Сколько приписали?

Председатель Центризбиркома России высказал удовлетворение результатами прошедших в марте с.г. выборов региональных Законодательных собраний. По его данным на этот раз на избирательные участки в среднем по России пришли чуть более 42% включенных в списки избирателей. Так же и лидеры «Единой России» заявляют о своей безоговорочной победе. Мол, улучшили результаты по всем регионам по отношению к прежним выборам.

Однако, все постигается в сравнении. По выборам в Законодательное собрание Мордовии (именуемым Государственным собранием Республики Мордовия) в 2007 году по официальным данным Центральной избирательной комиссии Мордовия приняло участие в голосовании 95% включенных в списки избирателей (газета «Известия Мордовии» от 30 января 2008 года). Разрыв в 50% снижения явки избирателей довольно ощутимый. Почему такой большой разрыв между средней явкой на избирательные участки по России и по Мордовии можно объяснить довольно просто – в Мордовии избирательные комиссии использовали второй тираж избирательных бюллетеней. Такие избирательные бюллетени с подлинными печатями избирательных комиссий и снабженные подлинными подписями членов участковых избирательных комиссий имеются в Мордовии и по сей день. Такой избирательный бюллетень можно посмотреть на моей страничке. Так что явка в 95% в Мордовии не предел. Могло быть и больше.

Теперь о результатах голосования. Как бы не пытались доказывать лидеры «Единой России» об улучшении своих результатов, а до Мордовии им далеко. К примеру, самый хороший результат в 64% (десятые и сотые процента опускаю) «Единая Россия» на выборах 2010 года показала в Ямало-Ненецком АО, а самый скромный в 39% (десятые и сотые процента опускаю) в Свердловской области. Однако, этот самый хороший результат «Единой России» выборов 2010 года в региональное Законодательное собрание выглядит довольно скромно по сравнению с результатами, выставленными избирательными комиссиями «Единой России» на выборах 2007 года в Мордовии. Избирательные комиссии «Единой России» на выборах 2007 года в Государственное собрание Республики Мордовия дали 91% голосов избирателей (газета «Известия Мордовии» от 30 января 2008 года). По многим избирательным участкам за «Единую Россию» в 2007 году в Мордовии избирательные комиссии дали по 100% голосов избирателей, но и это не предел. Избирательные комиссии голосовали за не явившихся на избирательные участки избирателей.

Все предпринимаемые действия со стороны представителей КПРФ по пересчету избирательных бюллетеней и поданных голосов избирателей натыкались на противодействие избирательных комиссий, прокуроров и судов. По этой причине КПРФ направило обращение в Европейский Суд по правам человека.

Лидеры могут заявлять что угодно, но ресурс «Единой России» исчерпан. С этими довольно скромными результатами не будешь называть «балластом» инженеров и рабочих. Не будешь хвастаться массовыми увольнениями с работы и непопулярными в народе реформами.

Однако, сам факт сравнения средних данных по выборам с.г. по России и по Мордовии в 2007 года дают примерно те же результаты, которые мы сообщали о приписках избирательных комиссий. В Мордовии на выборах 2007 года «Единая Россия» не могла получить 91% голосов избирателей, как не было и явки в 95% избирателей. Это в свою очередь подтверждает наличие самозванцев во власти.

Юрист Елаев Иван Александрович, телефон: +79510538999, e-mail: I.A.Elaev@mail.ru

22.03.2010 г.

elaev-i-a.livejournal.com