можно увидеть в Каирском музее и Метрополитен-музее. (Археологи решили, что это была вся коллекция драгоценностей царевны и что на мумии никаких украшений не было, однако это совершенно не так. Когда я расчищал гробницу в 1936 г., я обнаружил множество бусин как внутри саркофага, так и в песке на полу камеры. Среди них было пять золотых и еще несколько из бирюзы и сердолика.)

К северу от пирамиды находится восемь больших мастаб. Среди других гробниц вокруг пирамиды Сенусерта можно назвать гробницу архитектора фараона, Инпи.

ПИРАМИДА СЕНУСЕРТА III

Сенусерт III был величайшим из фараонов Среднего царства, прославленным Сезострисом античных авторов. Сфера его деятельности простиралась от южных границ Египта далеко в Судан; он распространял египетскую культуру в соседние страны Западной Азии и в Средиземноморье.

Сенусерт решил построить свою огромную кирпичную пирамиду в Дахшуре, на одной из возвышенностей, господствующих над столицей, неподалеку от пирамиды своего прадеда Аменемхета II.

Нижний храм пока не раскопан, однако от края обработанной земли можно проследить дорогу, которая к нему вела; она идет на северо-запад и соединяется со стеной теменоса пирамиды немного к югу от заупокойного храма. Храм полностью разрушен, однако в 1839 г. Перринг и Виз обнаружили множество скульптурных блоков с именем Сенусерта III. Он был раскопан в 1894 г. де Морганом, который также нашел надписи с именем царя на фрагментах камня.

Пирамида, которая теперь лежит в руинах, была построена из глинобитных кирпичей и облицована известняком. На поверхности кирпичного ядра строители соорудили ряд ступеней, каждая из которых была достаточно широкой, чтобы поддерживать блок из известняка. Затем эти блоки облицовки были установлены на место, и каждый камень соединен с соседним «в лапу». Многие связанные таким образом камни все еще лежат к востоку от пирамиды. Перринг и Виз решили, что пирамида была построена на просеянном песке, с помощью которого разровняли поверхность пустыни.

Вход в пирамиду находится в яме далеко к западу от самого строения; он был обнаружен де Морганом и сейчас недоступен. Строители опять отказались от традиционного входа с севера с тем, чтобы спрятать его (рис. 68). Погребальная камера построена из огромных блоков красного гранита; снаружи ее крыша заострена, но внутри сводчатая. На западном конце стоял саркофаг из красного гранита, украшенный вертикальными панелями.

Рис. 68. План пирамиды Сенусерта III в Дахшуре

Галерея под северо-западным углом пирамиды связана с гробницами многих женщин из царской семьи. Именно здесь де Морган обнаружил знаменитую коллекцию украшений, которая теперь находится в Каирском музее. В этих украшениях, наиболее совершенных из известных до сих пор образцов ювелирного искусства древних, искусство златокузнеца достигло вершины, которая так и осталась непревзойденной даже в самые славные дни Египетской империи.

Непосредственно к югу от теменоса на западном конце де Морган сделал еще одно великое открытие – три огромные ладьи из кедра, каждая длиной 10 метров, в достаточно хорошем состоянии. Он также обнаружил фрагменты по меньшей мере пяти других ладей, некоторые из которых были погребены в кирпичной постройке типа туннеля. Обычно считается, что на этих ладьях погребальный кортеж царя переправлялся через Нил. Однако последние открытия показывают, что ладьи представляют собой продолжение традиции Древнего царства и что они были культовыми предметами, размещенными здесь (как и ладьи Хуфу и Хафры) для особой религиозной цели. Вместе с ладьями были обнаружены большие деревянные салазки, предназначенные для их перевозки от воды к месту захоронения. Две ладьи теперь находятся в Каирском музее, а третья – в Чикагском музее естественной истории.

Почти не приходится сомневаться в том, что Сенусерт III построил свою пирамиду в Дахшуре в окружении своей семьи и придворных. В Абидосе остатки небольшой пирамиды и храма также могут принадлежать ему. Это кенотаф, построенный на священном участке Осириса, где мумия царя могла покоиться некоторое время до погребения.

ПИРАМИДА АМЕНЕМХЕТА III В ХАВАРЕ

Как мы уже видели, наличие двух гробниц у одного фараона вовсе не является чем-то необычным. Одна из них могла быть в некрополе Мемфиса, в то время как другая находилась на юге, в Абидосе или вблизи него. Одно загадочное исключение из этого правила – царь Снофру, построивший две огромные пирамиды на расстоянии мили друг от друга в Дахшуре. Царь Аменемхет III также отошел от принятого обычая: он построил одну свою пирамиду в Хаваре (Фаюм), там, видимо, он и был похоронен, и другую в Дахшуре, лишь в нескольких милях к югу от гробницы своего отца.

Аменемхет построил одну из своих пирамид в Хаваре, поскольку он принимал близко к сердцу благополучие Фаюма – области, которой помогла развиться его прозорливость. Как и пирамида Сенусерта II в Лахуне, пирамида Хавары господствует над видом на Фаюм и долину Нила.

Насколько нам известно, при пирамиде в Хаваре не было ни храма, ни дороги. Однако непосредственно к югу от нее находится знаменитый Лабиринт, по крайней мере часть которого была храмом Аменемхета III. Очевидно, он был достроен его дочерью Собекнефру, которая взошла на трон как последний правитель Двенадцатой династии. Длина этого огромного здания должна была составлять около 305 метров, ширина – 244 метра, и оно было достаточно велико, чтобы вместить великие храмы Карнака и Луксора. С римских времен оно постоянно использовалось как каменоломня, и сегодня от него не осталось ни единой стены. О том, где он стоял, говорят фундаменты, огромная масса белого известняка и осколки гранита, покрывающие всю поверхность земли.

Когда в Лабиринте побывал Геродот, это здание еще стояло во всей своей славе, хотя, конечно, саисские фараоны реставрировали и достраивали его. Историк утверждает, что оно превосходило пирамиды. В Лабиринте было 12 обнесенных стенами дворов – шесть из них были обращены на север и шесть на юг. Говорили, что здание содержало 3000 комнат – 1500 надземных и 1500 подземных. Геродот рассказывает, что лично осмотрел надземные комнаты, однако в другие его не пустили. Ему сказали, что там находятся погребения священных крокодилов, а также царей, которые первоначально построили Лабиринт. В задней части Лабиринта, судя по всему, находился большой гранитный храм с двумя фигурами царей.

Геродот также упоминает о пирамиде в Хаваре, которая, по его словам, находится рядом с Лабиринтом. Ее высота составляла 73 метра, и на ней были вырезаны большие фигуры. Хотя Геродот не говорит, что пирамиду построил Аменемхет III, очевидно, что память этого фараона почитали и при Птолемеях, поскольку в его честь называли людей, живших по соседству. Он упомянут в надписи, которая говорит о реставрации, предпринятой некими Птолемеем и Клеопатрой[37].

Пирамида в Хаваре исключительно интересна, поскольку ее архитектор проявил массу изобретательности и выдумки, пытаясь перехитрить грабителей могил. Основание этой пирамиды состоит из глинобитных кирпичей. Между пересекающимися стенами – кирпичный «наполнитель», облицовка сделана из белого известняка. Однако внутренние комнаты и коридоры уникальны (рис. 69).

Рис. 69. План коридора и комнат пирамиды Аменемхета III в Хаваре (по Петри)

Первоначально длина стороны пирамиды составляла около 100 метров, высота – около 58 метров с углом наклона около 48°45′. От входа на юге ступени вели в вестибюль. На вид это был тупик, однако на самом деле плита потолка могла отъезжать назад, открывая дверь в другую комнату, от которой вел проход, наполненный каменными блоками. Это был фокус для обмана чужаков, и, судя по всему, он сработал, ибо один древний вор терпеливо прорыл туннель через все эти блоки – а в конце не нашел ничего! Настоящий коридор вел в другую комнату, которая с виду тоже была тупиковой; здесь скользящая порт-кулиса открывала проход, заканчивавшийся тупиком. Но из него открывался люк, который вел в коридор, идущий с одной стороны погребальной камеры. Две ложные погребальные шахты, которые шли вниз с пола этого коридора, должны были дать дополнительную работу ворам, а другая сторона коридора была заполнена каменными блоками, которые также отвлекали похитителей от погребения. Однако, несмотря на все это, какой-то упорный грабитель нашел косой коридор, который действительно вел в погребальную камеру. Но и на этом его проблемы не кончились – в камере, которая была вырублена из одного блока твердого желтого кварцита, не было двери. В нее можно было войти, только разбив или сдвинув определенный блок крыши, каменную плиту, которая весила более 45 тонн! Воры пробились через блок, добрались до погребения и взяли все, что хотели. Очевидно, они отвели душу за все те муки, через которые им пришлось пройти: воры сожгли все, что было внутри камеры, в том числе и тело фараона. Обожженные кусочки диорита и ляпис-лазури говорят о великолепии погребального инвентаря.

Длина монолитной погребальной камеры внутри составляет около 7 метров, ширина – 2,5. Толщина стен – около 55 сантиметров, так что весь камень должен весить около 110 тонн. Кварцитовая комната была вставлена в вырубленную в скале яму под пирамидой и покрыта плитами из известняка толщиной около 2 метров; надо всем этим построили кирпичный свод, и над ним – всю пирамиду.

В погребальной камере находился кварцитовый саркофаг Аменемхета III, почти не украшенный, если не считать панели у основания и изогнутой крышки. Между саркофагом и стеной находился второй гроб, сделанный из кварцитовых блоков и также накрытый крышкой. Два одинаковых кварцитовых ящика для каноп стояли у изголовья каждого саркофага. Ни на одном из этих предметов не было надписей.

Когда эту камеру обследовал Петри, она была заполнена водой, и изучать ее было весьма тяжело и неудобно. Из воды Петри вытащил фрагменты алебастровых сосудов с одним из имен Аменемхета III, в то время как в последнем коридоре стоял прекрасный алебастровый алтарь и несколько алебастровых тарелок в форме уток. На них было написано: «Дочь царя Птахнефру».

К юго-востоку от пирамиды, на другой стороне современного канала, находятся остатки стены ограды, которая окружала холм из глинобитных кирпичей, сравнительно недавно срытый. Несколько огромных каменных блоков, весящих в среднем 15 тонн, в беспорядке лежат на этом месте. Это сооружение было исследовано в 1956 г. и оказалось гробницей дочери Аменемхета Птахнефру. Ее имя фигурирует на больших серебряных вазах, обнаруженных под водой, которая просочилась в камеру, а также на огромном саркофаге из розового гранита. В саркофаге дочери фараона были найдены прекрасные ювелирные украшения, в том числе изумительное ожерелье из золота и драгоценных камней. Все эти предметы сейчас находятся в Каирском музее.

ПИРАМИДА АМЕНЕМХЕТА III В ДАХШУРЕ

Пирамида, которую построил для себя в Дахшуре Аменемхет III, находится между Ломаной пирамидой Снофру и современной деревней Миншат-Дахшур. Она расположена неподалеку от обработанной земли и является самой южной пирамидой дахшурской группы.

Нижний храм пока еще не найден, однако о его присутствии говорит длинная, широкая дорога. Первоначально она была замощена известняковыми блоками и окружена стенами из глинобитных кирпичей. Длина ее составляла около 600 метров, а ширина – 18,5 (включая стены). На верхнем конце дороги, как раз к востоку от пирамиды, были расположены несколько зданий из глинобитных кирпичей. Несомненно, это были «офисы» чиновников, управлявших пирамидой, и дома жрецов. Здесь же находятся руины заупокойного храма, от которого теперь уже немного осталось (рис. 70).

Рис. 70. План пирамиды Аменемхета III в Дахшуре (по де Моргану)

Сама пирамида господствует над всем пейзажем Дахшура. Ее высокий темный силуэт поднимается над краем плато; она кажется значительно выше, чем на самом деле, и расположена достаточно далеко от своей величественной соседки – Ломаной пирамиды, и поэтому та не затмевает ее. Сохранилось только ядро пирамиды из глинобитного кирпича. Первоначально длина ее стороны составляла около 100 метров, однако высота ее неизвестна. Основание пирамиды усыпано осколками плит белого известняка, из которых некогда была сделана облицовка. Перринг нашел один из блоков облицовки нетронутым, и угол его наклона составлял 57°20′. Пирамиду не только использовали как каменоломню: жители окрестных деревень брали для строительства своих домов даже глинобитные кирпичи. К счастью, они проглядели прекрасный пирамидной из серого гранита, который некогда увенчивал вершину этого величественного памятника. На нем начертано имя царя Аменемхета III. Ныне он находится в Каирском музее. Открытие пирамидиона помогло окончательно определить, кому именно принадлежала пирамида.

Вход в пирамиду расположен на восточной стороне, близ юго-восточного угла. Внутренняя планировка проходов и вестибюлей, облицованных известняком, напоминает пирамиду в Хаваре. Все эти проходы в конце концов ведут в погребальную камеру, которая расположена на некотором расстоянии к востоку от центра здания. В камере был обнаружен великолепный саркофаг из красного гранита.

Пирамиду, храм и другие постройки окружала стена теменоса, длина которой с каждой стороны составляла 184 метра.

Не приходится сомневаться в том, что царь был погребен в своей пирамиде в Хаваре и что эта пирамида, построенная в некрополе фараонов Древнего царства, была кенотафом. Почему же фараон выбрал место, столь отдаленное от Абидоса, где обычно строились кенотафы? У меня есть следующее объяснение: из памятников, обнаруженных в окрестностях, прежде всего тех, что были найдены во время моих раскопок в 1952 г., мы знаем, что во время правления Двенадцатой династии Снофру был обожествлен. Аменемхет III мог посчитать, что Дахшур, место погребения Снофру, является священным местом и вполне может заменить Абидос. Я не настаиваю на этой гипотезе; существование двух погребений одного фараона – одна из археологических проблем, которые так и не нашли однозначного решения.

Причины падения Двенадцатой династии не ясны. Страна переживала период мира и процветания под сильной рукой Аменемхета III. После его кончины внезапно стали собираться тучи. Его сын Аменемхет IV, наследник и соправитель отца в последние годы его царствования, сам правил очень недолго. В течение трех лет после его смерти трон занимала царица Собек-Нефру. Однако цари Тринадцатой династии продолжали традицию строительства пирамид. Их памятники находятся вблизи Саккары, поскольку их столица осталась на Севере. Самая известная из пирамид того времени – пирамида фараона Хинджера.

ПИРАМИДА ХИНДЖЕРА

В миле к югу от «Мастабы Фараона» в Южной Саккаре находится группа из трех пирамид. Удалось определить владельца только одной из них, самой северной: она была построена царем Тринадцатой династии Хинджером.

Рис. 71. План пирамиды Хинджера в Южной Саккаре (по Жекье)

Мы ничего не знаем о нижнем храме этой пирамиды; дорога пока тоже не обнаружена. Однако существовал заупокойный храм на восточной стороне и небольшая часовня для приношений на северной. В последней постройке археологи нашли фрагменты, из которых удалось собрать пирамидной из тонко отполированного черного гранита. На всех его четырех гранях надписи и орнаменты. На восточной стороне показана интересная сцена с двумя солнечными ладьями дневного и ночного солнца; в каждой из них плывет солнечный бог в соответствующем облике. Были также найдены части ложной двери и статуэтка самого царя. На северо-восточном углу пирамиды обнаружили жертвы закладки: четыре вазы из грубой керамики.

Пирамиду Хинджера окружают две стены теменоса. Длина одной стороны наружной квадратной стены из глинобитных кирпичей составляет 125 метров, внутренней – из высококачественного белого гранита – 75 метров.

Сама пирамида (раскопанная Жекье в 1929 г.) части надземных построек следовала общему плану Среднего царства: она состояла из ядра из глинобитных кирпичей, покрытого облицовкой из высококачественного белого известняка. Эта надземная постройка теперь практически уничтожена, однако, судя по всему, ее первоначальная высота составляла около 37,35 метра с углом наклона 55° при длине стороны около 55 метров. Очевидно, облицовка была снята в царствование Рамсеса II, поскольку один из его архитекторов по имени Нашуи оставил в храме надпись, где говорилось об этой операции. Кажется странным, что Рамсес II решил снести этот древний памятник, в то время как лишь в миле оттуда его сын, царевич Хемуас, реставрировал «Мастабу Фараона», а также пирамиду Униса в Саккаре!

Вход в пирамиду (сейчас он недоступен) находился на западе. Стены и крыша были покрыты белым известняком. За ним следовал великолепный пролет из 14 ступеней. Короткая площадка была заблокирована порткулисой, сделанной из огромного блока кварцита, передвигавшейся перпендикулярно. За ней – еще один лестничный пролет, на сей раз из 29 ступеней, и вторая порткулиса. Дальше – сложный лабиринт проходов и камер, который, наконец, ведет в погребальную камеру, расположенную почти в самом центре здания. Камера вырублена из одного блока кварцита, который весит около 60 тонн. Она перекрыта двумя большими каменными блоками, над которыми была сооружена заостренная крыша.

Близ северо-восточного угла пирамиды Хинджера, между внутренней и внешней стенами теменоса, находится небольшая пирамида из глинобитных кирпичей, облицованная белым известняком. Первоначальный размер стороны этой пирамиды составлял около 25 метров. Когда Жекье раскапывал ее в 1929–1931 гг., он обнаружил несколько слоев камня и один или два камня облицовки, однако никаких следов заупокойного храма найдено не было. Вход находился в центре восточной грани; его стены, крыша и пол сделаны из белого гранита. Сейчас он завален песком, но некогда из него вел коридор длиной 15 метров, начинавшийся пролетом из 21 ступени. На дне находится коридор, построенный на двух различных уровнях; каждая секция отделена от другой с помощью порт-кулис, изготовленных из массивной кварцитовой плиты. Коридор заканчивается прихожей, с северной стороны которой коридор ведет в погребальную камеру. Всю камеру занимает кварцитовый саркофаг. Крышку этого гроба поддерживали пять столбов древней каменной кладки. Его так и оставили в ожидании погребения владельца этой пирамиды – погребения, которого не было.

К югу от прихожей коридор вел в такую же комнату, также полностью занятую кварцитовым саркофагом. Здесь также крышка покоилась на древних каменных столбах, всего их было шесть. В каждой из комнат рядом с саркофагом находился пустой и никогда не использовавшийся ящик для каноп.

НЕОКОНЧЕННАЯ ПИРАМИДА

Недалеко к юго-западу от пирамиды Хинджера находятся остатки большой неоконченной пирамиды. Никаких следов дороги, нижнего или даже заупокойного храма не найдено, хотя раскопки могут помочь их обнаружить. На данный момент длина стороны пирамиды составляет 95 метров, но высота ее лишь чуть больше 3 метров. Надземная часть пирамиды состоит из глиняных кирпичей, окруженных камнями облицовки, которая, возможно, была сделана из белого известняка. В этих поддерживающих камнях на углах пирамиды были обнаружены жертвы закладки, состоящие из грубой керамики и небольших медных моделей орудий и инструментов.

Близ входа, расположенного на восточной стороне памятника, были найдены два пирамидиона из черного гранита, неоконченные и неподписанные. Один из них обрублен так, как будто бы его наконечник должен был состоять из какого-то другого материала. Не совсем понятно, почему у одной пирамиды должно было быть два пирамидиона примерно одинакового размера. Возможно, один из них был изготовлен для пирамиды царицы.

Внутренний план пирамиды очень сложен (рис. 72). Как и у двух памятников, о которых мы только что рассказали, у этой пирамиды был вход, за которым шел пролет ступеней, на дне которого поперечная порткулиса блокировала коридор. После порткулисы располагались вестибюль и другой проход, который поворачивал под прямым углом на юг и продолжался еще 12 метров. Затем шел другой вестибюль, за которым был пролет из пяти ступеней, потом поворот под прямым углом на запад. Преодолев еще несколько проходов и лестниц и еще две кварцитовые порткулисы, посетитель, наконец, оказывался перед двумя прихожими и двумя погребальными камерами. В комнате побольше была заостренная крыша, над которой находилась маленькая арка. Там был найден кварцитовый саркофаг, крыша которого покоилась на четырех столбах каменной кладки, – и это говорит о том, что владелец пирамиды никогда не был здесь похоронен. В погребальной камере поменьше также были заостренная крыша и неиспользованный гранитный саркофаг.

Рис. 72. План Неоконченной пирамиды в Южной Саккаре (по Жекье)

Любопытная особенность внутренних стен пирамиды – ряд коротких вертикальных линий черной краски, нарисованных параллельно на расстоянии около 10–15 сантиметров. Мы не знаем, служили ли они в качестве орнамента.

Пирамиду окружает стена теменоса из глиняных кирпичей. У нее любопытный план-»змейка», что типично для Среднего царства. Данная стена – возможно, лучший из сохранившихся образцов.

ПИРАМИДЫ МАЗГУНЫ

В Мазгуне, между Дахшуром и Лиштом, находятся две сильно разрушенные пирамиды, которые, как обычно считается, датируются Средним царством. Маккей и Петри осматривали обе в 1910–1911 гг. У нас нет точных данных о том, кому они принадлежали. Было высказано предположение, что они были построены для фараона Двенадцатой династии Аменемхета IV и царицы Собекнефру, однако я полагаю, что они скорее относятся к Тринадцатой династии.

У северной пирамиды нет никаких следов нижнего храма, дороги, стены теменоса или заупокойного храма, и вся надземная часть пирамиды теперь представляет собой лишь бесформенный холм чуть выше 1 метра. Судя по всему, она была построена из известняка. Настоящий вход так и не был обнаружен, однако с севера на юг в пирамиде спускается пролет из 10 ступеней под углом 27°. В конце этих ступеней находится вестибюль, а после поворота направо и на запад – пролет из 31 ступени, спускающийся вниз под углом 13°30′. Обе эти лестницы обрамлены узкими скатами. Внизу второй лестницы находится поперечная порткулиса из кварцита. За ней – еще порткулисы, проходы и вестибюли и, наконец, – погребальная камера. Саркофаг сделан из кварцита. Как сам саркофаг, так и открытые стороны гранитных порткулис были покрашены в красный цвет с черными пятнами, имитируя красный гранит.

Южная пирамида Мазгуны теперь всего лишь низкая груда известняковых обломков. Около нее не было найдено никаких остатков нижнего храма или дороги, однако был небольшой заупокойный храм из глинобитных кирпичей на восточной стороне. Пирамида, высота которой первоначально составляла 55 метров, состояла из ядра из глинобитных кирпичей и облицовки из высококачественного белого известняка. От надземной части пирамиды остались только два слоя кирпичного ядра. От облицовки осталась траншея и обломки известняка, который покрывает руины пирамиды. Поскольку ни один камень облицовки не был найден нетронутым, то оказалось невозможным вычислить первоначальную высоту и наклон памятника.

От входа спускался лестничный пролет, находившийся в центре южной стороны. На дне – поперечная порткулиса из красного гранита. За ней – второй пролет ступеней и вторая порткулиса из красного гранита. Три прохода (все расположенные под прямыми углами друг к другу) ведут в погребальную камеру, у которой первоначально была остроконечная крыша. В камере находился саркофаг из красного гранита, а к югу от него на полу – квадратное отверстие для ящика с канопами.

Пирамида окружена стеной теменоса из глинобитных кирпичей. Она относится к интересному типу «змейки», характерному для этого периода. В середине восточной стороны стена обрывалась (возможно, здесь был заупокойный храм). Еще один проем находился на восточном конце южной стороны. Это и был первоначальный вход в ограду пирамиды и конец дороги (если она вообще существовала).

Вполне возможно, что ни одна из этих пирамид так и не была закончена. В любом случае этот участок пока тщательно не исследовался. Могут быть обнаружены кладбища, которые помогут определить, кому же принадлежали эти пирамиды.

После Тринадцатой династии Египет пережил темный период своей истории. Страна уже не могла охранять свои границы. На восточных рубежах одно вторжение следовало за другим. Это уничтожило центральную власть. Восточную Дельту заняли враги-чужеземцы, которых называли гиксосами. Гиксосы, которые, возможно, были индоевропейцами по происхождению, пришли с востока и уже успели поселиться в Сирии и Палестине. Там они в течение многих поколений смешивались с семитами. Пока ни одной царской гробницы эпохи гиксосов не было обнаружено, однако, возможно, это не были пирамиды.

В последующий период – эпоху Нового царства – значительные гробницы по всей стране либо вырубались в скалах, либо строились из каменной кладки. Однако многие из них были увенчаны небольшой пирамидой. Эта традиция началась еще в Среднем царстве, как мы знаем по гробницам Абидоса, обнаруженным Мариеттом (рис. 73).

Рис. 73. Гробницы Абидоса, увенчанные небольшой кирпичной пирамидой

В эпоху Семнадцатой династии гробницы фиванских князей увенчивались кирпичными пирамидами. Они упоминаются в папирусе Эббота, где описываются расследования, проведенные в период Двадцать первой династии по поводу ограбления многих древних гробниц фараонов и частных лиц. В качестве примера в папирусе упоминается гробница фараона Антефа в Дра-абу-ль-Негга и находившаяся там стела, на которой фараон был показан в сопровождении четырех своих собак. (Мариетт обнаружил эту самую стелу в прежнем положении за руинами гробницы, и ее фрагменты теперь находятся в Каирском музее.) Гробницы в Дра-абу-ль-Негга говорят о том, что традиция постройки больших пирамид исчезла. Вместо них князья и аристократия строили относительно небольшие гробницы пирамидальной формы.

Значительное изменение в форме царских гробниц произошло в начале Восемнадцатой династии. Эту фиванскую династию основал фараон Яхмос, последний из трех фараонов, сражавшихся с гиксосами. Как он, так и его наследник, Аменхотеп I, построили свои гробницы в традиции своих непосредственных предшественников. Однако в царствование следующего фараона, Тутмоса I, произошли важные перемены.

Архитектор Тутмоса, Инени, рассказывает в биографии, начертанной на стенах его гробницы, что царь приказал ему найти подходящее место для царской гробницы. В течение двух месяцев Инени прочесывал холмы к западу от Фив («никто не видал, никто не слыхал»), пока не нашел место, которое может быть современной Долиной царей. Там Инени приказал выкопать первую царскую гробницу из тех, что были построены в этой долине, – вырубленный в скале склеп, который должен был быть скрыт навеки. Возможно, что огромный естественный пик фиванских скал, который смотрит на Долину царей, должен был служить своего рода заменителем пирамиды.

Чтобы скрыть гробницы царей, были приняты и другие меры предосторожности. Необходимый заупокойный храм на восточной стороне гробницы уже больше не строился в непосредственной близости от гробницы: ведь здесь он бы указывал на местоположение погребения. Вместо этого его ставили на краю обработанной земли, вдали; хотя он и был на востоке, но от долины его отделяла гряда высоких скал.

Смутное время многому научило египтян. Теперь они поняли, что гигантские пирамиды былых времен указывали грабителям на местонахождение погребенных сокровищ; поэтому воры вломились почти во все пирамиды Древнего и Среднего царств, украли содержимое и уничтожили мумии.

Рис. 74. Современное изображение частной фиванской гробницы-пирамиды

Хотя цари Египта перестали хоронить своих умерших в пирамидах, традиция пирамид глубоко укоренилась в умах народа, и частные лица все еще продолжали ее придерживаться. Некоторые ставили на своих простых гробницах кирпичные пирамидки, увенчанные каменным пирамидионом (рис. 74). Другие ставили в гробницах стелы с пирамидальным верхом.

Глава 12

ЭПИЛОГ НА ЮГЕ

Хотя традиция царского погребения в пирамиде закончилась в Египте в конце Среднего царства, случилось так, что она снова возродилась в долине Нила – хотя уже не в Дельте и не в Верхнем Египте. Это случилось на севере Судана при царях Напаты, в эпоху Двадцать пятой династии (около 700 г. до н. э.).

Культурные связи между Египтом и Суданом существовали с самого начала египетской истории. Все великие события на севере эхом отражались на юге, и в эпоху процветания египетские властители слали послов в Судан. Время от времени африканские племена нападали на южные границы Египта, и фараонам приходилось отправлять своих воинов в поход, чтобы разгромить агрессоров и восстановить порядок. Однако с начала Восемнадцатой династии Египет и Судан стали близкими союзниками. Египетские храмы строились во всех областях Северного Судана и очень далеко на юге, почти до современного Хартума. Суданцы почитали египетских богов и следовали египетским традициям.

Сцены с уплатой дани южанами на стенах частных гробниц в западных Фивах показывают, что жизнь в иных суданских городах отнюдь не была примитивной и что некоторые местные промыслы могли достигать высокого уровня. Например, фрески в гробнице Хаи, управителя Куша при царе Тутанхамоне, изображают часть дани от южных народов: это ювелирные изделия, колесницы, оружие и украшения. Влияние египетской цивилизации вполне очевидно и в другой сцене, которая показывает торжественный выезд кушитской царицы в колеснице, которую везут быки. На других произведениях искусства в этой гробнице изображено нечто вроде пирамид, и эта тенденция также могла прийти с севера.

Фиванские жрецы заправляли египетской политикой в конце Двадцатой династии: тогда верховный жрец Амона-Ра Херихор провозгласил себя фараоном. Несомненно, жрецы Судана также расширили свою власть. Еще со времен Восемнадцатой династии конический холм Гебель-Баркал близ Четвертого порога Нила был священным местом, и у его подножия строились храмы богу Амону-Ра. Город Напата, который вырос у основания священной горы, стал резиденцией вице-короля Куша и столицей всей области. Неподалеку от великого храма Амона-Ра стояли дворцы верховных жрецов, которые служили здесь. Неудивительно, что, когда Египет оказывался в опасности и цари-жрецы Фив были вынуждены отступать перед врагами, они искали убежища у южных властителей. Когда Египет, наконец, пал под ударами чужеземных завоевателей, жрецы Напаты объявили себя правителями не только Куша, но и Фив и считали храмы Амона-Ра в Карнаке своим духовным домом. Само собой разумеется, что царский дом Напаты почитал Амона-Ра, его представители говорили по-египетски, строили памятники в египетском стиле и делали на них надписи египетскими иероглифами.

Алара – первое известное имя в царском доме. Алара стал править всем Египтом. Наследовал на троне ему сын Кашта. Последний уже строил планы по поводу Севера, однако решительные шаги предпринял только его наследник, великий Пианхи. В первые двадцать лет своего царствования он оставался в Напате и довольствовался дружескими отношениями с фиванцами. Однако Египет уже не был единой страной. Один из царей царства Дельты, Тефнахт, начал войну с царями Верхнего Египта. Когда он атаковал Фивы, фиванцы слали к Пианхи гонца за гонцом, прося о помощи, и, наконец, он послал армию, которая сошлась с завоевателями в Среднем Египте.

В конце концов суданская армия победила северян, однако ей не удалось занять их крепость в Эль-Ашму-нейне, которым правил союзник Тефнахта. Последний отступил на север, где стал собирать другую армию. Когда новости об этом достигли Напаты, Пианхи пришел в ярость. Он решил отправиться в бой сам во главе новой армии. После множества яростных битв Пианхи и его армия сломили сопротивление врага. (Интересные подробности этих сражений засвидетельствованы на знаменитой Стеле Победы, которой царь посвятил храм Амона-Ра в Напате; теперь она находится в Каирском музее.)

Хотя Пианхи был великим воином, а также человечным и благородным завоевателем, ему недоставало политических и административных способностей. Победив своего соперника, он внезапно решил покинуть Египет и вернуться в Напату. Всю оставшуюся жизнь он не проявлял никакого желания вернуться в Египет. Однако во время пребывания на севере пирамиды произвели на него большое впечатление. Сам он был, в подражание великим фараонам прошлого, погребен именно в такой могиле. Строя свою пирамиду, Пианхи не копировал колоссальные, величественные монументы к западу от Мемфиса; он скорее взял за образец пирамиды фиванского некрополя напротив великого храма Амона-Ра. Подобные пирамидки увенчивали гробницы эпохи Нового царства в самой Нубии.

В Судане было множество пирамид, и их строили не только царствующие особы и их супруги, как в Египте. Многие пирамиды принадлежали царевичам и другим членам царской семьи.

Все поля пирамид Куша расположены в большом изгибе Нила между Напатой (у Третьего порога) и Мероэ к северу от Шестого порога (рис. 75). Как и в случае с царскими кладбищами Египта, здесь было два типа царских гробниц, мастаба и позднее – пирамида. В южных пирамидах наблюдаются некоторые вариации стиля. У одних была гладкая облицовка, другие – ступенчатые. Однако ступенчатые пирамиды Судана не следуют тем же образцам, что и их египетские прототипы. Вместо шести или менее больших ступеней, у них множество маленьких ступеней. В общем и целом пирамиды на кушитских кладбищах относительно небольшие и с крутыми склонами. Надземная часть построек была сложена из каменной кладки и была сплошной. В верхней части многих пирамид находится небольшая ниша. Возможно, в каждой из этих ниш стояла статуя, подобная тем, что мы иногда видим в пирамидальных стелах Нового царства.

Рис. 75. Пирамидное поле Куша

Древнейшая пирамида Судана – пирамида Пианхи (около 720 г. до н. э.), которая была построена в Эль-Курру, примерно в 8 километрах вниз по течению от древней столицы Напаты. Некоторые наследники Пианхи предпочли Нури на противоположной стороне Нила, где они строили пирамиды себе, своим царицам, царевичам и царевнам.

Когда в IV в. до н. э. в Египте воцарилась, укрепилась и стала расширять свое влияние династия Птолемеев, цари Эфиопии перенесли свою столицу дальше к югу, в Мероэ, близ современного города Шенди, в 209 километрах к северу от Хартума. Мероэ был столицей примерно с 300 г. до н. э. до 350 г. н. э., когда аксумиты (абиссинцы) вторглись в страну и положили конец этому царству. Однако в течение этого долгого (более 650 лет) периода в результате продолжавшегося между членами царской семьи соперничества столица дважды перемещалась из Мероэ в Напату, что и объясняет присутствие множества поздних пирамид близ Напаты.

ПИРАМИДЫ ЭЛЬ-КУРРУ

Среди пирамид Эль-Курру на западном берегу Нила – гробница Пианхи и его ближайших родственников. Все эти памятники построены более-менее по одному плану. У каждого из них надземная часть была построена вокруг ядра из глины, песка и небольших грубо обработанных камней, отделанного гладким или ступенчатым покрытием из песчаника. Надземная часть пирамиды представляла собой сплошную массу: погребальная камера находилась в скале под ней. Проход к камере вел через лестницу, вырубленную в скале от входа снаружи пирамиды. Такая планировка напоминает египетские могилы раннего архаического периода. Некоторые помещения в подземной части пирамиды имели сводчатые потолки, в каждой погребальной камере был вырубленный из скалы постамент-катафалк, на котором покоился саркофаг. Молельня, которую всегда располагали на юго-востоке от пирамиды, была небольшой, но зачастую весьма изысканной по форме, с высокими и величественными пилонами, украшенными скульптурными портретами властителей в воинственных позах. Стены молельни украшали религиозные сцены.

Гробница Пианхи, с исторической точки зрения наиболее важная из погребений Эль-Курру, воплощает большинство этих черт. Молельня и вся надземная часть гробницы полностью разрушены. Угол наклона сторон пирамиды, возможно, составлял около 68°. Вход, расположенный за фасадом молельни, открывается в вырубленную в скале траншею, в которой лестница из 19 ступеней вела вниз, в сводчатый коридор. Нижняя часть дверного проема была вырублена в скале, однако верхняя построена из каменных блоков. Размер погребальной камеры составляет 5,05 × 3,15 метра, она была перекрыта ложным сводом. Почти в центре камеры находился вырубленный из скалы катафалк, на котором, по местному обычаю, были срублены углы, чтобы туда можно было поставить деревянный остов ложа. Очевидно, в действительности этот катафалк был всего лишь постаментом для саркофага, который некогда покоился на деревянном каркасе, как можно видеть на египетских рельефах и фресках. Каменная плита несла огромный вес гроба с мумией.

В 1918 г. экспедиция Рейзнера нашла пирамиду полностью разграбленной, однако археологам удалось найти в руинах фрагменты множества предметов. Кусочки золотой фольги, осколки алебастра, украшения из ляпис-лазури и многоцветный фаянс, некогда использовавшийся в инкрустации, сосуды из алебастра и керамики, а также бронзовые и серебряные вазы, свидетельствовавшие о великолепии погребального инвентаря Пианхи. Было также найдено несколько прекрасной формы амулетов в стиле характерном для этой цивилизации и множество маленьких статуэток, известных как ушебти. Каждая из таких фигурок должна была «отвечать» за умершего, когда его позовут работать; был найден ушебти на каждый день года, а также «надсмотрщики». Главным сокровищем оказалась великолепная бронзовая подставка для возлияний с сосудами. Она была обнаружена скрученной и изломанной, однако ее искусно выпрямили.

Близ Эль-Курру существуют две группы кладбищ. Одна, на юге, находится в Зуме на восточном берегу Нила. Местные жители сняли облицовку, чтобы строить свои собственные гробницы и фундаменты для водяных колес. Основы этих пирамид состоят в основном из глинобитных кирпичей, однако время от времени встречаются и руины хорошо построенных ступенчатых пирамид. Подобный же некрополь существовал и в Тангази напротив Зумы на западном берегу Нила[38].

ПИРАМИДЫ ГЕБЕЛЬ-БАРКАЛА

Своеобразная гора с плоской вершиной, которую сейчас называют Гебель-Баркалом, в древности считалась резиденцией великого бога Амона-Ра, и вблизи нее было построено множество великолепных храмов. Древние называли эту гору Дуваб («Чистая гора»), и в долине у ее подножия было построено несколько групп пирамид. Другие стояли на самых низких отрогах самой горы. Размер пирамид в долине был различным – со стороной от 7,25 до 19,82 метра и от 10,67 до 18,3 метра в высоту. Они сделаны из песчаника и по конструкции более-менее напоминают стиль пирамид Эль-Курру. На юго-восточной стороне каждой пирамиды расположена пристроенная к ней молельня, иногда украшенная спереди пилонами с рельефами (рис. 76). Большинство этих памятников были разрушены после того, как французский путешественник Ф. Кайо осматривал их в 1820 г.

Рис. 76. План пирамиды и часовни в Гебель-Баркале

Однако подземные части этих пирамид отличались от пирамид в Эль-Курру. Во многих (в 1897 г. их исследовал Бадж) проход в погребальную камеру вел не по ступеням, а через вертикальную шахту. На рис. 77 показан типичный образец. Непосредственно к западу от пирамиды в землю уходила вертикальная шахта. Чуть дальше вниз по шахте находилась толстая плита из крепкой породы, укрепленная на основании из извести, а под ней – сплошной слой раствора, бетона, каменных плит и щебня. Примерно в 18,3 метра книзу от первого блока были еще три каменных блока, которые оказались крышей прямоугольной комнаты. Ни на стенах, ни на двух квадратных столбах, поддерживавших крышу, не было никаких надписей. От юго-восточной стороны комнаты узкий проход вел в другую прямоугольную комнату, также с квадратными столбами. Обе комнаты были практически заполнены мелким желтым песком.

Рис. 77. Разрез пирамиды и ее подземной части (раскопки Баджа в 1887 г.)

Во внутренней комнате лежали побелевшие кости овцы и фрагмент амфоры, на которой по-гречески было написано «родосское вино»; возможно, это были остатки погребального праздника в честь умершего, который справляли во время заполнения шахты. При осмотре стен внутренней камеры и при простукивании оказалось, что за одной из стен скрывается пустота. После того как убрали плиту, выяснилось, что за ней скрывается комната со сводчатым потолком, откуда открывалась другая вертикальная шахта. Шахта с прямыми стенами уходила на глубину 12,2 метра, а затем начала расширяться. Еще метром ниже рабочие оказались в воде, так что археологам пришлось оставить работу, так и не добравшись до погребальной камеры.

ПИРАМИДЫ НУРИ

Пирамиды Нури на западном берегу Нила построены гораздо лучше, чем большинство пирамид Судана. Каменная кладка, из которой сделано их ядро, состоит из блоков обтесанного песчаника, аккуратно положенного правильными слоями, как будто копируя великие пирамиды Египта. Некоторые из них ступенчатые, другие – с гладкой облицовкой. То, как хорошо они построены, заставило Баджа прийти к выводу, что они – древнейшие в Судане, однако последующие исследования показали, что это не так.

В Нури около шестидесяти пирамид. Крупнейшая из них принадлежит царю Тахарке, знаменитому фараону, упомянутому в Библии[39]. Он был сыном царя Пианхи и защищал границы Египта против растущего могущества ассирийцев. Подземная часть пирамиды Тахарки – весьма впечатляющее сооружение. Ступеньки ведут вниз в коридор, на конце которого находится большая погребальная камера. Шесть прямоугольных вырубленных из скалы столбов поддерживают крышу, разделяя камеру на три крыла. В центральном находится каменная плита, которая поддерживала саркофаг на его деревянном каркасе. По короткой лестнице в конце погребальной камеры можно было попасть в коридор вокруг камеры.

У некоторых пирамид Нури на углах пирамиды есть своеобразный фриз, у других – ступенчатая облицовка с гладко обтесанными угловыми камнями: это выглядит очень красиво. У всех пирамид молельня находится на юго-восточной стороне. Во времена Кайо все они были в хорошем состоянии.

ПИРАМИДЫ МЕРОЭ

Самые южные пирамиды Судана – это четыре группы, известные как пирамиды Мероэ, которые принадлежали царям и царицам древнего царства, называвшегося остров Мероэ. Многие из этих пирамид были разрушены Жозефом Ферлини во время «раскопок» в 1830-х гг., и значительная часть нашей информации о них почерпнута из его отчетов.

Ферлини был итальянским врачом, который в 1830 г. поступил на египетскую государственную службу в качестве военного врача. Во время службы в Судане он заметил там древние памятники и решил, что в пирамидах скрываются богатейшие сокровища. Оставив службу, Ферлини вместе со своим компаньоном, албанским купцом по имени Антуан Стефани, начал охоту за сокровищами. Они вели раскопки на различных древних памятниках Судана и, наконец, обратили внимание на пирамиды Мероэ. К несчастью, в их представлении «раскопки» подразумевали полный снос пирамиды, которую они хотели «исследовать». Наняв 300 человек (которых они очень боялись и нисколько им не доверяли), авантюристы начали свою кампанию.

Пока Ферлини сносил одну пирамиду, Стефани «работал» на другой. Прекрасная пирамида, построенная для некоей царицы, стала одной из их жертв. Ферлини послал своих людей на верхушку пирамиды, приказав снести ее камень за камнем. Через некоторое время он увидел, как его верный слуга ложится и тянется в образовавшуюся в пирамиде пустоту. Местные рабочие попытались оттащить слугу и схватить то, что находилось в отверстии, однако Ферлини и его партнер отогнали их. Обследовав отверстие, Ферлини якобы нашел в надземной части пирамиды камеры длиной около 2,13 метра и шириной 1,52 метра. В центре комнаты было какое-то «masso»[40](возможно, Ферлини имел в виду каменную плиту, на которую устанавливали саркофаг), покрытое белой тканью, которая при прикосновении рассыпалась на куски. Под тканью находился деревянный катафалк, под которым были вазы. На полу лежали амулеты, фигурки богов, металлический горшочек с косметикой, множество орудий и золотые, фаянсовые, стеклянные и каменные ожерелья. Ферлини собрал все ценное, сложил в кожаные сумки и вернулся в лагерь.

Стефани хотел тут же вернуться в их «штаб-квартиру», поскольку опасался, что рабочие убьют их, чтобы украсть сокровища. Однако Ферлини отказался и закопал вещи в песке под палаткой. На следующее утро он вернулся к пирамиде и продолжил ее сносить. В центре он нашел небольшую камеру или нишу с двумя прекрасно сохранившимися бронзовыми вазами, свидетельствовавшими о греческом влиянии. Наконец, Ферлини удалось снести всю надземную часть пирамиды, и на уровне земли он обнаружил большие плиты из черного камня. Затем он обратил внимание на молельню, однако здесь он удовольствовался тем, что отбил небольшой кусок от дверного проема, дабы увезти с собой картуш владельца пирамиды. Наконец, он наткнулся на вход в подземную часть, который находился вне молельни, и, считая, что находится на пороге важного открытия, начал рассчитывать своих рабочих. Но люди отказались уходить, и слуга доложил, что они собираются убить «археологов». Поэтому ночью им пришлось сбежать, взяв с собой все, что удалось найти.

Такова в общих чертах суть рассказа Ферлини. Его утверждение, что он нашел якобы сокровище в камере в надземной части пирамиды, весьма сомнительно. Основы этих пирамид были весьма небрежно построены из насыпанного щебня, и вряд ли в них могла находиться такая комната, как он описывает, и очень маловероятно, что царица, которая построила гробницу, спрятала бы свои сокровища в столь легкодоступном месте. Ни в одной другой пирамиде такой комнаты не было найдено, хотя во многих были небольшие ниши, куда могла бы поместиться статуя. Возможно, что предметы в этом кладе были собраны в нескольких других пирамидах и спрятаны в тайник, где их и нашел Ферлини. Бадж считал, что Ферлини просто купил все это в Кусе или каком-то другом подобном месте, где часто обнаруживали богатые греко-римские захоронения, и что рассказ, который он опубликовал, был всего лишь смесью его собственного опыта с байками местных искателей сокровищ. Последующие раскопки в Судане показали, что предметы, обнаруженные Ферлини, несомненно, суданского происхождения, так что хотя бы в этом ему можно верить. Однако хорошо известно, что торговцы древностями никогда не говорят, откуда на самом деле взялись предметы, которыми они торгуют, поскольку всегда надеются вернуться обратно и найти еще…

Пирамиды Мероэ делятся на три группы – северную, южную и западную. Надземная часть большинства из них все еще сохранилась, однако большинство представляют собой груды обломков. Они имеют тот же дизайн, что и пирамиды Эль-Курру и Нури со стороной основания от 8 до 14 метров и углом наклона между 65° и 70°. Высота могла быть разной, но в основном составляла от 12 до 20 метров.

Все пирамиды Мероэ были каменными, за исключением тех, что строились в период упадка Мероитского царства, который начался около 200 г. н. э. Эти поздние пирамиды сооружались из глинобитных кирпичей, которые покрывали слоем белого раствора.

Эти пирамиды научно исследовались Бостонской экспедицией под руководством Д. Рейзнера в последние годы Первой мировой войны и в последующие годы.

После падения царства Мероэ в 250 г. до н. э. в долине Нила появились новая религия и новые идеалы, и египтяне перестали строить там пирамиды. Однако задолго до того, как пирамиды перестали сооружаться в Египте, форма пирамиды проникла во множество культур вне Египта – в далекие страны Азии, Европы и Африки. Пирамиды также строились и в доколумбовой Америке, хотя, возможно, древние египтяне тут совершенно ни при чем и никак на них не повлияли. Во многих отношениях американские пирамиды отличаются от египетских. В большинстве из них не было погребений: на вершине стоял алтарь, где совершались жертвоприношения.

Пока мы еще не очень много знаем о том, как древние египтяне строили свои пирамиды и как им удалось успешно преодолеть множество трудностей при перевозке огромных каменных блоков, которые они использовали. Еще очень многое нужно сделать даже прежде, чем мы поймем, сколько же на самом деле пирамид, и прежде, чем будут полностью описаны те, что были уже частично раскопаны. Более того, археологи не могут с уверенностью сказать, для чего служили все проходы и камеры внутри пирамид и храмов. Не знают они и того, были ли фундаментальные изменения в конструкции пирамид случайными или у них была определенная цель.

Ясно одно: чем больше мы узнаем о пирамидах, тем больше восхищаемся ученостью и мастерством древнеегипетских каменщиков и художников. Можно надеяться, что будущие раскопки и прогресс во многих областях науки помогут объяснить многое в их работе.

Пирамиды фараонов с размерами их оснований

Единицей измерения, использовавшейся при постройке пирамид, был египетский локоть, который делился на семь ладоней и двадцать восемь пальцев. Стандартным был царский локоть, который равнялся 20,6 дюйма. Угол наклона обычно был между 50° и 55° в пирамидах царей и чуть больше – в пирамидах цариц. Причины выбора угла, возможно, были чисто архитектурными. В следующем списке длина оснований пирамид дана в футах с округлением до ближайшего целого, чтобы можно было сопоставить их сравнительные размеры.

Карта Египта

Карта полей пирамид

Примечания

1

Переводчик пользуется случаем поблагодарить доцента кафедры истории Древнего мира исторического факультета МГУ Ивана Андреевича Ладынина за ценные консультации. (Примеч. пер.)

2

Осирис был богом, который погиб от рук своего брата Сета, и за него отомстил его сын Гор. Цари Египта и в конечном счете все египтяне отождествлялись после смерти с Осирисом. Культ Осириса гораздо больше действовал на воображение людей, чем культ Солнца, и несравненно больше, чем культ Солнца, мог удовлетворять их религиозные потребности. (Здесь и далее примеч. автора, за исключением особо оговоренных случаев.)

3

Перед входом в пирамиду были обнаружены остатки часовни из глиняных кирпичей или, скорее, места для приношений, а на южной стороне – остатки каменного храма перед небольшой ритуальной пирамидой.

4

Можно вспомнить, например, вырубленную в скале гробницу царицы Бунефер в Гизе и многочисленные примеры женщин, которые были хем-нечер определенных богинь, например Хатхор и Нейт.

5

Арабы знали Саккару под названием Абу-Сир. Упоминания этого места встречаются в рукописях ранних путешественников и исследователей.

6

Из всех памятников Древнего царства о монументах Джосера, пожалуй, пишут чаще всего.

7

В более поздние периоды известны и другие титулы.

8

Речь идет о Меркурии, который упоминает, что Асклепий родился в Крокодилополе (Гебелен), неподалеку от Кены.

9

История о Нехатисе, который был священником в храме Имхотепа, рассказывает, как его мать и он были чудесным образом исцелены в храме. В благодарность Нехатис перевел египетский папирус, приписывавшийся Имхотепу, на греческий. Они также могли относиться к Саисскому периоду и быть имитацией древнего стиля искусства.

10

Эта информация основана на моих личных посещениях памятника и беседах с моим коллегой-археологом, г-ном Мохаммедом Закарией Гонеймом.

11

Когда автор говорит о данном моменте, необходимо учитывать время написания книги. (Примеч. ред.)

12

Фотографии и рисунки Барсанти – наш основной источник информации. Он был единственным, кто вел раскопки в этом месте.

13

Она расположена на 28°23′ северной широты и 31°3′ восточной долготы, на расстоянии трех миль к западу от канала Вахби, близ Эзбет-Зананири.

14

Эта пирамида датируется Второй или Третьей династией. По словам Рейзнера, нельзя быть уверенным в том, что это гробница фараона.

15

В некоторых работах это место именуется Завиет-эль-Мейтин. Оба слова по-арабски значат одно и то же – множественное число от maiet – «мертвый». Завиет-эль-Амват расположен на восточном берегу Нила, примерно в пяти милях к северу от процветающего города Минья.

16

Рейзнер ставит знак вопроса после слова «пирамида».

17

Более шестидесяти лет назад Масперо пытался войти в эту пирамиду, однако туннель, который он пробил в одной из ее сторон, ничего не дал. Этот памятник стал излюбленным местом для «охотников за сокровищами», которые много раз пытались добраться до якобы скрытого до сих пор внутри его «сокровища».

18

В этой пирамиде 27 слоев, уложенных в три ступени, в 1839 г. ее высота составляла 38 футов 6 дюймов.

19

Замеры, переданные Борхардтом Рейзнеру, были сняты до расчистки углов в 1946 г. По Борхардту, размеры памятника составляли 13,5 × 12 метров.

20

Вероятно, к этим трем пирамидам можно добавить и еще один памятник – в Нубте, близ Нагады в провинции Кена. Он был осмотрен Петри в 1892 г. Этот памятник относится к типу «слоеных» мастаб с наклоненной кладкой и имеет ядро и три слоя. Нет никаких других стадий, которые говорили бы о том, что это могла быть ступенчатая пирамида.

21

Мухаммед Али (1769–1849) – правитель Египта в 1805–1849 гг. (Примеч. пер.)

22

Номы были административными единицами Древнего Египта. Слово это взято из греческого и обычно переводится как «провинция».

23

К северу от этого входа есть аккуратно вырезанная иероглифическая надпись. Она не древняя; ее сделал Лепсиус в память о визите его экспедиции к Великой пирамиде по случаю дня рождения короля Пруссии.

24

Эта шахта была обнаружена Дэвисом в 1763 г.

25

Цитата из Геродота приводится в переводе Г.А. Стратановского. (Примеч. пер.)

26

Как и его современные «наследники», этот «переводчик» просто выдумал перевод для надписи, которую не смог прочесть!

27

Гробница Хорджедефа числится под № 7210.

28

У Хуфу был сын по имени Хнумбаэф (гробница № 7310 в Гизе) и другой, по имени Хорбаэф; его саркофаг находится в Каирском музее.

29

Имя стало популярным, и в честь Хенткавес называли многих девочек, особенно в царской семье. Хенткавес в Абу-Сире, которая была как-то связана с фараоном Нефериркарой, могла быть дочерью первой Хенткавес.

30

Вотивный – посвященный богам (от лат. votum – обет, желание). (Примеч. пер.)

31

Сказка цитируется в переводе И.С. Кацнельсона и Ф.Л. Мендельсона. (Примеч. пер.)

32

Согласно этому пророчеству, первый фараон новой династии должен был взойти на трон после царствования Хафры и Менкауры. На самом деле в Четвертой династии было еще по меньшей мере четыре фараона, но, очевидно, в народной традиции сохранилась только память о строителях великих пирамид.

33

Ibid., Vol. II, Plates 55 and 2.

34

Цитаты из «Речений Ипувера» приводятся в переводе В.В. Струве, из «Пророчества Неферти» в переводе Н.С. Петровского. (Примеч. пер.)

35

Раскопки этой постройки велись в 1903–1907 гг. Нейвиллем от имени Фонда исследования Египта, а затем Х.Э. Уинлоком для Метрополитен-музея в Нью-Йорке.

36

Эта пирамида, а также расположенная там же пирамида Сенусерта I были раскопаны под руководством Э.М. Лайтгоу, Э.К. Мэйза, Х.Э. Уинлока и Э. Лэнсинга.

37

Среди правителей династии Птолемеев было много Птолемеев и Клеопатр, и неясно, какие цари имеются в виду.

38

Я основывался на описаниях ранних посетителей этого места. Мой друг и коллега м-р Джон Куни привлек мое внимание к тому, что фактически речь идет о земляных курганах и что раскопки Службы древностей Судана в 1953 г. не выявили их связи с пирамидами.

39

4 Цар., 19: 9. «И услышал он о Тиргаке, царе Ефиопском; ему сказали: вот, он вышел сразиться с тобою». В Библии речь идет о том, что ассирийский царь Синнахериб во время похода на Иерусалим получает известие о войне с Тахаркой. (Примеч. пер.)

40

По-итальянски masso буквально означает «валун». (Примеч. пер.)

Content

Ахмед Фахри
Древние загадки фараонов

Глава 1 ПИРАМИДЫ ГИЗЫ

Глава 2 СТРОИТЕЛЬСТВО И УПРАВЛЕНИЕ ПИРАМИДОЙ

Глава 3 СТУПЕНЧАТАЯ ПИРАМИДА В САККАРЕ

Глава 4 НАСЛЕДНИКИ ДЖОСЕРА

Глава 5 ПИРАМИДА СНОФРУ В ДАХШУРЕ

Глава 6 ВЕЛИКАЯ ПИРАМИДА В ГИЗЕ

Глава 7 НАСЛЕДНИКИ ХУФУ

Глава 8 СФИНКС В ГИЗЕ

Глава 9 ДЕТИ БОГА СОЛНЦА

Глава 10 УПАДОК

Глава 11 ВОЗРОЖДЕНИЕ

Глава 12 ЭПИЛОГ НА ЮГЕ

Пирамиды фараонов с размерами их оснований

Примечания