Владимир Ильич Пилюгин, Михаил Ингерлейб

Пистолеты и револьверы: выбор, конструкция, эксплуатация

Введение

Почти 10 лет назад одному из авторов пришла в голову почти крамольная по тем временам мысль: «А почему современные мальчишки ничего не знают об оружии?» В результате родилась книга, которая уже 10 лет регулярно переиздается, рассказывая всем интересующимся о ножах – этом древнейшем человеческом инструменте.

Время шло, законодательство в нашей стране становилось все более либеральным в области отношения к гражданскому оружию. И снова родилась крамольная мысль – а почему нет книги «начального уровня» об огнестрельном оружии: о его прославленных в истории и современных образцах?

И вот такая книга перед вами.

Из нее вы можете узнать об истории наиболее замечательных образцов короткоствольного оружия, принципах его действия, сильных и слабых сторонах, интересных конструктивных особенностях и еще о многом другом.

Вы увидите, какое оружие держали в руках покорители Дикого Запада и российские офицеры времен Русско-японской войны, с каким оружием сходились противники в окопах Первой и Второй мировых войн, из чего стреляли гангстеры во времена «сухого закона» и сегодня, какими пистолетами и револьверами вооружены ныне работники правоохранительных органов и солдаты современных армий – России, ее союзников и стран НАТО.

Конечно, мы не старались охватить всё. Наоборот, было желание выделить либо наиболее знаменитые – либо наиболее интересные образцы. Знакомство с этим материалом позволяет приобрести начальный уровень знаний, необходимых для ориентировки в увлекательном мире огнестрельного оружия. Опираясь на чисто технические тексты и различного рода каталоги, а также собственные впечатления от общения со многими образцами оружия, авторы собрали интереснейшие факты, которые привлекут многих мужчин.

Структура книги достаточно проста, но отличается от большинства подобных изданий, построенных по «географическому» принципу. Мы рассматриваем поочередно автоматические пистолеты импортного производства, затем – отечественного происхождения, отдельно – револьверы импортного и отечественного производства.

Часть 1.

Автоматические пистолеты зарубежного производства

Когда в конце XIX – начале XX века автоматические пистолеты только формировались как класс оружия, в разных странах появилось множество самых разнообразных конструкций. Только немногие из существовавших в то время систем получили дальнейшее развитие, став прототипами большинства современных пистолетов. Остальные же так и остались экспериментальными образцами или не нашли признания, вытесненные в дальнейшем более удачными конструкциями.

Однако среди автоматических пистолетов «первого поколения» есть несколько систем, которые, не имея по тем или иным причинам прямых «потомков» среди современных образцов, оставили «свой след» в истории, и, получив признание среди стрелков самых разных категорий, с успехом используются в настоящее время. Мало того, что использованные в них конструктивные решения нашли свое отражение в современных образцах, так и ныне оружейные компании изготовляют копии этих пистолетов и производят ремонт старых. Из этих «ветеранов» наибольшего внимания заслуживают:

• знаменитые автоматические пистолеты Маузер (семейство С-96, родоначальником которого является пистолет образца 1896 года);

• пистолеты системы Борхарда-Люгера, самым распространенным из которых стал П-08, получившие всемирную известность под именем Парабеллум (или Люгер – на американском континенте);

• пистолет Кольт М1911А1 знаменитого американского оружейника Джона Браунинга.

Их мы и опишем в первую очередь. Потом в логической последовательности рассмотрим другие пистолеты конструкции Дж. Браунинга, пистолеты фирмы «Вальтер» – в том числе любимый Джеймсом Бондом Вальтер ППК и сменивший его в последующем Вальтер П99, а также современных «законодателей моды» – пистолеты CZ, Беретта, Глок, Зиг-Зауэр и Хеклер и Кох. Завершат обзор несколько оригинальных и необычных образцов, которые заслуживают упоминания по своим техническим особенностям.

Пистолет Маузер С-96

Рис. 1. Mauser C-96 (поздний выпуск), ствол длиной 140 мм

Разработка пистолета была начата братьями Федерле, сотрудниками немецкой фирмы «Маузер», примерно в 1894 году. В 1895 году появились первые образцы, тогда же был получен патент на имя Пауля Маузера, а в 1897 году началось его производство под индексом С-96 (Mauser C-96).

Новый образец создавался, прежде всего, как оружие для армии. Он участвовал в конкурсах и испытаниях в Германии, Австрии, России, США и ряде других стран, но нигде не был принят на вооружение. Причиной этого были большие габариты оружия, неудобство заряжания и сборки-разборки и непривычное положение несколько смещенного вперед центра тяжести. Тем не менее военные комиссии единодушно признавали, что С-96 обладает хорошей кучностью, значительной эффективной дальностью стрельбы, патроном большой мощности, высокой живучестью и безотказностью.

Отказы армейских комиссий по закупке оружия не повлияли на популярность пистолета: пистолеты Mauser C-96 пользовались немалым успехом на рынке гражданского оружия вплоть до конца 1930-х годов XX века – они были популярны среди путешественников, исследователей, бандитов – всех тех, кто нуждался в достаточно компактном и мощном оружии с приличной эффективной дальностью стрельбы. По этому параметру Mauser С-96 до сих пор выглядит очень неплохо, а по сравнению со многими пистолетами и револьверами начала ХХ века он имел превосходство по дальности в разы. Mauser C-96 был личным пистолететом Уинстона Черчилля.

Официально Mauser С-96 не стоял на вооружении ни одной армии, но принял участие во множестве войн: начиная с англо-бурской войны в Южной Африке (1899-1902), в Первой и Второй мировых войнах, в гражданских войнах в России и Испании (в последнем случае использовались в основном копии местного производства). Кроме того, Mauser C-96 закупались в 1930-е годы Китаем, и даже производились там по лицензии, причем под патрон .45АКП (11.43 мм).

Mauser C-96 получил признание у профессионалов разных стран: им были, например, вооружены охранники китайского диктатора Чан Кайши и императора Эфиопии Хайле Селассие I, испанская тайная полиция, специальные команды СС, его использовали офицеры британских колониальных войск и многие другие. Кроме того, пистолет получил распространение как «полевое» оружие самообороны, а с приставным прикладом использовался и в качестве карабина, в том числе для охоты.

Mauser C-96 выпускался во многих модификациях: вскоре после начала производства пистолеты стали оснащаться приставной кобурой-прикладом; емкость постоянного магазина у большинства моделей составляла десять патронов, но имелись и шести-и двадцатизарядные варианты; варьировались также длина ствола, устройство прицельных приспособлений[1], размеры головки курка (на более поздних моделях уменьшена) и форма выбрасывателя (на поздних моделях шире и короче). Предохранитель в ранних моделях в положении «предохранение» блокировал и взведенный, и спущенный курок, а начиная с пистолета образца 1912 года – только взведенный. Количество нарезов в канале ствола увеличилось с четырех до шести, что положительно сказалось на живучести ствола и точности стрельбы.

Большинство Маузеров было выпущено под патрон 7,63 мм Маузер (который в немалой степени способствовал эффективности оружия, будучи прогрессивным боеприпасом для своего времени).

Этот патрон после незначительных доработок (уменьшение калибра до 7,62 мм, углубление проточки на гильзе, увеличение радиуса скругления головки) превратился в знаменитый патрон 7,62х25 ТТ – обладающий наибольшей начальной скоростью из современных револьверных и пистолетных патронов (что обеспечивает возможность ведения прицельного огня на больших дистанциях и пробиваемость касок и бронежилетов). Пуля патрона ТТ пробивает солдатскую каску навылет, 15-см сосновый брус, бронежилет 2-го класса. Пуля югославского ТТ проходит около 20 см дерева (в досках различной толщины). Объясняется это тем, что количество кинетической энергии на площадь пули (удельная нагрузка) у патрона ТТ почти в два раза больше, чем у мощных пистолетов калибра 9-10 мм.

Кроме того, в 1915 году германская армия заказала Маузеры под свой штатный патрон 9 мм Парабеллум. Такие пистолеты обозначались большой цифрой «9», вырезанной на щечках рукоятки и залитой красной краской. Кроме того, незначительное количество Mauser C-96 было выпущено под патрон 9х25 мм Маузер Экспорт.

Когда по условиям Версальского договора Германии было запрещено производить длинноствольные пистолеты, С-96 стал выпускаться со стволами длиной 98 мм. Некоторое количество этого оружия было закуплено СССР, где Маузер с коротким стволом поступал на вооружение войск НКВД. Этот факт дал повод называть все короткоствольные Маузеры «Боло» – моделями (от «Боло» – большевик).

С приходом к власти в Германии Гитлера производство армейского оружия разворачивается там с новой силой, и в начале 1930-х годов немцы разрабатывают новые модификации Mauser C-96 – в том числе модели 711 и 712. Обе модели имели отъемные магазины на 10 или 20 (иногда даже 40) патронов, а модель 712, кроме того, имела еще и переводчик режимов огня на левой стороне рамки. Темп стрельбы модели 712 достигал 900-1000 выстрелов в минуту, что при легком стволе и мощном патроне ограничивало применение автоматического огня короткими очередями и требовало использования присоединенной кобуры-приклада для обеспечения мало-мальски приемлемой точности.

В целом, Mauser C-96 является в некотором роде этапным, классическим образцом самозарядных пистолетов. Он имеет как несомненные достоинства (высокую дальность и точность стрельбы), так и недостатки (значительная масса и размеры, неудобство заряжания-разряжания). Невзирая на то, что Mauser C-96 практически не состоял на вооружении армий как основной (штатный) образец, в первой трети ХХ века он имел вполне заслуженную и широкую популярность.

Кроме Германии «клоны» Mauser C-96 производились в Испании, после заключения Версальского мира ставшей на долгое время основным поставщиком этого оружия на мировом рынке. Со временем испанцы внесли в конструкцию пистолета ряд изменений, улучшающих его эксплуатационные свойства. Немалой популярностью пользовался пистолет в Китае. Специально для этой страны и в меньшей степени для американского рынка европейские фирмы производили С-96 под патрон .45 АКП. Со временем китайцы наладили выпуск этого оружия у себя, причем поначалу это были низкокачественные поделки местных умельцев-кустарей. И только через много лет, уже после Второй мировой войны, в Китае на основе М712 был разработан пистолет «Тип 80», отличающийся неплохим качеством и претензией на оригинальность. Но о «клонах» легендарного Маузера мы дальше поговорим отдельно.

Основные тактико-технические характеристики:

Особенности кинематической схемы

Автоматика пистолета работает по принципу использования энергии отдачи при коротком ходе сцепленного с затвором ствола (а вернее, ствола со ствольной коробкой). Запирание осуществляет качающаяся в вертикальной плоскости личинка. Два ее верхних боевых выступа во время выстрела находятся в зацеплении с соответствующими пазами затвора; одновременно она связана и со ствольной коробкой, выступ которой входит в сквозное окно личинки. Таким образом, имеется прочное сцепление затвора со ствольной коробкой. При откате связки «ствол-затвор» личинка опускается, набегая на снижающий выступ вкладыша – колодки спускового механизма, производит отпирание, выйдя из зацепления с пазами затвора. Далее откат затвора происходит по инерции. При этом взводится курок, а стреляная гильза удаляется через окно ствольной коробки, ударившись об отражающий выступ колодки. Ход затвора ограничивается помещенным в ствольную коробку упором.

По израсходовании всех патронов в магазине затвор останавливается в заднем положении, хотя в конструкции пистолета не предусмотрено специальной затворной задержки. Затвор удерживается выступом подавателя магазина. Для перезаряжания необходимо вставить снаряженную обойму в направляющие пазы ствольной коробки и, надавив на верхний патрон, наполнить магазин. После извлечения пустой обоймы затвор придет в переднее положение, дослав патрон в патронник, и запрет ствол. Если дальнейшая стрельба не планируется, следует произвести холостой спуск курка, для чего, придерживая его за головку, нажать на спусковой крючок и мягко привести его в переднее положение. После этого поставить оружие на предохранитель.

В моделях со сменным магазином затвор стопорится в заднем положении выступом курка. В испанских версиях С-96 со сменным магазином этого не предусмотрено и для заряжания после смены магазина необходимо отвести и отпустить затвор. Сменный магазин можно снарядить из обоймы, не отделяя его от пистолета, по аналогии с постоянным магазином. Кнопка защелки магазина в пистолетах со сменным магазином расположена с правой сторона рамки.

Если надо разрядить пистолет с постоянным магазином то приходится, вручную двигая затвор, поочередно извлекать (экстрагировать) патроны, что является одним из наиболее существенных недостатков системы.

Для неполной разборки необходимо разрядить оружие (в моделях со сменным магазином после извлечения последнего отвести затвор назад, убедившись в отсутствии патрона в патроннике), утопить фиксирующий штифт крышки магазина, отделить крышку, сдвинув ее вперед, извлечь подающую пружину и подаватель. Отжав упор колодки спускового механизма, что можно сделать только при взведенном курке, движением назад отделить ее вместе с затвором и ствольной коробкой от рамки, взявшись за боковые выступы в задней части колодки.

1. Ствол со ствольной коробкой и прицельными приспособлениями

2. Затвор

3. Рамка

4. Ударник с возвратной пружиной

5. Крышка канала ударника (в ранних версиях)

6. Выбрасыватель

7. Упор возвратной пружины

8. Колодка спускового механизма

9. Упор колодки спускового механизма

10. Запирающая личинка

11. Боевая пружина с упором и направляющим стержнем

12. Возвращающая серьга личинки

13. Шептало

14. Рычаг шептала

15. Ось курка и пружина шептала

16. Курок

17. Спусковой крючок

18. Спусковая пружина

19. Колодка спускового крючка

20. Предохранитель

21. Подаватель магазина с пружиной

22. Крышка магазина

23. Фиксирующий штифт крышки магазина

24. Щечки рукоятки

На выносках:

I. Поздний (и наиболее распространенный) вариант оформления затыльника затвора.

II. Поздний вариант предохранителя (блокирует только взведенный курок).

Рис. 2. Основные части пистолета Mauser C-96

Отделить затвор со ствольной коробкой. Разобрать затвор, для чего отверткой повернуть ударник до совпадения его упорных выступов с вырезами в окне затвора и отделить его (в ранних версиях утопить хвостовик ударника и отделить крышку канала ударника). Затем вынуть вправо упор возвратной пружины, отделить затвор от ствольной коробки и извлечь возвратную пружину. Сборка пистолета производится в обратном порядке.

Впечатления эксперта по стрельбе

Хороший надежный пистолет. Большая убойная сила и кучность при стрельбе на небольшие расстояния (реально – до 100 метров). Тяжелый, центр тяжести смещен далеко от кисти, особенно при использовании магазина более 10 патронов. Поэтому тяжело вести прицельную стрельбу «на вскидку» (особенно в условиях скоротечного огневого контакта), необходимо иметь сильное запястье, рука при стрельбе быстро устает. По этой же причине точность прицеливания достигается только при стрельбе с упора. Ствол и затвор находятся намного выше кисти, в связи с чем во время стрельбы еще больше возрастает нагрузка на запястье и происходит заброс ствола вверх, что, правда, частично компенсируется смещенным центром тяжести и выбросом гильзы вверх.

К достоинствам оружия следует, несомненно, отнести большое количество патронов в магазине в отличие от других пистолетов и винтовок того времени, что давало достаточно времени для ведения ближнего боя без перезарядки. Высокая скорострельность. Неприхотлив к погодным условиям (дождь, снег, мороз, песок). При небольших размерах имеет практически параметры карабина, чем отличается от всех видов короткоствольного оружия тех времен. Образ «оружия для путешественника», созданный благодаря кинематографу и романам, во многом соответствует действительности.

Клоны

Astra 900 (Испания, 1927)

Испанские производители, воспользовавшись тем, что после окончания Первой мировой войны по условиям Версальского договора фирма «Маузер» была вынуждена сократить производство, поспешили захватить ее традиционные рынки сбыта – Китай и Южную Америку и в 1920-х годах начали производство копий армейской модели Mauser C-96. В 1927 году «Унсета и Ко» разработала Astra 900, а уже в 1928 году 9000 штук было продано в Китай.

Рис. 3. Пистолет Astra 900

Внешне Astra 900 очень сильно напоминает «прародителя», однако в ее конструкцию были внесены существенные изменения. Подвижная пластина, расположенная с левой стороны рамки, сдвигаясь в пазах, открывала доступ к ударно-спусковому механизму, а отдельная возвратная пружина ствола располагалась внутри рамки под патронником. Пистолет отличался качеством и высокой культурой производства, да и внешняя его отделка, как правило, не вызывала никаких нареканий. Ударно-спусковой механизм, смонтированный на правой стороне рамки, несколько отличался от механизма пистолета Маузер. Так, например, запирающая личинка затвора прикреплялась к ствольной коробке и соединялась с затвором посредством подпружиненной спусковой тяги. В самом начале движения затвор оставался сцеплен со стволом; вместе они проходили небольшое расстояние, после чего запирающая личинка ударялась своим краем о поперечный выступ рамки и опускалась вниз, высвобождая затвор в момент остановки ствола. При движении вниз личинка давила на спусковую тягу и срабатывала как разобщитель. Откат затвора взводил курок, затем затвор возвращался назад, досылая в патронник новый патрон. В свою очередь, возвратная пружина приводила ствол в переднее положение, после чего, приподнимаясь, срабатывала запирающая личинка затвора.

Астра-900 имеет такие же размеры, как и ее прототип, однако за счет большего количества стали, использованной для изготовления ствола и ствольной коробки, она несколько тяжелее. Кроме Китая, эта модель широко экспортировалась в другие страны, ею пользовались даже испанская служба безопасности и гражданская гвардия.

Основные тактико-технические характеристики:

Тип 80 (Китай, 1980)

Рис. 4. Пистолет Тип 80

Основные тактико-технические характеристики:

Автоматический пистолет Тип 80 был разработан для вооружения тех военнослужащих НОАК (Народно-Освободительной Армии Китая), которым не полагается по штату автомат, а обычный пистолет по своим боевым характеристикам для них может быть недостаточен. Пистолет Тип 80 был разработан в конце 1970-х годов и принят на вооружение НОАК в начале 1980-х, однако, судя по всему, широкого распространения так и не получил. В основу этого пистолета был положен легендарный Mauser С-96, широко использовавшийся в Китае в 1930-40-е годы, а также выпускавшийся в Китае в этот период.

Пистолет Тип 80 унаследовал от Mauser С-96 общую компоновку с расположенным перед спусковой скобой магазином, а также систему запирания подвижного ствола качающейся в вертикальной плоскости боевой личинкой, расположенной под затвором. Ударно-спусковой механизм претерпел серьезные изменения, пистолет получил возможность ведения огня очередями, предохранитель/переводчик режимов огня расположен слева на рамке, над рукояткой. Магазины отъемные, коробчатые, с шахматным расположением 10 или 20 патронов. В отличие от пистолета Маузера у китайского пистолета магазины отклонены вперед, очевидно для повышения надежности подачи патронов. Рукоятка пистолета также претерпела изменения в форме, став более удобной. Прицел постоянный, нерегулируемый, пистолет пристрелян на дальность в 50 метров. Пистолет Тип 80 может комплектоваться отъемной кобурой-прикладом либо специальным металлическим отъемным плечевым упором. Для крепления приклада на тыльной стороне рукоятки пистолета имеются специальные пазы.

Однако, по мнению экспертов, и испанские и китайские «клоны» сильно уступают «прародителю»: ненадежны, тяжелы, неудобны в эксплуатации (особенно китайский вариант). Первая и основная причина: низкое качество использованного металла и живучесть стволов (а, следовательно, и низкие параметры стрельбы). Обращение же китайцев в последней четверти XX века к Mauser С-96 вообще можно объяснить только загадочностью восточного мышления…

Пистолет Парабеллум

Рис. 5. Пистолет Парабеллум («морская модель», ствол длиной 150 мм)

Германский Парабеллум (П-08) – один из самых знаменитых пистолетов в современной истории.

Его «прародителем» был появившийся в 1893 г. пистолет конструкции Г. Борхардта, инженера берлинской фирмы «Людвиг Леве и Ко». Автоматика этого оружия была построена на принципе использования энергии отдачи при коротком ходе ствола, запирание производилось оригинальным затвором с системой складывающихся при отпирании рычагов. Пластинчатая возвратная пружина, расположенная в задней части оружия, воздействовала на рычаги посредством специальной серьги. Предполагалась возможность использования с приставным прикладом. Пистолет был создан под новый, довольно мощный патрон с гильзой бутылочной формы калибра 7.65 мм, снаряженный малодымным порохом. Оружие Борхардта получилось вполне «дееспособным», однако обладало изрядными габаритами и массой, эргономика его оставляла желать лучшего, и вообще, его конструкция явно нуждалась в доработке, которую и осуществил в 1898-1900 г. Г. Люгер, фактически создав новый образец.

Пистолет Борхардта-Люгера был создан под новый боеприпас с гильзой бутылочной формы 7.65х22 мм, снаряженный бездымным порохом (впоследствии более известный как 7.65 Para), основой для которого послужил патрон пистолета Борхардта, и быстро завоевал популярность. Первым на вооружение его приняла армия Швейцарии. В 1902 году появился 9-мм вариант пистолета под боеприпас 9х19 мм (он же – 9 мм Парабеллум, 9 мм Para, 9 мм Люгер и т.д.), получивший в дальнейшем широкое распространение и до настоящего времени остающийся самым распространенным пистолетным патроном в мире.

Пистолет начал активно продаваться на гражданском рынке и в каталогах стал фигурировать под названием Парабеллум. Интересно, что само название «Парабеллум» – часть латинской пословицы «Si vispacem,para bellum» («Если хочешь мира, готовься к войне»).

С 1904 году 9-мм модели пистолета стали поступать на вооружение армии Германской империи. Первыми его приняли на вооружение солдат-пулеметчиков и на флоте («морская» модель отличалась стволом длиной 150 мм против 98 мм у базовой модификации и перекидным целиком на 100 и 200 м).

А в 1908 году модификация П-08, ставшая самой распространенной, стала штатным образцом пистолета в немецкой армии. П-08 имел ряд существенных отличий от ранних моделей Парабеллума: на нем был упразднен автоматический предохранитель, пластинчатая возвратная пружина заменена витой, выбрасыватель стал одновременно выполнять функцию указателя наличия патрона в патроннике.

Кроме Германии и Швейцарии пистолет стоял на вооружении армий Голландии, Болгарии, Греции, Финляндии, ряда других стран. Он принимал участие во всех войнах и крупных вооруженных конфликтах XX века и продолжает применяться до сих пор (например, имеются многочисленные свидетельства его применения во время конфликтов в бывшей Югославии). В качестве трофеев множество П-08 попало и в нашу страну во время Первой Мировой и Великой Отечественной войн. В Германии выпуск Парабеллумов для нужд армии продолжался с 1904 по 1942 год (с 1918 по 1933, в соответствии с ограничениями Версальского договора, выпускались только 7.65 мм пистолеты с 98 мм стволом), причем их выпуском занимались гигант оружейной промышленности «Маузер» и несколько других фирм.

Популярность пистолета на рынке гражданского оружия (понятное дело – на Западе, у нас этого рынка практически нет) до сих пор весьма велика.

Подтверждением этой популярности стало возобновление с семидесятых годов XX века производства П-08 на фирме «Маузер».

Кроме того, ряд фирм в Европе и США занимается выпуском клонов Парабеллума и кастомизацией[2] пистолетов.

Основные тактико-технические характеристики:

Особенности кинематической схемы

Парабеллум обладает высокой надежностью работы автоматики и мощным патроном. Кроме того, он очень удобен и точен при стрельбе, благодаря довольно сильному наклону рукоятки, низкой прицельной линии, удачному расположению центра тяжести, относительно невысокой массе и длине хода подвижных частей. Пистолет имеет большой ресурс стрельбы, прост в обслуживании, неполная сборка производится без инструментов. И все же в «оружии для армии» дальнейшего развития система Борхардта-Люгера не получила. Открытая архитектура пистолета с фактически наружным расположением затвора и ударно-спускового механизма делает Парабеллум чрезвычайно чувствительным к загрязнению; кроме того, в конструкции имеется много деталей сложной формы, изготовляемых на фрезерном станке, что делает его довольно дорогим в массовом производстве. Тем не менее пистолет, закончив свою «армейскую службу», не собирается сдавать позиции модным новинкам, пользуясь заслуженной любовью у любителей оружия и стрелков самых разных категорий.

Как упоминалось выше, работа автоматики Парабеллума обеспечивается отдачей имеющего короткий ход ствола. Запирание осуществляется оригинальным способом; благодаря такой схеме Парабеллум получил свой характерный внешний вид – вряд ли его можно спутать с каким-нибудь другим оружием. По сути, запирающий механизм пистолета является разновидностью кривошипно-шатунного механизма, роль ползуна в котором играет затвор. Известно только еще одно успешное использование «кривошипно-шатунного» запирания ствола – но тоже в очень знаменитом оружии – легендарном пулемете Максим образца 1910 года!

1. Ствол

2. Ствольная коробка

3. Рамка

4. Затвор

5. Ударник с боевой пружиной

6. Выбрасыватель

7. Шатун

8. Кривошип

9. Отражатель

10. Шептало с разобщителем и пружиной шептала

11. Затворная задержка

12. Передаточный рычаг возвратной пружины

13. Серьга

14. Предохранитель и его флажок

15. Крышка

16. Ствольная задержка

17. Спусковой крючок

18. Спусковой рычаг

19. Возвратная пружина

20. Направляющий стержень возвратной пружины

21. Защелка магазина

22. Пружина защелки магазина

23. Щечка рукоятки

24. Магазин

Рис. 6. Основные части пистолета П-08 (Парабеллум)

В запертом положении шарнирное соединение находится чуть ниже «мертвой точки», упираясь боковыми цилиндрическими выступами кривошипа в верхние торцы стенок ствольной коробки. Таким образом, затвор надежно запирает ствол, упираясь через линию «шатун – кривошип» в ствольную коробку. Сцепка «ствол со ствольной коробкой – затвор с рычагами» идет в откат до тех пор, пока боковые выступы кривошипа не достигают поднимающих профильных «гребней» в задней части рамки. Кривошип поднимается и проходит «мертвую точку». При дальнейшем вращении кривошипа происходит отпирание. Ход ствольной коробки ограничивается ствольной задержкой, кривошип поворачивается до своего крайнего заднего положения – почти перпендикулярно оси канала ствола. При отходе подвижных частей в заднее положение осуществляются экстракция и удаление гильзы, через систему рычагов сжимается возвратная пружина. Шатун, поворачиваясь, своим выступом взводит ударник. При возвращении подвижных частей в переднее положение очередной патрон досылается в патронник, ударник становится на боевой взвод шептала (принцип разобщения будет описан далее), шарнирное соединение рычагов проходит «мертвую точку», произведя запирание.

Во время всех описанных выше процессов возвратная пружина, расположенная в задней части рукоятки, взаимодействует с подвижными частями посредством оригинальной системы, включающей в себя передающий рычаг и серьгу, ось которой закреплена в стержне шатуна, рядом с его осью вращения. При этом верхнее плечо рычага взаимодействует со ствольной коробкой, а сцепленная с ним серьга – с кривошипом.

Когда в патроннике имеется патрон и зуб выбрасывателя находится в зацеплении с фланцевой проточкой гильзы, рычаг выбрасывателя выступает над верхней поверхностью затвора, при этом сбоку видна надпись «Geladen» – «заряжено». Таким образом, выбрасыватель сигнализирует о наличии патрона в патроннике.

Ударный и спусковой механизмы Парабеллума также весьма оригинальны. В конструкции отсутствует такая деталь, как курок. Шептало воздействует непосредственно с боевым взводом ударника. Пистолет Борхардта-Люгера является самым удачным автоматическим пистолетом того времени с ударниковым механизмом. Стоит отметить, что после восьмидесятилетнего перерыва (подавляющее большинство появившихся за это время пистолетов, а военные – почти все, относятся к курковым системам) современные конструкторы вновь обратились к этой схеме. Подобную конструкцию имеют такие современные образцы, как австрийский Глок, немецкий Хеклер-Кох или отечественный ГШ-18.

Что же касается спускового механизма, то его своеобразие обусловлено, во-первых, расположением сильно сдвинутого вперед ударника (боевой взвод – почти над спусковым крючком) и, во-вторых, оригинальным принципом разобщения. При нажатии на спусковой крючок последний поворачивает в плоскости, перпендикулярной оси ствола, подпружиненный спусковой рычаг, который, в свою очередь, своим вертикальным плечом поворачивает шептало, воздействуя на выступающий в его передней части подпружиненный плунжер-разобщитель. Шептало, повернувшись в горизонтальной плоскости, выходит из зацепления с боевым взводом курка, который под воздействием боевой пружины устремляется вперед и разбивает капсюль патрона.

Когда затвор и ствольная коробка под действием возвратной пружины возвращаются в переднее положение (при нажатом спусковом крючке), выстрела не происходит, так как плунжер-разобщитель, наткнувшись на повернутый спусковой рычаг, утапливается в теле шептала. Таким образом, осуществляется разобщение. Отпустив спусковой крючок, стрелок освобождает рычаг, который, возвращаясь в исходное положение, дает плунжеру возможность выйти из канала шептала. После этого пистолет готов к производству очередного выстрела.

По израсходовании всех патронов подаватель магазина расположенным справа выступом поворачивает рычаг затворной задержки, останавливая затвор в заднем положении. После смены магазина следует немного оттянуть за кривошип запирающего механизма и отпустить затвор. Очередной патрон досылается в патронник, ударник становится на боевой взвод.

Флажок предохранителя расположен слева в задней части рамки. В положении «предохранение» блокируются шептало и ствольная коробка с затвором. На многих пистолетах в положении «предохранение» под флажком появляется сообщающая об этом надпись «Gesichert».

Прицельные приспособления в базовой версии Парабеллума нерегулируемые, но в некоторых моделях имеются перекидные целики на 100 и 200 м (например, на «морской» модели) или регулируемые прицельные планки («артиллерийская» модель, длинноствольные коммерческие версии).

Коробчатый магазин вмещает восемь расположенных в один ряд патронов. Кнопка защелки магазина располагается в основании предохранительной скобы. Для применения военными разрабатывались магазины повышенной емкости, в том числе барабанный на тридцать два патрона, для применения на длинноствольных пистолетах, оснащенных приставным прикладом. Широкого практического распространения они не получили.

Парабеллум выпускался со стволами длиной от 98 до 400 мм, причем длинноствольные модели, предназначенные для гражданского рынка, оснащались прикладом и цевьем, приближаясь по свойствам к легкому карабину.

Основные калибры для пистолетов Парабеллум – 7.65 и 9 мм. В США иногда появляются версии под патрон .45 АКП. Там же производят спортивную версию пистолета калибра .22LR.

Для неполной разборки пистолета необходимо извлечь магазин из рукоятки пистолета и, отведя затвор, убедиться в отсутствии патрона в патроннике. Не отпуская затвор, нажать на спусковой крючок и плавно вернуть затвор в исходное положение. Несколько отвести затвор со ствольной коробкой назад и, повернув ствольную задержку, отделить крышку. Двигая подвижные части пистолета вперед, отделить их от рамки. Отделить ось кривошипа. Отделить шатун, кривошип и затвор от ствольной коробки. Сборка пистолета производится в обратном порядке.

Впечатления эксперта по стрельбе

Один из лучших пистолетов прошлого века. Очень эргономичен. За счет правильного наклона рукояти и расположения затвора над кистью центр тяжести находится практически в центре кисти. Приятно и удобно лежит в руке. Имея низкую прицельную линию и ствол, расположенный практически по линии руки, удобен при прицеливании и стрельбе, как «на вскидку», так и при прицельной стрельбе. Во время стрельбы отдача идет по линии руки в плечо, чем достигаются точность прицеливания, высокая кучность и практическое отсутствие забросов ствола. При правильном владении оружием достигается точность стрельбы и на расстояние до 100 метров без упора. Высокая надежность и простота в обращении.

Пистолет Кольт М1911

Рис. 7. Автоматический пистолет «Кольт» М1911

Пистолет М1911 американской фирмы «Кольт» конструкции Дж. М. Браунинга – один из самых известных и распространенных в мире. Его второе название – Кольт Гавернмент (ColtGovernment), т.е. «правительственный», так как с 1911 года он состоял на вооружении вооруженных сил США (М1911А1 – окончательная модификация 1921 г.). И хотя в настоящее время американская армия перевооружена современными пистолетами Беретта 92-й серии, многие военные на Западе до сих пор предпочитают это надежное и мощное оружие. На базе военного М1911А1 фирмой «Кольт» разработан ряд моделей для гражданского рынка – компактных карманных, спортивных и т.п. Помимо Соединенных Штатов пистолеты Кольт состояли и состоят на вооружении армий многих государств, а также неоднократно копировались и послужили прототипом для новых образцов. Некоторое их количество попало в дореволюционную Россию в период Первой Мировой войны, а также в СССР во время Великой Отечественной войны в рамках поставок по ленд-лизу.

Пистолет, несомненно, представляет собой выдающееся явление в мире оружия, отличаясь надежностью, живучестью, относительной простотой и большой мощностью патрона.

История пистолета началась в 1897 году, когда американец Джон Браунинг взял патент на свой первый автоматический пистолет калибра .38АКП (38 Super по американской терминологии) и компания «Кольт» в 1900 году начала выпуск пистолетов его конструкции. Первые модели образца 1900, 1902, 1903 и 1907 годов производились, но на вооружение приняты не были и значительного распространения не получили. Прообразом М1911 стал пистолет образца 1909 года.

Оружие было разработано под новый мощный патрон .45 АКП. Работа автоматики пистолета была построена на принципе отдачи ствола при коротком его ходе и отдачи затвора с запиранием на два боевых упора в верхней части качающегося на серьге ствола, осуществляющих зацепление с кожухом затвора.

В настоящее время выпускается широкая гамма пистолетов Кольт на базе модели М1911А1 разных калибров (от 9 до 11.43 мм), с магазинами емкостью от 6 до 10 патронов, с различной длиной ствола (от 70 до 128 мм), с регулируемыми прицельными приспособлениями (в т.ч. спортивные варианты), с рукояткой и спусковой скобой улучшенной эргономичности и т.п. Помимо этого, целый ряд фирм выпускает различные аксессуары для этого оружия, от разнообразных кобур до лазерных целеуказателей. А популярность пистолетов Кольт среди стрелков с годами не уменьшается.

Основные тактико-технические характеристики:

Особенности кинематической схемы

Пистолет Кольт М1911А1 состоит из следующих основных деталей и узлов: ствола, рамы, затвора с выбрасывателем, ударником и прицельными приспособлениями, ударно-спускового механизма, возвратной пружины, автоматического и неавтоматического предохранителей, затворной задержки, магазина, щечек рукоятки.

Отметим основные особенности конструкции.

Ствол качающийся, рядом с казенным срезом в нижней части имеет прилив для серьги, в верхней – два боевых упора. Во время выстрела ствол качается на серьге, осуществляя отпирание ствола. В канале ствола выполнено шесть нарезов.

Возвратная пружина не охватывает ствол, а располагается под ним, в специальной трубке на направляющем стержне. Вообще такое расположение возвратной пружины под стволом или над ним (в некоторых ранних образцах) характерно для большинства пистолетов Браунинга.

Отражатель – неподвижная деталь, смонтированная в левой нижней части рамки.

Спереди затвор закрыт приливом на втулке ствола. В средней части кожуха затвора, перед запирающим ствол выступом и окном для удаления гильз, имеет два выема, в которые входят боевые упоры ствола, осуществляя запирание. Выбрасыватель, представляющий собой упругий стержень, работает как пластинчатая пружина. Ударник подпружиненный, фиксируется в канале затвора упором; благодаря чему контакт бойка с капсюлем происходит только во время выстрела. Прицельные приспособления нерегулируемые в базовой версии и регулируемые в некоторых модификациях.

Затворная задержка и неавтоматический предохранитель фиксируются общей пружиной. Ось заторной задержки одновременно является осью серьги ствола.

Ударно-спусковой механизм состоит из спускового крючка со спусковой тягой, выполненных в виде одной детали, шептала, разобщителя, трехперой спусковой пружины, курка с предохранительным и боевым взводами, боевой пружины на направляющем стержне, толкателя курка и ударника. Левое перо спусковой пружины воздействует на шептало, среднее – на разобщитель, правое – на автоматический предохранитель. Боевая пружина размещается в канале, проходящем во вкладыше, выполняющем также роль задней стенки рукоятки, воздействует на курок посредством толкателя. Разобщитель взаимодействует с выемом затвора верхней своей частью и с выступами шептала – нижней. Когда выстрел произведен и стрелок освобождает спусковой крючок, разобщитель поворачивается под действием среднего пера спусковой пружины и, воздействуя на спусковую тягу, возвращает спусковой крючок в переднее положение.

Рис. 8. Неполная разборка пистолета Кольт М1911

Неавтоматический предохранитель флажкового типа может быть поставлен в положение «предохранение» (повернут вверх) только при взведенном курке. При этом блокируются шептало с курком и осуществляется зацепление затвора с рамой, таким образом исключается возможность его взведения. Автоматический предохранитель, подпружиненный правым пером спусковой пружины, располагается на одной оси с неавтоматическим. В положении «предохранение», т.е. когда рука стрелка не охватывает рукоятку, он блокирует спусковую тягу.

Пистолет имеет коробчатый магазин с однорядным расположением патронов. Защелка магазина с пружинным фиксатором находится в рукоятке в основании предохранительной скобы.

Для подготовки пистолета к стрельбе необходимо выполнить обычный набор операций: вставить в рукоятку снаряженный патронами магазин до его фиксации, отвести и отпустить затвор, дослав затвор в патронник и взведя курок. Выстрел возможен только в том случае, когда рука стрелка плотно охватывает рукоятку, выводя автоматический предохранитель из положения «предохранение».

По израсходовании всех патронов подаватель магазина приподнимает затворную задержку, которая своим выступом заходит в вырез на левой стороне затвора и останавливает его в заднем положении, сигнализируя о необходимости замены магазина.

Неполная разборка пистолета осуществляется в следующем порядке:

1. Нажав кнопку защелки магазина, извлечь его из рукоятки.

2. Отведя затвор назад, убедиться в отсутствии патрона в патроннике.

3. Повернуть вправо муфту ствола, для чего утопить трубку возвратной пружины.

4. Отделить возвратную пружину вместе с трубкой.

5. Повернуть муфту ствола влево и отделить ее.

6. Отвести затвор назад до совпадения его выреза с выступом затворной задержки и, сдвинув ее влево, отделить от рамки.

7. Сдвинув затвор со стволом и серьгой вперед, отделить их от рамки (ось затворной задержки одновременно является осью серьги).

8. Отделить направляющий стержень возвратной пружины.

9. Разъединить ствол и затвор.

Сборка пистолета производится в обратном порядке.

Впечатления эксперта по стрельбе

Кольт М1911, хотя и создан столетие назад, и сегодня остается превосходным оружием. Если говорить о его употреблении в качестве оружия самозащиты, то необходимо отметить следующее: пуля основного боеприпаса пистолета, .45 АКП, обладает прекрасным останавливающим действием, благодаря большой массе и калибру, и относительно безопасна для третьих лиц (в результате рикошета), благодаря малой скорости. Однако эффективный огонь из столь мощного и тяжелого оружия, да еще в стрессовой ситуации, требует определенных навыков и регулярной стрелковой практики.

Клоны Кольта м 1911 и их развитие

Star (Испания)

Рис. 9. Пистолет Star A (Испания, 1926)

Основные тактико-технические характеристики:

Начиная с начала 1920-х годов Bonifacio Echeverria, SA (Испания), начала выпуск пистолетов, основанных на конструкции американского пистолета Colt M1911. Пистолеты эти в большей или меньшей степени повторяли оригинал, и в основном выпускались под патроны калибра 9 мм Ларго (9х23 мм Бергманн-Байард) или 9х19 мм Парабеллум, а также и под .45АКП (последние предназначались в основном для экспорта в Южную и Северную Америки).

Под патрон 9 мм Ларго выпускались пистолеты Star A и A Super, под патрон 9х19 мм – Star B, B Super и BM, под .45АКП – Star P. Выпуск пистолетов моделей А, В и Р был начат еще до Второй Мировой войны, и некоторое количество пистолетов Star В было поставлено в гитлеровскую Германию. Пистолеты Star A состояли на вооружении Испанской армии.

В 1946 году был начат выпуск пистолетов A Super и B Super, отличавшихся от моделей А и В только измененной схемой запирания ствола. Их выпуск продолжался до середины 1960-х годов, а пистолеты модели B Super состояли на вооружении в Испании до начала 1990-х годов.

С технической точки зрения, пистолеты моделей А, В и Р отличаются только калибром. Они представляют собой самозарядные пистолеты с ударно-спусковым механизмом одинарного действия и с автоматикой на основе короткого хода ствола с запиранием качающейся серьгой (по типу Кольт М1911). Пистолеты A Super и B Super имеют запирание по типу Браунинг Хай пауэр (см. далее), с фигурным вырезом в приливе под стволом, в остальном идентичны моделям А и В. Ударно-спусковой механизм всех моделей – курковый, одинарного действия. В отличие от М1911, спусковой крючок не подвижный вперед-назад, а вращающийся, и имеет одну спусковую тягу вместо двух. Предохранитель, расположенный слева, запирает затвор и непосредственно курок. Другие отличия от М1911 – отсутствие автоматического предохранителя на тыльной стороне рукоятки, неотделяемый (выполненный цельным с задней частью рамки) кожух боевой пружины. Кроме того, пистолеты Star имели наружный экстрактор по типу Браунинг Хай пауэр.

Однако, по мнению стрелков, большие масса и габариты делают пистолет неудобным при длительной стрельбе и использовании при проведении специальных операций. А небольшое количество патронов в магазине и неудобная рукоять сводят на нет положительные качества.

Para Ordnance P14-45

Рис. 10. Пистолет Para Ordance P14—45

Основные тактико-технические характеристики:

Пистолеты канадской фирмы Para Ordnance особенно популярны среди спортсменов-стрелков. Технически пистолеты Para Ordnance являются клонами Кольта М1911 и отличаются от «прародителя» главным образом более широкой рукояткой, вмещающей двухрядный магазин, содержащий 14 патронов калибра .45АКП (вместо обычных 7 в Кольте М1911). Кроме того, внутри Р14 (и его варианты) имеет автоматический предохранитель, блокирующий ударник до момента полного выжимания спускового крючка. Кроме того, все пистолеты Para Ordnance выходят из производства с такими «матчевыми» опциями, как «спортивный» спусковой механизм, специальный курок, регулируемый прицел. Помимо базового варианта, имеющего ударно-спусковой механизм (УСМ) только одинарного действия, фирмой выпускается вариант с УСМ двойного действия, обозначаемый приставкой LDA («Lightweight Double Action») в обозначении модели. Пистолет P14-45LDA, сохранив значительное сходство с классическим М1911, избавился от главного «недостатка» этого пистолета в глазах многих полицейских чинов – несамовзводного ударно-спускового механизма. P14-45LDA имеет спуск только двойного действия (самовзводный для каждого выстрела), с усилием срабатывания всего около 2.5 кгс. На базе механизма LDA создано целое семейство пистолетов с однорядными и двухрядными магазинами, имеющих различные размеры – от полноразмерных, со стволом длиной 125 мм, до самых компактных, со стволом длиной 90 мм. Полноразмерные пистолеты Р14-45 используются в некоторых подразделениях канадской и американской полиции, в основном в тех, где офицерам разрешено индивидуальное приобретение служебного оружия за свой счет. Команда по спасению заложников ФБР США (FBI Hostage Rescue Team) также использует пистолеты Para Ordnance.

Пистолет Браунинг Хай пауэр

Рис. 11. Пистолет Браунинг High Power (обр. 1935)

Автоматический пистолет фирмы «Браунинг» модели Хай пауэр (High Power – высокой мощности, сокращенно HP, Browning High Power) появился в 1935 году, через девять лет после ухода из жизни своего знаменитого создателя, Дж. Браунинга, последние идеи которого и легли в основу конструкции. Первым государством, принявшим на вооружение новое оружие, была Бельгия (производитель – Fabrique Nationale, FN), потом оно начало поступать на вооружение армии Великобритании и других стран Британского Содружества, а в Канаде со временем было налажено производство этого пистолета. Производился Хай пауэр и в Румынии, где состоял на частичном вооружении. Во время оккупации Бельгии 1940-1944 годов немцы не стали останавливать выпуск пистолетов, и они довольно широко применялись вермахтом наряду с Вальтером П-38 и Парабеллумом.

На сегодняшний день пистолеты Хай пауэр являются одними из самых распространенных в мире, и состоят на вооружении в нескольких десятках государств. Кроме того, пистолет применяется полицейскими формированиями во многих странах и поставляется на гражданский рынок.

Хай пауэр неоднократно копировался разными производителями, а с начала восьмидесятых годов претерпел несколько модернизаций. Пистолет получил самовзводный ударно-спусковой механизм, двухсторонний предохранитель, несколько увеличилась емкость магазина. Новые Браунинги получили в названии приписку DA («double action» – двойного действия). Пистолет выпускался и выпускается как с фиксированными прицельными приспособлениями, так и с регулируемыми (насечены от 50 до 500 метров), в варианте с отъемной кобурой-прикладом. В настоящее время пистолет производится не только в Бельгии, но и в Великобритании, Канаде, Аргентине и еще нескольких странах.

Основные тактико-технические характеристики:

Особенности кинематической схемы

С технической точки зрения, пистолет является развитием концепции, реализованной Дж. Браунингом еще в пистолетах Кольт М1911. Работа автоматики High Power также основана на использовании энергии отдачи при коротком ходе ствола. Реализованный в нем принцип запирания аналогичен тому, что используется в Кольте М1911: надежное сцепление ствола и затвора осуществляется боевыми упорами в казенной части ствола, заходящими в пазы кожуха затвора. Как и в Кольте, отпирание происходит при снижении казенной части ствола. Но если в М1911 ствол опускается, качаясь на серьге, одним концом зафиксированной на рамке, то ствол Браунинга снижается специальным понижающим пазом в приливе казенной части ствола. При откате в этот паз заходит поперечная перемычка рамки, при набегании на которую опускается казенная часть ствола.

Довольно оригинально устройство спускового механизма. Спусковой рычаг шептала закреплен на своей оси непосредственно в корпусе затвора, под запирающим массивом; таким образом, он совершает возвратно-поступательное движение вместе с затвором, благодаря чему реализовывается разобщение. Пружина шептала пластинчатая, расположена в рукоятке.

Предохранение от случайных выстрелов осуществляется флажковым предохранителем, причем на современных версиях Хай пауэр флажки предохранителя имеются и с правой, и с левой стороны. Предохранитель в положении «предохранение» блокирует шептало. Помимо основной, его флажок выполняет еще одну функцию – играет роль затворной задержки во время разборки оружия (имеется три его положения: «предохранение», «огонь» и крайнее верхнее – для удержания затвора), при этом зуб предохранителя заходит в соответствующий вырез на кромке затвора. Имеется также магазинный предохранитель, не позволяющий произвести выстрел при вынутом магазине (блокирует спусковой крючок).

Питание патронами происходит из коробчатого магазина с двухрядным расположением патронов. У разных версий пистолета емкость магазина колеблется от восьми (у модели HP DA Compact с сильно укороченной рукояткой) до пятнадцати патронов (магазин базовой модели Браунинга обр.1935 г. вмещает тринадцать патронов). Кнопка защелки магазина располагается в основании предохранительной скобы.

Прицельные приспособления могут быть различными на разных моделях: постоянными, перекидными, регулируемыми. На современных пистолетах на мушке и целике имеются светящиеся или светоотражающие вставки.

Неполная разборка оружия производится в следующем порядке:

Извлечь магазин из рукоятки. Отвести затвор в крайнее заднее положение и убедиться в отсутствии патрона в патроннике.

Зафиксировать затвор на флажке предохранителя, для чего отвести затвор до совпадения выреза на кромке затвора с флажком предохранителя, и повернув последний до упора вверх, до зацепления.

Отделить затворную задержку, для чего выдавить ее ось с правой стороны рамки.

Опустить флажок предохранителя и движением вперед отделить затвор со стволом и возвратной пружиной от рамки.

Браунинг Хай пауэр заслуженно считается одним из лучших пистолетов ХХ века, наравне с другим творением Джона Браунинга – Кольтом М1911.

Впечатления эксперта по стрельбе

Мощный и тяжелый пистолет с сильной отдачей, но хорошим балансом. Надежность подтверждена многолетней репутацией. Для эффективной стрельбы требует постоянного поддержания навыка даже от стрелка с сильными руками.

Клоны Хай пауэр

Arcus (Болгария, 1994)

Рис. 12. Пистолет Arcus 94

Основные тактико-технические характеристики:

Пистолет Аркус 94 был разработан болгарской компанией «Аркус» и запущен в производство в 1994 году. Пистолет представляет практически полную копию пистолета Браунинг Хай пауэр, отличаясь от него главным образом внешним оформлением.

Являясь копией пистолета Браунинга, Аркус 94 построен на основе автоматики с коротким ходом ствола. Запирание перекосом ствола при взаимодействии фигурного выреза в приливе под стволом с элементами рамки. Ствол сцепляется с внутренней поверхностью затвора парой боевых упоров. Возвратная пружина расположена под стволом. УСМ курковый, одинарного действия, имеет автоматический магазинный предохранитель (исключает стрельбу при вынутом магазине) и разобщитель в затворе (исключает стрельбу при незапертом стволе). Ручной предохранитель расположен на рамке слева и запирает шептало, а также блокирует затвор. Прицельные приспособления – нерегулируемые, установлены в пазах типа «ласточкин хвост» и имеют белые точки для более удобного прицеливания. Материал рамки и затвора – сталь, щечки рукоятки – резина, пластик или дерево. Магазин двухрядный, на 13 патронов.

В 1998 году фирма «Аркус» выпустила модификацию пистолета под обозначением Аркус 98 DA, отличающуюся ударно-спусковым механизмом двойного действия и дополнительным автоматическим предохранителем ударника. Емкость магазина увеличена до 15 патронов. Материал и отделка – как у пистолета Аркус 94. Пистолет Аркус 98 DA принят на вооружении полиции и армии Болгарии, пистолеты моделей 94 и 98 также широко экспортируются в другие страны и пользуются популярностью за высокое качество при умеренной цене.

FEG (Венгрия)

Основные тактико-технические характеристики:

Компания FEG (изначальное название Fegyver es Gazkeszuelekgyara NV, в настоящее время – FEGARMY Arms factory, Ltd.) производит свою «версию» Браунинг Хай пауэр.

Рис. 13. Пистолет FEG P9M

В США эти пистолеты поставлялись под обозначением PJK-9HP, а в Европе их под обозначением Mauser 80SA продавала знаменитая немецкая фирма « Маузер ». Пистолет FEG P9M является практически точной копией знаменитого Browning High Power. Пистолет FP9 отличается от Р9М только наличием на затворе вентилируемой планки. Выпуск обоих пистолетов продолжается до настоящего времени, они широко экспортировались из Венгрии в Европу и Америку.

Firestar (Испания)

Основные тактико-технические характеристики:

Пистолеты семейства Firestar были разработаны испанской компанией Star Bonifacio Echeverria SA в начале 1990-х годов и производятся по настоящее время. Семейство состоит из трех пистолетов, схожих по внешнему виду, размерам и общему устройству, и различающихся калибром и типом ударно-спускового механизма: Firestar М-43 калибра 9 мм, Firestar М-40 калибра .40SW и Firestar М-45 калибра .45АКП.

Рис. 14. Пистолет Firestar М-43

Все пистолеты Firestar построены на основе автоматики с коротким ходом ствола и запиранием его перекосом, по типу Браунинг Хай пауэр. Ствол опускается и поднимается при взаимодействии фигурного выреза в приливе под стволом с элементами рамки оружия, сцепление с затвором – тремя боевыми упорами на верхней поверхности ствола. Пистолеты Firestar полностью выполнены из стали. УСМ у 9мм модели М-43 – одинарного действия, с двусторонним предохранителем, смонтированным сзади на рамке. УСМ моделей М-40 и М-45 – двойного действия, с так же расположенным предохранителем. УСМ всех моделей позволяет ношение оружия со взведенным курком и включенным предохранителем. Дополнительно также имеются автоматический предохранитель ударника и магазинный предохранитель, блокирующий УСМ при вынутом магазине. Сами магазины – однорядные, защелка магазина располагается позади спусковой скобы и может быть переставлена на любую сторону оружия.

Пистолеты серии Firestar позиционируются как оружие для самообороны и скрытого ношения и считаются одними из самых маленьких среди пистолетов соответствующих калибров. При этом пистолеты имеют весьма значительную для столь малых габаритов массу, обусловленную солидной цельностальной конструкцией, благодаря чему пистолеты Firestar имеют небольшую ощущаемую отдачу и комфортны при стрельбе, невзирая на мощные патроны и малые размеры. Кроме того, эти пистолеты исключительно прочны, весьма надежны и обладают хорошей (для компактных пистолетов) точностью стрельбы.

Пистолеты фирмы «Вальтер»

Пистолет Вальтер ПП/ППК

Рис. 15. Пистолет Вальтер ПП

Пистолеты Вальтер серии ПП/ППК были разработаны знаменитой немецкой фирмой в период между Первой и Второй Мировыми войнами. В то время Германия, согласно условиям Версальского договора, не могла производить пистолеты калибром более 8 мм и с длиной ствола более 100 мм. Перед конструкторами фирмы стояла задача: укладываясь в эти жесткие ограничения, создать пистолет, подходящий для вооружения полиции и армии.

С этой задачей они блестяще справились, создав один из самых знаменитых пистолетов в истории. Хотя, надо признать, что немалую часть этой славы пистолету принесли вовсе не оружейники, а автор знаменитой серии об агенте 007 Ян Флеминг. С другой стороны, Я. Флеминг не был дилетантом в области агентурной работы и выбрал для своего героя действительно надежное и качественное оружие. С точки зрения профессионалов, оба эти пистолета вошли в историю как первые по настоящему успешные образцы самозарядных пистолетов с ударно-спусковым механизмом двойного действия (впервые ударно-спусковой механизм двойного действия появился около 1910 г.).

Рис. 16. Пистолет Вальтер ППК

В 1929 году появился 7,65 мм Вальтер ПП (Polizei Pistole – полицейский пистолет), а в 1931 году – ППК (Polizei Pistole Kriminal – пистолет для криминальной полиции, то есть для скрытого ношения). Со временем появились пистолеты калибров 5,6, 6,35 и 9 мм.

Основные тактико-технические характеристики:

Особенности кинематической схемы

Принцип действия автоматики – отдача свободного затвора. Использование боеприпасов умеренной мощности позволило реализовать в пистолете принцип инерционного запирания за счет массы затвора.

Наиболее характерной чертой пистолетов ПП/ППК является самовзводный ударно-спусковой механизм. При нажатии на спусковой крючок спусковая тяга поворачивает шептало, которое, в свою очередь, взводит курок (при стрельбе самовзводом). При этом шептало воздействует на специальную подпружиненную собачку самовзвода, смонтированную на оси в передней части курка. Возвратная пружина охватывает ствол. В стволе выполнено шесть правосторонних нарезов. Боевая пружина воздействует на курок посредством толкателя. Предохранитель флажкового типа блокирует ударник, при не нажатом спусковом крючке блокируется курок. Прицельные приспособления в базовых версиях нерегулируемые, установленные для дистанции 25 м.

Еще одна особенность этих пистолетов – указатель наличия патрона в патроннике, представляющий собой зафиксированный пружиной стержень, расположенный внутри затвора над ударником, одним концом выходящий в патронник, а другим – в отверстие в задней части затвора над курком; при наличии в стволе патрона указатель выступает, сигнализируя об этом стрелку.

Магазин с однорядным расположением патронов фиксируется защелкой в основании рукоятки; для извлечения магазина необходимо нажать кнопку фиксатора с левой стороны рамы. Широкое распространение получил пластмассовый фигурный выступ крышки магазина, способствующий лучшему удержанию пистолета в руке стрелка.

Порядок неполной разборки такой же, как и пистолета Макарова (есть мнение, что и разработка ПМ велась «под влиянием» конструктивных особенностей ПП/ППК).

Пистолеты ПП/ППК получили широкое распространение во всем мире и до настоящего времени состоят на вооружении правоохранительных органов многих стран. Они стали прототипом для ряда современных образцов оружия и просто производились и производятся без изменений многими оружейными фирмами в разных странах (США, Болгарии, Франции, Турции и т.д.).

После Второй Мировой войны появился модернизированный Вальтер ПП под патрон 9х18 Super, получивший название ПП Супер.

Пистолет получил затворную задержку, его формы стали более эргономичными. Прицельные приспособления рассчитаны на дистанцию 40 м. Пистолет состоит на вооружении полиции во многих странах мира.

Обладая феноменальной надежностью, простотой, умеренной (но вовсе не малой) мощностью, безопасностью, хорошей эргономикой и малыми габаритами, пистолеты ПП, а особенно ППК являются идеальным оружием самообороны.

Впечатления эксперта по стрельбе

Популярность этой модели оружия в большей степени обусловлена кинематографом, чем его реальными достоинствами. Он неудобно лежит в руке из-за тонкой и короткой рукоятки, что особенно почувствуют обладатели крупных ладоней. По этой же причине больше подходит как оружие самообороны для женщин. Желательно использовать на очень коротких дистанциях – почти в упор. На более длинных дистанциях имеется большой разброс. Высок процентов отказов – в самый неподходящий момент может отказать во время стрельбы.

Пистолет Вальтер П-38

Еще один получивший мировую известность пистолет фирмы «Вальтер» – П-38.

Рис. 17. Пистолет Вальтер П-38

В середине 30-х годов XX века Германия разорвала Версальский договор и активно вооружалась. Вермахт нуждался в современном армейском пистолете взамен надежного, эффективного, но недостаточно технологичного и морально устаревшего Парабеллума.

Вальтер П-38 был принят на вооружение в 1938 году, прошел всю Вторую Мировую войну, зарекомендовав себя с наилучшей стороны. После войны состоял на вооружении армий ГДР и ФРГ (был модернизирован, получив алюминиевую рамку и название П-1). Копировался в США, Японии, Франции и других странах, а многие технические решения, реализованные в нем, были использованы потом конструкторами других фирм при создании самых современных образцов (ярчайший пример – пистолеты Беретта 92-й серии, но разговор о Беретте впереди).

В настоящее время, вытесненный в большинстве армий более современным оружием, этот пистолет широко применяется во всем мире в качестве полицейского и гражданского оружия, причем на гражданском рынке он предлагается под своим первым названием – П-38.

Основные тактико-технические характеристики:

Особенности кинематической схемы

Работа автоматики пистолета построена на принципе использования энергии отдачи при коротком ходе ствола. Запирание ствола осуществляется при помощи личинки, установленной в приливе в нижней части ствола, которая, поворачиваясь в вертикальной плоскости, сцепляет подвижный ствол и затвор, при этом боевые выступы личинки заходят в соответствующие вырезы затвора. Ударно-спусковой механизм позволяет вести стрельбу самовзводом (П-38 – первый в мире «большой» армейский пистолет под достаточно мощный патрон со самовзводным ударно-спусковым механизмом).

Рис. 18. Неполная разборка пистолета Вальтер П-38

Из особенностей конструкции следует отметить следующие: для стрельбы самовзводом на курке имеется собачка самовзвода (как на Вальтере ПП); пистолет имеет две возвратные пружины, расположенные на направляющих стержнях в желобах в верхней части рамки; ствол фиксируется на рамке ствольной задержкой; в верхней части затвора имеется указатель наличия патрона в патроннике (работает аналогично указателю в Вальтере ПП); полость затвора закрывается сверху крышкой; флажковый предохранитель блокирует ударник и курок (ограничитель поворота курка опускается и не дает последнему повернуться); спусковая тяга расположена снаружи, на правой стенке рамки; прицельные приспособления постоянные; магазин на восемь патронов с однорядным их расположением; защелка магазина расположенная в основании рукоятки, является нижним продолжением толкателя курка.

После выстрела действующие на дно гильзы пороховые газы вызывают движение ствола и сцепленного с ним затвора назад. При подходе ствола к упору на рамке, ограничивающему его ход, отпирающий стержень, расположенный под патронником в специальном канале, опускает личинку, осуществляя отпирание. Дальнейший откат затвора происходит по инерции, при этом сжимаются возвратные пружины, стрелянная гильза , ударившись об отражатель, удаляется через окно затвора, курок взводится и становится на боевой взвод. Специального разобщителя в конструкции не предусмотрено. Взаимодействуя с поверхностью затвора, спусковая тяга опускается вниз, осуществляя разобщение с шепталом. Движение затвора происходит до удара об ограничитель хода. После расходования всех патронов в магазине затворная задержка останавливает затвор в заднем положении.

Для неполной разборки пистолета необходимо извлечь магазин, и, отведя затвор в крайнее заднее положение, убедиться в отсутствии патрона в патроннике. Повернуть ствольную задержку флажком вперед и отделить ствол и затвор от рамки. Разъединить ствол и затвор (для чего нажать на отпирающий стержень), отделить от ствола запирающую личинку и отпирающий стержень. Отделить от рамки возвратные пружины с направляющими стержнями. При необходимости отделить щечки рукоятки, открутив крепежный винт. Неполная разборка завершена. Сборка производится в обратном порядке.

Впечатления эксперта по стрельбе

Эргономичен. Приятно и удобно лежит в руке. Удобен при прицеливании и стрельбе, как на вскидку, так и при прицельной стрельбе. Во время стрельбы отдача идет по линии руки в плечо, чем достигаются точность прицеливания, более высокая кучность и практическое отсутствие забросов ствола. При правильном владении оружием достигается точность стрельбы и на расстояние до 50-70 метров без упора. Высокая надежность и простота в обращении.

Пистолет Вальтер П-99

П-99 – одна из самых последних разработок фирмы. При создании пистолета реализован ряд современных технических и технологических находок. В его конструкции заметно влияние одного из сегодняшних «законодателей мод» в оружейном мире – австрийского пистолета Глок. Однако, взяв за основу безусловно удачную концепцию австрийцев, инженеры Вальтера смогли не только не ухудшить ее. Им удался несомненно весьма совершенный образец оружия.

Рис. 19. Пистолет Вальтер П-99

Основные тактико-технические характеристики:

Особенности кинематической схемы

Автоматика П-99 работает по принципу, характерному для большинства современных мощных пистолетов – использования энергии отдачи при коротком ходе сцепленного с затвором ствола. Запирание осуществляет входящий в окно кожуха затвора боевой упор – выступ в казенной части ствола.

Интересно то, что в пистолете вы не найдете такой детали, как курок. В Вальтере П-99 применен ударниковый механизм, аналогичный механизму Глока (или Парабеллума – о чем почему-то вспоминают значительно реже). Но если в Глоке имеет место постоянно полувзведенная боевая пружина, окончательное взведение которой происходит при очередном нажатии на спусковой крючок, то здесь реализовано некое подобие самовзвода, то есть при несколько более тугом и длинном нажатии на спусковой крючок при первом выстреле происходит взведение боевой пружины. Есть в П-99 и аналог ручного взвода курка у курковых систем: для предварительного взвода боевой пружины ударника нужно отвести затвор назад примерно на 10 мм до характерного щелчка (разумеется, предполагается наличие в патроннике патрона). Еще одна характерная черта пистолета – возможность безопасного (холостого) спуска ударника. Для этого достаточно нажать клавишу безопасного спуска в левой верхней части затвора.

Каких-либо неавтоматических предохранителей пистолет не имеет. Безопасность обеспечивается блокировкой ударника, имеется также предохранитель на спусковом крючке (аналогично Глок – см. далее).

Из других особенностей П-99 следует отметить следующие:

• компоновка – с расположением возвратной пружины под стволом;

• выбрасыватель является одновременно указателем наличия патрона в патроннике (о наличии патрона свидетельствует выступающая яркая метка);

• ствольная задержка заменена фиксирующей скобой в нижней части рамки перед предохранительной скобой;

• магазин большой емкости с шахматным расположением патронов;

• защелка магазина двухсторонняя, располагается в основании предохранительной скобы;

• в нижней части рамки имеются направляющие пазы для установки лазерных и световых целеуказателей.

При изготовлении П-99 широко применяются пластмассы (в частности из нее изготовлена рамка). Эргономика оружия также тщательно отработана, пистолет имеет удобную рукоятку с мелкой «шиповкой» для лучшего удержания. Кроме того, размеры рукоятки могут подгоняться под руку стрелка, для чего тыльная часть рукоятки выполнена сменной и в комплект пистолета входят затыльники разных размеров. Количество выступающих элементов в обводах П-99 сведено к минимуму. Вообще, новый Вальтер имеет весьма современный, если не сказать футуристический, вид.

Для неполной разборки пистолета нужно извлечь магазин из рукоятки, убедиться, что ударник не взведен и в патроннике нет патрона. Сжав с боков фиксирующую скобу, сдвинуть ее вниз. После этого отделить от рамы затвор вместе со стволом и возвратной пружиной, сдвинув их вперед (для легкого отделения затвора от рамы рекомендуется отжать вперед спусковой крючок). Сжав возвратную пружину, отделить ее вместе с направляющим стержнем от затвора. Отделить ствол. Сборка производится в обратном порядке.

Через каждые 1000 выстрелов рекомендуется производить чистку ударного механизма. Для его разборки нужно, нажав каким-либо тонким штырем на защелку крышки затвора, отделить ее от затвора, сдвинув вниз (разумеется, при отделенном от рамки затворе). Далее, нажав на клавишу безопасного спуска, отделить ударный механизм (ударник, боевая пружина и втулки), вытянув его из канала затвора за хвостовик ударника. После этого легко может быть отделена клавиша безопасного спуска. Сборка ударного механизма производится в обратном порядке.

Впечатления эксперта по стрельбе

Отличный пистолет. Высокая надежность и эффективность при стрельбе. Достаточное количество патронов в магазине для ведения стрельбы в ближнем бою. Очень эргономичен и удобно лежит в руке. Высокая кучность и убойная сила при стрельбе до 50 метров. Небольшая отдача и практическое отсутствие забросов ствола за счет правильного расположения центра тяжести, выброса патрона вверх и других конструктивных особенностей, описанных выше. Прост в обращении и надежен при стрельбе в различных климатических условиях. Мгновенная готовность к стрельбе при выхватывании пистолета и стрельбе «на вскидку».

Пистолеты фирмы «ЗИГ-ЗАУЭР»

SIG P 210 (Швейцария, 1938)

Рис. 20. Пистолет SIG P 210

SIG P210 был разработан компанией Sweizerische Industrie Gesellschaft (SIG), Швейцария, в 1938-1945 годах, и был принят на вооружение швейцарской армии под обозначением Pistole 49 в 1949 году. P210 создавался на замену устаревавшим швейцарским Парабеллумам образца 1900 года.

Согласно требованиям, поставленным перед конструкторами в 1938 году, новый пистолет должен был иметь калибр 9х19 мм и превосходить Парабеллум по боевым характеристикам. Перед этим представители швейцарской армии испытали множество иностранных образцов, включая французские MAB и Petter, бельгийский Browning High Power и другие, однако ни один из конкурсантов их не устроил. Тогда было принято решение создать свой собственный пистолет.

В результате, фирма SIG разработала пистолет, считающийся до наших дней самым точным, одним из самых надежных, а также самым дорогим массовым армейским пистолетом. Впрочем, швейцарцев это не останавливало – ведь требования по стрелковой подготовке в швейцарской армии – одни из самых жестких в мире.

В продажу на гражданский рынок он поступил под обозначением Р210, кроме того, он был принят на вооружение в Дании и закупался Пограничной Стражей ФРГ.

В 1975 году швейцарская армия приняла на вооружение новый пистолет Pistole 75 (SIG-Sauer P220 – см. далее), однако Р210 до сих пор состоит на вооружении в Дании и является популярным спортивным пистолетом в Западной Европе, популярности пистолета в Северной Америке явно мешает его слишком высокая цена.

Основные тактико-технические характеристики:

Особенности кинематической схемы

Технически Р210 представляет собой полуавтоматический пистолет, построенный по браунинговской схеме со сцепленным затвором и коротким ходом ствола. Затвор и рамка пистолета – стальные. Направляющие для затвора расположены на внутренней поверхности рамки, в отличие от большинства других пистолетов. Ударно-спусковой механизм – курковый, одинарного действия. Предохранитель смонтирован на рамке пистолета слева, рядом с ним – выключатель затворной задержки.

Пистолет выпускался в нескольких вариантах, отличавшихся главным образом отделкой, длиной ствола и прицельными приспособлениями. Пистолет любой модели мог быть переделан в любой из двух калибров – 9х19 мм или 7,65х19 мм, путем простой замены ствола. Также существовала возможность переделки под патрон 5,6 мм кольцевого воспламенения – но уже путем замены ствола, затвора, возвратной пружины и магазина.

Модификации отличались незначительно – так, P210-1 отличался полированным вороненым покрытием и деревянными щечками рукоятки. P210-2 имел матовое покрытие, пластиковые щечки рукоятки и не отличался от армейского Pistole 49. P210-4 являлся вариантом для Пограничной Стражи ФРГ, а P210-5 и P210-6 являлись спортивно-целевыми моделями, при этом P210-5 имел ствол длиной 150 мм, а P210-6 имел ствол длиной 120 мм.

В настоящее время компания SIG Arms (наследник оружейного бизнеса компании SIG) сообщила о планируемом возобновлении производства Р210.

Впечатления эксперта по стрельбе

Р210 является выдающимся образцом: будучи по сути армейским пистолетом, он вполне соответствовал по точности лучшим спортивным образцам своего времени (характерная кучность – 50 мм на 25 метрах), являясь при этом исключительно надежным и прочным оружием. Эргономика также на высоте.

SIG-Sauer P220 (Швейцария, 1975)

Рис. 21. Пистолет Sig-Sauer P220

Основные тактико-технические характеристики:

Пистолет Sig-Sauer P220 был разработан альянсом компаний J.P.Sauer & Son (Германия) и SIG Arms (Швейцария) в 1975 году в качестве замены находящемуся на вооружении Швейцарской армии и Пограничной Стражи ФРГ пистолету SIG P210. К тому моменту P210 нуждался в замене по единственной причине: он отличался отменными точностью и надежностью и не устарел морально, но был чрезвычайно дорог в производстве – рыночная цена на него колебалась в районе 1500-2000 долларов США.

Новый пистолет отличался от Р210 кожухом затвора, штампованным из стали, рамкой из алюминиевого сплава, более современными внешними формами. Р220 построен по модифицированной браунинговской схеме с коротким ходом ствола, когда запирание осуществляется одним большим боевым упором на стволе за окно для экстракции гильз в кожухе затвора. Ударно-спусковой механизм в значительной мере унаследован от довоенного пистолета Sauer 38Х, и не имеет неавтоматического предохранителя. Вместо него на левой стороне рамки расположен рычаг безопасного спуска курка. Позже в конструкцию была введена блокировка ударника.

В настоящее время выпуск Р220 в Европе прекращен, а в США на заводах SIG Arms производится только модификация калибра .45АКП. Следует отметить, что пистолеты, предназначенные для Европы, выпускались с защелкой магазина в нижней части рукоятки, а пистолеты для американского рынка – с кнопочной защелкой магазина у основания спусковой скобы. Кроме того, современные варианты Р220 имеют затворы, фрезерованные из нержавеющей стали, а в 2000 году появился и вариант Р220 с рамкой, также изготовленной из нержавеющей стали (вместо алюминиевого сплава). Помимо Швейцарии P220 принят на вооружении в Силах самообороны Японии.

В 1980 году появился пистолет Р225, который быстро стал весьма популярным полицейским и армейским оружием по всей Западной

Европе. Он был принят на вооружение Бундесвером ФРГ, многими полицейскими департаментами Швейцарии и Германии. Р225 является компактной версией пистолета Р220 этой же фирмы (длина 180 мм против 193 у P210) и имеет ту же конструкцию на основе автоматики с коротким ходом затвора, штампованный кожух затвора и рамку из алюминиевого сплава.

На основе модели 225 в начале 1980-х годов специально для американской армии была разработана модель P226. От P225 новая модель отличалась прежде всего увеличенными размерами и двусторонней защелкой магазина, рассчитанного на 15 патронов. Этот пистолет действительно чуть было не попал на вооружение армии США, однако на последней стадии испытаний – что называется, «на последних сантиметрах дистанции», – его обошла Беретта. Некоторое количество пистолетов было закуплено в 1991 году британской Специальной воздушно-десантной службой (SAS).

Клоны

Astra (Испания)

Рис. 22. Пистолет Astra A-80

Основные тактико-технические характеристики:

Пистолет Астра А-80 был разработан испанской компанией Astra-Unceta y Cia SA в 1982 году и во многом повторяет пистолет SIG-Sauer P-220. А-80 также построен по схеме с коротким ходом ствола и запиранием ствола одним боевым упором за окно для экстракции гильз в затворе. Снижение ствола для расцепления с затвором осуществляется при взаимодействии фигурного выреза в приливе под стволом с элементами рамки пистолета. Ударно-спусковой механизм двойного действия, курковый, имеет автоматический предохранитель, блокирующий движение ударника до момента нажатия на спусковой крючок. Кроме того, на левой стороне рамки расположен рычаг безопасного спуска курка с боевого взвода. Обычных неавтоматических предохранителей нет. В отличие от Р220, А-80 имеет магазины с шахматным расположением патронов большей емкости. В 1985 году появился пистолет А-90, который отличается от А-80 только усиленными мерами безопасности – к уже упомянутым рычагу безопасного спуска курка и блокировке ударника добавился ручной предохранитель, расположенный на затворе и имеющий двусторонний рычажок. При включении предохранитель отводит заднюю часть ударника с пути курка (ударник состоит из двух частей – передняя блокируется автоматическим предохранителем, задняя – не связанным с неавтоматическим ручным предохранителем). Такая конструкция обеспечивает достаточно высокую надежность, однако довольно сложна по устройству.

В 1990 году фирма разработала пистолет А-100, который является в значительной мере возвратом к исходной модели А-80 – в ней нет ручного предохранителя, а остались только рычаг безопасного спуска курка и блокировка ударника.

Впечатления эксперта по стрельбе

Пистолет не удобен. Большой разброс особенно при скорострельной стрельбе. Ненадежен при стрельбе в тяжелых климатических условиях.

Пистолеты фирмы CZ

Название «CZ» является сокращением от Ceska Zbrojovka (Ceska Zbrojovka Uhersky Brod). Фабрика с таким названием была основана в 1919 году в Брно. Тогда она называлась «Ческословенски Заводи на Виробу Збрани» и принадлежала государству, однако уже в 1924 году она была преобразована в компанию с ограниченной ответственностью, что позволяло ей вести экспортную торговлю. Оружейная промышленность стала быстро развиваться в Чехословакии после Первой Мировой войны, поскольку новому государству нужно было на пустом месте вооружить свою армию. Сначала на фабрике выпускались только винтовки, однако уже в 1922 году появился Пистоле Н. Через год чешское правительство решило сосредоточить изготовление армейских пистолетов в одном месте, и поэтому производство вышеуказанной модели было возложено на фабрику CZ в Страконице. В 1923 году CZ получила правительственный заказ на производство пистолетов для чешской армии, а в 1920-1930-х годах производство существенно расширилось и включало в себя не только пистолеты, но и винтовки, пулеметы, пистолеты-пулеметы, велосипеды, мотоциклы, артиллерийские системы и инструменты. На заводе в г. Брно был разработан ручной пулемет 2-GB-33, права на производство которого по лицензии были проданы небольшому оружейному заводу Royal Ordnance в г. Энфилде (Великобритания), который производил его под всемирно известной маркой Bren.

Ныне компания располагается в небольшом городке Угерски-Брод, в Чехии. Существующая в настоящее время «Ческа Збройовка» была основана в июле 1936 года как филиал «Ческа-Збройовка-Страконице », которая, в свою очередь, была филиалом « Збройовки-Брно ». Во время оккупации Чехословакии германской армией во время Второй Мировой войны компания была переименована в Bоhmische Wаffenwerke (Богемский оружейный завод).

После окончания Второй Мировой войны весь этот регион попал под контроль Советского Союза. В 1947 году компания была национализирована и стала производить в основном армейское вооружение (например, автомат Калашникова). В 1949 году, когда к власти пришли коммунисты, фабрика получила название «Ческа Збройовка Народни Подник» («Чешская народная оружейная фабрика»).

Сегодня ассортимент продукции компании включает широкую гамму пистолетов, винтовок и другого огнестрельного оружия.

В настоящее время CZ является крупнейшим производителем легкого стрелкового оружия и экспортирует свою продукцию более чем в 70 стран мира. Текущий ассортимент включает винтовки с поворотным продольно-скользящим затвором, полуавтоматические пистолеты, дробовые ружья и пневматическое оружие. Эта продукция была мало известна во время «холодной войны». Когда упал «железный занавес», оружие фирмы CZ быстро приобрело популярность благодаря блестящему соотношению качество-стоимость. Так, в 2003-2004 годах в США пистолеты CZ (CZ75) имели розничную цену от 500 до 600 долларов – в зависимости от комплектации.

Пистолет CZ52

Пистолет, принятый на вооружение чехословацкой армии после Второй Мировой войны и выпускавшийся в двух калибрах: 7.62х25 (патрон ТТ) и 9 мм Para.

Основные тактико-технические характеристики:

Особенности кинематической схемы

Автоматика работает по принципу отдачи при коротком ходе ствола. В пистолете используется довольно редкая схема запирания – сцепление ствола с затвором осуществляется роликами, размещенными в пазах прилива в казенной части ствола; между роликами располагается раздвигающий их подпружиненный клин. Запирание происходит, когда ролики под воздействием клина входят в соответствующие выемы во внутренних стенках кожуха затвора. Когда ствол с затвором идут в откат, разводящий клин, встречая ограничивающий его ход выступ рамы, сжимает свою пружину, смещаясь вперед относительно ствола, и ролики сходятся. Происходит отпирание.

Рис. 23. Пистолет CZ52

Основные черты конструкции пистолета: возвратная пружина надета на ствол; ударно-спусковой механизм не самовзводный, для производства первого выстрела необходимо ручное взведение курка.

Рис. 24. Неполная разборка CZ52

Трехпозиционный предохранитель флажкового типа, одновременно являющийся рычагом безопасного спуска курка, флажок располагается в задней части рамки; в положении «предохранение» блокируется пусковая тяга, а шептало разобщается с курком. Для безопасного спуска курка нужно повернуть флажок в верхнее (третье) положение. Защелка магазина располагается в нижнем торце рукоятки и находится на нижнем конце толкателя курка; магазин коробчатый с однорядным расположением патронов. Пистолет имеет нерегулируемые прицельные приспособления.

Порядок неполной разборки: извлечь магазин из рукоятки, отжав его защелку; отведя затвор в крайнее заднее положение, убедиться в отсутствии в патроннике патрона. Спустить курок, воспользовавшись для этого рычагом безопасного спуска. Отжав вниз расположенный перед предохранительной скобой фиксатор затвора, сдвинуть последний вперед на шесть миллиметров и отделить его от рамы. Для отделения от затвора ствола и возвратной пружины нужно поджать разводящий клин роликов и, когда они зайдут в пазы ствольного прилива, отделить от затвора ствол и возвратную пружину. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Пистолет CZ75

Рис. 25. Пистолет CZ75

Один из самых известных на настоящее время пистолетов, выпускаемых под маркой CZ, – большой пистолет CZ75. Это современное оружие классического устройства, с автоматикой, работающей по схеме Браунинга. Пистолет обладает совокупностью хороших боевых свойств, высокого качества изготовления, приемлемой ценой, и, официально нигде не состоя на вооружении, пользуется успехом и на гражданском рынке, и среди профессионалов. По количеству проданных лицензий, клонов и разного рода доработок пистолет был бы вполне достоин располагаться в ряду «легенд», если бы не его относительно малый возраст – пистолет разработан в 1975 году (конструкторы братья Frantisek и Josef Koucky) и с 1976 года состоит на вооружении армии (а позже – полиции) Чехии (в армии сейчас в основном применяется CZ83 – см. далее). Удачная конструкция вскоре привлекла внимание экспертов в Европе и США. К сожалению, чехи не запатентовали его, и некоторые оригинальные идеи вскоре были похищены другими компаниями, которые успешно применили их в своих разработках. Помимо Чехии копии и клоны CZ75 сейчас производятся в Италии, Швейцарии, Словении, Гондурасе, США и Израиле.

В базовой модели пистолета используется патрон 9х19 мм Para. Американские клоны CZ выпускаются также под боеприпасы калибра .40 S&W и .45 АКП. С недавнего времени выпуск пистолетов калибра .40S&W, в основном для экспорта в США, организован и в Чехии.

Пистолет имеет на удивление плавный ударно-спусковой механизм двойного действия, а в модификации CZ85 предусмотрена возможность ведения стрельбы как с правой, так и с левой руки. Кроме того, модель отличается невысокой себестоимостью.

Основные тактико-технические характеристики:

Пистолет производится в нескольких версиях:

• собственно CZ75,

• CZ75B – с автоматическим предохранителем ударника (CZ75 BD – без неавтоматического предохранителя и с механизмом безопасного спуска курка),

• CZ75 Police – такой же, как и CZ75 BD, но с обязательным указателем наличия патрона в патроннике (остальные версии могут оснащаться им по заказу),

• CZ75 DAO (double action only) – только с самовзводным ударно-спусковым механизмом (двойного действия).

Все вышеперечисленные модели, кроме CZ75 Police, существуют также в исполнении «Компакт», отличающейся уменьшенными на 20 мм длиной и на 10 мм высотой.

Особенности кинематической схемы

Как уже было сказано, в основу конструкции CZ75 легла система Browning High Power. Однако чешский пистолет имеет так много существенных отличий от Браунинга, что его без всяких сомнений следует считать оригинальным самостоятельным образцом.

Автоматика пистолета работает по принципу использования энергии отдачи сцепленного с затвором ствола с коротким ходом последнего. Запирание осуществляется боевыми упорами в казенной части ствола, входящими в зацепление с соответствующими пазами кожуха затвора. Снижающий паз в казенной части ствола, традиционный для оружия с такой схемой, заменен здесь на кольцевой выступ, в отверстие которого входит довольно массивная ось затворной задержки.

Выбрасыватель расположен на правой стороне затвора сразу за окном для удаления стреляных гильз. Индикатор наличия патрона в патроннике представляет собой небольшой стержень, выступающий в верхней части затвора.

Ударно-спусковой механизм допускает возможность стрельбы в режиме самовзвода. В этом случае спусковая тяга, воздействуя через разобщитель на курок, взводит последний. Разобщитель, связанный с курком, осуществляет разъединение шептала и спусковой тяги. При повороте флажка рычаг безопасного спуска выводит курок из зацепления с шепталом и мягко поворачивает его в переднее положение. Курок имеет, помимо боевого, частичный взвод (отдаленный аналог предохранительного взвода, например, в ТТ), на который ставится при разборке пистолета для облегчения этого процесса.

Боевая пружина расположена в рукоятке и воздействует на курок посредством толкателя. Ударник, расположенный в канале затвора удерживается в заднем положении пружиной.

Предохранение от случайного выстрела обеспечивает предохранитель флажкового типа, расположенный в задней части рамки. В положении «предохранение» невозможен поворот шептала и, соответственно, блокируется курок. Помимо этого, становится невозможным перемещение затвора. Модели, имеющие в названии индекс «B», оснащены автоматическим предохранителем ударника, блокирующим перемещение последнего и выключающимся при взаимодействии с выступом спусковой тяги только при нажатом спусковом крючке.

Коробчатый магазин пистолета вмещает от 10 (компактные модели калибра .40 S&W) до 16 патронов с шахматным их расположением. Кнопка защелки магазина двухсторонняя, расположена в основании предохранительной скобы. В боковых стенках корпуса магазина имеются отверстия, позволяющие визуально определить количество патронов.

В своей базовой версии пистолеты CZ75 имеют нерегулируемые мушку и целик. Американские производители, копирующие пистолет, оснащают его регулируемой прицельной планкой. Часто прицельные приспособления выполняются со светлыми вставками для удобства прицеливания в условиях плохой освещенности.

Для неполной разборки пистолета необходимо извлечь магазин из рукоятки, нажав кнопку защелки магазина. Сняв пистолет с предохранителя (если он находился в положении «предохранение»), оттянуть затвор в заднее положение и убедиться в отсутствии патрона в патроннике. Поставить курок на частичный взвод, для чего немного отвести его назад до щелчка. Немного отвести затвор назад, до совпадения вертикальных рисок, нанесенных в задней части рамки и на затворе.

Удерживая затвор в этом положении, выбить ось затворной задержки, для чего нажать на ее конец с правой стороны рамки (для этого можно использовать крышку магазина) и отделить ее от рамки.

Движением вперед отделить затвор со стволом и возвратной пружиной от рамки пистолета.

Отделить возвратную пружину с направляющим стержнем и ствол от затвора.

Сборка пистолета производится в обратном порядке.

Впечатления эксперта по стрельбе

Создается двоякое впечатление об этом пистолете. С одной стороны, существует ряд публикаций (в основном – в американских стрелковых и оружейных журналах) о высокой надежности и отличных эксплуатационных свойствах этого оружия. С другой стороны, личный опыт общения с этим оружием говорит другое – пистолет плохо лежит в руке, неудобен, дает большой разброс в упражнениях на скоростную стрельбу. Есть отзывы о ненадежности пистолета при стрельбе в тяжелых климатических условиях, он капризен и чувствителен к загрязнению.

Вполне возможно, что американские публикации просто представляют собой попытку производителя закрепиться на американском рынке гражданского оружия или улучшить сбыт.

* * *

В 1985 году был разработан CZ85 как модификация CZ75. Основным и единственным отличием CZ85 от CZ75 стало наличие рычажков предохранителя и затворной задержки не только на левой, но и на правой стороне рамки. В остальном эти пистолеты идентичны. После модернизации пистолетов CZ75 до модификации CZ75 B (добавился автоматический предохранитель, блокирующий ударник), пистолеты CZ85 также были модернизированы аналогичным образом, получив обозначение CZ85 B. Вариант CZ85 B Combat отличается от базового варианта CZ85 B только тем, что имеет регулируемый целик вместо фиксированного и предназначен для спортивной стрельбы по правилам IPSC, IDPA и других организаций.

Рис. 26. Пистолет CZ100

Дальнейшим развитием этой линии является CZ97. Рамка пистолета стальная, прицельные приспособления – регулируемые по горизонтали перемещением целика и по вертикали – его заменой. Магазин двухрядный, на 10 патронов. И в соответствии с самыми последними «веяниями моды» был выпущен CZ100 – он имеет полимерную рамку, ударно-спусковой механизм только двойного действия, не имеет неавтоматических предохранителей. Механика пистолета – с коротким ходом ствола, запирание – по модифицированной браунинговской схеме, через окно для экстракции гильз, расцепление ствола и затвора – снижением ствола. Эта модель, по мнению стрелков, является наиболее удачной модификацией пистолетов CZ.

Клоны

Tanfoglio (Италия)

Основные тактико-технические характеристики:

Пистолеты Tanfoglio выпускаются итальянской компанией Fratelli Tanfoglio SpA. С технической точки зрения, пистолеты Tanfoglio серии Т95 представляют собой несколько модернизированные клоны чешского пистолета CZ75, имеющие несколько усиленную конструкцию, позволяющую использовать боеприпасы вплоть до 10 мм ауто и .45АКП.

Рис. 27. Пистолет Tanfoglio T95 Standart

Рис. 28. Пистолет Tanfoglio Force

Пистолеты Tanfoglio серии Т95 построены по схеме с коротким ходом затвора и запиранием по схеме Браунинг Хай пауэр. Затвор, в отличие от большинства других пистолетов, двигается по направляющим, расположенным на внутренней стороне рамки (особенность, унаследованная от CZ75). Пистолеты имеют автоматическую блокировку ударника, выключаемую только при полном нажатии на спусковой крючок.

Рамка и затвор пистолетов серии Т95 выполнены из стали, прицельные приспособления – неподвижные, с белыми точками-вставками.

Особенность пистолетов Tanfoglio – большое количество различных модификаций, выполняемых в том числе и самим стрелком при помощи фабричных деталей, вроде установки двустороннего рычага затворной задержки, двустороннего рычага предохранителя, регулируемых прицельных приспособлений, дульных компенсаторов (для их установки требуется замена ствола) и т.п. Кроме того, на базе основных моделей серии Т95 выпускаются компактные модели (со стволом 92 мм и укороченной рукояткой), а также различные спортивно-целевые модели с модифицированными под конкретные требования УСМ, различными стволами, узлами крепления оптических или коллиматорных прицелов и т.п.

Пистолеты Т95 являются популярным оружием для полиции, самообороны и спорта как в Европе, так и в США, куда они поставляются фирмой EAA Corp. под обозначением «Witness» («Свидетель»).

Дальнейшим развитием является серия пистолетов Force (Force и Force 99). Рамка пистолетов Force и Force 99 выполнена из высокопрочного полимера черного цвета, затворы – из стали, прицельные приспособления – неподвижные, с белыми точками-вставками. Кроме того, на базе основных моделей Force и Force 99 выпускаются компактные модели (со стволом 92 мм и укороченной рукояткой), имеющие обозначение «Carry».

Пистолеты серии Force поставляются в Европу и в США под обозначением «Witness Polymer».

Jericho 941(Израиль, IMI)

Основные тактико-технические характеристики:

Рис. 29. Пистолет Jericho 941

В 1990 году израильская компания Israel Military Industries (IMI) при участии известной итальянской компании Fratelli Tanfoglio создала пистолет Jericho 941. Этот пистолет базировался на конструкции чешского пистолета CZ75, производством клонов которого как раз и известна фирма Tanfoglio. Изначально выпускался в двух калибрах, со сменными стволами и магазинами под 9х19 мм Люгер и .41АЕ, однако в дальнейшем выпуск варианта под .41АЕ был прекращен, а вместо него стали выпускать модели под патрон .40S&W и .45АКП. Пистолет имеет ряд вариантов, отличающихся устройством УСМ, размерами и материалом рамки.

Внешне пистолет Jericho имеет определенное сходство с весьма известным крупнокалиберным пистолетом Desert Eagle, созданным при участии и выпускаемым на производстве IMI. Американская компания Magnum Research, разработчик и основной импортер пистолетов Desert Eagle, используя «фамильное сходство» этих пистолетов, активно продавала в США пистолеты Jericho под торговыми марками Uzi Eagle, Baby Desert Eagle и даже просто Desert Eagle, при том, что по устройству и назначению эти два пистолета принципиально различны. Поэтому если в каких-либо источниках встречается упоминание о том, что пистолет Desert Eagle может использоваться как служебное/боевое оружие или что он имел калибр .41АЕ, нужно иметь в виду, что речь скорее всего идет не об оригинальном монстре американского происхождения, а об израильском пистолете Jericho, действительно являющимся вполне достойным служебным оружием, отличающимся хорошей эргономикой и надежностью.

Bren Ten (США)

Рис. 30. Пистолет Bren Ten

Основные тактико-технические характеристики:

Пистолет Bren Ten был создан небольшой американской компанией Dornhaus & Dixion в 1983 году и выпускался в небольших количествах до 1986 года, когда фирма ушла из оружейного бизнеса. Главным отличием этого пистолета с технической точки зрения, клона известного чешского пистолета CZ75, является то, что Bren Ten был первым серийным пистолетом, выпущенным под новый (на тот момент) мощный патрон 10 мм auto. Этот патрон заметно превосходит по дульной энергии патроны 9 мм Para и .45АКП, и эквивалентен патрону .357 Магнум, разгоняя пулю массой 10.5 до 410 м/с. Этот патрон был принят на вооружение ФБР в качестве альтернативы уже упомянутым патронам 9 мм Para и .45АКП. Однако пистолет Bren Ten на вооружение не поступал, а продавался на гражданском рынке. В настоящее время в США он является предметом коллекционирования.

Пистолеты Bren Ten отличались хорошими боевыми качествами, однако были дороги, запасные магазины к ним являлись дефицитом. Кроме того, мощный патрон создавал достаточно сильную отдачу. С учетом габаритов и массы оружия пистолет более неудобен для эффективной стрельбы по движущейся мишени.

Sphinx (Швейцария)

Рис. 31. Пистолет Sphinx AT 2000

Основные тактико-технические характеристики:

Пистолеты Sphinx 2000 выпускаются с начала 1990-х годов швейцарской компанией Sphinx Systems Ltd. В основе конструкции лежит швейцарский же пистолет ITM-84, представлявший собой лицензионную копию известного чешского пистолета CZ75. Однако в конструкцию швейцарских пистолетов вносились различные усовершенствования, так что к настоящему времени между CZ75 и Sphinx 2000 много различий, хотя сходство все же остается значительным. Пистолеты Sphinx 2000 широко используются как спортивное оружие, так и как оружие самообороны, а также полицейское оружие. Пистолеты Sphinx 2000 в мире оружия поддерживают репутацию Швейцарии – их отличают высочайшее качество изготовления, отличная эргономика, практически 100% надежность и весьма высокая цена.

Конструкция пистолета – цельностальная, затвор движется на внутренних направляющих в рамке. Ударно-спусковой механизм курковый, двойного действия. Выпускается несколько вариантов пистолетов, отличающихся тем, что у них есть либо обычный предохранитель, запирающий курок и шептало как в спущенном, так и во взведенном состоянии, а также варианты с рычагом безопасного спуска курка вместо предохранителя. Рычажки предохранителя или безопасного спуска, как и затворная задержка, могут выполняться только на левой стороне рамки или на обоих сторонах оружия. В любом варианте в конструкции присутствует автоматический предохранитель, блокирующий ударник при не нажатом спусковом крючке. Прицельные приспособления в боевых вариантах – нерегулируемые, в спортивных – с регулируемым микрометрическим целиком. На базе полноразмерных моделей выпускаются уменьшенные «полицейские» модели, например Sphinx 2000Р. У таких моделей уменьшена длина ствола и затвора, укорочена рукоятка. Емкость магазина также уменьшена с 15 до 13 патронов (в 9 мм версии).

Форт (Украина)

Основные тактико-технические характеристики:

Рис. 32. Пистолет Форт 12

Пистолет Форт 12 является попыткой Украины создать свой собственный пистолет полицейского назначения взамен устаревающих морально и физически пистолетов ПМ советской эпохи. Пистолеты Форт выпускаются на оборудовании, закупленном в Чехии.

Форт 12 фактически скопирован с чешского пистолета CZ82/83. Предохранитель расположен на затворе и во включенном состоянии блокирует шептало курка (ударник при этом не блокируется). Магазин двухрядный, на 12 патронов, прицельные приспособления фиксированные, простейшего типа. На основе боевого пистолета также выпускаются модификации под специальные патроны с резиновыми «несмертельными» пулями и под газовые патроны. Пистолеты выпускаются как в обычном оформлении с матовыми поверхностями, так и в наградном, с гравировкой и золочением.

По отзывам украинских пользователей Форта, ранние образцы имели надежность, которую можно охарактеризовать только как «отвратительную» (до 40% задержек при стрельбе!). В более новых образцах надежность вроде бы улучшилась, но до мирового уровня все же еще далеко. Пистолет слишком тяжел и громоздок для выбранного калибра и емкости магазина, однако отличается от ПМ более удобной рукоятью и (как уверяют пока только производители) лучшей точностью стрельбы.

Рис. 33. Пистолет Форт 17

Пистолет Форт 17 является дальнейшим развитием этой линии НПО «Форт» (г. Винница, Украина). Впервые он был продемонстрирован широкой публике в 2004 году. По устройству механизмов пистолет Форт 17 полностью идентичен пистолету Форт 12. Основное отличие Форт от предшественника – рамка, выполненная из ударопрочного полимера, со сменной задней частью рукоятки, допускающей подгонку по руке стрелка (по типу Walther P99 – см.). Также присутствует интегральная направляющая на рамке под стволом. предназначенная для установки фонаря или лазерного целеуказателя. Как следствие, пистолет Форт 17 несколько легче, а также дешевле в производстве, нежели его цельностальной предшественник.

Впечатления эксперта по стрельбе

Если Форт 12 характеризовался низкой надежностью, малой точностью и большим разбросом при стрельбе, то удешевление пистолета Форт 17 тем более не сказалось в лучшую сторону на его стрелковых характеристиках. Можно говорить о том, что если швейцарцам в Sphinx^ удалось улучшить CZ, то Форты только обострили все недостатки «прародителя». Если коротко – то у пистолетов Форт больше недостатков, чем достоинств.

Пистолеты семейства Глок

Пистолеты Глок (Glock) одноименной австрийской фирмы – одни из самых больших оригиналов в мире современного оружия. Они стали основоположниками ряда новых тенденций в развитии «карманной артиллерии». И хотя большинство технических новшеств, реализованных в этом оружии, не являлись новшествами в полном смысле этого слова, именно австрийским инженерам впервые удалось успешно воплотить в новом образце столько передовых конструкторских идей.

Историю семейства Глок надо отсчитывать от начала восьмидесятых годов, когда для австрийской армии был разработан пистолет Глок-17 . Он был принят на вооружение армии Австрии под обозначением Р80.

Также этот пистолет активно представлялся на рынок. Сейчас он широко применяется в армиях и силовых структурах многих стран. Достаточно сказать, что это один из самых популярных пистолетов у американских патрульных полицейских. Кроме того, некоторые модификации используются специальными подразделениями, в том числе антитеррористического назначения. Различные модификации пистолета Глок-17 состоят на вооружении армии и полиции более 30 стран. Среди них .Австрия, Швеция и Норвегия, также данная модель утверждена руководством НАТО в качестве одного из основных образцов личного стрелкового оружия, Глоки различных модификаций состоят на вооружении полиции и спецслужб США, Канады, Мексики, Индии, Филиппин, Саудовской Аравии и многих других стран.

Ну и, наконец, пистолеты Глок пользуются успехом и на рынке гражданского оружия. Компактные варианты, сочетая в себе малые габариты и вес с большой емкостью магазина, мощью использующихся боеприпасов (подчас даже излишней), надежностью и другими описанными ниже достоинствами, представляются прекрасно подходящими для целей самозащиты.

Пистолет, несмотря на внешнюю простоту форм, отличается эргономичностью: рукоятка имеет выемки под пальцы (или рифление на пистолетах ранних выпусков), угол ее наклона и толщина оптимальны; оружие удобно для удержания двумя руками.

Одна из наиболее характерных черт пистолета – широкое применение в его конструкции деталей из пластмассы. Глок – не первый пистолет, при изготовлении которого используется этот материал, но первый действительно удачный. Из пластика изготовлены рамка, спусковой крючок и колодка спускового механизма, корпус магазина и некоторые другие детали. Благодаря использованию полимеров пистолет имеет феноменально низкую для оружия своего класса массу, устойчив к ударам, с пластмассовой рукояткой стрелок воспринимает отдачу гораздо мягче. В месте непосредственного контакта с затвором рамка армирована стальными вставками. Затвор и ствол пистолета изготовлены из стали, причем на внешние поверхности нанесено защитное покрытие.

Все Глоки отличаются высоким качеством и надежностью. Себестоимость пистолетов при производстве их на фирме-изготовителе весьма невелика. Однако, несмотря на повсеместное признание Глока потребителем, производится он только в Австрии, его клонов просто не существует. Причина этого – необходимость применения в производстве дорогостоящего оборудования, чего не могут позволить себе небольшие фирмы и оружейные предприятия развивающихся государств.

Отличительной чертой пистолетов Глок является высокая живучесть узлов и механизмов. Если в среднем пистолет считается износоустойчивым, если из него можно сделать около 30-40 тысяч выстрелов, то из Глока можно произвести 300-350 тысяч выстрелов.

Рис. 34. Пистолет Glock-17

Такое превосходство по износоустойчивости связано с широким использованием полимерных деталей и уникальной технологии производства стволов, запатентованной фирмой «Глок».

Глок занесён в книгу рекордов Гиннесса как пистолет, подвергавшийся самым суровым испытаниям и сохранивший после этого боеспособность. Глок-17 способен вести огонь из-под воды, в условиях сильного запыления, в грязи, в условиях любой влажности, после извлечения из жидкой грязи и песка.

Только спустя несколько лет после успешного дебюта Глока в некоторых странах началось производство пистолетов с широким использованием пластмасс, и хотя за ними, безусловно, большое будущее, до сих пор это немногочисленный класс оружия (из известных образцов можно назвать, например, германский H&K USP, отечественную Гюрзу).

Помимо использования новых для своего времени материалов, пистолет оригинален и по своему устройству.

Основные тактико-технические характеристики:

Особенности кинематической схемы

Автоматика Глока основана на принципе использования энергии отдачи при коротком ходе ствола. Запирание осуществляется боевым упором в казенной части ствола, заходящим в окно ствольной коробки. Снижающий ствол (отпирающий) блок выполнен в виде отдельного элемента. Возвратная пружина располагается под стволом на направляющем стержне. Роль отражателя играет выступ колодки спускового механизма.

Самой интересной и своеобразной частью пистолета является его ударно-спусковой механизм, а также принцип предохранения. Конструкторы Глока отошли от привычных курковых схем, создав, по сути, пистолет с ударниковым механизмом. Боевая пружина, охватывающая ударник, запасает часть необходимой для накола капсюля энергии в результате отката затвора после очередного выстрела. Другая часть этой энергии передается непосредственно в процессе нажатия на спусковой крючок, причем она включает в себя мускульную энергию, передаваемую стрелком в процессе нажатия на спусковой крючок, и энергию, запасенную в пружине спусковой тяги в результате предыдущего выстрела. Таким образом, достигаются мягкость и равномерность спуска от выстрела к выстрелу (в пистолетах с курковым самовзводным ударно-спусковым механизмом для производства первого выстрела необходимо приложить значительно больше усилия по сравнению с последующими, так как при нажатии на спусковой крючок стрелок не только поворачивает шептало, но и взводит боевую пружину).

В конструкции Глока отсутствуют неавтоматические предохранители. Возможность случайного выстрела исключает предохранитель ударника, позволяющий ему двигаться вперед только при нажатом спусковом крючке и блокирующий его в остальное время. Кроме того, имеется автоматический предохранитель в виде клавиши, расположенной на спусковом крючке, и выключающийся при нажатии на последний. Он исключает несанкционированный поворот спускового крючка, например, при падении пистолета. Как и сам спусковой крючок, он изготовлен из пластмассы.

Разобщение осуществляет профильный паз затвора, взаимодействующий со спусковой тягой. Выбрасыватель выполняет функцию указателя наличия патрона в патроннике.

Прицельные приспособления на различных моделях могут быть как постоянными, так и регулируемыми, и снабжаются светлыми точками для удобства стрельбы в сумерках.

Коробчатый магазин вмещает от 10 (в компактных версиях) до 31 патрона (магазин повышенной емкости, сильно выступающий из рукоятки), расположенных в шахматном порядке.

Емкость магазина базовой модели Глок-17 – 17 патронов. Чрезвычайно простая защелка магазина, выполненная в виде пластикового стержня с прямой пружиной, имеет выход на левую сторону рамки у основания предохранительной скобы.

Для неполной разборки пистолета необходимо, нажав кнопку защелки магазина, извлечь его из рукоятки.

Отведя затвор в заднее положение, убедиться в отсутствии патрона в патроннике.

Немного отведя затвор назад и отжав стопор затвора, движением вперед отделить его от рамки.

Сжав возвратную пружину, отделить ее вместе с направляющим стержнем от затвора.

Отделить ствол.

Сборка пистолета производится в обратном порядке.

Пистолет Глок-17 послужил основой всего диапазона пистолетов, выпускаемых фирмой «Глок». Пистолеты Глок, имеющие в названии модели индекс С, оснащены встроенным компенсатором, выполненным в виде направленных вверх нескольких отверстий, расположенных с различными интервалами в дульной части ствола, и продолговатого выреза в верхней части кожуха-затвора. Наличие данного устройства позволило уменьшить отдачу при выстреле, что несколько повысило кучность стрельбы.

В настоящее время существуют следующие производные пистолета Глок-17:

• Glock 17L – целевой вариант модели с удлинённым стволом, появилась в 1988 году.

• Glock 17C – модификация, оснащённая прорезанным в стволе и кожухе компенсатором.

• Glock 17R – вариант пистолета с пластиковым корпусом красного цвета.

• Glock 17T – вариант с синим корпусом.

• Glock 18 – модификация, приспособленная для ведения огня очередями.

• Glock 19 – компактная модель с укороченным стволом (102 мм). Изначально называлась Glock 17 Compact, с 1990 года приобрела нынешнее обозначение.

• Glock 20 – модификация Глока-17 под патрон 10 мм Auto, имеет магазин на 15 патронов и встроенный компенсатор.

• Glock 21 – модификация под патрон .45 АКП, в связи с этим имеет ряд конструктивных отличий. Изменился профиль ствола, который стал восьмигранным с правосторонней нарезкой, уменьшилась ёмкость магазина до 13 патронов.

• Glock 22 – модификация под патрон .40 S&W. Данная модель была выпущена в 1990 году. В мае 1997 года данную модель приняло на вооружение ФБР в качестве табельного оружия. Является штатным оружием для дежурных офицеров.

• Glock 23 – представляет укороченный вариант Глока-22, является штатным оружием оперативных сотрудников.

• Glock 24 – представляет собой целевую модификацию Глока-22 с удлинённым стволом и повышенной кучностью стрельбы.

• Glock 25 – представляет собой модификацию модели Глок-17 под патрон 9 мм «Браунинг короткий», компактное маломощное оружие гражданской самообороны. Впервые представлен широкой публике в 1995 году.

• Glock 26 – компактный вариант Глока-17 с ёмкостью магазина 10 патронов и длиной оружия 160 мм.

• Glock 27 – компактная модификация под патрон .40S&W. Во многом напоминает Глок-26, но имеет магазин на 9 патронов из-за несколько большей толщины используемых боеприпасов.

• Glock 28 – компактная модификация Глока-25.

• Glock 29 – компактный вариант модели Глок-20 с ёмкостью магазина в 10 патронов.

• Glock 30 – компактный вариант модели Глок-21.

• Glock 31/31C – модификация оригинальной модели под патрон .357 SIG.

• Glock 32/32C – несколько укороченная и с магазином меньшей ёмкости модификация пистолета Глок-31.

• Glock 33 – значительно укороченная и уменьшенная модификация Глока-31, позиционируется как ультракомпактный пистолет.

• Glock 34 – представляет собой целевую модификацию пистолета Глок-17 с удлинённым стволом и повышенной кучностью стрельбы. Представлена публике в 1998 году.

• Glock 35 – представляет собой целевую модификацию пистолета Глок-22, обладает повышенной кучностью стрельбы, специально предназначена для стендовой стрельбы и обучения личного состава. Представлена публике в 1998 году.

• Glock 36 – представляет собой компактную модификацию модели Глок-21, ёмкость магазина всего 6 патронов, из-за их однорядного расположения обладает малой толщиной, что облегчает скрытное ношение.

Неожиданный клон: Sigma (США, Смит—Вессон)

Рис. 35. Пистолет Sigma S &W

Американская фирма «Смит-Вессон» выпустила свой первый пистолет с полимерной рамкой под названием Sigma в 1994 году. Первоначально пистолет был выпущен в варианте под патрон .40 S &W, а чуть позже вышел вариант под 9 мм Para. В своей конструкции пистолеты Sigma имели настолько много сходства с пистолетами Глок, что в результате против «Смит-Вессон» был возбужден иск о нарушении патентов. Фирма «Смит-Вессон» заплатила австрийцам «неназванную сумму» (поговаривали о 25 миллионах долларов) и получила право продолжать выпуск Сигм. В 1999 году фирма «Смит-Вессон» выпустила модифицированную версию пистолета Sigma. Основные изменения коснулись длины ствола и затвора – они были уменьшены на 1/2 дюйма (12,7 мм). Кроме того, было увеличено окно для экстракции гильз, улучшена насечка на рукоятке, введены направляющие для крепления аксессуаров (фонаря, ЛЦУ) на рамке под стволом. Выпуск старых моделей был, соответственно, прекращен.

Пистолеты фирмы «Беретта»

Современные автоматические пистолеты Беретта 92-й серии получили широкое распространение в последней четверти XX века, потеснив в армейских и полицейских арсеналах более традиционные образцы.

Триумф этого оружия начался с победы в конкурсе на вооружение армии США.

Дело в том, что практически весь XX век служебным пистолетом Вооруженных Сил США был Colt M1911 калибра . 4 5АКП (описанный в самом начале книги). Этот пистолет использовался в войнах начала века, во Второй Мировой войне, в Корее и во Вьетнаме и еще в ряде других военных конфликтов. Однако в конце 1970-х годов страны НАТО стандартизировали патрон 9 мм Парабеллум (9x19 мм Para). Поэтому американцам пришлось искать новое оружие под новый патрон. В 1985 году для полевых испытаний были представлены модели самых известных на тот момент компаний: Smith & Wesson, SIG-Sauer, Heckler and Koch, Colt и Beretta. Больше года длились горячие споры, и победителем вышел пистолет Beretta 92FS. Представители фирм Smith & Wesson и SIG-Sauer оспаривали это решение в суде, но победа все же досталась Беретте.

Сегодня, помимо США, пистолеты этой марки стоят на вооружении армий Италии, Турции, ряда государств Латинской Америки, Азии, Французской Национальной жандармерии и многих других вооруженных формирований в разных странах.

Пистолет Беретта m.92, ставший первым в этой серии оружия, был разработан в 1976 году Карло Беретта, Джузеппе Маззетти и Витторио Вэлле «на базе» Беретта 951 образца 1951 года, состоявшей (и широко применяющейся до сих пор) в армиях Италии, Египта, Израиля и еще нескольких государств.

Собственно Беретта92 в настоящее время уже не производится, уступив место моделям Беретта92 SB, Беретта92 FS, Беретта92 G и другим, характерные черты которых будут рассмотрены немного ниже.

Главными отличиями Беретты 92 от Беретты 951 являются: ударно-спусковой механизм двойного действия, рамка, изготовленная из легкого алюминиевого сплава, магазин большой емкости (15 вместо 8) с двухрядным расположением патронов, предохранитель, расположенный в задней части рамки (аналогично имеющемуся в Браунинге образца 1935 г.). Защелка магазина расположена в нижней части рукоятки.

Рис. 36. Пистолет Беретта 92FS

Пистолеты Беретта 92-го семейства, безусловно, являются отличным современным оружием, и их популярность – лучшее тому подтверждение. Применение в армиях и полицейских формированиях многих стран подтвердило надежность и удобство в эксплуатации. Мощность используемых патронов в руках опытного стрелка делает их отличным оружием защиты и нападения. Главный же недостаток пистолета как оружия самозащиты – довольно большая масса и габариты.

Основные тактико-технические характеристики:

Особенности кинематической схемы

Работа автоматики пистолета основана на принципе использования энергии отдачи сцепленного с затвором ствола при коротком его ходе. В основе конструкции как Беретты 951, так и моделей 92-й серии, лежит схема легендарного армейского П-38 германской фирмы «Вальтер». Запирание осуществляет качающаяся в вертикальной плоскости боевая личинка, связанная со стволом и при запирании заходящая своими выступами в вырезы затвора, причем подъем личинки при накате происходит при набегании ее передней поверхностью на наклонный выступ рамки. Отпирание, как и в П-38, происходит при достижении помещенным в канале прилива ствола отпирающим стержнем, ограничивающим ход ствола выступа на рамке.

Работа механизмов пистолета во время дальнейшего инерционного отката затвора также имеет много общего с германским пистолетом, однако есть и определенные отличия. В частности, если шептало П-38 выполнено в виде массивной скобы, то у итальянского пистолета оно имеет более традиционную форму – сложной детали, располагающейся на оси перед курком. Разобщение осуществляется снижением спусковой тяги, как и в П-38.

Спусковая тяга расположена на внешней поверхности рамки, с правой стороны. Отражатель является отдельной деталью и закреплен на штифтах. Возвратная пружина одинарная, размещена под стволом на направляющем стержне.

Предохранитель в положении «предохранение» блокирует шептало и спускает курок с боевого взвода, причем флажок предохранителя двухсторонний, позволяющий одинаково удобно управлять оружием как правой, так и левой рукой. Кроме того, в канале ударника имеется блокирующий его перемещение плунжер, позволяющий ударнику двигаться только при нажатом спусковом крючке.

Прицельные приспособления в базовой версии нерегулируемые, со светоотражающими вставками. Спортивные варианты пистолета, в основном имеющие распространение в США, могут иметь регулируемые прицельные приспособления. Возможна также установка лазерных или световых целеуказателей, закрепляемых на предохранительной скобе.

Магазин пистолета вмещает пятнадцать патронов с двухрядным их расположением. Кнопка защелки магазина расположена в основании предохранительной скобы. По израсходовании всех патронов в магазине затвор останавливается в заднем положении, удерживаемый затворной задержкой.

Форма предохранительной скобы удобна для удержания оружия двумя руками.

Неполная разборка пистолета осуществляется в следующем порядке.

Извлечь магазин из рукоятки пистолета. Отвести затвор в заднее положение и убедиться в отсутствии патрона в патроннике.

Нажав на подпружиненную ось ствольной задержки, выступающую с правой стороны рамки, повернуть флажок задержки до упора (примерно на 90°).

Сдвинув вперед, отделить от рамки затвор со стволом и возвратной пружиной.

Нажать на головку направляющего стержня и отделить его вместе с боевой пружиной от затвора.

Утопив отпирающий стержень боевой личинки, отделить ствол от затвора.

Сборка пистолета проводится в обратном порядке.

Клоны

Taurus (Бразилия)

Пистолеты Таурус производятся бразильской компанией Forjas Taurus SA. Первоначально пистолет Taurus PT92 являлся точной лицензионной копией оригинального пистолета Беретта m.92, однако со временем его конструкция претерпела как внешние, так и внутренние изменения (предохранитель стал двусторонним, изменилась форма спусковой скобы и т.д.). Пистолеты Taurus PT92 производятся с 1970-х годов по настоящее время в нескольких модификациях. С технической точки зрения, Taurus PT92 представляет собой самозарядное оружие с автоматикой на основе короткого хода ствола. Ударно-спусковой механизм – двойного действия, предохранитель двусторонний, расположен на рамке. В верхнем положении («предохранение») предохранитель блокирует затвор и разъединяет спусковой крючок и шептало. У моделей, имеющих обозначение AF-D, кроме того, при опускании предохранителя ниже положения «огонь» (горизонтальное) курок безопасно снимается с боевого взвода и оружие может носиться с патроном в патроннике и спущенным курком для производства первого выстрела самовзводом. Прицельные приспособления открытые, нерегулируемые. Материал пистолета – обычная или нержавеющая сталь.

Рис. 37. Пистолет Taurus PT92

Рис. 38. Пистолет Taurus 24/7

В 1990-х годах в производство была запущена 900-я серия. Первым пистолетом из девятисотой серии фирмы Taurus стал пистолет РТ940 калибра .40 S&W, выпущенный для полицейского и гражданского рынков в 1992 году. В 1994 году появился пистолет РТ945 калибра .45АКП, ориентированный в первую очередь на экспорт в США, где данный калибр наиболее популярен. В 1997 году появился 9 мм пистолет РТ911, а в 2005 году – его незначительная модификация РТ909, отличающаяся главным образом измененной формой рукоятки. По устройству все пистолеты серии РТ9хх одинаковы. Их автоматика использует энергию отдачи ствола при его коротком ходе. Запирание осуществляется одним упором в казенной части ствола за окно в затворе, отпирание – снижением казенной части ствола при взаимодействии фигурного выреза в приливе под стволом с рамкой. Рамка пистолетов выполнена из алюминиевого сплава. Ударно-спусковой механизм курковый, двойного действия. Предохранитель расположен на обеих сторонах рамки, дополнительно имеет функцию безопасного спуска курка с боевого взвода. Магазины у пистолетов калибра 9 мм и .40S&M (10 мм) – двухрядные, у пистолетов калибра .45АКП – однорядные.

В 2004 году Taurus выпустил серию пистолетов для полиции и гражданских лиц, обозначив ее 24/7. Пистолеты Taurus серии 24/7 используют энергию отдачи ствола при его коротком ходе. Запирание осуществляется одним упором в казенной части ствола за окно в затворе, отпирание – снижением казенной части ствола при взаимодействии фигурного выреза в приливе под стволом с рамкой. Рамка пистолетов выполнена из высокопрочного пластика. Ударно-спусковой механизм ударниковый, самовзводный для каждого выстрела (только двойного действия). Дополнительный ручной предохранитель расположен на рамке. Магазины у пистолетов всех калибров (9x19 мм Para, .40 S&W, .45АКП) – двухрядные. На рамке под стволом выполнена направляющая для установки подствольного фонаря или лазерного прицела.

Пистолеты фирмы «Хеклер-Кох»

Пистолет Heckler & Koch 4 (Германия, 1964)

Рис. 39. Пистолет Heckler & Koch 4

Heckler & Koch 4 стал первым пистолетом, созданным ныне всемирно знаменитой немецкой компанией Heckler & Koch.

Первые прототипы малокалиберного пистолета под патрон кольцевого воспламенения были разработаны Алексом Зайделем (Alex Seidel – один из основателей фирмы Хеклер-Кох) еще в 1952 году. За основу этих прототипов Зайдель взял довоенный пистолет Mauser HSc, в разработке которого он принимал самое активное участие, будучи сотрудником фирмы «Маузер». Из-за возникших юридических проблем по поводу патентов фирмы «Маузер» эти прототипы так в серию и не пошли.

В 1964 году Зайдель возглавил разработку нового компактного пистолета, пригодного как для полицейского, так и для гражданского использования. Этот пистолет, обозначенный как HK-4, должен был легко конвертироваться в один из четырех калибров – 5.6 мм кольцевого воспламенения, а также 6.35 мм Браунинг, 7.65 мм Браунинг и 9 мм Браунинг короткий (short). Отсюда происходит и индекс «4» в обозначении пистолета.

Серийное производство HK-4 было начато в 1968 году и закончено в 1984. Всего было выпущено порядка 36 тысяч пистолетов HK-4, из них примерно 12 тысяч было закуплено немецкой полицией, остальные были проданы на гражданском рынке и отправлены на экспорт.

Основные тактико-технические характеристики:

Особенности кинематической схемы

В конструкции пистолета Heckler & Koch 4 прослеживается заметное влияние довоенного пистолета Mauser HSc, особенно это заметно в конструкции курка и форме рамки, а также в устройстве сменного ствола. Однако, в отличие от Маузера, рамка пистолета Heckler & Koch 4 выполнена из алюминиевого сплава, а затвор выполнен штамповкой из стального листа. Пистолет использует автоматику со свободным затвором. Ствол при стрельбе неподвижен, возвратная пружина расположена вокруг ствола. Для замены калибра после неполной разборки пистолета происходит смена ствола и возвратной пружины, а также магазина. Фиксатор ствола расположен в передней части спусковой скобы. Затвор – единый для всех калибров. В силу весьма значительной разницы между импульсом отдачи, развиваемым патронами разных калибров, в патронниках стволов калибра 5,6 мм выполнены продольные канавки, облегчающие экстракцию гильз при малом импульсе отдачи малокалиберного патрона. В патронниках стволов калибра 9 мм выполнены поперечные канавки, наоборот служащие для увеличения трения при экстракции гильз более мощных патронов. Патронники стволов калибра 6,35 мм и 7,65 мм – гладкие. Ударно-спусковой механизм – курковый, двойного действия (самовзводный). Ручной предохранитель расположен слева на затворе, при включении отводит заднюю часть ударника вниз, так что курок уже не может ударить по нему, при этом ударник фиксируется от продольного перемещения в сторону капсюля патрона. При этом УСМ не блокируется, так что при включенном предохранителе курок может быть безопасно спущен с боевого взвода нажатием на спусковой крючок. Дополнительно имеются автоматические предохранители, блокирующие спусковой крючок при невставленном магазине и разобщающие спусковую тягу и шептало при незакрытом затворе. По израсходовании всех патронов затвор остается открытым на затворной задержке. Выключение затворной задержки осуществляется автоматически, при вставлении полного магазина, либо без магазина – при нажатии на спусковой крючок. Для обеспечения стрельбы патронами как центрального, так и бокового воспламенения, затвор имеет сменное зеркало с двумя каналами для ударника – по центру гильзы для патронов центрального боя и в районе закраины – для патронов кольцевого воспламенения. Экстрактор – подпружиненный, единый для всех калибров. Магазины однорядные, емкостью 7 или 8 патронов, защелка магазина – в основании рукоятки пистолета.

Впечатления эксперта по стрельбе

Несмотря на техническую оригинальность и высокую надежность, этот пистолет рациональнее рассматривать, как оружие самообороны для женщин или как второй пистолет для непредвиденных ситуаций. Использовать его в боевых операциях нецелесообразно.

Пистолет Heckler & Koch P9S

Рис. 40. Пистолет Heckler & Koch P9S

Особенности кинематической схемы

В пистолете P9 фирма Хеклер-Кох реализовала опыт, накопленный при выпуске знаменитой винтовки G3. Новый пистолет, разработанный в первой половине 1960-х годов, использовал заимствованную у G3 автоматику с полусвободным затвором с торможением при помощи пары роликов, а также штампованных из стали детали. Серийное производство пистолета Р9 было начато в 1969 году, а в начале 1970-х его сменил пистолет P9S, отличавшийся тем, что имел УСМ двойного, а не одинарного (как у Р9) действия. В середине 1970-х появился вариант P9S под патрон .45АКП, ориентированный на американский рынок. Пистолеты P9S производились в Германии до 1978 года, в настоящее время они производятся по лицензии в Греции на заводах ЕВО под обозначением ЕP9S. Пистолеты P9S калибра .45АКП с удлиненным стволом, допускающие установку быстросъемного глушителя, в 1970-1980-х годах использовались в США в подразделениях сил специальных операций (US Navy SEAL). Кроме того, в небольших количествах выпускались пистолеты P9S Sport, комплектовавшиеся регулируемыми прицелами, а также иногда и удлиненными стволами и специальными ортопедическими рукоятками из дерева.

Пистолеты P9S имеют рамку и кожух затвора, штампованные из листовой стали. Внутри кожуха затвора расположен сам затвор, состоящий из двух частей, между которыми расположена пара роликов, в переднем положении затвора входящих в пазы в хвостовике неподвижного ствола. УСМ пистолета курковый, с полностью скрытым внутри затвора курком. Взведение и безопасный спуск курка могут осуществляться вручную при помощи специального рычага, расположенного слева на рукоятке оружия. Ствол пистолета имеет полигональные нарезы для повышения точности стрельбы и живучести ствола, при разборке оружия могут быть сняты рамки. При стрельбе ствол неподвижен. Передняя часть рамки и спусковая скоба, щечки рукоятки выполнены из пластика. Защелка магазина находится в нижней части пистолетной рукоятки.

Пистолет Heckler & Koch USP

Рис. 41. Пистолет Heckler & Koch USP

Пистолет Heckler & Koch USP (Universal Selbstlade Pistole – Универсальный Самозарядный Пистолет) впервые был объявлен в 1993 году в вариантах под патрон 9х19 Para и .40 S&W.

Пистолеты USP создавались в первую очередь как военное и полицейское оружие. USP построен по модифицированной браунинговской схеме с коротким ходом ствола и запиранием одним выступом через окно для экстракции гильз. Кроме того, все модели USP имеют патентованный механизм демпфирования отдачи, обеспечивающий высокую живучесть (до 20000 выстрелов) и комфортность стрельбы.

Основные тактико-технические характеристики:

Особенности кинематической схемы

Рамка пистолета – из полимеров, со вставками из нержавеющей стали, затвор – из нержавеющей стали или из обычной, со специальным защитным покрытием. На нижней части рамки под стволом сделаны специальные направляющие для установки ЛЦУ или тактического фонаря.

Одна из особенностей семейства пистолетов USP – большой выбор вариантов УСМ – целых 9, включая режимы двойного или только двойного действия, наличие или отсутствие неавтоматического предохранителя и/или рычага безопасного спуска курка.

В 1994 году фирма H&K представила компактную версию пистолета – USP Compact. Он отличается уменьшенными размерами рамки и длиной ствола, а также меньшей емкостью магазина. Позже на основе USP Compact калибра .40СВ был выпущен вариант под патрон .357SIG (другие варианты USP под этот патрон не выпускаются).

В 1995 году на свет появился USP калибра .45АСР, ориентированный в основном на рынок США, а несколько позже – вариант USP Tactical, отличающийся от USP .45 удлиненным стволом с резьбой для установки глушителя (аналогичный глушитель используется в пистолете МK23), регулируемым прицелом и матчевым УСМ. USP Tactical предназначен также в основном для американского полицейского рынка.

Помимо «боевых» модификаций, H&K выпустила ряд спортивных моделей на базе USP. USP Match имеет ствол с полигональной нарезкой, дульный тормоз-компенсатор, УСМ, отрегулированный под требования целевой стрельбы.

USP Expert имеет удлиненный до 152 мм ствол и соответственно удлиненный затвор, а также повышенную емкость магазина – 18 патронов 9 мм, 16 патронов .40 или 12 – калибра .45. Пистолет предназначен в первую очередь для Европейских соревнований по правилам IPSC, так как импорт в США гражданского оружия с емкостью магазина свыше 10 патронов запрещен с 1994 года.

Помимо этого, варианты USP состоят на вооружении в Германии. Модификация USP под обозначением Р8 принята на вооружение Бундесвера и отличается тем, что имеет УСМ двойного действия с одним рычагом, включающим предохранитель и одновременно снимающим курок с боевого взвода, а также тем, что выпускается только под патроны 9х19мм НАТО.

Вариант под обозначением Р10 фактически является пистолетом USP Compact и принят на вооружение федеральной полиции ФРГ.

Впечатления эксперта по стрельбе

Пистолет в руках производит очень хорошее впечатление. Единственная оговорка – при тренировках желательно надевать перчатки, особенно если кожа рук нежная. Рукоять из-за материала и типа насечки натирает кожу кисти. Но этот «недостаток» в тренировочном общении с оружием превращается в достоинство, обеспечивая плотный и надежный хват в реальной обстановке. А в условиях скоротечного конфликта не приходится отстреливать по 500-700 патронов, как за тренировку…

Пистолет Heckler & Koch Mk.23

Рис. 42. Пистолет Heckler & Koch Mk.23

Основные тактико-технические характеристики:

Особенности кинематической схемы

Mk.23 разработан немецкой фирмой Heckler & Koch для Командования Сил Специальных Операций США (US SOCOM). В конкурсе, начатом в 1991 году, в котором кроме H&K участвовала фирма «Кольт», пистолет Heckler & Koch вышел победителем и в 1996 году был принят на вооружение сил спецопераций.

Mk.23 представляет собой несколько увеличенный и утяжеленный вариант пистолета USP этой же фирмы. Mk.23 построен по схеме с коротким ходом ствола. Запирание по браунинговской схеме – одним выступом в казенной части ствола за окно для экстракции гильз затвора, снижение ствола происходит за счет взаимодействия фигурного выреза в приливе ствола с неподвижным штифтом в рамке пистолета. УСМ – двойного действия, имеет отдельный рычаг безопасного спуска курка и предохранитель (двусторонний). Ствол удлиненный, выступает из затвора вперед и имеет резьбу для установки глушителя. На полимерной рамке снизу, под стволом, выполнены специальные направляющие для установки фонаря или лазерного целеуказателя.

Из-за большого веса и значительных размеров некоторые спецподразделения США предпочитают вместо Mk.23 использовать пистолет USP Tactical того же калибра, имеющий меньшие размеры и вес, и также приспособленный для использования с глушителем и ЛЦУ или фонарем.

Впечатления эксперта по стрельбе

Пистолет несколько громоздкий и тяжеловатый, что причиняет неудобства при длительном держании в руке. В остальном довольно хорошие показатели.

Оригинальные и необычные пистолеты

Пистолет Desert Eagle

Рис. 43. Пистолет Desert Eagle

Пистолет Desert Eagle израильской фирмы Israel Military Industries (IMI) является своего рода курьезом среди современных автоматических пистолетов, но курьезом, внушающим уважение. Его нельзя отнести ни к военному, ни к полицейскому оружию, ни тем более к оружию самообороны. Это, вероятно, на сегодня самый мощный, большой и тяжелый из выпускаемых серийно автоматических пистолетов классической компоновки. Для стрельбы из него желательно обладать немалой физической силой и навыками обращения с оружием с огромной отдачей. Desert Eagle – оружие особой, очень малочисленной категории стрелков – поклонников сверхмощных пистолетов (по большей части в США), и стрельба из него является, прежде всего, разновидностью стрелкового спорта. Кроме того, он применяется любителями малоизвестной в нашей стране охоты с пистолетом (в основном на крупного зверя). Крайне редкие случаи применения «Пустынного Орла», а именно так переводится на русский язык его название, участниками боевых действий на Ближнем Востоке и в Ираке объясняются тем, что среди военнослужащих израильской и американской армий, особенно среди бойцов спецподразделений, попадаются такие стрелки-эстеты. Окружающие этот пистолет легенды порождены в основном американским кинематографом и рекламной кампанией фирмы-производителя.

История пистолета Desert Eagle начинается в конце 1970 годов, когда группа американцев организовала небольшую компанию Magnum Research с целью разработки, выпуска и продажи спортивно-охотничьего самозарядного пистолета под мощный патрон .357 Магнум (при стрельбе из 150 мм ствола он по дульной энергии может превосходить патрон 9х19 Парабеллум до двух раз). В 1980 году были получены первые патенты на конструкцию пистолета с газоотводной автоматикой, в 1981 году появился первый прототип, по скромному описанию самих разработчиков «функциональный на 80%». Для доводки и дальнейшего серийного выпуска пистолета, получившего обозначение Eagle 357, была избрана израильская оружейная компания IMI (Israel Military Industries). В 1982 году появилась первая реклама нового пистолета, а чуть позже появились и первые серийные образцы. Примерно к 1985 году пистолет получил его современное обозначение Desert Eagle (Орел Пустыни, Орел-пустынник или Пустынный Орел – кому как больше нравится), тогда же несколько изменилась его конфигурация и ствол приобрел полигональные нарезы вместо обычных. За несколько лет появились модификации калибров .41 «Магнум», .44 «Магнум», .50 АЕ (наиболее мощная модификация), .400 CorBon. Пистолет выпускается со стволами длиной 152, 254 и 356 мм. Предполагается возможность установки оптического прицела, для чего сверху на стволе выполнены два поперечных паза. Но, несмотря на некоторую функциональную несуразность этого оружия, Desert Eagle не стоит считать неудачей его создателей. В конструктивном отношении пистолет хорошо отработан и представляется интересным и своеобразным оружием.

С девяностых годов выпуск пистолета, помимо Израиля, налажен и в США. Он производится небольшими сериями и, как и израильский, отличается высоким качеством изготовления.

Основные тактико-технические характеристики:

Особенности кинематической схемы

Работа автоматики Desert Eagle построена на крайне редком среди пистолетов принципе, в наибольшей степени свойственном автоматическим винтовкам и автоматам, – использования энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола. В конструкции не предусмотрено газоотводной трубки, характерной для систем с такой схемой автоматики. Канал газового двигателя выполнен непосредственно в массивном стволе. Ствол имеет в сечении форму призмы, газоотвод параллелен каналу ствола и располагается ниже и левее его. При выстреле пороховые газы отводятся из канала ствола через поперечное отверстие и, воздействуя на затвор через поршень, вызывают его откат. При этом происходят экстракция гильзы, разобщение спусковой тяги с шепталом и взведение курка; при возвращении затвора в переднее положение затвор досылает очередной патрон и запирает канал ствола, курок становится на боевой взвод.

Принцип запирания у Desert Eagle также совершенно уникален (для пистолета). Создав пистолет-гигант, израильские конструкторы не стали «мелочиться» и применили в пистолете поворотный затвор (для примера: подобная схема запирания используется в автомате Калашникова и в американской винтовке М-16). Здесь надо заметить следующее: в таких системах затвор непосредственно запирает ствол, а его движение (поступательное и вращательное), как и работа остальных частей автоматики, обеспечивается циклом «откат-накат» затворной рамы, на которую через поршень воздействуют пороховые газы. Весь этот процесс происходит в неподвижной ствольной коробке. В пистолете ствольная коробка, как отдельная деталь, существенно увеличила бы массу и габариты и без того донельзя массивного оружия, а потому в Desert Eagle функции подвижной затворной рамы и кожуха затвора выполняет одна деталь. Таким образом, здесь возникают определенные трудности с терминологией: в английском языке для обозначения поворотного затвора (и не только поворотного) имеется понятие «bolt», а затворная рама называется «bolt carrier»; в автоматических пистолетах со скользящим затвором последний именуется «slide», вне зависимости от принципа работы автоматики и схемы запирания. Таким образом, у «Орла» не возникает проблем с определениями: имеется скользящий «slide» и поворотный запирающий «bolt». В нашей стране и скользящий запирающий узел в пистолетах, и запирающая деталь в длинноствольных, в том числе газоотводных, системах называется одним словом – «затвор». Этого понятия обычно достаточно для описания того или иного оружия, а поскольку пистолет с газоотводным принципом работы автоматики, да еще с поворотным затвором все же не норма, а исключение, то авторы, по аналогии с автоматами, для определенности будут называть запирающую деталь затвором, а скользящую – затворной рамой. Это не совсем правильно, но позволяет наиболее точно описать устройство оружия.

Итак, в Desert Eagle применен поворотный затвор. Запирание осуществляют три боевых упора, которые при повороте заходят в соответствующие пазы патронника. В канале затвора помещен подпружиненный ударник, а на внешней поверхности, заподлицо, располагается выбрасыватель. Затвор поворачивается благодаря сквозному винтовому пазу, в котором при откате и накате движется вертикальный стержень. Роль отражателя при удалении гильзы играет выступ рамки пистолета. Канал затворной рамы, в котором помещен затвор, со стороны курка закрыт крышкой с отверстием для хвостовика ударника.

Возврат подвижных частей при накате происходит под действием двух симметрично расположенных возвратных пружин (аналогично Вальтеру П-38). Ударно-спусковой механизм несамовзводный, выполнен в виде быстросъемного блока. Пистолет оснащен неавтоматическим предохранителем флажкового типа, в положении «предохранение» блокирующим ударник. Предохранитель двухсторонний, позволяет управлять оружием как правой, так и левой рукой. Магазин коробчатый, с однорядным расположением патронов. Защелка магазина располагается позади предохранительной скобы. По израсходовании всех патронов затворная рама останавливается на затворной задержке. Механические прицельные приспособления могут быть как постоянные, так и регулируемые (возможна смена целика). Для разборки имеется ствольная задержка, флажок которой находится с правой стороны, что встречается довольно редко.

Неполная разборка пистолета осуществляется в следующем порядке: нажав на кнопку защелки магазина, извлечь его из рукоятки пистолета. Отведя затвор в крайнее заднее положение, убедиться в отсутствии патрона в патроннике.

Повернуть флажок ствольной задержки, отделить ее от рамки пистолета. Снять затворную раму со стволом с направляющих рамки, сдвинув их вперед.

Отделить ствол от затворной рамы, для чего их следует развести, произведя, таким образом, отпирание.

Отделить от ствола поршень газоотвода, а от рамки – возвратные пружины.

Сборка пистолета осуществляется в обратном порядке.

В случае капитальной чистки необходимо производить разборку затвора. Для этого следует, выполнив операции неполной разборки, утопить острым предметом хвостовик ударника и движением вниз отделить крышку канала затвора. Далее вытянуть ударник с пружиной и отделить поворачивающий стержень затвора. После этого затвор можно отделить от затворной рамы. Сборка затвора осуществляется в обратном порядке.

Впечатления эксперта по стрельбе

Пистолет очень тяжел. После нескольких выстрелов или при длительном прицеливании кисть сильно устает. Стрельба из этого пистолета подразумевает хорошую физическую подготовку, особенно если навесить на него аксессуары типа прицела, целеуказателя или фонаря.

Intratec TEC DC-9

Рис. 44. Пистолет Intratec TEC DC-9

«Штурмовой» пистолет Intratec TEC DC-9 имеет сомнительную честь находиться в десятке самых популярных по использованию в преступлениях образцов оружия в США (по данным на середину 1990 годов). Кроме того, этот образец в числе прочих был «поименно» запрещен к дальнейшему производству так называемым Законом о Штурмовом оружии (Assault Weapons Ban), принятом в США в 1994 году.

«Популярность» этому образцу снискали его грозный внешний вид, позаимствованный у прародителя – пистолета-пулемета, высокая емкость магазинов и весьма низкая цена – основные привлекательные факторы для маргиналов вроде представителей уличных банд в американских мегаполисах. Ни для профессионалов (военных, полиции), ни для нормальных граждан этот образец сколько-нибудь существенного интереса не представлял, будучи слишком громоздким и тяжелым для обычного пистолета, а также из-за низкого качества отделки и отвратительной надежности при стрельбе патронами с любыми пулями, кроме цельнооболочечных. Точность стрельбы у него также была весьма невысокой.

Основные тактико-технические характеристики:

История этого образца стрелкового оружия началась в Швеции в начале 1980-х годов, когда Шведская компания Interdynamics AB, известная своими экспериментальными винтовками MKS и MKR, разработала довольно традиционный пистолет-пулемет калибра 9 мм. Так как в мирной Швеции у подобного оружия перспектив не было, в США была организована фирма Interdynamic, расположившаяся в городе Майами, штат Флорида. Для гражданского рынка этой фирмой был выпущен полуавтоматический вариант пистолета-пулемета МР9, не имевший приклада, и обозначенный как KG-9. Как и пистолет-пулемет (выпущенный числом не более 25 экземпляров), «пистолет» KG-9 стрелял с открытого затвора. В середине 1980-х годов Бюро по контролю за алкоголем, табачными изделиями и огнестрельным оружием США (US Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms – BATF) определило, что KG-9 может быть легко переделан под автоматический огонь, и запретило его производство. Фирме Interdynamic пришлось переконструировать свой пистолет, оснастив его ударниковым ударно-спусковым механизмом, так что огонь теперь велся с закрытого затвора. Модифицированный пистолет получил обозначение Interdynamic KG-99. В конце 1980-х годов производство этого пистолета перешло к компании Intratec Firearms Inc, расположенной в том же Майами. Под обозначением Intratec TEC-9 бывший пистолет KG-99 выпускался около года, после чего в 1989 году он был снова переименован в Intratec DC-9, так как продажи TEC-9 были запрещены в штате Калифорния по причине его использования сразу в нескольких массовых расстрелах мирной публики и в значительном количестве менее громких преступлений и уличных разборок. Под обозначением Intratec DC-9 пистолет довольно успешно продавался всем желающим вплоть до его очередного запрета в 1994 году, на сей раз уже на всей территории США. Однако фирму Intratec этот запрет не остановил, и уже в 1995 году на свет появляется пистолет Intratec AB-10. От DC-9 он отличался тем, что не имел кожуха ствола, резьбы в дульной части ствола (служившей для установки декоративного удлинителя ствола либо глушителя), и стандартно комплектовался магазинами на 10 патронов. Тем не менее старые магазины на 20 и 32 патрона, выпущенные до 1994 года, вполне подходили для АВ-10, что оценили его покупатели – главным образом все те же маргиналы и уличные бандиты, предпочитавшие оружие подешевле и пострашнее видом.

Особенности кинематической схемы

Пистолет Intratec DC-9 построен на основе автоматики со свободным затвором. Огонь ведется с закрытого затвора, ударно-спусковой механизм ударниковый, одинарного действия. Затвор цилиндрический, расположен внутри трубообразной ствольной коробки, представляющей единое целое с перфорированным кожухом ствола. Рукоятка затвора расположена слева и служит предохранителем – при ее вдвигании в направлении к оси оружия блокируются затвор и ударник. Пистолетная рукоятка, спусковая скоба и горловина магазина выполнены единой деталью из пластика. Прицельные приспособления самого примитивного вида, в принципе нерегулируемые, так как намертво приварены к ствольной коробке. Коробчатые двухрядные магазины имели емкость в 20 или 32 патрона (10 патронов – после 1994 года). Кроме того, сторонними производителями выпускались весьма длинные и непрактичные, зато очень «крутые» магазины на 50 патронов.

Впечатления эксперта по стрельбе

Данное оружие следует воспринимать скорее как «грозный и страшный» курьез, нежели как сколько-нибудь серьезное оружие. Принимая же во внимание и высокий процент отказов при стрельбе приобретать для целей самообороны не рекомендуется.

Goncz GA-9

Рис. 45. Пистолет Goncz GA-9

Пистолет Goncz GA-9 High Tech pistol был разработан в США фирмой Goncz Armament Inc, располагавшейся в Северном Голливуде (штат Флорида). Пистолет и созданный на его базе карабин, имевший удлиненный ствол и деревянный приклад, выпускались сильно ограниченным тиражом в период между 1984 и 1990 годами. Пистолет Goncz GA-9 относится к достаточно сомнительной, чтобы не сказать – бесполезной, категории так называемых «штурмовых» пистолетов. При габаритах и массе, сравнимых с пистолетами-пулеметами типа Mini-UZI, штурмовой пистолет Goncz GA-9 не имел приклада и возможности стрельбы очередями. Значительные габариты и масса серьезно затрудняли его ношение, а массивный свободный затвор увеличивал ощущаемую отдачу и вибрацию оружия при скоростной стрельбе, затрудняя прицеливание. Кроме того, достаточно высокое качество исполнения и, как следствие, – относительно высокая цена сделали этот образец неинтересным для основных покупателей «штурмовых» пистолетов в США – различной околокриминальной публики, членов уличных банд и т.п., предпочитавших куда как более дешевые и не менее «круто» выглядящие «пистолеты» от Intratec и других подобных производителей.

Основные тактико-технические характеристики:

Особенности кинематической схемы

Пистолет Goncz GA-9 имеет автоматику со свободным затвором. Ударно-спусковой механизм – одинарного действия, цилиндрический затвор расположен внутри трубообразной стальной ствольной коробки, в передней части переходящей в кожух ствола. Рукоятка взведения затвора расположена на оружии слева, огонь ведется с закрытого затвора. Пистолетная рукоятка со спусковой скобой также выполнены из стали. Затворной задержки пистолет не имеет, предохранитель расположен на рукоятке слева. На заднем торце рамки расположена антабка ремня для переноски.

MBA Gyrojet

Рис. 46. Пистолет MBA Gyrojet

В начале шестидесятых годов небольшая компания MB Associates разработала в своем роде уникальный ракетный пистолет, известный под названием Gyrojet. При создании этого пистолета его конструкторы, Артур Биль и Роберт Мэйнард, поставили перед собой задачу создать малошумное оружие с высокой эффективностью. Для достижения поставленной цели они предложили использовать миниатюрные ракетные снаряды, выполненные из нержавеющей стали и запускаемые из многозарядной пусковой установки, имевшей вид довольно громоздкого пистолета с перфорированным стволом. Оружие действительно получилось малошумным, при выстреле раздавалось лишь громкое короткое шипение, подобное звуку спустившей автомобильной шины. Кроме того, на дальности в 60 ярдов (порядка 50 метров) энергия ракетной пули, выпущенной из пистолета Gyrojet, была почти в 2 раза выше энергии пули, выпущенной из пистолета Colt М1911А1 на той же дальности. Но на этом достоинства Gyrojet и заканчивались.

Во-первых, из-за использования ракетного принципа «пули» набирали максимальную скорость лишь на довольно большом удалении от ствола, так что в ближнем бою Gyrojet был крайне малоэффективен.

Во-вторых, количество отказов было слишком высоким (производитель гарантировал 99% надежность, что означало 1 отказ на 100 выстрелов).

В третьих, крайне низка точность – на дальности в 100 метров производителем заявлялась точность попадания порядка 2 метров, а в реальности разброс попаданий на такой дальности превышал 3 метра. Стабилизация ракет в полете осуществлялась путем их раскрутки пороховыми газами, часть из которых отводилась в боковые сопла. Разрабатывались и экспериментальные ракеты, стабилизируемые хвостовым оперением.

Все это в сочетании с малой емкостью магазина, большими размерами и низкой надежностью всей системы привело к тому, что пистолеты Gyrojet не получили сколько-нибудь заметной популярности.

Основные тактико-технические характеристики:

Особенности кинематической схемы

Пусковая установка («пистолет») Gyrojet была выполнена из алюминия. Неотъемный магазин на 6 ракет находился в задней части оружия, в пистолетной рукоятке. Снаряжение магазина отдельными ракетами осуществлялось через сдвижную назад крышку в верхней части оружия. Неподвижный ударник располагался в задней части пусковой трубы, а перед магазином находился курок. При нажатии на спусковой крючок курок поворачивался на своей оси вверх и назад и ударял по головной части ракеты. При этом ракета сдвигалась назад, и находившийся в ее хвостовой части капсюль накалывался на фиксированный ударник. Воспламенившийся пороховой заряд начинал разгон ракеты по «стволу», при этом при движении вперед ракета поворачивала курок в обратную сторону, тем самым взводя его. Для ручного взведения курка на левой стороне оружия имелся специальный рычажок.

Часть 2.

Автоматические пистолеты отечественного производства

Отношение к отечественному оружию в среде непрофессионалов отличается крайней полярностью мнений – от приписывания российским (советским) образцам легендарных и непревзойденных качеств по надежности, неприхотливости и практичности до огульного охаивания всего и вся.

Чтобы соблюсти хотя бы подобие объективности, надо сказать, что отечественные пистолеты не отличаются большим разнообразием и конструкторской оригинальностью. Во времена Советского Союза среди разработчиков оружия бытовало мнение, что «не надо изобретать – надо конструировать». В приложении же к конкретной деятельности это обозначало, что советские конструкторы оружия были «ограждены» от разного рода ограничений, связанных с патентным правом и спокойно перенимали и использовали оригинальные решения зарубежных коллег. Это позволяло создавать образцы оружия, которые не являлись зачастую полностью оригинальными разработками, но при этом развивали признанные и интересные конструкторские решения.

Отсутствие свободного рынка оружия приводило также к отсутствию конкурентной борьбы, что позволяло принятому на вооружение образцу оставаться «единственным в своем роде» на протяжении многих десятилетий.

При этом существующие жесткие требования государственных заказов изначально ставили во главу угла высокие эксплуатационные качества принимавшегося на вооружение пистолета. Эти требования определяли и высокую живучесть и надежность в работе при наличии предельного уровня загрязнения – что характерно для всего советского оружия.

Чтобы не провоцировать дискуссию, авторы считают нужным сказать, что советское и современное российское оружие в полной мере заслуживает серьезного и уважительного к себе отношения, а знание сильных и слабых сторон будет способствовать более объективному его позиционированию.

Пистолет ТТ (Тульский, Токарева, 1933)

Рис. 47. Пистолет ТТ

Пистолет ТТ (Тульский, Токарева), как следует из его названия, был разработан на Тульском Оружейном заводе легендарным русским оружейником Федором Токаревым. Разработка нового самозарядного пистолета, предназначенного для замены как штатного устаревшего револьвера Наган образца 1895 года, так и различных импортных пистолетов, имевшихся на вооружении в Красной Армии, была начата во второй половине 1920-х годов.

В 1930 году, после продолжительных испытаний, пистолет системы Токарева принят на вооружение, и армия заказывает несколько тысяч пистолетов для войсковых испытаний. В 1934 году по результатам опытной эксплуатации в войсках, на вооружение РККА принимается несколько улучшенный вариант этого пистолета под обозначением «7.62 мм самозарядный пистолет Токарева образца 1933 года».

Пистолет создан под патрон 7.62х25 (одно из распространенных названий в специальной литературе и вообще в мире – 7.62 TT). Патрон был новым, созданным на основе 7.63х25 Маузер (использующийся в пистолете С-96). Новый советский патрон ничем, кроме этой одной сотой миллиметра, не отличался от немецкого прототипа. Такой калибр был выбран для того, чтобы при производстве пистолета (а потом и ряда образцов пистолетов-пулеметов) возможно было бы использовать оборудование, на котором изготовлялась 7.62 мм винтовка Мосина. Патрон 7.63 Маузер в то время был одним из сильнейших пистолетных патронов в мире. Позже были также созданы патроны с трассирующей и бронебойной пулями. Особенности и возможности патронов Маузер и ТТ мы уже обсуждали в статье, посвященной легендарному «Маузеру».

Пистолет ТТ образца 33 года производился до начала Великой Отечественной войны, а затем полностью вытеснил наган из производства. В СССР производство ТТ продолжалось до 1952 года, когда он был официально заменен на вооружении Советской Армии пистолетом ПМ системы Макарова. В войсках ТТ оставался до 1960-х годов, и по настоящее время значительное число этих пистолетов законсервировано на армейских резервных складах. Всего в СССР было выпущено примерно 1 700 000 пистолетов ТТ.

Кроме того, в конце 1940-1950-х годах СССР передал документацию и лицензии на производство ТТ Венгрии, Китаю, Румынии, Северной Корее, Югославии. В этих странах пистолеты ТТ производились как для вооруженных сил, так и для экспорта и коммерческой продажи. Экспортные варианты могли иметь иной калибр (9 мм Парабеллум), а также неавтоматический предохранитель той или иной конструкции. В Китае и Югославии пистолеты на базе ТТ производятся до сих пор. Кроме точных копий конструкции Токарева, в Китае производится пистолет Модель-213, представляющий собой ТТ с предохранителем в задней части рамки. Кроме того, именно китайцы выпускают пистолеты под патрон 9 мм Para.

Вот схематическое описание наиболее известных зарубежных модификаций ТТ:

• Тип-54 – китайская версия ТТ, отличается от оригинала более узкой рукояткой (видимо, под руку среднего китайца) и маркировкой на китайском. Остальные детали взаимозаменяемы.

• Тип-68 – данный пистолет выпускается в Северной Корее с конца 60-х годов XX века. Основное отличие – это меньшие размеры рукоятки, рассчитанные под руку среднестатистического корейца. Защелка магазина перенесена в нижнюю часть рукоятки.

• Тип-48 производился с пятидесятых годов в Венгрии. От оригинала отличается только венгерским гербом на рукоятке. Модификация этого пистолета под обозначением ТТ-58 производится по сей день.

• «Токагипт 58» (Tokagypt 58) – еще один венгерский вариант ТТ, производимый фирмой FEG (Будапешт). Имеет более современный дизайн и калибр 9х19 Para. Поставлялся на вооружение Египетской армии. На гражданском рынке этот пистолет продавался под обозначением FEG Firebird.

• М-57 – югославский вариант ТТ. Оснащен предохранителем, рукоятка удлинена, а магазин вмещает 9 патронов.

В общей сложности ТТ и его модификации состояли на вооружении 25 стран мира. В настоящее время в России предлагаются к продаже травматические пистолеты ТТ-Лидер, представляющие собой боевой пистолет, переделанный под стрельбу патронами калибра 10х32 ТТ с резиновой пулей. Производитель ЗАО «Байкал».

Пистолет ТТ представлял собой достаточно совершенное оружие, мощное и надежное, простое в обслуживании и ремонте. Его главными недостатками являлись пониженная безопасность в обращении из-за отсутствия полноценных предохранительных устройств, сравнительно невысокое останавливающее действие легкой 7,62 мм пули и не слишком удобная форма рукоятки. В 1938-39 годах проводились работы по принятию на вооружение РККА более современного пистолета, однако в связи с началом войны они не были завершены. В 1942 году был создан, но серийно не выпускался вариант ТТ с двухрядным магазином повышенной емкости.

Основные тактико-технические характеристики:

Особенности кинематической схемы

Автоматика пистолета построена по известной схеме Браунинга: работа частей автоматики обеспечивается отдачей сцепленного с затвором ствола при коротком его ходе. Запирание осуществляется с помощью двух боевых упоров ствола, заходящих в соответствующие проточки на внутренней поверхности кожуха-затвора. Отпирание происходит при опускании ствола на подвижной серьге. Ударно-спусковой механизм – курковый, одинарного действия, выполнен в виде единого легкосъемного модуля (впервые в мире). Предохранительных устройств нет, для относительно безопасного ношения пистолета с патроном в патроннике имелся предохранительный полувзвод курка, однако при изношенных частях УСМ падение пистолета с курком на полувзводе могло привести к случайному выстрелу. Прицел открытый, нерегулируемый, пистолеты пристреливались на дальность 25 метров. Щечки рукоятки – пластиковые или деревянные, с крупным вертикальным рифлением. В нижней части рукоятки имеется антабка для пистолетного ремня. Питание патронами – из отъемных однорядных коробчатых магазинов емкостью 8 патронов. Защелка магазина – кнопочная, расположена в основании спусковой скобы слева.

Компоновка пистолета классическая для систем с полусвободным затвором и качающимся стволом: возвратная пружина расположена под стволом на направляющем стержне. По израсходовании всех патронов в магазине затвор останавливается в заднем положении. Ось затворной задержки одновременно является осью серьги; она зафиксирована в рамке пластинчатой разрезной пружиной – чекой на правой стороне рамки. Коробчатый магазин вмещает восемь патронов. Кнопка защелки магазина расположена в основании предохранительной скобы. Пистолет имеет постоянные прицельные приспособления, рассчитанные на дистанцию 50 метров.

Пистолет имеет оригинальный ударно-спусковой механизм. Его первая характерная черта, сразу бросающаяся в глаза, – расположение всех его элементов в одной общей колодке, что, безусловно, повышает его эксплуатационные свойства и облегчает уход за оружием. В колодке УСМ расположены: шептало со своей пружиной, курок, боевая пружина и разобщитель. Длинный выступ в передней части колодки является отражателем. Необычно расположение спиральной боевой пружины внутри курка. Подобное положение позволило избавиться от такой детали, как толкатель курка, и несколько уменьшить габариты и упростить форму рамки (а именно рукояти) т.к. отпала необходимость в изыскании пространства для боевой пружины с толкателем. Курок, как было сказано выше, имеет боевой и предохранительный взводы. В положении на предохранительном взводе курок находится на расстоянии нескольких миллиметров от ударника. Выстрел с предохранительного взвода невозможен, так как нажатие на спусковой крючок и поворот шептала невозможны из-за глубокого выреза предохранительного взвода, в котором находится зуб шептала. Именно в положении на предохранительном взводе, а не иначе, следует держать оружие с патроном в патроннике, т.к. в противном случае существует опасность срыва курка с боевого взвода в результате удара или сильной вибрации и, соответственно, непроизвольного выстрела. Постановку на боевой взвод следует производить непосредственно перед стрельбой. Постановка с предохранительного на боевой взвод производится простым отводом курка назад до заскока зуба шептала за уступ боевого взвода.

1. Ствол

2. Муфта ствола

3. Серьга ствола

4. Затвор

5. Рама

6. Возвратная пружина

7. Направляющий стержень возвратной пружины

8. Упор возвратной пружины

9. Ударник

10. Его пружина

11. Удерживающий штифт ударника

12. Выбрасыватель

13. Спусковая тяга

14. Возвратная пружина спусковой тяги

15. Колодка УСМ

16. Боевая пружина

17. Курок

18. Шептало

19. Пружина шептала

20. Разобщитель

21. Затворная задержка

22. Пружина затворной задержки

23. Защелка магазина

24. Магазин

25. Щечки рукоятки

Рис. 48. Основные части пистолета ТТ

Для постановки пистолета с боевого взвода на предохранительный необходимо, придерживая курок, нажать на спуск и, когда курок соскочит с боевого взвода, позволить ему плавно повернуться до постановки на предохранительный взвод. Вообще надо заметить, что ТТ проектировался как военный образец для непосредственных участников боевых действий, а потому не предусматривалась необходимость ношения пистолета с патроном в патроннике (в боевых условиях заряжание оружия обычно производится непосредственно перед боем). Тем не менее отсутствие предохранителя является основным недостатком конструкции. При падении на курок существует опасность выстрела при поломке предохранительного взвода или зуба шептала. Спусковая тяга выполнена за одно целое со спусковым крючком; поворот шептала она осуществляет, воздействуя на него своей задней перемычкой. Затвор при движении назад своим скосом поворачивает разобщитель, который расцепляет спусковую тягу и шептало.

Неполная разборка пистолета осуществляется в определенной последовательности.

Извлечь магазин из рукоятки; отведя затвор назад, убедиться в отсутствии патрона в патроннике.

Вынуть затворную задержку. Для этого необходимо сдвинуть пружину затворной задержки назад (для этого удобно использовать ребро крышки магазина) до тех пор, пока она не освободит ось затворной задержки. Нажав на конец оси затворной задержки, отделить ее от рамки.

Движением вперед отделить от рамки затвор со стволом.

Отделить от затвора возвратную пружину с направляющим стержнем и упором. Отделить от затвора муфту ствола, повернув ее на 180°. Извлечь ствол из кожуха затвора.

Извлечь из гнезда рамки колодку УСМ.

Сборка пистолета производится в обратной последовательности.

Впечатления эксперта по стрельбе

Пистолет по своим параметрам неплохого качества и с хорошими показателями при стрельбе. Это в немалой степени (наряду с доступностью и распространенностью) способствовало его популярности среди преступников и бандформирований. Портят впечатление неудобная рукоять и балансировка, что затрудняет стрельбу в экстремальных ситуациях, когда необходимо быстро выхватить оружие, подготовить к стрельбе и стрелять из любого положения.

Пистолет Макарова (ПМ, 1951)

Рис. 49. Пистолет ПМ

Пистолет разработан вскоре после Великой Отечественной войны молодым конструктором, учеником Г.С. Шпагина, Н.Ф. Макаровым и был призван заменить состоящий на вооружении пистолет ТТ. Конкурс на новый пистолет для Советской Армии был объявлен еще в 1938 году, и по его результатам, наиболее подходящими к принятию на вооружение были признаны пистолеты П.В. Воеводина и И.И. Ракова. Однако К.Е. Ворошилов, игравший не последнюю роль в принятии на вооружение нового оружия, потребовал доработки участвующих в конкурсе образцов, а начавшаяся вскоре война помешала дальнейшим работам в этом направлении. После войны конструкторские разработки были возобновлены с участием не только известных оружейников, таких как Ф.В. Токарев, С.Г. Симонов, С.А. Коровин, П.В. Воеводин, но и молодых конструкторов – Н.Ф. Макарова, К.А. Барышева и др. Следует отметить, что в результате этого конкурса был принят на вооружение в том числе и автоматический пистолет И.Я. Стечкина, подробнее о котором будет сказано далее. В конкурсе одерж ал победу образец Макарова и в 1951 году был принят на вооружение под обозначением ПМ (пистолет Макарова). Его производство было организовано на Ижевском механическом заводе.

До сих пор ведутся споры, было ли верным решение о замене ТТ пистолетом Макарова как армейского пистолета. Но совершенно очевидно, что качествам полицейского и гражданского оружия (в том числе оружия самообороны) ПМ удовлетворяет в значительно большей степени, чем ТТ. Но при этом далеко не удовлетворяет требованиям к «военному» – армейскому оружию.

При устоявшейся ныне привычке многих критиков «хаять» отечественную продукцию, надо сказать, что пистолет Макарова признан мировыми экспертами лучшим пистолетом мира ХХ века, наряду с Браунингом, Вальтером, Береттой. Правда, обнаружив это утверждение на сайте производителя, авторы подумали, что тут имеет место неточность при переводе с английского языка и речь идет скорее о «выдающихся» типах автоматического оружия. Этому определению пистолет ПМ отвечает в первую очередь благодаря количеству выпущенных экземпляров.

Сравнивая некоторые эксплуатационные свойства ПМ и ТТ – этих наиболее многочисленных пистолетов бывшего СССР, отметим следующее:

• во-первых, патрон 9x18 мм, используемый в ПМ, обладает значительно меньшей мощностью, чем 7,62x25, применяемый в ТТ. При большем, чем у ТТ, калибре, это позволяет передать цели большую часть кинетической энергии пули, и, что важно для оружия самообороны, делает выстрел из ПМ более безопасным для окружающих при сквозном поражении цели и в случае рикошета [3];

• во-вторых, пистолет Макарова имеет самовзводный ударно-спусковой механизм, что позволяет при наличии патрона в стволе мгновенно открыть стрельбу. Для оружия самообороны это важное положительное качество, т.к. при его применении огромную роль играет стрельба на опережение;

• в-третьих, меньшие габариты и масса делают ПМ пригодным для скрытого ношения. Наконец, эффективная стрельба из мощного военного пистолета, каким является ТТ, требует серьезной стрелковой подготовки.

Кстати, именно этот перечень ставит под сомнение пригодность ПМ в качестве «армейского» оружия и отодвигает его в категорию оружия гражданского и для самообороны.

За свою более чем полувековую историю пистолет изготовлялся в разных странах, а также претерпел ряд модернизаций.

Базовая версия, производящаяся по настоящее время, имеет нерегулируемые прицельные приспособления, может исполняться с одним из двух видов покрытия: черным (оксидирование) или серебристым (никелирование). В некоторых версиях, производимых в том числе на экспорт, прицельные приспособления выполнены регулируемыми. Необходимость их постановки на короткоствольный пистолет, максимальная практическая дальность стрельбы из которого не превышает 50 метров, весьма сомнительна, но это существенно способствует продвижению пистолета на американском рынке, где, как ни странно, такое требование к малым пистолетам имеет место. ПМ под патрон 9х17 под наименованиями ИЖ-70 и ИЖ-71, соответствующий требованиям «Закона об оружии» к служебному короткоствольному оружию, производится на экспорт и для нужд внутреннего рынка.

Имела место попытка довести Макаров до соответствия современным армейским требованиям, ее результатом стал ПММ – пистолет Макарова модернизированный. Его основные отличия: применение нового усиленного патрона 9х18 мм, емкость магазина увеличена до 12 патронов за счет шахматного их расположения, улучшены эргономические свойства рукоятки. Новое оружие, безусловно, существенно выигрывает у старого ПМ, но до уровня современного военного пистолета тоже явно недотягивает.

Разработана также экспортная версия ПМ под патрон 9х19, однако вряд ли применение мощного военного боеприпаса, по большей части использующегося в системах со сцепленным стволом, эффективно в небольшом оружии полицейского типа с инерционным запиранием, к которому и относится ПМ.

В Китае государственная корпорация «Норинко» производит пистолет Тип 59, являющийся точной копией отечественного ПМ.

В бывшей ГДР ПМ производился для армии и полиции. После перехода армии на стандарты НАТО выпуск был временно прекращен, однако позже возобновился, ориентированный уже на рынок гражданского оружия.

В связи с популярностью пистолета на Западе, и прежде всего в США, там возникла самостоятельная и довольно развитая отрасль оружейной индустрии, ориентированная на ремонт, техническое обслуживание, производство различных аксессуаров и даже отдельных деталей для ПМ. Многочисленные фирмы предлагают большой выбор сменных стволов, прицельных приспособлений, рукояток, дульных компенсаторов, магазинов и т.д., а также патроны с пулями повышенного останавливающего действия, разнообразные кобуры, улучшенные наборы для чистки и т.п. Опять же надо сказать, что «популярность» ПМ на Западе вызвана не стрелками, которые очарованы его эксплуатационными качествами, а коллекционерами, падкими на экзотику «советской империи зла».

Основные тактико-технические характеристики:

Особенности кинематической схемы

Пистолет Макарова состоит из следующих основных деталей, узлов и механизмов: рамы со стволом и предохранительной скобой, затвора с выбрасывателем, ударником и прицельными приспособлениями, ударно-спускового механизма, возвратной пружины, предохранителя, затворной задержки-отражателя, магазина и рукоятки.

Ствол жестко запрессован в рамку пистолета, кроме того, дополнительно зафиксирован штифтом. На передний конец ствола надета возвратная пружина. Канал ствола включает в себя нарезную часть с четырьмя нарезами и цилиндрический патронник.

Рамка, нижняя часть которой является также основанием рукоятки, служит для соединения всех узлов и деталей пистолета. В передней ее части имеется стойка с цилиндрическим отверстием – гнездом для посадки ствола, в задней – направляющие пазы затвора. В верхней части рамки выполнены окна для спускового крючка и боевой пружины, а также посадочные места для курка и шептала. В основании рукоятки имеются окно для размещения магазина и вырез для фиксации нижней части боевой пружины.

Затвор представляет собой сложную деталь, охватывающую передней частью ствол. Массивный выступ в задней части затвора обеспечивает запирание канала ствола при выстреле. Здесь же имеется соосный со стволом канал, в котором помещается ударник. Нижняя часть запирающего выступа выполняет функцию досылателя. Окно для удаления гильзы или патрона расположено на правой стороне затвора, а сразу за ним – паз с подпружиненным выбрасывателем. Слева находится окно для предохранителя флажкового типа. В задней части имеется глубокий вырез для прохода курка. На наружной поверхности затвора сверху расположены прицельные приспособления (нерегулируемые в базовой версии или регулируемые в некоторых модификациях), а в задней части выполнена насечка для удобства отведения затвора назад.

Ударно-спусковой механизм состоит из спускового крючка, спусковой тяги с рычагом взвода курка, шептала, пластинчатой двухперой боевой пружины и открытого курка.

1. Ствол

2. Рамка

3. Затвор

4. Предохранительная скоба

5. Гнеток и пружина предохранительной скобы

6. Возвратная пружина

7. Спусковой крючок

8. Спусковая тяга

9. Шептало

10. Курок

11. Боевая пружина

12. затворная задержка

13. Предохранитель

14. Ударник

15. Выбрасыватель

16. Корпус магазина

17. Подающая пружина магазина

18. Подаватель магазина

19. Крышка магазина

20. Рукоятка

Рис. 50. Основные части пистолета ПМ

Затворная задержка служит для удержания затвора в крайнем заднем положении по израсходовании патронов в магазине, что обеспечивается расположенным в ее передней части специальным уступом. Подъем затворной задержки происходит под действием подавателя магазина, а ее опускание – вручную. Кроме того, выступ в верхней части является отражателем.

Предохранитель пистолета – флажкового типа, в положении «предохранение» блокирует курок , шептало и затвор (осуществляет зацепление затвора и рамки).

Предохранительная скоба закреплена штифтом в передней части основания рукоятки и зафиксирована подпружиненным гнетком в верхней части рамы. В верхней части рукоятки расположен ограничитель хода затвора.

Рукоятка представляет собой пластмассовую деталь, охватывающую нижнюю часть рамки. Ее крепление осуществляется винтом в заднем торце.

Пистолет имеет магазин на восемь патронов с однорядным их расположением и состоит из корпуса, подающей пружины, подавателя и крышки.

Для подготовки пистолета к стрельбе необходимо вставить снаряженный патронами магазин в рукоятку до его фиксации защелкой магазина; повернуть флажок предохранителя в боевое положение (вниз), при этом освобождается курок, расцепляются затвор и затворная рама, шептало становится напротив предохранительного взвода; затвор оттянуть назад до предела и отпустить; при этом курок поворачивается и становится напротив боевого взвода, сжав (вернее, согнув) пластину боевой пружины, а подаватель прижимает патрон к загибам горловины магазина, так что фланец гильзы оказывается напротив досылателя.

Затвор под действием возвратной пружины устремляется вперед, возвращаясь в исходное положение. Патрон досылается в патронник, курок становится на боевой взвод, зафиксировавшись подпружиненным шепталом. В крайнем переднем положении зуб выбрасывателя заскакивает в проточку гильзы.

Пистолет готов к стрельбе.

При нажатии на спусковой крючок рычаг взвода под действием спусковой тяги поднимает шептало, расцепляя его с боевым взводом курка. Освободившись, под действием боевой пружины курок разворачивается на своей оси и наносит удар по ударнику, который, в свою очередь, разбивает капсюль патрона.

Происходит выстрел.

Так как затвор не имеет жесткого сцепления со стволом или рамкой, то пороховые газы, воздействуя на дно гильзы, вызывают отдачу затвора. Двигаясь назад, затвор расцепляет своим выступом – разобщителем шептало и рычаг взвода, смещая последний вправо. Курок под действием затвора поворачивается и, заскочив зубом за шептало, становится на боевой взвод. Удерживаемая зацепом выбрасывателя гильза ударяется фланцем об отражатель (выступ затворной задержки) и удаляется через выводное окно.

Затвор ударяется об ограничитель хода и под действием сжатой возвратной пружины двигается вперед. Очередной патрон досылается в патронник, но выстрела не происходит, так как разобщающий выступ рычага взвода находится напротив выема в затворе и не связан с шепталом.

Чтобы произвести следующий выстрел, необходимо сначала отпустить спусковой крючок, при этом под действием правого пера боевой пружины спусковая тяга вернется назад, а рычаг взвода зацепится за выступ шептала.

При наличии патрона в патроннике пистолет позволяет вести стрельбу самовзводом. В этом случае взведение курка осуществляется рычагом взвода, воздействующим на правый выступ курка. При этом рычаг взвода своим верхним концом приподнимает шептало, исключая постановку курка на боевой взвод.

По израсходовании всех патронов в магазине его подаватель приподнимает затворную задержку. Возвращающийся из крайнего заднего положения затвор становится своим выступом на затворную задержку, сигнализируя о необходимости замены магазина. После замены магазина стрелок большим пальцем опускает затворную задержку, при этом затвор досылает в патронник очередной патрон.

Пистолет имеет следующий порядок неполной разборки.

Отжав защелку магазина, извлечь магазин из рукоятки.

Убедиться в отсутствии патрона в патроннике, для чего отвести затвор и, поставив его на затворную задержку, осмотреть патронник.

Сняв затвор с задержки, отделить его от рамки. Для этого, оттянув предохранительную скобу вниз, перекосить ее влево и упереть в рамку. Затем оттянуть затвор в заднее положение, приподнять его задний конец и движением вперед отделить от рамки.

Снять со ствола возвратную пружину.

Отделить рукоятку, отвернув винт, соединяющий ее с рамой.

Сборка пистолета производится в обратном порядке.

Хочется надеяться, что обсуждение достоинств и недостатков ПМ (ПММ) имеет для российской армии уже чисто историческое значение. Основания к этому дает то, что еще в 2000 году было объявлено, что конкурс на перевооружение ВС России выиграл пистолет Ярыгина (ПЯ, Грач – см. далее), созданный на Ижевском Механическом Заводе под индексом МР-443. Таким образом, ПМ постепенно снимается с вооружения ВС, МВД и иных силовых структур России, заменяясь на ПЯ и другие современные пистолеты, однако в силу реального финансового состояния страны в целом процесс этот будет небыстрым и займет не один год.

Однако спустя десятилетие после этого «исторического решения» мы можем констатировать, что большинство частей ВС РФ по-прежнему вооружены ПМ и ПММ, а многие офицеры и в глаза еще не видели нового штатного оружия.

На базе ПМ на Ижевском Механическом Заводе – основном производителе пистолета Макарова, был создан ряд модификаций, включающих газовый пистолет ИЖ-79, служебный пистолет ИЖ-71 под патрон 9х17мм Браунинг Short, экспортный пистолет Байкал МР-442 калибра 9х18 мм и ряд других.

Впечатления эксперта по стрельбе

Популярность пистолета на Западе и в США сильно преувеличена российскими публикациями. В США данный пистолет не пользуется популярностью, а в Европе пользовался спросом в основном в странах СНГ из-за его низкой цены, по сравнению с западными образцами аналогичного оружия. Удобство пистолета в основном из-за его малых габаритов.

Вполне возможно, что все недостатки пистолета связаны не с конструктивными особенностями, а качеством сборки. Если пистолет разобрать, аккуратно отшлифовать детали, сточить на определенную величину шептало и другие детали, то пистолет может улучшить свои показатели, такие как плавность спуска, отсутствие задиров и уменьшение количества отказов. Но это может привести и к самопроизвольному спуску при ударе, если пистолет уронить.

В остальном пистолет можно эффективно применять на расстоянии до 5-10 метров при хорошем навыке стрельбы. У пистолета большой разброс при скоростной стрельбе, малое количество патронов в магазине, имеются частые отказы во время стрельбы (иногда «закусывание» патрона и заклинивание затвора).

В карьере одного из авторов была ситуация, когда из примерно 100 пистолетов, находившихся в арсенале, он выбрал два, доработал и эффективно поражал «с бедра» из двух пистолетов одновременно 5 «грудных» мишеней на расстоянии 15 метров без единого промаха, что для ближнего боя довольно хорошие показатели – но если есть возможность выбора.

В целом же пистолет дает неудовлетворительные показатели.

Пистолет Стечкина (АПС, 1951)

Пистолет АПС был разработан в конце 1940-х – начале 1950-х годов конструктором И. Я. Стечкиным и принят на вооружение Советской Армии в 1951 году, в результате того же конкурса, что и пистолет Макарова.

В новой системе стрелкового вооружения он занимал промежуточное положение между длинноствольным автоматическим оружием (автомат Калашникова и карабин Симонова) под новый промежуточный патрон 7.62х39 обр. 1943 г. и личным короткоствольным оружием (ПМ). То есть то место, которое в мировой классификации занимают легкие пистолеты-пулеметы (в послевоенные годы в СССР отказались от создания ПП и вернулись к ним лишь много лет спустя). Предполагалось, что новый пистолет станет оружием офицеров, принимающих непосредственное участие в боевых действиях, экипажей боевых машин, сержантов и солдат специальных подразделений.

Основные тактико-технические характеристики:

Особенности кинематической схемы

Конструктивно АПС имеет много общих с пистолетом Макарова черт, что позволяет быстро освоить пистолет стрелку, знакомому с ПМ. Автоматика его, как и у ПМ, работает по принципу отдачи свободного затвора, в компоновке и порядке сборки-разборки они также имеют много общего. Применяемый патрон – тот же что и в ПМ, 9х18. Пистолет имеет магазин большой емкости с шахматным расположением патронов. Самовзводный ударно-спусковой механизм позволяет вести как одиночный, так и автоматический огонь. Имеется замедлитель темпа стрельбы. Предохранитель флажкового типа одновременно является переводчиком огня. Прицельные приспособления – регулируемые, регулирование осуществляется специальным установочным барабаном, имеющим четыре позиции: 25, 50, 100 и 200 м. Вероятно, АПС является самым большим в мире военным пистолетом со свободным затвором. На базе АПС в 1970-х годах для сил специального назначения Армии и МВД был разработан специальный вариант пистолета АПСБ, комплектовавшийся удлиненным стволом с резьбой в дульной части, позволявшей устанавливать прибор для бесшумной стрельбы (глушитель). Пистолеты АПСБ также комплектовались легким проволочным отъемным прикладом.

Рис. 51. Пистолет АПС

Пистолет переносится в деревянной или пластмассовой кобуре, которая может использоваться в качестве приставного приклада (аналогично Browning High Power). С применением кобуры-приклада эффективность стрельбы существенно повышается (особенно в режиме автоматического огня).

Автоматический пистолет Стечкина состоит из следующих основных деталей, узлов и механизмов: рамы со стволом и предохранительной скобой, затвора с выбрасывателем, ударником и прицельными приспособлениями, ударно-спускового механизма, возвратной пружины, замедлителя темпа стрельбы, предохранителя – переводчика стрельбы, затворной задержки – отражателя, магазина и щечек рукоятки.

Рис. 52. Неполная разборка пистолета АПС

Ствол жестко запрессован в рамку пистолета, кроме того, дополнительно зафиксирован штифтом. На передний конец ствола надета возвратная пружина. Канал ствола включает в себя нарезную часть с четырьмя нарезами и цилиндрический патронник.

В средней части рамки имеются стойка с цилиндрическим отверстием – гнездом для посадки ствола, окно для спускового крючка и ограничителя хода затвора, являющегося частью предохранительной скобы. Щечки рукоятки крепятся винтом. В основании рукоятки имеются две полости: передняя – для размещения магазина, задняя – для толкателя курка и боевой пружины. В перемычке между полостями располагается замедлитель темпа стрельбы. Сзади на основании рукоятки находится паз для крепления кобуры-приклада.

Массивный затвор кожухом охватывает ствол, выступ в задней части затвора обеспечивает запирание канала ствола при выстреле. Здесь находится соосный со стволом канал, в котором помещается ударник. В передней части запирающего выступа имеется прилив, который выполняет функцию досылателя. Окно для удаления гильзы или патрона расположено на правой стороне затвора, а сразу за ним – паз с подпружиненным выбрасывателем. Слева находится окно для предохранителя флажкового типа. С левой стороны на кромке затвора выполнен вырез для затворной задержки. Так же на затворе расположены прицельные приспособления, а в задней части выполнена насечка для удобства отведения затвора назад.

Ударно-спусковой механизм состоит из подпружиненного спускового крючка, спусковой тяги, шептала, боевой пружины с толкателем, разобщителя, открытого курка и ударника.

Затворная задержка служит для удержания затвора в крайнем заднем положении по израсходовании патронов в магазине, что обеспечивается расположенным в ее передней части специальным уступом. Подъем затворной задержки происходит под действием подавателя опорожненного магазина, а ее опускание – вручную. Кроме того, выступ в верхней части является отражателем.

Разобщитель осуществляет расцепление тяги с курком при одиночном огне, шептала с боевым взводом курка при автоматическом огне, шептала со спусковой тягой после выстрела и предохраняет от выстрела при недоходе затвора в переднее положение.

Переводчик-предохранитель флажкового типа, в положении «предохранение» отжимает ударник и блокирует его перемещение, выводит шептало из-под боевого взвода курка (в этом положении шептало препятствует взведению курка) и сцепляет рамку с затвором.

Замедлитель темпа стрельбы служит для уменьшения темпа автоматической стрельбы за счет замедления отката затвора и задержки расцепления шептала и боевого взвода курка. Внутри него расположен цилиндрический канал для пружины с направляющим стержнем. Воздействие затвора на пружину замедлителя осуществляется посредством передаточного рычага.

Коробчатый магазин пистолета на двадцать патронов с шахматным их расположением состоит из корпуса, подающей пружины, подавателя и крышки и фиксируется защелкой, являющейся продолжением толкателя курка.

Для подготовки пистолета к стрельбе необходимо вставить снаряженный патронами магазин в рукоятку до его фиксации защелкой магазина; повернуть флажок переводчика-предохранителя в нужное положение (автоматического или одиночного огня), шептало становится напротив предохранительного взвода; затвор отпустить назад до отказа и отпустить; при этом курок поворачивается, опуская вниз толкатель и сжав боевую пружину. Отпущенный затвор под действием возвратной пружины устремляется вперед, возвращаясь в исходное положение. Патрон досылается в патронник, курок становится на боевой взвод, зафиксировавшись шепталом. В крайнем переднем положении зуб выбрасывателя заскакивает в проточку гильзы. Пистолет готов к стрельбе.

При нажатии на спусковой крючок спусковая тяга нажимает на хвост разобщителя, который поднимает шептало и расцепляет его с боевым взводом курка. Боевая пружина через толкатель воздействует на курок, который поворачивается и ударяет по ударнику, разбивающему капсюль патрона.

Происходит выстрел.

Пороховые газы, воздействуя на дно гильзы, вызывают движение затвора назад. Своим задним торцом затвор опускает толкатель, сжимая, таким образом, боевую пружину. Также сжимается возвратная пружина. Разобщитель опускается, выходит из зацепления с шепталом, и давит на задний конец спусковой тяги. Своей пружиной шептало прижато к боевому взводу курка. Удерживаемая выбрасывателем гильза ударяется фланцем об отражатель и удаляется через выводное окно. Затвор ударяется об ограничитель хода и под действием сжатой возвратной пружины двигается вперед.

При возвращении затвора в переднее положение курок становится на боевой взвод, а очередной патрон досылается в патронник.

При переводе оружия в режим автоматической стрельбы выступ переводчика-предохранителя освобождает путь замедлителю и позволяет ему при каждом цикле подниматься выше, до взаимодействия со спусковой тягой, всякий раз поднимая ее вверх.

При стрельбе самовзводом при несколько удлиненном нажатии на спусковой крючок спусковая тяга отогнутым вверх выступом поворачивает курок до тех пор, пока разобщитель опустит спусковую тягу, расцепляя ее с курком. Курок под действием боевой пружины поворачивается и наносит удар по бойку. Происходит выстрел.

Для неполной разборки пистолета необходимо отделить магазин и, оттянув затвор в заднее положение и поставив его на затворную задержку, убедиться в отсутствии патрона в патроннике, вернуть затвор назад и спустить курок.

Оттянуть вниз предохранительную скобу, отвести затвор в крайнее заднее положение и, приподняв его заднюю часть, снять со ствола. Снять возвратную пружину.

Отделить щечки рукоятки, для чего отвернуть крепежный винт.

Неполная разборка пистолета завершена.

Сборка производится в обратном порядке.

Впечатления эксперта по стрельбе

Достаточно хорошее оружие по всем показателям: скорострельность, емкость магазина, убойная сила, дальность и точность стрельбы – еще не автомат, но уже не пистолет. Поэтому если сравнивать с пистолетом – большой и тяжелый, если с автоматом – недостаточно удобен при автоматической стрельбе.

Пистолет Стечкина—Авраамова (ПСА, ОЦ-27 Бердыш)

Рис. 53. Пистолет ПСА

Основные тактико-технические характеристики:

Первоначально разработка нового армейского пистолета, способного после замены ствола и магазина использовать различные типы патронов (7.62х25 мм ТТ, 9х18 мм ПМ, 9х19 мм Para), была начата в Тульском ЦКИБ СОО (Центральном КБ Спортивного и Охотничьего Оружия) в начале 1990-х годов. Разработку пистолета вели И. Я. Стечкин (автор пистолета АПС) и Б. В. Авраамов, поэтому пистолет иногда обозначают индексом ПСА (пистолет Стечкина – Авраамова). К середине 1990-х годов были готовы первые прототипы пистолета ОЦ-27, примерно тогда же он сошел с дистанции армейского конкурса (тема «Грач»), так что дальнейшая разработка велась для МВД.

После того, как ЦКИБ СОО вошел в состав Тульского КБ Приборостроения, дальнейшая разработка и производство пистолета были сосредоточены именно там. В настоящее время пистолеты ОЦ-27 производятся и предлагаются КБП в двух вариантах (ОЦ-27 калибра 9х18 ПМ и ОЦ-27-2 калибра 9х19), кроме того, они в небольшом количестве состоят на вооружении различных подразделений МВД. В целом пистолет ОЦ-27, по сравнению с более старым пистолетом Стечкина АПС имеет более простую конструкцию и несколько лучшую эргономику, а в варианте под патрон 9х19 еще и превосходит АПС по мощности.

Пистолет ОЦ-27 – самозарядный, автоматика использует энергию отдачи при свободном затворе. Возвратная пружина расположена вокруг ствола, в нижней части затвора расположен специальный демпфер отдачи. Ствол имеет интегральную подающую рампу и является быстросъемным, что позволяет легко менять калибр оружия. Оружие практически полностью выполнено из стали, щечки рукоятки пластиковые. Предохранитель двусторонний, расположен на затворе и имеет три положения. Нижнее – «огонь», среднее – «предохранитель включен» (ударник, курок и затвор заперты), верхнее – «безопасный спуск курка» (после спуска курка предохранитель автоматически возвращается в среднее положение). Прицельные приспособления открытые, фиксированные. Под стволом на рамке выполнены направляющие для крепления фонаря или лазерного целеуказателя.

Впечатления эксперта по стрельбе

Неплохой пистолет, более удобный по сравнению с АПС. Положительные качества подтверждает и возможность использования патронов как российского, так и зарубежного образцов. Жаль только, что меняя конструкцию, разработчики не озаботились тем, чтобы сделать этот пистолет более эргономичным.

Пистолет ОЦ-33 Пернач

Рис. 54. Пистолет Пернач

Основные тактико-технические характеристики:

Пистолет ОЦ-33 был разработан в середине 1990-х годов в ЦКИБ СОО (Центральное КБ Спортивного и Охотничьего Оружия) под руководством И. Я. Стечкина для замены устаревшего и снятого с производства пистолета АПС конструкции того же автора. В незначительных количествах ОЦ-33 состоит на вооружении различных подразделений МВД РФ. По сравнению с пистолетом Стечкина АПС ОЦ-33 имеет значительно более простую конструкцию и меньший темп стрельбы, ОЦ-33 более удобен в обращении.

Пистолет ОЦ-33 – автоматическое оружие, построенное на основе автоматики со свободным затвором. Для уменьшения ощущаемой отдачи ствол пистолета выполнен подвижным. В конце цикла отката затвор подхватывает массивный ствол, и благодаря его инерции происходит предварительное торможение затвора до его соударения с рамкой в крайнем заднем положении. Такое решение не только снижает отдачу, но и уменьшает темп автоматической стрельбы, что позволило отказаться от применения механизма принудительного снижения темпа огня, имевшегося в пистолете АПС. Возвратная пружина расположена под стволом.

Оружие практически полностью выполнено из стали, щечки рукоятки пластиковые. Предохранитель-переводчик режимов огня расположен на обеих сторонах затвора и обеспечивает ведение одиночного (среднее положение) и автоматического (нижнее положение) огня. В верхнем фиксированном положении предохранитель запирает ударник, курок и затвор. Перевод рычажка предохранителя-переводчика в положение выше положения «предохранитель» вызывает безопасный спуск курка с боевого взвода, после чего предохранитель автоматически возвращается в верхнее фиксированное положение. Питание пистолета осуществляется из стандартных двухрядных магазинов емкостью 18 патронов или из удлиненных магазинов емкостью 27 патронов. Для ведения прицельного автоматического огня пистолет комплектуется съемным складным плечевым упором (прикладом), выполненным из стали и носимым в отдельном чехле на ремне. Под стволом на рамке оружия выполнены направляющие для крепления боевого фонаря или лазерного целеуказателя. Пистолет также комплектуется мягкой кобурой для переноски и подсумками для запасных магазинов.

Пистолет Паук

Основные тактико-технические характеристики:

Рис. 55. Пистолет Паук

Пистолет «Паук» разработан С. В. Уржумцевым на базе автоматического пистолета Стечкина (АПС) и отличается от него только наличием газового тормоза отката затвора и типом применяемого боеприпаса (9 мм Para). Ударно-спусковой механизм позволяет вести огонь только одиночными выстрелами. Эти изменения внесены в основном из-за того, что пистолет разработан с учетом требований американского рынка.

Производитель: Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот».

Малокалиберные пистолеты

Пистолет Коровина (ТК, Тула—Коровин)

Рис. 56. Пистолет ТК

Надо сразу сказать, что ни одному из авторов держать в руках пистолет Коровина не довелось – не вышли ни возрастом, ни чином. Поэтому судить о нем приходится исключительно по опубликованным техническим характеристикам и описаниям. При этом сразу бросается в глаза ряд утверждений, которых иначе как «искажением истины» назвать трудно.

Во-первых, в большинстве публикаций пистолет ТК позиционируется как «карманный» и «гражданский». Ну, если с карманным как-то еще можно согласиться, то назвать «гражданским» оружие, с самого начала предназначенное исключительно для высшего командного состава РККА, НКВД, партийных и советских работников СССР в самый расцвет мрачного террора 30-х годов, может человек только с очень гибкой совестью.

Во-вторых, заявленные технические характеристики этого оружия столь назойливо сравниваются с Браунингом образца 1906 г., что возникает закономерное подозрение, что сравнения с более современными образцами оружия ТК просто не выдерживал. Но давайте по порядку…

Советская власть со сложившейся с первых же лет работы тенденцией к стандартизации оружия нуждалась в компактном пистолете скрытого ношения для высших военных и партийных работников. В 1920-е такой пистолет под маломощный 6,35 мм патрон Браунинга, создал конструктор С. А. Коровин (1884-1946), который в молодости ряд лет работал в Льеже (Бельгия) на оружейной фабрике Дж. Браунинга. Он стал первым отечественным серийным пистолетом и первым (и на 65 лет – единственным) отечественным образцом оружия самообороны гражданского типа. Пистолет Коровина был принят в 1927 году под обозначением ТК (Тула-Коровин) как спортивный (!) и гражданский (!) пистолет. ТК выпускался в небольшом количестве, использовался в 30-е годы как личное оружие высших сотрудников НКВД, комсостава РККА и в качестве наградного оружия.

Согласно информации, опубликованной в открытых источниках, пистолет ТК заменил популярный до его появления пистолет Браунинга обр.1906 г. При близких к нему габаритах ТК имеет большую дульную энергию, большее количество патронов в магазине, более удобную рукоятку, лучшее прицельное приспособление и более удобно расположенный предохранитель. Однако если разобраться всерьез, то все эти «превосходные показатели» при ближайшем рассмотрении превращаются в фикцию.

Начнем с «более удобной рукоятки» – фикция сплошная! Рукоять совершенно не удобная! Угол рукояти в 93° не соответствовал эргономическим представлениям даже начала XX века.

« Большая дульная энергия » приобретена исключительно за счет увеличения порохового заряда в упоминавшемся уже патроне 6.35 мм Браунинг (6.35х16 SR) и увеличении длины ствола (67,5 мм против 53,5 мм у Браунинга 1906 г.). В результате такого «усовершенствования» пуля, выпущенная из пистолета ТК, с 25 м пробивала аж 2 сосновые доски и застревала в третьей. Браунингу обр. 1906 года при тех же условиях были под силу 1-2 доски. «Убойная сила» и останавливающее действие такого оружия – смехотворны! Для сравнения, пуля пистолета ТТ при стрельбе с расстояния 25 м по пакету сосновых досок (толщиной по 25,4 мм (1 дюйм), промежуток между досками 75 мм – стандартные условия «теста) пробивала 8-10 досок.

Заявления авторов ряда изданий, повествующих о том, что «несмотря на короткую прицельную линию и небольшую рукоятку, пистолет благодаря удачной компоновке и форме рукоятки, обеспечивающей надежное его удержание, отличается хорошей меткостью стрельбы. «Мягкий» спуск и отсутствие курка, ударяющего по рамке пистолета в момент взведения, положительно сказываются на кучности стрельбы» – не более чем попытка выдать желаемое за действительное.

Но особенно умиляет фраза, кочующая из издания в издание – «простота конструкции позволяет самостоятельно производить мелкий ремонт оружия ». Это что же за « надежное оружие », конструкция которого подразумевает мелкий кустарный ремонт?

Но давайте приведем объективные характеристики оружия…

Основные тактико-технические характеристики:

Особенности кинематической схемы

Автоматика пистолета работает за счет использования отдачи свободного затвора. Ударно-спусковой механизм ударникового типа. Пистолет имеет неавтоматический предохранитель, запирающий спусковой крючок. Прицел открытого типа. Конструктивной особенностью пистолета является отсутствие разобщителя как отдельной детали, его заменяет пружинность самого шептала.

Впечатления эксперта по стрельбе

Малые размеры и масса пистолета могли бы сделать его удобным для длительного скрытого ношения, если бы не низкое качество исполнения и конструктивные особенности:

• Отсутствие самовзвода делает невозможным быстрое и внезапное применение оружия.

• Ношение постоянно взведенного пистолета опасно для владельца (!), так как довольно часто наблюдались случаи срыва ударника с боевого взвода (особенно при износе шептала) в связи с тем, что предохранитель блокирует только спусковой крючок и не воздействует на ударник.

♦ При ношении постоянно взведенного пистолета часто возникали осечки из-за «осаживания» боевой пружины (в связи с низким качеством металла).

♦ Пистолет характеризуется низким останавливающим действием пули и невысокой дульной энергией (около 84 Дж – по другим данным, до 104 Дж). Подобные величины не обеспечивают надежного вывода противника из строя даже при попадании пули в жизненно важные органы. Раненный противник способен произвести ответный выстрел.

♦ Дальность эффективного действия пистолета ТК не превышает 15-20 метров, реальная прицельная дальность – 7-8 метров.

Последний довод почерпнут из публикаций невысокой степени надежности, но поверить в его правдивость заставляет логичная согласованность со всеми вышеприведенными недостатками ТК: живучесть пистолета составляла порядка 1500-2000 выстрелов. Другими словами, у владельца не было ни малейшей возможности «привыкнуть» и «набить руку» в использовании этого оружия, если его живучесть исчерпывалась максимум десятком (!) полноценных стрелковых тренировок.

Вывод: реальное применение подобного оружия исчерпывалось двумя возможностями: выстрелить в воздух при пьяном скандале на коммунальной кухне и застрелиться при ночном стуке в дверь…

Пистолет Марголина

Рис. 57. Пистолет Марголина

Пистолет м.В. Марголина разработан в 1946 году и серийно выпускается с 1948 года. Для стрельбы используются так называемые «длинные» 5,6 мм патроны бокового воспламенения. С 1952 года пистолет выпускается под «короткий» патрон (МЦ-1). Пистолет подвергался незначительной модернизации и, по имеющимся данным, в настоящее время выпускается под наименованием МЦМ.

Самозарядный пистолет Марголина (МСМ) разрабатывался для начального обучения стрельбе по мишеням на дистанции 25 м. В связи с этим имеет прицельное приспособление, которое позволяет регулировать положение прицельной линии по горизонтали (целиком) и вертикали (мушкой).

Пистолет Марголина является универсальным спортивным оружием. Его применяют как для начального обучения, так и для соревнований, в том числе для скоростной стрельбы по появляющимся мишеням. Пистолет комплектуется дульным компенсатором, дополнительными грузиками для изменения балансировки, ортопедическим приспособлением к рукоятке.

Основные тактико-технические характеристики:

Особенности кинематической схемы

Автоматика пистолета работает за счет использования энергии отдачи свободного затвора. Ударно-спусковой механизм курковый с открытым его расположением. Курок имеет боевой и предохранительный взвод. Кожух-затвор не закрывает ствол. Возвратная пружина со штоком размещена под стволом. Затвор сцеплен с возвратным механизмом посредством замыкателя. Пистолет хорошо сбалансирован. Большой наклон рукоятки (111°) обеспечивает удобство прицеливания с минимальным напряжением мышц руки. Прицел открытый, с регулируемыми целиком и мушкой.

Впечатления эксперта по стрельбе

Отличный во всех отношениях пистолет – жаль, нет никакой возможности приобрести его в легальной продаже. Несмотря на свою «спортивную биографию», имеет нераскрытый потенциал как гражданское оружие – и это подтверждают его имеющиеся современные «доработки», речь о которых пойдет чуть дальше…

Так, ижевское объединение «Ижмаш» в начале 90-х годов создало малогабаритный пистолет Дрель, который является фактической переделкой Марголина под пистолетный патрон ПСМ (5,45х18) с укороченным стволом, простейшими прицельными приспособлениями и упрощенными щечками рукояти. По той же схеме одновременно разработан 5,6-мм пистолет Марго под спортивный «длинный винтовочный (Long Rifle)» патрон (.22 LR).

Марго позиционировался как гражданское оружие, Дрель – как оружие оперативных работников правоохранительных органов и специальных служб.

Недостатки Марго и Дрели проистекают из их «происхождения» от спортивного пистолета, и состоят в отсутствии «самовзвода» и специальных предохранителей. Кроме того, угловатость внешних форм, большая длина и широкая рукоятка не соответствуют «карманному» назначению пистолетов, к которому их «обязывает» калибр.

Пистолет Марго

Основные тактико-технические характеристики:

Пистолет Марго создан в начале 90-х годов на базе спортивного пистолета Марголина обр. 1948 году. От базовой модели отличается более коротким стволом, наличием простого открытого прицела. «Открытым» остается вопрос о наличии регулятора усилия спуска – по одним публикациям, он отсутствует, по другим – имеется возможность регулировки усилия спуска от 1 до 2,5 кг.

Рис. 58. Пистолет Марго

Хорошая балансировка и удобная рукоятка обеспечивают высокую кучность стрельбы. Для стрельбы используются малокалиберные спортивно-охотничьи и целевые патроны калибра 5,6 мм (.22 LR).

Сравнительно невысокая стоимость боеприпаса, хорошая кучность, сравнимая с ПСМ дульная энергия, высокое останавливающее действие мягкой безоболочечной пули при малой ее пробивной способности делают спортивный патрон удобным для гражданского оружия самообороны. За рубежом спортивные патроны уже давно и широко используют для гражданского оружия, например, в «карманных» пистолетах Ивер-Джонсон ТР-22, Вальтер ТРН, Беретта мод.21.

Пистолет Дрель

Основные тактико-технические характеристики:

Рис. 59. Пистолет Дрель

Особенности кинематической схемы

Малогабаритный 5,45-мм пистолет Дрель создан в начале 90-х годов для оперативных работников правоохранительных органов и специальных служб. От Марголина его отличают, кроме боеприпаса, укороченный ствол, простейшие прицельные приспособления, отсутствие ряда специальных приспособлений и упрощенная форма щечек рукоятки. Автоматика действует на основе отдачи свободного затвора-кожуха. Ударный механизм – курковый, с открытым курком. Спусковой механизм включает спусковой крючок, шарнирно связанный со спусковой тягой, поворачивающей подпружиненное шептало курка. Выступ тяги служит для разобщения ее с шепталом и затвором при его движении назад. Предохраняет от случайного выстрела особый паз на курке. Когда боевой взвод шептала попадает туда, происходит взаимная блокировка курка и шептала. Рукоятка пистолета имеет наклон 111° и фигурные щечки, обеспечивающие удобное удержание оружия. Постоянный прицел расположен на затворе-кожухе, мушка – на стволе.

Пистолет при достаточном для своего назначения поражающем действии пули выгодно отличается от применявшегося в МВД пистолета Макарова компактностью и удобством в обращении. По уравновешенности он превосходит равнокалиберный ПСМ, а более удобная рукоятка способствует большей точности стрельбы. К недостаткам надо отнести уже упомянутое отсутствие самовзвода и специальных предохранителей.

Впечатления эксперта по стрельбе

Хороший пистолет по многим заявленным показателям: и для оперативной работы и для целей самообороны. Однако стоит уточнить, что заявленная прицельная дальность 50 метров соответствует в основном испытательным стрельбам на стенде завода. А в условиях оперативной работы сочетание «убойная сила/прицельная дальность» оптимально реализуется на расстоянии максимум 30 метров.

Пистолет ПСМ

Рис. 60. Пистолет ПСМ

Пистолет ПСМ (Пистолет Самозарядный Малогабаритный) разработан в 1970-х годах как оружие самообороны высшего командного состава армии, МВД и КГБ – т.е. фактически для того же самого контингента, что и пистолет Коровина. Как пишет в своей статье, посвященной истории этого оружия, Сергей Монетчиков, «советские оружейники из Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) в 1969 году по заказу отечественных спецслужб начали работы по проектированию нового комплекса «образца малогабаритного служебного пистолета, предназначенного для скрытого ношения в одежде, и малокалиберного патрона под него». В тактико-технических требованиях на новый комплекс «боеприпас – оружие», разработанных в 1971 году, предусматривались минимальные габариты будущего оружия. В частности, в требованиях указывалось, что толщина пистолета «не должна превышать толщины спичечного коробка», т.е. 17 мм, кроме того, пистолет не должен был иметь выступающих деталей. Особенно, честно говоря, в формулировке требований к будущему оружию поразила технически точная формулировка толщины – «не толще спичечного коробка».

Для выполнения задания партии и правительства по созданию оружия толщиной со спичечный коробок, были привлечены значительные силы и в результате сначала был разработан уникальный 5,45х18 пистолетный патрон с бутылочной гильзой МПЦ (малогабаритный пистолетный центрального боя). Несмотря на свои малые массо-габаритные характеристики, этот патрон обеспечивал практически равную эффективность с 9-мм патроном пистолета Макарова. Пуля патрона МПЦ обладала значительным останавливающим действием и неплохой пробиваемостью.

Уникальность этого патрона озадачивала многих. Так, к примеру, Ян Хогг в своей книге « Боеприпасы » пишет: « Что лежит за созданием этого патрона – непонятно, и, возможно никогда не станет известно. Отчасти это можно объяснить желанием русских иметь патрон, который нельзя использовать ни в каком другом оружии. Патрон был создан в 1970-е годы для пистолета ПСМ, малогабаритного оружия для милиции и армии. Бутылочная форма патрона бросает вызов разуму, утверждающему, что гильзы с шейкой нельзя использовать в маломощном оружии со свободным затвором, так как их часто перекашивает и возможны сбои при выбросе стреляной гильзы. Однако пистолет ПСМ, судя по всему, все-таки работает. И все же остается загадкой, зачем нужно было тратить столько сил, чтобы создать оружие, выбрасывающее пулю весом 2,6 г с начальной скоростью 315 м/с. Патрон выпускается только в России». Без комментариев.

В 1972 году пистолет прошел испытания и был принят на вооружение. Уже вскоре пистолет ПСМ прилично зарекомендовал себя в правоохранительных органах, и в первую очередь, за свою исключительную компактность и минимальную толщину, а также за способность его малокалиберной остроконечной пули на небольших дальностях пробивать некоторые мягкие бронежилеты, успешно защищающие от более мощных патронов, таких как 9х18 ПМ или 9х19 Para. Единственный вопрос, который возникает, – а что за «противники в бронежилетах» противостояли нашим правоохранительным органам в 70-е годы XX века? Если дать этому вопросу повиснуть в воздухе, то в «сухом остатке» получим – оружие высшего командного состава и наградное, с малым останавливающим действием пули.

Надо думать, что способность ПСМ пробивать бронежилеты не беспокоила российские спецслужбы, а озаботила западные правоохранительные органы уже после распада СССР, когда ПСМ стал попадать на рынок – и активно делать дырки в полицейских кевларовых бронежилетах. У склонных к громким названиям европейских журналистов ПСМ получил прозвище «пистолет для покушений».

Единственный существенный недостаток пистолета ПСМ – малое останавливающее действие пуль, обусловленное заданными характеристиками самого оружия.

Есть сведения, что бойцы спецподразделений используют ПСМ в качестве «второго», резервного пистолета, размещая его на разных частях тела – на бедре, лодыжке, сзади и т.д. Те же бойцы спецподразделений (обычно – ребята очень не маленькие) отмечали в частных разговорах, что ПСМ «слишком плоский, чтоб быть удобным». Малая толщина рукоятки делает ее посадку в ладонь недостаточно плотной – и нажимать на спусковой крючок приходится средней, а не передней фалангой указательного пальца, что закономерно ухудшает прицельность стрельбы. Некоторые пользователи ПСМ даже приспосабливали к нему кустарные щечки, чтобы добиться более плотного удержания.

Основные тактико-технические характеристики:

Особенности кинематической схемы

Автоматика ПСМ действует за счет отдачи свободного затвора-кожуха. Возвратная пружина затвора надета на ствол. С обеих сторон затвора на его поверхности сделана насечка. Ударный механизм – курковый, с открытым курком, изогнутой тягой курка и винтовой боевой пружиной. Спусковой механизм допускает ведение одиночного огня как с предварительным взведением курка, так и самовзводом за счет специальных выступов спусковой тяги и курка. Кроме того, оригинальное расположение флажка предохранителя, выступающего над тыльной частью затвора, позволяет выключать предохранитель и взводить курок одним движением большого пальца стреляющей руки или ладони другой руки. Курок имеет предохранительный взвод, что позволяет переносить готовое к выстрелу оружие с выключенным предохранителем. Флажковый предохранитель запирает шептало курка и спусковой крючок в переднем положении, одновременно спуская курок с боевого взвода и блокируя ударник от воздействия курка.

Рис. 61. Неполная разборка пистолета ПСМ

Плоский однорядный магазин на 8 патронов размещается в рукоятке, стенки магазина имеют большие боковые окна. В них движутся насеченные выступы подавателя, облегчающие снаряжение магазина. Задний выступ спусковой скобы упирается в переднюю стенку магазина, так что разобрать пистолет без извлечения магазина невозможно. На затворе размещены простейшие постоянные прицельные приспособления. Процесс неполной разборки ПСМ подобен разборке ПМ.

Впечатления эксперта по стрельбе

О данном пистолете могу сказать только одно: пистолет для ребенка или для женщины. Большинство оперативных сотрудников не лестного мнения об этом оружии – но выбор не велик. Удобен при применении как второй запасной пистолет скрытого ношения, например на ноге. Эффективен при стрельбе в упор на расстоянии до 5 метров. Прицельная дальность 50 метров сильно преувеличена.

Пистолет ОЦ-23 Дротик

Рис. 62. Пистолет ОЦ-23 Дротик

Пистолет Дротик ОЦ-23 или АП СБЗ (автоматический пистолет Стечкина, Бальцера, Зинченко) разработан Тульским КБП. Является личным оружием нападения и защиты. В Дротике применен патрон калибра 5,45 мм от пистолета ПСМ.

Для отечественных пистолетов Дротик во многом необычен – в первую очередь, своим стремлением к продуманности и широте функциональных возможностей. Пистолет представляет собой автоматическое оружие – он может вести огонь как одиночными выстрелами, так и короткими очередями, имеет механизм отсечки очереди по 3 выстрела. Автоматический огонь может вестись в высоком темпе. Неавтоматический предохранитель имеет два флажка, расположенных с левой и правой стороны затвора. Это позволяет пользоваться пистолетом как правой, так и левой рукой. Спусковая скоба имеет упор для пальца, обеспечивающий удобство стрельбы с двух рук.

С помощью наружных сигнализаторов можно на ощупь, не извлекая магазин, определить количество оставшихся патронов и наличие патрона в патроннике. Подобно многим современным пистолетам, Дротик оснащен пазами для установки лазерных целеуказателей. В Дротике частично использованы конструктивные принципы, применяемые в пистолетах Беретта, например, открытый кожух затвора, похожий на Беретту, а также кнопка освобождения задержки затвора, расположенная над спусковой скобой.

Основные тактико-технические характеристики:

Особенности кинематической схемы

Автоматика пистолета работает за счет отдачи свободного затвора. Ударный механизм курковый, с открытым его расположением.

Спусковой механизм позволяет вести огонь самовзводом и с предварительным взведением курка. Возвратная пружина размещена под стволом.

По заявлению тульских представителей, этот пистолет может успешно применяться для самозащиты на малых дистанциях, а в специальных операциях – заменить ПСМ. Время покажет.

Штатные пистолеты силовых структур современной России

Пистолет Ярыгина (MP-443 (6П35), ПЯ, Грач)

Рис. 63. Пистолет Грач

В начале 1990-х годов военными экспертами было окончательно признано, что пистолет Макарова, в течение почти 40 лет состоявший на вооружении Советской, а затем и Российской армии, устарел и нуждается в замене на более современное и мощное оружие. Для принятия на вооружение нового армейского пистолета была объявлена программа под кодовым обозначением «Грач».

Ижевский Механический Завод (ИЖМЕХ, основной производитель пистолетов Макарова) включился в работу по созданию нового пистолета в 1993 году. Разработку возглавил конструктор Владимир Александрович Ярыгин, до того занимавшийся созданием спортивных пистолетов.

По ходу дела требования военных неоднократно менялись, в частности, первоначально выдвигалось требование адаптации пистолета сразу под 4 патрона (7.62х25 мм ТТ, 9х18 мм ПМ, 9х18 мм ПММ, 9х19 мм Para). Требование сложное – но вполне реализуемое: в рамках подобной концепции был, например, сконструирован уже описанный нами пистолет Heckler & Koch 4, который выпускался без малого 20 лет и состоял на вооружении полиции ФРГ.

Впоследствии «требование 4 патронов» было отброшено и принято решение о создании нового боеприпаса – 9 мм усиленного патрона на базе 9х19 Para. Новый патрон был разработан в ЦНИИТОЧМАШ и принят на вооружение под индексом 7Н21. Этот патрон имеет бронебойную пулю со стальным термоупрочненным сердечником, массой 5,4 г, развивающую дульную скорость до 450 м/с (дульная энергия – около 550 Дж). По развиваемому максимальному давлению в стволе патрон 7Н21 существенно превосходит коммерческие боеприпасы 9х19 мм Para, а потому может использоваться только в специально созданном под него оружии. В то же время оружие, рассчитанное под патрон 7Н21, может без проблем использоваться с большинством коммерческих патронов 9х19 мм, а также с патронами 9 мм НАТО.

В 2000 году было объявлено, что Ижевский пистолет победил в конкурсе на новый армейский пистолет, и он получил официальное обозначение Пистолет Ярыгина (ПЯ). В 2003 году Правительство РФ очередной раз удивило нас «соломоновой» мудростью решений, объявив о принятии на вооружение всех силовых структур России пистолета Ярыгина Грач, наравне (!) с пистолетами Грязева-Шипунова (ГШ-18) и Сердюкова (СПС, Гюрза). В настоящее время Грач уже должен поступать в части и подразделения Российской армии, однако в открытых источниках нет никакой информации ни о количестве поступившего в войска оружия, ни о его качестве.

Основные тактико-технические характеристики:

Особенности кинематической схемы

Пистолет Ярыгина построен на основе автоматики, использующей энергию отдачи при коротком откате ствола и его жестком запирании. Запирание ствола осуществляется его перекосом в вертикальной плоскости, одним большим выступом в казенной части за окно для выброса гильз в затворе. Снижение казенной части ствола для расцепления с затвором осуществляется при помощи фигурного выреза в приливе под стволом, взаимодействующего с осью затворной задержки. Затвор и рамка пистолета выполнены из углеродистой стали, ствол – из нержавеющей стали. Ударно-спусковой механизм пистолета – двойного действия, с открыто расположенным курком. С боков курок закрыт выступами затвора, что позволяет избежать зацепления взведенного курка за элементы одежды и амуниции при извлечении оружия из кобуры. Неавтоматический предохранитель двусторонний, расположен на рамке и при включении блокирует курок, шептало и затвор. Курок при включенном предохранителе может блокироваться как во взведенном, так и в спущенном состоянии. Питание пистолета осуществляется из отъемных двухрядных коробчатых магазинов емкостью 17 патронов. Защелка фиксатора магазина расположена в основании спусковой скобы, причем стрелок по своему желанию может переставить ее на любую сторону оружия. По израсходовании всех патронов из магазина затвор пистолета остается в открытом положении на затворной задержке. Прицельные приспособления – нерегулируемые, мушка выполнена зацело с затвором, целик установлен в пазу типа «ласточкин хвост». Мушка и целик имеют белые вставки для более удобного прицеливания.

Впечатления эксперта по стрельбе

Общее впечатление благоприятное: Грач достаточно удобное оружие, хорошо сбалансированное, имеет «приятный» спуск. Щечки рукоятки – пластиковые, несколько грубоватые, но это сглаживается при стрельбе в перчатках.

В развитие линии пистолета Ярыгина ижевские маркетологи и конструкторы выставили на гражданский и экспортный рынок целое семейство пистолетов, каждый из которых служит основой для самостоятельной серии: MP-444 Багира – экспортная аббревиатура MP означает Mechanical Plant, т.е. «механический завод», MP-445 (Варяг), MP-446 (Викинг) и «переделка» ПМ, использующая ряд «дизайнерских» решений семейства MP – MP-448 (Скиф).

Пистолеты семейства МР, конечно, намного удобнее ПМ и превосходят его по тактико-техническим показателям. Как гражданское оружие – оружие самообороны эта серия почти идеальна, а вот для профессионалов все же желательно выбирать другие модели.

Пистолет МР-444 Багира

Рис. 64. Пистолет Багира

Багира является «гражданским» вариантом пистолета Ярыгина, рассчитана на выпуск в трех основных калибрах: 9х17 мм, 9х18 мм ПМ (ПММ) и 9х19 мм Para. Основное отличие – пластиковая рамка в отличии от стальной у «Грача».

Основные тактико-технические характеристики:

Особенности кинематической схемы

Рамка пистолета изготовлена из высокопрочной литьевой термопластмассы; для направления затвора в нее вставлены штампованные передняя и задняя направляющие. Передняя направляющая фиксируется осью останова затвора; задняя – винтом. При отпирании-запирании ствол перемещается за счет взаимодействия скоса на нижнем выступе ствола со скосом на основании возвратно-буферного механизма. Возвратно-буферный механизм обеспечивает амортизацию ударов ствола и затвора в крайнем заднем положении. Ударный механизм – ударникового типа, со специальным взводителем ударника, напоминающим внешне курок обычного пистолета. Эта конструктивная особенность позволяет стрелку взводить ударник вручную и таким образом осуществлять стрельбу как самовзводом, так и с предварительно взведенным ударником. Спусковой механизм размещен в передней и задней направляющих.

Предохранительное устройство состоит из неавтоматического предохранителя, расположенного на затворе, и автоматической блокировки ударника, которая не позволяет ударнику ударить по капсюлю патрона до тех пор, пока спусковой крючок не будет полностью выжат. Предохранитель в крайнем нижнем положении обеспечивает стрельбу. В верхнем положении он блокирует ударно-спусковой механизм без сброса ударника с боевого взвода, что позволяет носить оружие во взведенном положении и при необходимости быстро открывать прицельный огонь при малом усилии спуска. Рычаг предохранителя может перемещаться дальше фиксированного положения, при этом он работает как рычаг сброса ударного механизма с боевого взвода. В фиксированное положение предохранитель возвращается пружиной. Магазин со стальным корпусом, двухрядный, с двухпозиционным расположением патронов на подаче. Защелка магазина расположена за спусковой скобой и перемещается в поперечном направлении. Она может переустанавливаться под правую или левую руку.

Прицел нерегулируемый, с тремя контрастными точками (одна на мушке и две на целике). В конструкции пистолета воплощен и ряд рациональных с точки зрения эргономики новых (для российского оружия) дизайнерских решений. Это – эластичный выступ на торце рукоятки с выпуклыми рифлениями, передающий на руку импульс отдачи, минимальный периметр обхвата рукоятки и размещение основных управляющих элементов пистолета в зоне дуги, описываемой большим пальцем руки.

Функцию указателя наличия патрона в патроннике выполняет выбрасыватель, контур которого при прицеливании четко выделяется даже в сумерках.

Пистолет МР-445 Варяг

Рис. 65. Пистолет Варяг

Самозарядный МР-445 «Варяг» был сконструирован под патрон .40 S&W вслед за Багирой исключительно из экспортных соображений сразу в двух модификациях: МР-445 и МР-445С («С» – от лат. слова «compact»). Позже появились МР-445SW и МР-445СSW – конструктивно не отличающиеся модели со слегка измененным внешним оформлением.

Основные тактико-технические характеристики:

Особенности кинематической схемы

Автоматика пистолета работает за счет короткого хода ствола. Ударно-спусковой механизм куркового типа позволяет стрельбу самовзводом. Прицельные приспособления МР-445 регулируются по высоте и горизонтали, а у МР-445С прицелы фиксированные с тремя контрастными точками. Рама Варяга так же выполнена из прочного полимера. На затворе присутствует указатель наличия патрона в патроннике, роль которого выполняет верхний выступ на выбрасывателе. Защелка магазина в виде двухстороннего рычага, что позволяет производить стрельбу как с правой, так и с левой руки. Возвратная пружина находится под стволом.

Пистолет МР-446 Викинг

Рис. 66. Пистолет Викинг

Пистолет МР-446 был создан на базе и по образцу ПЯ Грач в качестве спортивного оружия, а также для экспорта. От своего прародителя МР-446 отличается главным образом материалом рамки (полимер вместо стали), прицельными приспособлениями и формой некоторых деталей.

Основные тактико-технические характеристики:

Особенности кинематической схемы

Пистолет МР-446 построен на основе автоматики, использующей энергию отдачи при коротком откате ствола и его жестком запирании. Запирание ствола осуществляется его перекосом в вертикальной плоскости. Снижение казенной части ствола для расцепления с затвором осуществляется при помощи фигурного выреза в приливе под стволом, взаимодействующего с осью затворной задержки.

Затвор пистолета выполнен из углеродистой стали, ствол – из нержавеющей стали, рамка – из ударопрочного полимера.

Ударно-спусковой механизм пистолета – двойного действия, с открыто расположенным курком. С боков курок закрыт выступами затвора, что позволяет избежать зацепления взведенного курка за элементы одежды и амуниции при извлечении оружия из кобуры, однако затрудняет его безопасный спуск.

Неавтоматический предохранитель двусторонний, расположен на рамке и при включении блокирует курок, шептало и затвор. Курок при включенном предохранителе может блокироваться как во взведенном, так и в спущенном состоянии. Питание пистолета осуществляется из отъемных двухрядных коробчатых магазинов емкостью 17 патронов. Защелка фиксатора магазина расположена в основании спусковой скобы, причем стрелок по своему желанию может переставить ее на любую сторону оружия. По израсходовании всех патронов из магазина затвор пистолета остается в открытом положении на затворной задержке.

Прицельные приспособления фиксированные либо регулируемые, спортивного типа, целик установлен на затворе в пазу типа «ласточкин хвост». На рамке под стволом имеется специальная направляющая для крепления лазерного целеуказателя или фонаря.

Пистолет МР-448 Скиф

Рис. 67. Пистолет Скиф

Основные тактико-технические характеристики:

Пистолет МР-448 Скиф разработан на базе ПМ, однако в конструкцию МР-448 было внесено несколько существенных усовершенствований. Основным отличием МР-448 от ПМ стало использование полимерной рамки вместо стальной, благодаря чему пистолет стал примерно на 150 г легче.

Кроме того, МР-448 использует двухрядные магазины емкостью 12 патронов, аналогичные по устройству магазинам от ПММ, однако защелка магазина у МР-448 расположена гораздо более удобным образом. Эта защелка имеет вид большой прямоугольной кнопки, находящейся в основании спусковой скобы на левой стороне рукоятки, и легко управляется пальцем стреляющей руки. Ударно-спусковой механизм МР-448 аналогичен по устройству пистолету Макарова, самовзводный, с открытым курком.

Рычажок ручного предохранителя расположен слева на затворе и при включении снимает курок с боевого взвода, а затем запирает шептало, спусковой крючок и затвор. Неполная разборка МР-448 несколько отличается от таковой для пистолета Макарова – вместо подвижной спусковой скобы роль замыкателя затвора выполняет специальный поворотный рычажок, расположенный слева на рамке, над спусковой скобой. Прицельные приспособления фиксированные, целик установлен на затворе в пазу типа «ласточкин хвост». На рамке под стволом имеется специальная направляющая для крепления лазерного целеуказателя или фонаря.

Пистолет Грязева—Шипунова (ГШ-18)

Рис. 68. Пистолет ГШ-18

Пистолет ГШ-18 был разработан в конце 1990-х годов в Тульском КБ Приборостроения под руководством известных конструкторов вооружения (главным образом – авиапушек) Грязева и Шипунова в рамках уже упомянутой программы «Грач». Цифра 18 в названии обозначает емкость магазина.

КБ Приборостроения выбрало не самый прямой (но достаточно традиционный) путь в создании нового пистолета – и начало разработку нового армейского пистолета с создания своего варианта патрона 9х19 мм Para с повышенной бронебойностью. Получившийся патрон 9х19 мм ПБП имеет дульную энергию около 800 Дж и обеспечивает легкой пуле (4,2 г) высокую начальную скорость (600 м/с). Сама полуоболочечная пуля патрона 9х19 ПБП имеет стальной термоупрочнённый сердечник, оголённый в головной части. Рубашка выполнена из алюминиевого сплава.

Основные тактико-технические характеристики:

Особенности кинематической схемы

ГШ-18 построен по схеме с коротким ходом ствола. Запирание – поворотом ствола на 10 боевых упоров, угол поворота при запирании – всего 18°. Рамка пистолета – из пластика, со стальными вставками. Затвор – штампованный из стального листа, с жестко укрепленной вставкой в месте сцепления со стволом и извлекаемым при разборке затворным блоком, в котором смонтированы ударник и выбрасыватель. Такая схема позволяет резко уменьшить габариты оружия, но применяется весьма редко. Рамка из полимера способствует и снижению веса оружия и уменьшению отдачи, благодаря эластичным свойствам самого пластика. Оружие отличается повышенной боеготовностью, так как имеет самовзводный ударно-спусковой механизм и автоматический предохранитель. С одной стороны, полная безопасность, с другой – возможность мгновенного открытия огня. Эти качества весьма важны для оружия спецназа. Такой подход, впервые реализованный знаменитой австрийской фирмой «Глок», сейчас моден во всем мире. Более того, если первоначально сама концепция широкого применения пластиков и только автоматических предохранителей вызывала сомнения, то теперь это проверено опытом многолетней эксплуатации. В результате подобное оружие с теми или иными усовершенствованиями выпускают практически все ведущие оружейные фирмы мира.

Ударно-спусковой механизм ударниковый, с предварительным частичным взведением ударника при движении затвора и довзведением при нажатии на спусковой крючок. Пистолет оборудован только автоматическими предохранителями, в том числе – и на спусковом крючке. Это пока еще непривычно для наших военных и вызывало ряд скептических комментариев.

Ударник, находящийся на полувзводе, выступает примерно на 1 мм в задней части затвора, позволяя визуально и на ощупь определить готовность пистолета к выстрелу.

Прицельные приспособления нерегулируемые, целик укреплен не на затворе, а на затворном блоке, что критики пистолета считают недостатком, предполагая, что со временем затворный блок может разболтаться в затворе и точность прицеливания и стрельбы упадет.

Магазин двухрядный, коробчатый, с выходом патронов в два ряда для повышения надежности подачи. Защелка магазина – позади спусковой скобы, может быть легко переставлена на любую сторону оружия. Затворная задержка – слева. Одна из конструктивных особенностей пистолета ГШ-18 – открытый спереди затвор: тоже часто негативно обсуждается, т.к. есть обоснованные опасения, что это может способствовать попаданию грязи и пыли внутрь затвора и вызывать отказы при стрельбе. Разработчики пистолета утверждают, что такой опасности нет. Как обычно, правоту авторов или скептиков может определить только время.

ГШ-18 может использовать любые коммерческие патроны 9х19 мм, армейские патроны 9 мм НАТО, а также специальные бронебойные патроны отечественной разработки, 7Н21 и 9х19мм ПБП. Эта возможность, однако, не является эксклюзивной для ГШ-18, так как и пистолет Ярыгина (Грач) также может использовать эти же боеприпасы.

В открытых источниках присутствуют самые полярные суждения и отзывы о пистолете ГШ-18 – от восторженных до уничижительных, вплоть до «лучше бы они (Грязев и Шипунов) авиапушки делали, у них это лучше получается».

В любом случае, к достоинствам ГШ-18 можно отнести очень малый для своего класса вес, большую емкость магазина, низкое расположение ствола относительно руки стрелка, хорошую кучность стрельбы.

Несмотря на то, что ГШ-18 утвержден как образец вооружения армии и силовых структур РФ, судьба его по-прежнему туманна.

Пистолет Гюрза (СР-1, СПС, Вектор)

Рис. 69. Пистолет Гюрза

Автоматический пистолет СР-1, название, под которым пистолет поставляется на экспорт – Гюрза, – современная разработка отечественных конструкторов. Гюрза создана в начале 1990-х годов в ЦНИИ Точного машиностроения Петром Сердюковым и Игорем Беляевым.

В настоящее время это оружие состоит на частичном вооружении ряда силовых ведомств Российской Федерации, а также предлагается на международном рынке.

По своим характеристикам СР-1 относится к пистолетам военного образца, вполне удовлетворяя современным требованиям, предъявляемым к этому классу оружия. В его конструкции реализован ряд передовых технических решений.

Как у двух описанных ранее «продуктов» программы «Грач» (пистолетов Ярыгина и Грязева-Шипунова) разработка пистолета начиналась с разработки нового боеприпаса.

Для Гюрзы был создан патрон с выступающим стальным сердечником калибра 9х21 мм, получивший официальное наименование СП-10, который обладает повышенным пробивным и останавливающим действием пули и дает возможность поражать противника, защищенного бронежилетом 1-3 классов, а также небронированную технику на значительной для короткоствольного оружия дистанции. Сочетание высокой начальной скорости и оригинальной конструкции пули с наличием плоской площадки на вершине дало отличные показатели пробивного и останавливающего действия.

Основные тактико-технические характеристики:

Особенности кинематической схемы

Автоматика пистолета основана на принципе использования энергии отдачи при коротком ходе ствола. Запирание осуществляет качающаяся в вертикальной плоскости боевая личинка, шарнирно закрепленная на стволе и входящая в зацепление с затвором, аналогичная применяемой в Вальтере P-38 или в Беретте 92. Однако компоновка СР-1 существенно отличается от других пистолетов, использующих этот принцип запирания. Возвратная пружина размещена не под стволом, как это обычно бывает в таком оружии, а охватывает его, как у пистолетов со свободным затвором (например, пистолета Макарова или Вальтера ПП). Такое расположение пружины при подвижном стволе вызвало необходимость в специальном упоре, которым она фиксируется относительно ствола; заодно своим выступом упор удерживает запирающую личинку. Гюрза является пистолетом с небольшой собственной массой – но под мощный патрон. В связи с этим конструкторами был разработан оригинальный затвор, состоящий из двух основных частей: собственно корпуса затвора и боевой личинки, подпружиненных между собой. При этом боевая личинка имеет возможность продольного перемещения относительно корпуса затвора.

Такое конструктивное решение, кстати, примененное в пистолетах впервые в мире, позволило разнести по времени один сильный удар массивного затвора об ограничитель рамки в крайнем заднем положении (как у большинства современных автоматических пистолетов) на два последовательных удара деталей с меньшими массами. В предложенной схеме удар корпуса затвора по рамке наносится в момент, когда рука стрелка в результате первого удара личинки о выступ рамки начинает двигаться назад и, следовательно, стрелок испытывает меньшую нагрузку на руку. Это позволило уменьшить массу и габариты пистолета, улучшить показатели кучности: при стрельбе с 25 м сериями по 10 выстрелов все пули укладываются в круг радиусом 8 см, а радиус лучшей половины – 2,5 см; на 100 м – соответственно 32 и 18 см. Поэтому и прицельная дальность установлена вдвое больше обычной – 100 м, хотя из личного оружия огонь на таких дальностях ведут редко.

Пистолет имеет самовзводный ударно-спусковой механизм с открытым курком и расположенной в рукоятке боевой пружиной.

Рамка Гюрзы изготовлена из легкого ударопрочного полимера. В нагруженных участках пластик армирован стальными вставками. Предохранительная скоба, выполненная с рамкой за одно целое, имеет форму, способствующую лучшему удержанию пистолета при стрельбе с двух рук. В основании рукоятки может быть смонтировано кольцо для пистолетного ремня.

Рамка и затвор СР-1 имеют обтекаемые обводы, а обычно выступающие элементы, такие как ствольная задержка или кнопка защелки магазина, утоплены в корпусе. Все это облегчает быстрое извлечение оружия из кобуры или из-под одежды.

Неавтоматических предохранителей в конструкции не предусмотрено. Безопасность обеспечивают два автоматических предохранителя в виде клавиш на спусковом крючке (блокирует поворот последнего, аналогично предохранителю пистолета Глок) и на задней поверхности рукоятки, блокирующий курок и выключаемый при охвате рукоятки рукой стрелка. Использование только автоматических предохранителей исключает ситуацию, когда владелец оружия пытается выстрелить, не спустив пистолет с предохранителя. С другой стороны следует заметить, что неавтоматические предохранители стали слишком привычным элементом служебных пистолетов, от которого трудно отказаться.

Питание осуществляется из коробчатого магазина с двухрядным расположением восемнадцати патронов. В стенках магазина выполнены отверстия для визуального определения количества патронов. Кнопка защелки магазина располагается в основании предохранительной скобы.

Прицельные приспособления состоят из нерегулируемых мушки и целика и снабжены светлыми вставками.

Для неполной разборки пистолета необходимо извлечь магазин из рукоятки и, отведя затвор в заднее положение, убедиться в отсутствии патрона в патроннике.

Отвести затвор до совпадения зауженной части затвора с осью ствольной задержки. Повернуть флажок ствольной задержки на 90° против часовой стрелки и отделить ее от рамки.

Движением вперед отделить затвор со стволом, личинкой и возвратной пружиной от рамки.

Сжав возвратную пружину, отделить от затвора ствол с пружиной, упором и личинкой, выведя его из кожуха затвора.

Рис. 70. Неполная разборка пистолета Гюрза

Отделить возвратную пружину с упором и личинку от ствола.

Сборка пистолета осуществляется в обратном порядке.

Впечатления эксперта по стрельбе

Судьба этого оружия – как, впрочем, и других образцов программы «Грач» – по-прежнему неясная. Хотя Гюрза уже фактически начала свою службу – в частности, пистолеты приобрели службы охраны президентов России и Белоруссии. И все-таки, хотя уже состоялся приказ о принятии Гюрзы на вооружение, судьбу этого пистолета трудно назвать окончательно решенной.

С практической точки зрения, несмотря на заявленное количество инноваций, Гюрза фактически ведет себя как усовершенствованный ПМ – и это не комплимент. Существуют более удобные и качественные пистолеты по всем показателям, а Гюрза обладает в этом ряду единственным достоинством – это отечественная разработка…

Пистолеты оригинальные и специального назначения

Пистолет для подводной стрельбы СПП-1М

Рис. 71. Пистолет для подводной стрельбы

Пистолет подводный специальный СПП-1 был разработан в ЦНИИ Точного Машиностроения в конце 1960-х годов конструкторами Кравченко и Сазоновым для вооружения боевых пловцов ВМФ СССР.

Основные тактико-технические характеристики:

Особенности устройства

Так как обычные пули в воде теряют эффективность уже на самых малых дальностях (менее 1 метра), для подводного оружия были разработаны специальные боеприпасы, стреляющие иглообразными пулями большого удлинения. Стабилизация пули в воде осуществляется гидродинамически, за счет кавитационной полости, генерируемой небольшой плоской площадкой на переднем заостренном конце пули. В воздушной среде пуля никак не стабилизируется, так как для пуль большого удлинения стабилизация вращением неэффективна и стволы пистолета СПП-1 гладкие, без нарезов.

Пистолет не самозарядный, имеет блок из четырех стволов, откидывающийся на шарнире вниз для перезарядки. Патроны объединяются в один блок при помощи плоской стальной обоймы и извлекаются из стволов или заряжаются в них одновременно. Ударно-спусковой механизм только двойного действия, т.е. каждый выстрел производится самовзводом. Ударник расположен на вращающемся основании и при каждом нажатии на спусковой крючок взводится и проворачивается на четверть оборота, подходя к следующему стволу. Предохранитель выполнен на рамке слева и имеет три положения: нижнее – «огонь», среднее – «предохранитель», верхнее – «перезарядка» . При переводе предохранителя в верхнее положение происходит отпирание блока стволов для перезарядки оружия.

Пистолет для космонавтов – ТП-82

Рис. 72. Оружие носимого аварийного запаса – пистолет ТП-82

Пистолет ТП-82 предназначен для защиты от хищных зверей, добывания пищи и подачи световых сигналов. Разрабатывался изначально как часть комплекта выживания для советских космонавтов. В комплект также входит приклад-мачете, при помощи которого можно проложить пешеходную тропу в зарослях, заготовить дрова, вырыть яму и пр.

Основные тактико-технические характеристики:

Особенности кинематической схемы

Для оружия применяются специально разработанные патроны:

• СП-С (сигнальный) 12,5х70 мм: собран в гильзе патрона 32-го охотничьего калибра. После выстрела световая шашка красного цвета выбрасывается на высоту 100-165 метров и горит там 8-11 секунд. Днем горение сигнальной шашки видно в радиусе 7-9 километров, ночью в пределах прямой видимости. Масса патрона 28,5 г, шашки 12 г.

• СП-Д (дробь №3) – охотничий патрон 12,5х70 мм СП-Д собран в латунной гильзе патрона 32-го охотничьего калибра (капсюль «Жевело», порох «Сокол»), по эффективности не уступает патрону 20-го (15,9 мм) охотничьего калибра. Снаряжается 20 г дроби №3 и эффективен на дальности 40 метров. Масса патрона 36 г. Давление в стволе при выстреле до 1500 кгс/кв.см. Скорость полета дроби 280-300 м/с.

• СП-П (пулевой) – охотничий патрон 5,45х40 мм имеет полу-оболочечную экспансивную пулю повышенного убойного действия (первоначально использовалась пуля с мягким свинцовым носиком, замененная затем на обыкновенную со стальным сердечником, но с отверстием в носике для повышения экспансивного действия). Длина патрона 55,8 мм, масса пули 3,6 г., масса патрона 10,7 г. Начальная скорость пули составляет 825-840 м/с, эффективная дальность стрельбы 200 метров.

В комплект входят: 11 патронов СП-П, 10 патронов СП-Д и 5 патронов СП-С.

Для переноски пистолета предусмотрен ремень, к которому крепятся кобура, приклад-мачете, плечевой ремень, а также патронташи для патронов.

Комплекс был разработан в 1982 году под руководством главного конструктора ТОЗ В. А. Парамонова, на вооружение ВВС СССР принят в 1986. Информации о практическом применении комплекта обнаружить не удалось…

Компактные пистолеты скрытого ношения

Пистолет ОЦ-21 Малыш

Рис. 73. Пистолет Малыш

Малогабаритный самозарядный пистолет ОЦ-21 Малыш был разработан в ЦКИБ СОО Юрием Ивановичем Березиным в середине 1990-х годов. Основным достоинством Малыша являются его размеры, которые позволяют носить оружие где и как угодно: в карманах брюк или пиджака, дамской сумочке или небольшой кобуре. Обнаружить Малыша можно лишь при тщательном обыске. Пожалуй, из всех отечественных образцов пистолетов подобного типа это наиболее удачный – как по своей конструкции, так и с точки зрения минимальных габаритов.

Основные тактико-технические характеристики:

Особенности кинематической схемы

В качестве боеприпаса конструктор использовал 9-мм патрон ПМ – и это при том, что размеры ОЦ-21 вполне сопоставимы с ТК калибра 6,35 мм. Кроме того, в Малыше отсутствуют выступающие детали, а его ширина составляет всего 2 сантиметра. Этого удалось добиться, упразднив предохранительные приспособления и сделав курок, мушку и целик скрытыми. Автоматика Малыша работает за счет отдачи свободного затвора, центр масс которого расположен заметно ближе к рукоятке, чем, например, у ПМ, и, как следствие, опрокидывающий момент при стрельбе не так значителен. Боеприпасы подаются из однорядного коробчатого магазина на 5 патронов.

Как и большинство других образцов отечественного стрелкового оружия, Малыш прост в обращении, и его неполная разборка производится без применения инструментов. Однако минимальный гарантированный ресурс работы пистолета составляет всего полторы тысячи выстрелов. Несмотря на то, что в конструкции Малыша отсутствует предохранитель, специалисты ЦКИБ гарантируют владельцу безопасность при использовании оружия. Безопасность достигается наличием только самовзводного ударно-спускового механизма со скрытым курком и относительно большим усилием спуска (6 кг) – таким образом, случайное нажатие на спусковой крючок не должно привести к выстрелу, а курок не зацепится за складки одежды. Это, может быть, и удовлетворяет условиям безопасности, но не самым лучшим образом отражается на удобстве стрельбы.

Прицельные приспособления Малыша простейшие – целик и мушка внутри неглубокого желоба на верхней части затвора. Что же касается кучности, то при стрельбе на дистанции 10 м пробоины вмещаются в круг диаметром шесть сантиметров. По словам Ю.И. Березина, на дальности 25 м пистолет также показывает неплохие результаты. Впрочем, подобное оружие на дистанции свыше 10 м практически никогда и не применяется. В стандартном исполнении корпус пистолета оксидирован, в подарочном – никелированный.

Для вооружения сотрудников частных охранных структур, а также организаций с особыми уставными задачами, выпускается пистолет ОЦ-21С. Отличие от ОЦ-21 заключается в применяемых боеприпасах – в ОЦ-21С применяется патрон 9 х 17 мм (все остальное, включая вес и габаритные размеры, – одинаково).

Впечатления эксперта по стрельбе

Несмотря на ряд недостатков, в случае выбора между ПСМ и Малышом, выбор однозначно в пользу последнего, который превосходит ПСМ по многим показателям.

Пистолет МР-451 Дерринджер

Суперкомпактный двуствольный пистолет МР-451 – прекрасный образец «второго» страховочного ствола, который легко прячется практически на любом участке тела. Его появление – свидетельство либерализации российского оружейного законодательства. Дерринджерами традиционно называют любые несамозарядные пистолеты. Эта конструкция снискала популярность в качестве оружия самообороны и выпускается до настоящего времени во многих странах.

Ижевский механический завод тоже разработал свой Дерринджер под маркой М-451, но позиционировал его на рынке не как оружие самообороны, а как служебное оружие (что, кажется, возможно лишь в России) и потому – под патрон 9х17 мм.

Основные тактико-технические характеристики:

Особенности кинематической схемы

Пистолет МР-451 оформлен по принципу ружья «переломки», т. е. для перезаряжания стволы опускаются вниз. В верхнем положении стволы фиксируются чекой, вращающейся в вертикальной плоскости. Нет системы экстракции – она осуществляется за счет обоймы на два патрона. Ударно-спусковой механизм куркового типа, с полускрытым курком, одинарного действия. Курок выполнен с «отбоем». Во время перезарядки УСМ блокируется. Курок во взведенном состоянии удерживается боевой пружиной; при невзведенном курке спусковой крючок утоплен в рамку; перевод на второй взвод ударника осуществляется при повторном взведении курка автоматически.

Рис. 74. Пистолет МР-451 Дерринджер

В Златоусте по схеме «дерринджер» разработан пистолет Пигмей под тот же патрон 9x17 мм.

Часть 3.

Револьверы зарубежного производства

История револьвера

Создателем первого в мире револьвера принято считать американца Самюэля Кольта. В 1836 году он предъявил миру свое творение – капсюльный револьвер Паттерсон и этим открыл эру револьверов в истории огнестрельного оружия.

О том, кто же на самом деле разработал револьвер Кольта, до сих пор ходят различные версии. По одной из них, сам Сэмюэль Кольт (1814-1862), будучи юнгой по молодости лет, усмотрел в работе механизма для выбирания якорного каната – кабестана – принцип действия будущей легенды Дикого Запада. По другой – банально воспользовался трудами своего подручного, Джона Пирсона. И, наконец, существуют сведения, что схему револьвера предложил в 30-х годах XIX века англичанин Чарльз Ширк, взяв за основу барабанное ружье Э. Х. Коллера и идеи француза Мариетта. Впрочем, все три версии сходятся в одном – Кольт не был талантливым конструктором, он был скорее удачливым и расчетливым коммерсантом.

18 декабря 1835 году в Англии Кольт патентует первый работоспособный револьвер с капсюльным воспламенением, 25 февраля 1836 года он получает патент уже в США, а еще через 10 дней открывает собственное производство. Модель сначала называлась Паттерсон по имени города, где была развернута мануфактура Кольта, но в скором времени получила название Техас за свою популярность среди жителей этого штата.

В 1842 году предприятие Кольта обанкротилось, и он занялся разработкой подводных мин, на что даже получил от Конгресса 20 000 долларов. В начале 1847 г. Кольт получает крупный заказ от капитана рейнджеров Сэмюэля Уокера, высоко оценившего качества его револьвера, и возобновляет производство на фабрике Эли Уитнея в г. Уитней-Уил (штат Коннектикут). Война Техаса с Мексикой 1845-1846 годов обеспечила устойчивый сбыт скорострельных револьверов среди рейнджеров. Новая модель получила название Армейская модель 1847 г., или Уокер пистол.

Во время войны Севера и Юга в США 1861-1865 годов заводы Кольта обеспечивали своими револьверами обе воюющие стороны. Тогда-то и появилась знаменитая поговорка: «Авраам Линкольн дал людям свободу, а полковник Кольт уравнял их шансы».

Вторым шагом на пути эволюции револьверов Кольта стало широкое внедрение в 50-х годах XIX века так называемых унитарных патронов, в которых заряд, пуля и капсюль-воспламенитель объединялись гильзой в единое целое. На самом деле первая версия унитарного патрона была предложена еще в 1827 году немцем Дрейзе, однако тогда она не получила распространения. А в 1853 году француз Казимир Лефоше изобрел так называемый шпилечный патрон с металлической гильзой. В этом типе патрона конец шпильки, расположенной перед ударным составом капсюля, выступал наружу через отверстие в боковой стенке гильзы. Удар курка при поворотах барабана передавался капсюлям. Шпилечные патроны вскоре сменили унитарные патроны кругового воспламенения, а их, в свою очередь, патроны центрального воспламенения.

Однако развитие технологии сдерживало наличие патента на револьверный барабан, просверленный насквозь для использования унитарных патронов, принадлежавший фирме Smith & Wesson и исключавший создание полноценных револьверов под унитарный патрон без предварительной уплаты денег этой компании.

Капсюльные револьверы Кольта на момент появления унитарных патронов пользовались таким успехом, что попросту переделывались под новый тип патронов, а это, естественно сказывалось на качестве оружия. Поэтому в начале 70-х годов XIX века завод Кольта в Хартфорде начал выпуск револьверов, сконструированных для стрельбы именно унитарными патронами.

В 1873 году модель 1872 года калибра .45 с центральным воспламенением была принята на вооружение в армии США, причем выпускалась в нескольких вариантах: кавалерийский револьвер Писмэйкер, револьвер Фронтиер и несколько версий для полицейских и гражданских лиц. Эта модель оставалась на вооружении армии США до 1892 года. Именно этот револьвер приобрел бешеную популярность у золотоискателей, фермеров, ковбоев и шерифов.

Если же отстраниться от истории собственно фирмы «Кольт», то надо сказать, что во второй половине XIX века появляется большое количество казнозарядных револьверов, среди которых получили известность, в соответствии с именами производителей, лефоше (1853, 1870, 1873 – под шпилечные патроны и патроны центрального боя), прескотт (1860), адамс (1861), смит и вессон (1859-1860, 1863, 1867-1870, 1875, 1877, 1881 и 1883), веблей (1865, 1881, 1884, 1892, 1898), маузер (1871, калибр 11 мм, и германский боевой), ремингтон (1874, калибр 44) и многие другие, всего более сорока систем с несколькими модификациями для каждой.

Интересно, что значительную роль в развитии револьверов и «расстановке сил» на этом рынке в концеХ1Х – начале XX века сыграли русская армия и «русский заказ». Так, фирма «Смит-Вессон», бывшая держателем патента на унитарный револьверный патрон и активно «подбиравшая под себя» американский рынок,с трудом вернула себе позиции после «русского заказа». Дело в том, что еще в 1855 г. Хорас Смит и Дэниэл Б. Вессон первыми получили патент на револьвер под патрон с металлической гильзой. Внимание эксперта российского оружейного ведомства привлекла новая модель калибра «.44» с переломной рамкой и одновременной экстракцией. По «высочайшему разрешению» в мае 1871 года фирме «Смит-Вессон» выдали заказ на 20 000 револьверов с запасом патронов для армии Российской империи. Всего же «Смит-Вессон» поставила по русским заказам в промежутке 1872-1886 годов 250 тысяч револьверов, что потребовало почти полного подчинения производства фирмы исполнению этого заказа. Любопытная историческая деталь – «Смит-Вессон», аналогичные русскому заказу, закупала турецкая армия. Так что во время балканской войны 1877-1878 годов они были у обеих сторон.

После прекращения «русского заказа» фирма «Смит-Вессон» с большим трудом восстановила свои позиции на американском рынке оружия, который был к тому времени практически полностью монополизирован «Кольтом».

Еще более трагичным оказалось сотрудничество с российским военным ведомством для фирмы «Наган». Связи братьев Наган с русской армией установились еще во время совместной разработки военной винтовки образца 1891 года, или винтовки системы Мосина-Нагана – знаменитой «трехлинейки». Возможно, что благодаря этим связям, а вполне возможно – и из-за надежной конструкции с прогрессивной для того времени системой обтюрации газов в России в 1895 году был принят на вооружение семизарядный револьвер Наган с цельной рамкой.

Однако из-за ограничений, предусмотренных русским контрактом, фирма братьев Наган не могла больше выпускать револьверы с обтюрацией газов, и «империя Наган» начала рушиться. К 1910 году Эмиль Наган совершенно ослеп, а Леон умер. Сыновья последнего постепенно сокращали производство огнестрельного оружия, предпочитая заниматься автомобилями. С оружейным бизнесом было покончено в 1914 году, когда Льеж был оккупирован германскими войсками, однако фирма каким-то чудом просуществовала еще полтора десятка лет и была ликвидирована примерно в 1931 году. За несколько лет до этого станки и оборудование для производства револьверов были проданы в Польшу, где они использовались для выпуска револьвера Наган.

Мы постараемся рассмотреть наиболее интересные с конструктивной точки зрения либо наиболее известные из-за распространенности или славы образцы револьверов.

Например, замечательный английский оружейник Гриннер в 1882 году выпустил уменьшенный револьвер. Ствол и рукоять были укорочены, хотя калибр и составлял 11,43 мм. Общая длина его была 18 см, а вес 0,5 кг. Эта необычная карманная машина получила наименование «бульдог». Малыш очень метко бил с невероятно большого, даже для нормальных револьверов, расстояния в 30-40 шагов. Имя этого револьвера стало нарицательным, а конструкция легла в основу несметного количества подражаний.

Револьвер против пистолета: достоинства и недостатки

Чтобы дальнейший текст книги имел смысл для читателя, стоит расставить «точки над i»: почему револьверы до сих пор выпускаются и пользуются спросом? Каковы достоинства и недостатки их конструкции? В каких условиях револьвер предпочтительнее пистолета?

Бесспорным достоинством револьвера являются простота его конструкции и вытекающая отсюда надежность в работе. Хороший револьвер – исправный, нормально смазанный – почти безотказен при стрельбе. По данным современных оружейных фирм, у револьверов на каждую тысячу выстрелов приходится не более одной задержки, происходящей главным образом из-за осечки (т.е. дефекта боеприпаса). При этом конструкция револьвера позволяет немедленно повторить спуск курка повторным нажимом на спусковой крючок. Маловероятно, чтобы и следующий патрон дал осечку, поэтому для револьвера такая задержка, как осечка, не является сколько-нибудь серьезной.

Револьвер достаточно безопасен в малоопытных руках – это касается в первую очередь случайных выстрелов. Судить о наличии в барабане патронов можно уже при внешнем осмотре оружия, а взведенный курок отлично виден при первом взгляде, брошенном на оружие. Выстрел из исправного револьвера может быть произведен только в том случае, если рука держит оружие, а палец нажимает на спусковой крючок, т.е. рукоятка и спусковой крючок как бы притягиваются друг к другу. Такие условия могут быть созданы только рукой, поэтому никакие случайные нажимы неопасны.

Принципиальное достоинство – постоянная готовность револьвера к стрельбе. Для того чтобы начать стрельбу из револьвера, не нужно выполнять никаких предварительных операций. Это качество – возможность почти мгновенно из только что взятого в руку револьвера произвести выстрел – отвечает одному из первейших требований, предъявляемых к оружию личной самообороны и вытекающих из его назначения. Любой автоматический пистолет нельзя хранить неограниченно долго во взведенном состоянии – даже у самого лучшего оружия происходит «осаживание» боевой пружины. Револьверу это не грозит никогда.

К недостаткам револьверов относится:

• Относительно меньшее количество зарядов по сравнению с пистолетами.

• Меньшая скорострельность как результат необходимости затраты стрелком большей мускульной силы на производство каждого выстрела.

• Менее компактная форма с выступающим барабаном и выдающейся назад рукояткой.

• Длительность перезаряжания.

Автоматические пистолеты, в которых автоматизированы все процессы, связанные с подготовкой к каждому последующему выстрелу, выгодно отличаются от револьверов целым рядом преимуществ. Прежде всего, они обладают большей мощностью (если сравнивать их с револьверами примерно такой же массы) – большей начальной скоростью пули, большей скорострельностью и, кроме того, большим количеством зарядов, меньшей затратой силы стрелка на производство каждого выстрела, а главное, их можно гораздо быстрее перезаряжать. Благодаря возможности быстро заменять опорожненный магазин наполненным вопрос о многозарядности не имеет для пистолетов той остроты, которую он имеет для револьверов.

К недостаткам автоматических пистолетов относится прежде всего их несколько меньшая надежность. Так как механизм пистолета работает под действием энергии пороховых газов, то надежность его работы во многом зависит от качества патронов. При осечке, например, ввиду отсутствия отдачи механизм пистолета не срабатывает – возникает задержка в стрельбе. Такая задержка, правда, легко устраняется – достаточно лишь оттянуть назад затвор и отпустить его, после чего пистолет снова будет готов к выстрелу.

Но осечки – не единственные задержки в работе механизмов пистолетов. Возможны утыкание или перекос патрона, невыбрасывание гильзы или неотход назад подвижных частей из-за засорения, густой или замерзшей смазки или же плохого качества патрона. В ряде случаев задержки могут быть весьма сложными, требующими для их устранения значительного времени. Однако при исправном оружии процент задержек невелик, и этими задержками как недостатком пистолетов практически можно пренебречь, так как этот недостаток с лихвой окупается другими упомянутыми выше бесспорными достоинствами.

Надо сказать, что в современных системах пистолетов надежность работы повышена настолько, что эти пистолеты весьма близки по своей надежности к револьверам. Вообще, следует отметить, что пистолеты новых систем обладают такими конструктивными качествами, которые лишают револьверы многих былых их преимуществ.

Тем не менее револьверы по-прежнему имеют громадное количество поклонников, конструируются, выпускаются и принимаются на вооружение.

Впечатления эксперта по стрельбе

В детстве насмотревшись американских вестернов, где ловкие ковбои стреляли из револьверов «Смит-Вессон» и практически без промахов поражали цели из любого положения, я практически влюбился в это оружие детской наивной любовью.

Позже, уже в значительно более зрелом возрасте, мне довелось побывать в США и в других странах, в учреждениях, где хранится огромное количество оружия, имеются тиры, и была возможность пострелять из этого оружия.

В результате такой практики многие виды оружия, о которых я до этого только читал или слышал подверглись значительной «уценке». В том числе – и револьверы Смит-Вессон. В реальной жизни револьверы Смит-Вессон оказались неудобными и плохо сбалансированными, с плохой эргономикой рукояти – в отличие от револьверов Кольт, стрелять из которых было просто приятно.

Из всех описанных в этой части книги револьверов для собственного «арсенала» я выбрал бы очень ограниченное количество моделей: Кольт Officer's 1904 г, Кольт Detective Spl. 1927 (только для близкого боя), Кольт Trooper 1953, Кольт mk. III 1969, Кольт Python 1955 (хотя тяжеловат, даже для меня), Кольт King Cobra Mk.V Series 1982 (очень удобен и отлично сбалансирован!), FN Barracuda (удобен и хорошо сбалансирован), Manurhin MR-73 (удобен), Korth Combat 1985 (удобен, хорошо сбалансирован, по качеству отделки – просто «Роллс-Ройс» среди револьверов!).

Револьверы фирмы «Кольт»

Кольт м 1873 Single Action Army / Peacemaker / The Frontier / The Equalizer

Рис. 75. Кольт Миротворец

Один из самых известных револьверов в мире. Именно с его обликом и именем связаны большинство мифов о покорении Дикого Запада, суровых ковбоях и фильмы с участием Клинта Иствуда. Это оружие выпускается более 120 лет – и уже только из-за этого с ним стоит познакомиться поближе. И в наши дни он используется как спортивный или охотничий револьвер.

Основные тактико-технические характеристики:

Немного истории

В 1872 году истек срок патента Роллина Уайта на револьверный барабан, просверленный насквозь для использования унитарных патронов, принадлежавший фирме Smith & Wesson и исключавший создание полноценных револьверов под унитарный патрон без предварительной уплаты лицензионных поборов этой компании. К этому моменту фирма Colt, главный конкурент S&W по части револьверов, уже имела готовую версию своих капсюльных револьверов с разъемной рамой под патроны центрального боя.

Появившиеся в 1872 году револьверы Colt M1872 Open Top, сконструированные Чарльзом Ричардсом, однако, особенной популярности не приобрели. Зато следующая модель, имевшая цельную рамку и также рассчитанная на патроны центрального боя с дымным порохом .45 калибра, была в 1873 году принята на вооружение Армией США. Новый револьвер, получивший обозначение Colt M1873 Single Action Army, сперва поступил на вооружение в кавалерию США в варианте со стволом длиной 7.5 дюйма. Чуть позже появилась артиллерийская модель с более коротким стволом (5.5 дюйма – 140 мм). Для гражданского рынка также выпускались револьверы с еще более коротким стволом длиной 4.75 дюйма (120 мм).

Армейские револьверы имели калибр .45Colt (иногда также обозначаемый как .45 Long Colt или .45LC). Гражданские револьверы первоначально выпускались также под патроны .44-40 и .32-20. Уже в XX веке к ним добавились калибры .38 Special, .357 Magnum и .44 Special. C 1873 по 1893 годы Армия США закупила порядка 37 000 револьверов Colt SAA. Выпуск же револьверов для гражданского рынка продолжался вплоть до вступления США во Вторую Мировую войну в 1941 году.

В начале 1950-х годов в США начался бум «вестернов» – телевизионных и кинофильмов, посвященных эпохе покорения Дикого Запада (последняя треть XIX века). Естественно, что оружие того периода, в том числе и Colt 1873, приобретает значительную популярность. В 1956 году фирма Colt возобновляет производство револьверов Colt M1873 Single Action Army, которое продолжается вплоть до 1974 года, когда из-за износа оборудования выпуск Миротворцев приостанавливается. В 1976 году выпуск этих револьверов на фирме «Кольт» снова возобновляется и, с перерывами, продолжается до сих пор.

Кроме фирмы Colt, более или менее точные копии этих легендарных образцов выпускали и выпускают самые разные фирмы, такие как EMF, Navy Arms, Freedom Arms и многие другие, как в США, так и в Европе.

Техническое описание

Револьвер Colt M1873 Single Action Army представляет из себя оружие одинарного действия с цельной рамкой вокруг барабана. Нижняя задняя часть рамки (рукоятка и спусковая скоба) выполнены в виде отдельной детали и крепятся к верхней части винтами. Ударно-спусковой механизм курковый, с пластинчатой боевой пружиной. Курок имеет предохранительный полувзвод. Заряжание и разряжание револьвера производятся только при курке, поставленном на полувзвод, через открывающуюся вбок дверцу на правой стороне рамки. Извлечение стреляных гильз производится нажатием на головку подпружиненного стержня экстрактора, расположенного ниже и правее ствола. При этом гильза выталкивается из барабана назад, через открытую дверцу. Барабан может быть извлечен из револьвера для осмотра и чистки, для чего сперва выворачивается винт, фиксирующий ось барабана, а затем ось выдвигается из рамки вперед.

Кольт New Model DA 1877

Рис. 76. Кольт New Model DA 1877

Основные тактико-технические характеристики:

Первый револьвер Кольт с ударно-спусковым механизмом двойного действия («самовзводом») появился в 1877 году и производился до 1909 года, причем общее количество выпущенных стволов составило 166 000 штук. Модель разрабатывалась на базе револьвера 1873 года и включала в себя пропорционально уменьшенную рамку, необычную рукоятку в форме особенно изящной птичьей головки, а также щечки из дерева или резины, покрытые глубокой и частой насечкой.

Количество модификаций этого револьвера под разные калибры гораздо меньше, чем можно было ожидать, – Лайтнинг выпускался только под патрон калибра .38 центрального боя, а Тандерер – под патрон .41.

Длина ствола этих модификаций колебалась от 1,5 до 6 дюймов в варианте без шомпола-выбрасывателя и от 4,5 до 10 дюймов – с ним (хотя длинноствольные образцы встречаются весьма редко). Общепринятая дверца для заряжания, расположенная позади барабана с правой стороны рамки, и шомпол-выбрасыватель (в тех модификациях, где он присутствовал) позволяли выталкивать стреляную гильзу из барабана таким же способом, как это было предусмотрено в модели 1873 года. Револьверы, в которых шомпол-выбрасыватель отсутствовал, имели съемную ось барабана, которая давала возможность вынуть последний из рамки.

Револьверы Лайтнинг и Тандерер отличались чрезмерной сложностью ударно-спускового механизма, некоторые его детали были слишком слабыми. Мастера-оружейники даже отказывались принимать их в ремонт, поэтому удивительно, что эти револьверы сумели продержаться на рынке так долго и выдержать конкуренцию со стороны более простых и надежных конструкций.

Кольт DA Army & Frontier 1878

Рис. 77. Кольт DA Army & Frontier

Основные тактико-технические характеристики:

Вскоре после появления первых револьверов модели 1877 года «Кольт» объявила о выпуске нового, более мощного и простого оружия с ударно-спусковым механизмом двойного действия, которое, как надеялись директора фирмы, могло привлечь к себе внимание армии. В первое время, однако, револьвер не вызвал особого интереса со стороны военных, хотя и пользовался устойчивым спросом на коммерческом рынке. В 1902 году армия Соединенных Штатов все же закупила 4500 единиц этого оружия, на опыте Филиппинского восстания убедившись в преимуществах крупнокалиберного оружия.

Несмотря на то что револьвер Army & Frontier армейского образца был мощнее и тяжелее модификаций калибра .38 и .41, его боевая пружина была относительно слабой. Это привело к участившимся случаям осечек и непреднамеренным выстрелам. Видимо, из-за этого револьвер Army & Frontier был отвергнут армейскими службами в 1879 году, хотя по другим показателям это оружие намного превосходило своего непосредственного предшественника. Оно легче поддавалось ремонту, было не особенно чувствительно к загрязнению и почти не выходило из строя даже при неправильном обращении.

Внешне модель Army & Frontier напоминала предшествующую м 1877, отличаясь от нее размерами и формой нижней поверхности рамки. Существовали модификации со стволами длиной от 2 до 12 дюймов под патроны самых разных калибров – от патрона кольцевого воспламенения .22 до патрона .475 «элей». Форма рукоятки в виде птичьей головки также сохранилась. Начиная с 1878-го и примерно по 1905 год было выпущено около 51 000 револьверов; в это число входили и образцы с увеличенной предохранительной скобой «под палец в перчатке». Эти револьверы поставлялись в армию США для использования в районах с холодным климатом (иногда среди коллекционеров встречается название «вариант Аляска»).

Кольт M1889 Navy

Основные тактико-технические характеристики:

Этот револьвер был первой моделью Кольта с откидывающимся в сторону барабаном, что явилось важной вехой в эволюции этого вида оружия.

В 1889-1890 годах пять тысяч таких револьверов было закуплено представителями военно-морских сил США. Барабан, который откидывался влево на поворотной серьге, удерживался пружинной защелкой с левой стороны рамки, которая, сдвигаясь вперед, запирала барабан в рамке, вводя стопор в проточку его оси.

Рис. 78. Кольт M1889 Navy

Собачка барабана, расположенная со стороны его заднего торца, вращала барабан против часовой стрелки и фиксировала в боевом положении. Передняя часть рамки имела удлиненный широкий торец, который придавал револьверу внушительный вид мощного оружия. Существовали модификации под патроны .38 и .41 «длинные» и «короткие», а стволы имели 3; 4,5 и 6 дюймов в длину.

Кольт New Service 1898

Рис. 79. Кольт New Service 1898

Основные тактико-технические характеристики:

Данный револьвер, созданный в 1898 году, с самого начала предназначался для вооружения армии. Из всех моделей Кольта с откидывающимся вбок барабаном это было самое большое и мощное оружие. До того как в 1944 году производство было прекращено, фирма «Кольт» поставила в армию более 356 000 таких револьверов.

Первоначально модель New Service разрабатывалась под патрон .45 Кольт, причем револьвер этого калибра со стволом длиной 4,5 дюйма весил 2,25 фунта (1,020 кг). Однако в конечном итоге появилось несколько модификаций по меньшей мере под 18 различных патронов. По конструкции же New Service почти не отличалась от модели 1892 года и последующих, если не считать мелких усовершенствований, направленных на повышение надежности и упрощение механизмов револьвера. Довольно скоро на базе этой серии был разработан целевой револьвер «мастер шутер», отличавшийся от стандартного только устройством прицельных приспособлений и улучшенной отделкой. Тип прицельного приспособления, как правило, определял покупатель.

Кольт Officer's 1904

Основные тактико-технические характеристики:

Первую из этих моделей «Кольт» выбросил на рынок еще в 1904 году, но даже в начале 1970-х годов оружие с аналогичным названием еще предлагалось фирмой. Револьвер Officer's всегда был необычным, предназначавшимся скорее для целевой стрельбы, чем для боевых действий.

Рис. 80. Кольт Officer's 1904

Количество модификаций этого образца столь велико, что разобраться во всех изменениях, вносимых в конструкцию и компоновку от варианта к варианту, не представляется возможным. Если же говорить об этой модели в общих чертах, то все модификации были обыкновенными шестизарядными револьверами внушительных размеров, с цельной рамкой и ударно-спусковым механизмом двойного действия. Их отличительной чертой являлись высокое качество и точность обработки деталей.

Кольт Police Positive 1907

Основные тактико-технические характеристики:

Этот револьвер, разработанный в 1907 году, был любимым оружием полицейских и героев детективных романов. Это одна из первых моделей, оснащенная «позитивным» ударно-спусковым механизмом, благодаря которому курок не мог воздействовать на ударник, если не был взведен полностью.

Рис. 81. Кольт Police Positive 1907

Выпуск Police Positive продолжался до 1939 года, всего было продано около 200 000 штук. На его базе выпускалась и целевая модификация с более тяжелой рамкой.

Револьвер Police Positive широко применялся полицейскими силами на всем Североамериканском континенте и выпускался со стволами длиной 2,5; 4; 5 и 6 дюймов.

Кольт Detective Spl. 1927

Основные тактико-технические характеристики:

Рис. 82. Кольт Detective Spl. 1927

Еще один образец оружия-долгожителя! Это оружие модели 1927 года является логичным развитием Police Positive Spl со стандартным стволом длиной 2 дюйма. У нее такой же удлиненный барабан, а все известные модификации рассчитаны на аналогичный спектр патронов. Если не принимать во внимание размеры рамки, слегка укороченной в 1966 году, в конструкцию «детектив спешиал» с 1927 года ни разу не вносилось никаких изменений. К началу 1980-х годов было выпущено больше 400 000 единиц этого оружия. Существует также вариант «детектив спешиал» со скрытым курком, который имеет характерный для «бескурковых» револьверов внешний облик.

Кольт Trooper 1953

Основные тактико-технические характеристики:

Рис. 83. Кольт Trooper 1953

В отличие от предыдущего образца, этот револьвер, появившийся в 1953 году, представлял собой новую конструкцию, а не являлся одним из вариантов уже существовавшей модели. Разрабатывался он как крупнокалиберное оружие для ношения в кобуре и снабжался регулируемым прицелом и большой мушкой с наклонным основанием. Длина ствола в различных модификациях равнялась 4 или 6 дюймам; существовали варианты под патроны .22, .357 «магнум» и .38 «специальный». Конструкцией рамки и общей компоновкой эти револьверы напоминали модель «полис спешиал». Новое оружие пользовалось устойчивым спросом до тех пор, пока в 1969 году производство этого револьвера не прекратилось.

Знаменитый Colt .357 Magnum был версией Trooper` в улучшенном исполнении и с целевым прицелом. Разработанный под патроны .357 «магнум» и .38 «специальный», он обладал стволом длиной 4 или 6 дюймов, а рукоятка его снабжалась щечками увеличенного размера. В 1961 году, после того как было выпущено менее 15 000 единиц этого оружия, на различия между ним и «трупером» перестали обращать внимание, и револьвер «магнум» .357 прекратил свое существование как самостоятельная модель

Кольт mk. III 1969

Основные тактико-технические характеристики:

Рис. 84. Кольт mk. III 1969

Револьверы серии mk. III впервые были выпущены в 1969 году и представляли собой значительный шаг вперед по сравнению с более ранними револьверами этой фирмы, практически не менявшими конструкции с начала 1900-х годов. Все револьверы семейства mk. III имели УСМ двойного действия и откидывающийся влево барабан на 6 патронов.

Семейство mk. III состояло из следующих моделей: • Official Police mk. III revolver – улучшенный вариант популярного револьвера Colt Official Police, надежное полицейское оружие калибра .38 Special, с нерегулируемыми прицельными приспособлениями.

• Lawman mk. III revolver – развитие модели Official Police, с более тяжелым стволом и барабаном под более мощные патроны .357 Magnum, с нерегулируемыми прицельными приспособлениями.

• Trooper mk. III revolver – вершина линейки mk. III, револьвер предназначенный как для спортивно-целевой стрельбы, так и для служебного использования. Отличался тяжелым стволом с верхней планкой и подствольным пеналом для стержня экстрактора. Калибр .357 Magnum, прицельные приспособления регулируемые.

Основные конструктивные особенности револьверов серии Кольт mk.III:

• ударник расположен не на курке, а в рамке (впервые в револьверах Кольт такая конструкция появилась на моделях Python (см. далее) и Trooper в 1953 году);

• курок может передать энергию своего удара на ударник только в том случае, если между ними окажется предохранительная передаточная штанга, поднимаемая при нажатии на спусковой крючок;

• барабан вращается по часовой стрелке (при виде сзади): благодаря этому, собачка, вращающая барабан, прижимает его к рамке, обеспечивая более надежное позиционирование барабана относительно ствола;

• все пружины механизма выполнены из нержавеющей стали;

• боевая пружина выполнена витой цилиндрической вместо прежней пластинчатой Л-образной, и располагается на направляющем стержне;

• все рабочие поверхности механизма подвергнуты термообработке для упрочнения и увеличения срока службы;

• механизм вращения барабана сконструирован таким образом, что при взведенном курке собачка, вращающая барабан, блокирует его открытие или закрытие. Таким образом, револьвер может быть заряжен, разряжен или осмотрен только при спущенном курке.

Кольт Python 1955

Фирма «Кольт» начала продажи револьверов серии Python (Питон) в 1955 году. Первоначально эти револьверы были выпущены в варианте со стволом длиной 6 дюймов, позднее были выпущены модификации со стволами длиной от 2.5 дюйма (для скрытого ношения) до 8 дюймов (для охоты и целевой стрельбы). Револьверы выпуска от 1955 года до примерно середины 1960-х годов особенно ценятся до сих пор, так как отличались высоким качеством исполнения и отменной точностью стрельбы. В настоящее время массовый выпуск Python прекращен, они выпускаются только штучными мастерскими Colt Custom Shop по индивидуальным заказам, в варианте Python Elite с улучшенной внешней отделкой.

Рис. 85. Кольт Python 1955

Основные тактико-технические характеристики:

Револьвер Python является шестизарядным, с УСМ двойного действия. Барабан для перезарядки откидывается влево, защелка барабана расположена в задней части рамки. Прицельные приспособления включают в себя мушку с яркой пластиковой вставкой и целик со сменной пластиной (различные варианты прорезей). Целик регулируется винтами в двух плоскостях. Револьвер имеет автоматический предохранитель, не позволяющий курку достать ударник, если спусковой крючок полностью не выжат. Отличительная особенность внешнего вида Питонов – так называемая вентилируемая планка над стволом, а также удлиненный кожух стержня экстрактора, простирающийся под стволом до самого дульного среза. Щечки рукоятки деревянные, отделка – воронение и полировка для стандартных моделей, хромирование и щечки рукоятки из ценных пород дерева для моделей «Элит».

Кольт King Cobra Mk.V Series 1982

Рис. 86. Кольт King Cobra

Основные тактико-технические характеристики:

Этот револьвер модели 1986 года представлял собой улучшенный вариант Питона с удлиненным пеналом под стволом, в котором полностью помещался стержень выбрасывателя, и исключительно коротким временем срабатывания курка. Целиковые, охватывающие рамку рукоятки со всех сторон, щечки были выполнены из неопрена и имели ложбины для пальцев по переднему краю, а прицел снабжался вставками белого и красного цветов для удобства прицеливания.

Револьверы фирмы «Смит-Вессон»

Смит—Вессон .44 American 1870

Рис. 87. Смит—Вессон .44 American 1870

Основные тактико-технические характеристики:

Во многом революционная модель оружия – и для истории огнестрельного оружия в целом и для истории револьвера – в частности. Шестизарядный Смит-Вессон калибра .44 был первым оружием такого калибра, с самого начала сконструированным под унитарный патрон с металлической гильзой. Он снабжался стволом с планкой и выпускался в никелированном варианте или покрытый синим воронением. 1000 таких револьверов было закуплено американской армией по договору от декабря 1870 года.

В этом револьвере фирма «Смит-Вессон» также впервые применила патенты Доджа и Кинга, позволявшие соединить переломную рамку и механизм одновременного выбрасывания стреляных гильз (экстрактор). Первые револьверы выглядели довольно неуклюжими и громоздкими, однако за несколько лет конструкция была отработана и доведена до совершенства, став стандартной для любого револьвера с опускающимся вниз стволом. Несколькими годами позже был создан вариант Model 2, в котором инженеры «Смит-Вессон» воплотили все изменения, сделанные русскими оружейниками в рамках «русского проекта» (см. далее). Главным из них был соединенный с курком запирающий механизм, не позволявший опустить ствол, пока курок находится на предохранительном или боевом взводе. Выпускались такие револьверы лишь в самом начале работы фирмы «Смит и Вессон» над русским заказом.

Смит-Вессон .44 Russian 1871

Рис. 88. Смит-Вессон .44 Russian 1871

Основные тактико-технические характеристики:

Русская армия, приняв решение о вооружении кавалерии и личного состава артиллерийских частей современным револьвером[4], остановила свой выбор на слегка модифицированной версии модели American калибра .44 – одного из самых передовых на то время образцов оружия.

Оружию дали имя «4,2-линейный револьвер системы Смит-Вессон». 4,2 линии (т.е. 0,42 дюйма) не означали уменьшения калибра, просто в русской армии он измерялся по полям нарезов, а не по диаметру пули (т.е. российские «.42 » фактически равнялись американским «.44»). Напротив, русские специалисты увеличили диаметр пули, в результате чего улучшилась обтюрация,а следовательно, возросли начальная скорость пули и кучность стрельбы. Такой патрон под именем «.44 русский» был долго популярен и в США.

В связи с тем, что русские инженеры снабдили патрон пулей увеличенного диаметра, Российское оружейное ведомство, заказывая револьверы у фирмы «Смит и Вессон», специально оговорило, чтобы камеры барабана высверливались чуть большими, чем у американской модели. Возросла масса пули нового патрона, а главное достижение – увеличение ее начальной скорости (с 650 до 750 футов в секунду) и точности боя оружия.

Владельцы фирмы удивлялись русским придиркам, но поправки вносили. Результатом стал весьма удачный и надежный (традиционное требование Русской армии) образец. Россия, отметим, не только одной из первых приняла металлический револьверный патрон центрального боя, но и едва ли не первой оценила схему «Смит-Вессон».

Первый договор на поставку 20 000 револьверов был подписан в мае 1871 года, однако выпуск этих образцов задержался из-за внесения в конструкцию некоторых изменений и улучшений.

В 1872 году появился Смит и Вессон II образца. Интересна история появления этой модификации. Модель II появилась, как утверждают, благодаря… верховой охоте, устроенной в США для великого князя Алексея Александровича в конце 1871 года Великий князь пожелал сделать удобнее стрельбу с лошади. В итоге, усовершенствованные револьверы «русской» модели отличались наличием «пятки» – специального выступа в верхней части заднего торца рукоятки, который не позволял последней смещаться в ладони под действием отдачи. На предохранительной скобе появился дополнительный упор для среднего пальца, а длина ствола улучшенной, или «кавалерийской», модели была несколько уменьшена и равнялась 6,5 дюйма.

У Смит-Вессона III образца (1880 г.) длину ствола уменьшили еще на 0,4 дюйма, изменили его крепление, мушку изготовляли заодно со стволом.

Общее количество револьверов, поставленных фирмой «Смит-Вессон» в Россию на основании нескольких контрактов, превысило 130 000 штук (по другим данным – до 250 000 штук плюс боеприпасы). В это число вошли 20 000 револьверов первой модели, 70 000 револьверов второй и 41 138 револьверов улучшенной «кавалерийской» модели.

Сосредоточившись на выполнении этого весьма выгодного и престижного заказа, фирма «Смит и Вессон» вынуждена была уступить внутренний рынок США фирме «Кольт» – своему основному конкуренту, которая немедленно воспользовалась столь благоприятной возможностью. Когда «Смит и Вессон» завершила работу по русским контрактам, обнаружилось, что фирма «Кольт» захватила почти весь американский рынок. На возвращение утраченных позиций фирме «Смит и Вессон» потребовалось несколько лет.

Смит-Вессон .44 RF Turkish 1874

Рис. 89. Смит-Вессон .44 RF Turkish 1874

Основные тактико-технические характеристики:

В 1874 году Турция заказала фирме «Смит и Вессон» 1000 револьверов, а затем, в 1877 году, еще 7000, необходимых ей для войны с Россией. По договору 1874 года фирма поставила в Турцию револьверы второй «русской» модели, выпущенные специально под патрон кольцевого воспламенения .44 «генри», однако по второму договору поставлялись переделанные револьверы «русского» образца второй и третьей моделей, изначально рассчитанные на патрон .44 «смит и вессон русский», из-за чего гильзы патронов «генри» постоянно разрывало или раздувало. Новый заказ на 5000 револьверов, поступивший в 1879 году, был обеспечен вариантом «новой» модели под патрон .44 «генри» со стволом длиной 6 дюймов и покрытием синего воронения. В 1883 году последовал еще один дополнительный заказ на 278 револьверов. Общее количество выпущенных фирмой револьверов новой модели «турецкого» образца – под патрон кольцевого воспламенения калибра .44 – составило 5922 штуки.

Смит—Вессон .44 Double Action

Основные тактико-технические характеристики:

Этот револьвер, весьма напоминающий «русские» модели, был выпущен фирмой «Смит и Вессон», чтобы составить конкуренцию первым Кольтам двойного действия. Однако Кольт отказался «подвинуться на рынке» – хотя новый револьвер был гораздо надежнее, чем его сравнительно менее прочный и подверженный поломкам конкурент. Новый Смит-Вессон так и не достиг популярности целевых револьверов одинарного действия и не вызвал к себе никакого интереса в западных штатах – в то время основных потребителях личного оружия.

Рис. 90. Смит-Вессон .44 Double Action

Ударно-спусковой механизм этого оружия был смоделирован на базе удачной конструкции двойного действия калибра .38, причем усилие на спусковом крючке оказалось удивительно небольшим для такого мощного оружия. Рамка револьвера двойного действия, правда, была не такой длинной, как у образцов одинарного действия, что объяснялось более короткой дугой, которую описывал опускающийся курок, однако во многих отношениях и те и другие были очень близки между собой.

Большинство револьверов двойного действия было рассчитано на патрон .44 «смит и вессон русский», хотя некоторое количество фирма выпустила под патрон .44-40 «винчестер», а в 1900 году появился вариант под патрон .38-40 «винчестер». Всего было произведено 54 668 револьверов под патрон .44 «смит и вессон русский» и .44-40 «винчестер», и 15 340 револьверов под патрон .38-40.

Смит-Вессон .38 Safety 1887

Рис. 91. Смит-Вессон .38 Safety 1887

Основные тактико-технические характеристики:

Эта модель фирмы «Смит-Вессон», известная под названием Safety Hammerless, получила также прозвище Lemon Squeezer (выжиматель лимонов).

Несмотря на то, что револьвер со скрытым курком не был новинкой (в свое время были попытки выпустить капсюльные револьверы подобного типа), модель Смит-Вессон была первой, пользовавшейся значительным коммерческим успехом.

Рамочный предохранитель нового типа, выступавший сзади из рукоятки, почти равнялся ее длине и удобно помещался в ладони. Рычаг предохранителя был непосредственно связан с предохранительной защелкой, которая блокировала курок, до тех пор пока рычаг не утапливался в рукоятку. Скрытый курок с плоской передней поверхностью бил по небольшому ударнику, смонтированному в щитке рамки. Специальным образом рассчитанные углы рабочей поверхности шептала обеспечивали значительную задержку при спуске курка, так что стрелок, зная эту особенность оружия, имел возможность полностью взвести курок сильным нажатием на спусковой крючок, откорректировать линию прицеливания и произвести выстрел дополнительным легким нажатием на спуск в момент, когда оружие будет направлено точно в цель.

Во всех остальных отношениях эта модель была аналогична другим револьверам калибра . 38 – она обладала пятизарядным барабаном и выпускалась со стволами длиной 3,25; 4 или 5 дюймов. Выпускалась до конца 1940-х годов в различных модификациях, не затрагивающих принципиальных основ конструкции и внешнего вида.

Смит-Вессон .32 Hand Ejector 1896

Основные тактико-технические характеристики:

Этот револьвер был первой моделью фирмы «Смит и Вессон», в котором использовался откидывающийся в сторону барабан. Рамка его была предельно простой, хотя и создавалась в полном соответствии с существующими производственными стандартами. Ось барабана, входившая в отверстие щитка рамки, фиксировала на месте пятизарядный барабан. Чтобы освободить последний, достаточно было просто оттянуть вперед стержень выбрасывателя. Стопор барабана был непосредственно связан с курком, а пазы для него снабжались специальными, особо твердыми прокладками, предотвращающими быстрый износ. Ствол с планкой мог быть самой разной длины. Несмотря на весьма непритязательную конструкцию, модель пользовалась завидным успехом. Общее количество проданных экземпляров составило больше 32 000 штук.

Рис. 92. Смит-Вессон .32 Hand Ejector 1896

Смит-Вессон .38 Hand Ejector, Military & Police. Mod.10 1900

Рис. 93. Смит-Вессон .38 Hand Ejector, Military & Police. Mod.10 1900

Основные тактико-технические характеристики:

Этот револьвер, попавший на рынок сначала под названием Military & Police, а впоследствии ставший известным и как «модель 10», выпускался без перерывов на протяжении почти целого столетия!

Время от времени его устройство совершенствовалось, но базовая конструкция не претерпела никаких принципиальных изменений, и современная «модель 10» внешне мало чем отличается от оригинальных револьверов 1899 года. Основным бросающимся в глаза отличием более поздних моделей являются скошенная мушка и более широкий хвостовик курка.

Первая модель Милитари энд Полис весьма напоминала револьвер калибра .32, если не считать того, что она обладала защелкой барабана, помещенной под большим пальцем руки стреляющего. В 1900 году американская армия и Военно-морские силы заказали по тысяче таких револьверов, поставив условием, чтобы они были рассчитаны на патрон .38 «кольт длинный» и имели ствол длиной 6,5 дюйма с левым направлением нарезов. Новых заказов, однако, не последовало, так как опыт восстания на Филиппинах наглядно продемонстрировал преимущества калибра .45.

Всего было выпущено около 20 000 револьверов Military & Police первой модели, которая в 1902 году была заменена второй моделью. Этот револьвер отличался дополнительным фиксатором барабана в передней части рамки и улучшенным ударно-спусковым механизмом. Третья модификация, известная также как модель 1905 года, четырежды подвергалась незначительным доработкам, а последние изменения были внесены в ее конструкцию в 1915 году. С тех пор револьвер не подвергался переработкам. Всего фирмой «Смит и Вессон» выпущено около 700 000 револьверов третьей модификации.

Все модификации револьвера .38 Military & Police продавались с самыми разными стволами, но каждая из них непременно включала вариант со стволом длиной 4 дюйма. Альтернативные варианты могли иметь ствол длиной 5, 6 и 6,5 дюйма; кроме того, третья модель выпускалась в карманном варианте со стволом 2 дюйма. Стандартными являлись щечки рукоятки из твердой резины на слегка закругленной рамке, но целевые револьверы выпускались и с трапециевидными рукоятками и щечками из орехового дерева.

Смит-Вессон .44 Hand Ejector New Century

Рис. 94. Смит-Вессон .44 Hand Ejector New Century

Основные тактико-технические характеристики:

New Century – первый из знаменитой серии револьверов фирмы «Смит-Вессон» с «тройным запиранием», которые многими специалистами расцениваются как одна из вершин в развитии револьверов.

Данная модель создавалась на базе обычной для револьверов с ручным выбрасывателем конструкции и обладала откидывающимся в сторону барабаном, однако фиксатор последнего, в дополнение к обычным защелкам на щитке рамки и на выступе под стволом, включал в себя третью, центральную защелку на передней части рамки. Стержень выбрасывателя помещался в пенале под стволом; именно на этой модели подобное решение появилось впервые, хотя в наши дни это широко известная и весьма распространенная практика.

Револьвер отличался добротностью и таким запасом прочности, что до нашего времени сохранилась едва ли не большая часть от общего выпуска в 20 000 экземпляров. Кроме этого количества 5500 штук было выпущено в 1915 году для британской армии.

Револьверы New Century продавались в вариантах под патрон .44 «S&W spl», .44-40 «винчестер», .450 «элей» и .45 Кольт. Большинство было, естественно, рассчитано на первый из упомянутых боеприпасов, в то время как револьверов под патрон .45 Кольт выпускалось исключительно мало.

Смит—Вессон .357 Magnum Hand Ejector

Рис. 95. Смит—Вессон .357 Magnum Hand Ejector

Основные тактико-технические характеристики:

Мощные заряды типа «магнум» были разработаны фирмой «Смит и Вессон» в сотрудничестве с «Винчестером» и Филиппом Шарпом – экспертом в области ручного снаряжения патронов. Первые револьверы Магнум выпускались только по специальным заказам, но по прошествии всего нескольких лет они стали производиться серийно.

Только после Второй Мировой войны так называемая философия магнума широко распространилась; появились даже патроны «магнум» иных калибров, хотя они уже не имели отношения ни к «Смиту и Вессону», ни к какой-либо другой прославленной фирме-производительнице.

Модель калибра .357 Магнум с ручным выбрасывателем (.357 Magnum Hand Ejector) делалась из особо прочной стали. Револьвер .357 Магнум обладал планкой во всю длину ствола, а патронные входы камор барабана имели специальные углубления, в которые при заряжании утапливались фланцы гильз. Длина ствола этой модели могла быть самой разной, – от 3,5 до 8,75 дюйма, – что, впрочем, было в порядке вещей для моделей Смит-Вессон.

Смит-Вессон .38 Chiefs Special

Основные тактико-технические характеристики:

Револьвер с таким названием, предлагавшийся покупателям со стволом длиной 2 или 3 дюйма, был первым короткоствольным оружием фирмы «Смит-Вессон», появившимся после 1945 года. Пользовался большой популярностью.

Рис. 96. Смит-Вессон .38 Chiefs Special

Смит-Вессон .38 Centennial, Model 40

Рис. 97. Смит-Вессон .38 Centennial, Model 40

Основные тактико-технические характеристики:

Эта модель, выпущенная к столетнему юбилею фирмы «Смит-Вессон»[5], внешне напоминала револьвер Смит-Вессон .38 Safety 1887 (см.), последний из которых был выпущен в 1940 году, но отличалась от него откидывающимся в сторону барабаном. Одновременно с ней появилась и модель 42 с рамкой из облегченного сплава, но ее выпуск был прекращен даже раньше, чем производство револьвера, сделанного целиком из стали. Тем не менее в конце 1980-х годов такая базовая модель была восстановлена в производстве; новый револьвер с длиной ствола 2 дюйма получил название «Centennial» модель 640.

Смит-Вессон .38 Bodyguard, Model 49

Рис. 98. Смит-Вессон .38 Bodyguard, Model 49

Основные тактико-технические характеристики:

Револьвер Bodyguard [6] ознаменовал собой произошедшее после окончания Второй Мировой войны возвращение фирмы «Смит-Вессон» к конструкциям со скрытым курком, рудиментарный хвостовик которого едва-едва выступает над боковинами рамки. Это оружие делалось полностью из стали и обладало пятизарядным барабаном и стволом длиной 2 дюйма. Идентичная ему во всех отношениях модель 38 отличалась рамкой из облегченного сплава, а модель 649 делалась из нержавеющей стали.

Револьверы фирмы «Ругер»

Ruger Single Six 1953

Рис. 99. Ruger Single Six 1953

Основные тактико-технические характеристики:

Первый револьвер Ruger, появившийся в 1953 году, создавался как реплика легендарного Кольта-Миротворца – шестизарядной модели одинарного действия с цельной рамкой, дверцей для заряжания и шомполом-выбрасывателем. Single Six представлял собой удачный проект, откровенно обыгрывающий облик «американской легенды».

Стараясь, насколько это возможно, сохранить внешний вид оригинала при улучшении эксплуатационных качеств, Ругер заменил пластинчатые пружины цилиндрическими витыми, благодаря чему надежность оружия существенно повысилась, и поставил в щитке рамки инерционный ударник. Первоначально Сингл сикс выпускался под патрон .22 LR, однако довольно скоро появилась модификация под патрон кольцевого воспламенения .22 «винчестер магнум». Длина ствола у разных вариантов равнялась 4,63; 5,5; 6,5 и 9,5 дюйма.

Вышедший в США в 1968 году «Закон об оружии» предъявлял ко всем моделям пистолетов и револьверов самые суровые требования, касающиеся предохранительных систем. В результате ни один револьвер одинарного действия, основанный на прежнем спусковом механизме Кольта, не смог бы пройти через строгие официальные испытания, и потому большинство производителей вынуждены были либо модифицировать свои модели, либо отказаться от них.

Однако, благодаря использованию инерционного ударника, револьвер Single Six нуждался лишь в незначительной доработке, после которой он начал бы удовлетворять всем государственным стандартам. Ударно-спусковой механизм был модифицирован таким образом, что случайно сорвавшийся с боевого взвода курок бил не по ударнику, а по выступу рамки. Предохранительная пластинка, предусмотренная в этом варианте ударно-спускового механизма, передавала удар курка ударнику, только если был нажат спусковой крючок. При отпущенном спусковом крючке эта пластинка опускалась, так что даже самый сильный удар по курку не смог бы заставить оружие выстрелить.

Примерно в это же время исчезли традиционные вырезы шептала, позволявшие ставить курок на полувзвод и четвертьвзвод, так что теперь он мог занимать только два положения – опущенное и взведенное. Все эти нововведения появились в 1973 году на так называемой «новой» модели или модели Супер Сингл Сикс.

Ruger Blackhawk 1955

Основные тактико-технические характеристики:

Рис. 100. Ruger Blackhawk 1955

Пытаясь закрепить успех Single Six и при этом удовлетворить спрос на модели крупного калибра, «Ruger» выпустил в 1955 году очень похожий на своего предшественника револьвер, рассчитанный на патрон .357 «магнум». Эта модель выпускалась с длиной ствола 4,63; 6,5 и 10 дюймов, а прицел регулировался при помощи микрометрического винта. Почти одновременно с появлением Blackhawk была снята завеса секретности с патрона .44 «магнум», и уже в 1956 году «Ruger» выпускает свою модель, рассчитанную на патроны этого калибра. Правда, изготовлено таких револьверов было совсем немного, так как в 1960 году их сменила модель Супер Блэкхок под тот же патрон .44 Магнум, которая отличалась большей рамкой, предохранительной скобой с прямым торцом, усиленной верхней перемычкой рамки и гладким барабаном.

В 1964 году появился патрон «магнум» калибра .41. Не желая отставать от рынка, «Ruger» создал модификацию «Blackhawk» и под этот патрон, а заодно – и еще один, почти что современный вариант под патрон .30 Ml «карабин».

В 1973 году, в связи с выходом уже упомянутого в нашей книге «Закона об оружии» США, все револьверы серии Blackhawk были подвергнуты необходимой доработке: отныне они снабжались описанной выше предохранительной пластинкой. Оружие этого поколения стало называться «новыми моделями». Именно тогда к семейству Блэкхоков присоединился вариант под широко известный и популярный патрон .45 Кольт.

Ruger Security Six 1968

Рис. 101. Ruger Security Six 1968

Основные тактико-технические характеристики:

Модель Security Six, появившаяся в 1968 году, стала первым современным револьвером «Ruger» с ударно-спусковым механизмом двойного действия. Он обладал цельной рамкой и откидывающимся в сторону барабаном, который удерживался защелкой, помещенной на рамке слева. Стержень выбрасывателя располагался в несъемном пенале под стволом с планкой, а ударно-спусковой механизм с самого начала включал в себя ругеровскую предохранительную пластинку. Существовавшие модификации этого револьвера под патроны .357 magnum и . 38 Spl обладали обычным либо усиленным стволом длиной 2,75; 4 или 6 дюймов, постоянными или переменными прицельными приспособлениями и щечками рукоятки из орехового дерева.

Легко на первый взгляд спутать модели Security Six и Police Service Six. Дело в том, что первоначально Security Six делались то с постоянными, то с переменными прицельными приспособлениями, однако, в конце концов, эти два варианта были разделены. Револьверы Security Six, выпущенные после 1974 года, обладали переменным прицелом, а револьверы с постоянным прицелом получили название Police Service Six. У этих последних были также слегка изменены очертания рукоятки, что, по мысли разработчиков, должно было облегчить скрытое ношение. Кроме того, револьвер Police Service Six никогда не выпускался со стволом длиной 6 дюймов. Вариант этой модели под патрон 9 мм Para получил название «модель 209».

Ruger GP100 1985

Рис. 102. Ruger GP100 1985

Основные тактико-технические характеристики:

Револьверы серии Ruger GP-100 появились в 1985 году, вытеснив из производства более ранние модели револьверов Ruger Security Six, Ruger Service Six, и выпускаются до сих пор.

Все револьверы серии Ruger GP-100 являются револьверами с откидным влево для перезарядки барабаном емкостью 6 патронов. Ударно-спусковой механизм двойного действия, ударник располагается в рамке. Курок может взаимодействовать с ударником только через специальную передаточную штангу, поднимающуюся на линию ударника только при полностью нажатом спусковом крючке. Боевая пружина витая. Спусковой механизм со спусковым крючком и фиксатором барабана от проворота выполнен в виде отдельного съемного модуля и смонтирован в спусковой скобе, легко отделяемой от рамки для осмотра и обслуживания. Прицельные приспособления – постоянные или регулируемые, материал рамки – обычная или нержавеющая сталь. В закрытом состоянии барабан фиксируется двумя замками, в передней и задней частях рамки. Задний замок расположен в традиционном для револьверов с откидным барабаном месте, и фиксирует барабан в закрытом виде за хвостовик стержня эктрактора (он же ось барабана). Передний замок расположен в откидном кронштейне барабана и фиксирует кронштейн к рамке в закрытом виде. Он работает автоматически вместе с задним замком (усилие на него передается через стержень экстрактора). Выключаются оба замка кнопкой на левой стороне рамки позади барабана.

Все револьверы серии Ruger GP-100 калибра .357 Magnum имеют стволы с пеналом для стержня экстрактора по всей длине ствола, некоторые модели калибра , .38 Special имеют укороченные пеналы для стержня экстрактора. Рукоятки револьверов выполнены из синтетической резины с деревянными боковыми вкладышами.

В целом, револьверы серии Ruger GP-100 представляют из себя исключительно прочное и надежное оружие, широко используемое полицией США и гражданскими лицами.

Другие современные револьверы

Револьвер FN Barracuda (Бельгия)

Рис. 103. Револьвер FN Barracuda

Револьвер FN Barracuda был разработан известной Бельгийской оружейной компанией Fabrique Nationale (FN) в начале 1970-х годов, в расчете в первую очередь на рынок полицейского оружия, причем как американский, так и европейский. Для того чтобы револьвер мог использоваться практически повсюду, он изначально был сконструирован в расчете на самые популярные в мире патроны для короткоствольного оружия:

• американские «револьверные» патроны .357 Magnum (и более слабые, совместимые по принципу «сверху вниз» .38 Special);

• европейские «пистолетные» 9х19 мм Para.

При практически одинаковом калибре габариты и конструкция гильз этих патронов весьма различны, поэтому новый револьвер был выпущен со сменными барабанами под каждый тип патронов.

Продажи FN Barracuda начались в 1974 году, но особого успеха этот образец не получил – он был довольно тяжел, а главное – рынок револьверов уже был переполнен «устоявшимися игроками» вроде Colt и Smith & Wesson, да и эпоха револьверов как полицейского оружия уже подходила к концу – им на смену активно шли самозарядные пистолеты. Всего было выпущено несколько тысяч револьверов Barracuda.

Производство револьверов FN Barracuda закончилось в начале 1980-х годов.

Основные тактико-технические характеристики:

С конструктивной точки зрения, револьвер FN Barracuda имеет вполне традиционную конструкцию. Ударно-спусковой механизм курковый, самовзводный (двойного действия), с открытым курком и отдельным ударником. расположенным в рамке. Барабан откидной влево, шестизарядный, легко отделяемый от рамки оружия. Экстракция патронов одновременная, для нормальной экстракции (а также ускоренного заряжания) патронов 9х19 Para, не имеющих закраины, использовались специальные плоские пластинчатые обоймы звездообразной формы. Прицельные приспособления нерегулируемые.

Отличный по качеству и эргономике образец, появившийся просто слишком поздно – когда «эпоха револьверов» уже минула.

Револьвер Manurhin MR-73 (Франция, 1973)

Основные тактико-технические характеристики:

Рис. 104. Manurhin MR-73 1973

Револьвер MR-73 разработан французской компанией «Manurhin» в 1973 году. Является штатным оружием французской жандармерии, а также специальных противотеррористических групп вроде G.I.G.N., R.A.I.D. и других. Кроме того, MR-73 является популярным в Европе спортивным револьвером.

Конструктивно револьвер не является чем-то слишком оригинальным – высококачественное оружие, конструкция револьвера рассчитана на то, чтобы без каких-либо повреждений выдержать двухкратное превышение максимально возможного давления пороховых газов при выстреле. Барабан откидной влево, в откинутом состоянии блокирует ударно-спусковой механизм.

По мнению специалистов, MR-73 представляет собой исключительно прочное и надежное оружие, очень удобное в обращении и с высокой точностью стрельбы. Несомненно, MR-73 может быть отнесен к лучшим образцам служебного короткоствольного оружия.

Револьвер Korth Combat (Германия, 1985)

Рис. 105. Револьвер Korth Combat

Основные тактико-технические характеристики:

Немец Вилли Корт (Willie Korth) начал работать над своей конструкцией револьвера еще в середине 1950-х годов, когда гражданам ФРГ было запрещено не только владеть короткоствольным оружием, но даже и производить его. Поэтому фирма начала свою деятельность в 1956 году с производства газовых и шумовых револьверов. В шестидесятые годы, после либерализации оружейного законодательства ФРГ, начался выпуск уже полноценных револьверов под патроны центрального и бокового боя. Также фирма известна своими спортивными пистолетами с оригинальными затворными механизмами, патент на которые принадлежит В. Корту

Современная конструкция револьверов Korth сформировалась во второй половине 1970-х годов. По мнению многих экспертов, револьверы Корт – «роллс-ройсы» в мире револьверов.

При общей базовой конструкции, отличающейся очень высоким качеством обработки и подгонки деталей, а также изрядной сложностью, револьверы Korth выпускаются в трех основных вариантах – «боевом» Korth Combat (стволы длиной от 76 до 133 мм, калибры .38 и .357) и двух спортивных, отличающихся главным образом типом рукоятки – обычной или регулируемой ортопедической. Отличительной особенностью является регулировка усилия спуска – от 1 до 2,5 кг. Вариант калибра. 357 может комплектоваться дополнительным барабаном под патрон 9х19 Люгер. В целом револьверы Korth отличаются высокой ценой (от двух – двух с половиной тысяч долларов США и более), великолепной отделкой и отменной точностью стрельбы.

Конструкция револьверов Korth – в целом более или менее традиционная, с цельной рамкой и откидным вбок барабаном на 6 патронов. Управление защелкой барабана осуществляется при помощи рычажка, расположенного рядом с курком в задней части рамки. В нижней передней части рамки слева расположена овальная кнопка, управляющая фиксатором оси шарнира барабана. После откидывания барабана вбок нажатие на эту кнопку позволяет движением вперед снять с рамки барабан вместе с его шарниром для чистки или замены. Ударно-спусковой механизм самовзводный (двойного действия), ударник выполнен отдельно от курка и расположен в рамке. Боевая пружина витая цилиндрическая, установлена в отдельном телескопическом корпусе внутри рукоятки. Прицельные приспособления – регулируемые на всех моделях.

Необычные револьверы

Револьвер Galand Velo-Dog (Бельгия)

Рис. 106. Galand Velo-Dog

Основные тактико-технические характеристики:

Название этого револьвера, а впоследствии и всего класса револьверов подобной конструкции, образовалось из комбинации слов «велосипед» и «дог», что на английском языке означает «собака».

В конце XIX – начале XX века велосипедисты, путешествовавшие по сельской местности, частенько подвергались нападениям деревенских собак и предпочитали на этот случай иметь в кармане подходящий револьвер. Оригинальные модели даже заряжались особым патроном, известным в наше время как патрон 5,5 мм «велодог», состоявшим из длинной тонкой гильзы и оболочечной пули весом 45 гран. (Такой патрон, кстати, был не менее эффективен, чем патрон кольцевого воспламенения .22 LR.) Любопытно, что и в те беззаботные годы – еще до того, как использование огнестрельного оружия стало регулироваться законодательным образом, – среди велосипедистов встречались такие «друзья животных», которые предпочитали снаряжать патроны жгучим красным перцем или мелким песком, большинство же все-таки полагалось на действие оболочечной пули. Впоследствии «велодоги» были модифицированы под патроны кольцевого воспламенения калибра .22 или 6,35 мм «ауто».

Револьвер Webley No.1 The British Bulldog (Великобритания, 1878)

Рис. 107. Webley No.1 The British Bulldog

Основные тактико-технические характеристики:

Первый револьвер «бульдог» под патрон центрального боя калибра .442 появился в 1878 году; вскоре появился его вариант под патрон .450, а затем и модификация под патрон кольцевого воспламенения .44. У всех трех поверхность барабана была гладкой. Еще одна схожая версия «бульдога» калибра .320 появилась в 1880 году. Через несколько лет количество копий этой конструкции стало невозможно подсчитать, а название «бульдог» стало нарицательным для всего класса короткоствольных револьверов.

Автоматический револьвер Webley-Fosbery M1901 (Великобритания)

Рис. 108. Автоматический револьвер Webley-Fosbery M1901

Основные тактико-технические характеристики:

Англичанин Г. В. Фосбери (G.V. Fosbery) разработал и запатентовал схему самозарядного револьвера в середине 1890-х годов.

Серийное производство револьверов его конструкции было начато известной английской оружейной компанией Webley & Scott в 1901 году, выпуск этих револьверов продолжался до начала Первой Мировой войны. Автоматический револьвер Webley-Fosbery придирчиво испытывался различными армиями (в т.ч. английской и американской), однако всюду был отвергнут, как не представляющий существенных преимуществ ни перед обычными револьверами, ни перед только появившимися самозарядными пистолетами.

Единственными преимуществами автоматических револьверов Webley-Fosbery по сравнению другими револьверами того времени были только меньшая ощущаемая отдача (как за счет отката части оружия, так и за счет большей общей массы) и, как следствие, несколько большая точность стрельбы беглым огнем. Зато недостатков револьверы Webley-Fosbery имели с избытком – они были чрезмерно сложны и дороги в производстве, чувствительны к загрязнению и к правильности хвата оружия (при недостаточно плотном хвате возможны задержки при стрельбе).

В историю оружия автоматический револьвер Webley-Fosbery вошел благодаря оригинальности конструкции. Он использует револьверную схему питания патронами из вращающегося барабана с одновременной экстракцией стреляных гильз при «переламывании» ствола с барабаном вниз.

Верхняя часть рамки оружия выполнена отдельно от нижней и имеет возможность отходить назад под действием отдачи, сжимая возвратную пружину. Нижняя часть рамки состоит из направляющих для верхней части, спусковой скобы и рукоятки оружия. Курок расположен на верхней, подвижной части рамки.

Ударно-спусковой механизм двойного действия; первый выстрел из револьвера можно производить как самовзводом, так и взведя курок вручную. При последующих выстрелах откат верхней части рамки вызывает автоматическое взведение курка и поворот барабана. Вращение барабана осуществляется при взаимодействии штифта, выступающего вверх из нижней (неподвижной) части рамки, и фигурных зигзагообразных пазов на наружной поверхности барабана.

Как ни удивительно, у этой конструкции оказались и современные потомки.

Автоматический револьвер Mateba Model 6 Unica (Италия)

Рис. 109. Автоматический револьвер Mateba Model 6 Unica

Основные тактико-технические характеристики:

Автоматический револьвер Mateba Model 6 Unica был сконструирован итальянцем Эмилио Гизони (Emilio Ghizoni). В основу конструкции револьверов Mateba Model 6 Unica положена модифицированная система автоматического револьвера Webley-Fosbery (см. ранее), при этом новый револьвер унаследовал все концептуальные недостатки и немногочисленные достоинства английского прототипа, успешно забытого за 70 лет до появления револьвера Mateba. К числу достоинств относится уменьшенная отдача по сравнению с обычными револьверами того же калибра и массы (что особо существенно для мощных калибров). Недостатки же включают повышенную чувствительность к загрязнению, чувствительность к энергетике патронов (обычный револьвер без проблем будет стрелять более слабыми патронами, тогда как револьвер Mateba будет давать сбои при перезарядке из-за недостаточности энергии отдачи). Добавьте сюда чувствительность к хвату оружия (при слабом хвате будут проблемы с перезарядкой) и высокую цену, и станет понятно, почему револьверы Mateba Model 6 Unica являются скорее экзотикой, нежели действительно практичным оружием.

Однако итальянская компании Macchine Termo Balistiche (нынешнее название Mateba Srl) с конца 1980-х годов выпускает ограниченными сериями револьверы трех калибров со сменными стволами разной длины, отличающиеся размерами рамки и барабанов, а также револьверные карабины, оснащенные несменными стволами длиной 45 см и прикладом.

Конструктивно Mateba Model 6 Unica очень близок к английскому прототипу: используется револьверная схема питания с откидным вбок (влево и вверх) барабаном, вмещающим 6 патронов. Для автоматической перезарядки оружия (поворот барабана и взведение курка) используется энергия отката (под действием отдачи) верхней части рамки оружия, на которой смонтированы ствол и барабан, относительно нижней части рамки (на которой расположены рукоятка и спусковой механизм). Ударно-спусковой механизм курковый, двойного действия (самовзводный). Прицельные приспособления регулируемые, при этом целик выполнен на рамке неподвижным, а при пристрелке регулируется положение мушки, что связано с возможностью иметь несколько сменных стволов разной длины для одного оружия.

Что интересно – ствол расположен в рамке напротив нижней (!) каморы барабана, что позволяет уменьшить плечо отдачи и подброс оружия при стрельбе.

Технически совершенно решена проблема «смены калибра»: стволы быстросменные, вворачиваются в рамку на резьбе при помощи специального ключа и заключены в отдельный кожух.

Револьвер Armi Chiappa Rhino (Италия)

Рис. 110. Револьвер Armi Chiappa Rhino

Основные тактико-технические характеристики:

Револьвер Rhino (Носорог) выпускается итальянской компанией Armi Chiappa с конца 2009 года. Конструкция этого необычного револьвера разработана итальянцами Антонио Кудаццо (Antonio Cudazzo) и Эмилио Гизони (Emilio Ghisoni), ранее создавшим линейку револьверов Mateba Unica (см. выше).

Компоновка и конструктивные особенности револьвера Rhino ориентированы на решение двух основных задач – сделать оружие как можно более компактным (т.е. пригодным для скрытого ношения в качестве оружия самообороны), а также упростить скоростную прицельную стрельбу за счет уменьшения подброса ствола отдачей от выстрелов.

Именно для решения последней задачи констукторы использовали ход, уже применявшийся в револьвере Mateba Unica – с размещением ствола напротив нижней каморы барабана. Таким образом они получили компоновку, при которой отдача оружия направлена практически прямо в ладонь стрелка, удерживающую оружие. Для уменьшения массы оружия его рамка выполнена из алюминиевого сплава.

Помимо нетрадиционной компоновки револьвер Rhino также имеет достаточно сложный УСМ и не совсем обычное размещение защелки барабана. Для перезарядки барабан откидывается на кронштейне влево, после чего стреляные гильзы могут быть извлечены из камор нажатием на шток экстрактора, проходящий через ось барабана. Ударно-спусковой механизм двойного действия, со скрытым курком, расположенным в нижней части рамки, позади нижней каморы барабана.

Для обеспечения возможности стрельбы с предварительным взведением курка в верхней части рамки выполнен так называемый «фальш-курок» – взводитель, связанный со скрытым курком специальным толкателем. Для предварительного взведения курка стрелок должен нажать на спицу «фальш-курка» назад и вниз, аналогично взведению курка на обычном револьвере.

В варианте для скрытого ношения револьвер Rhino имеет нерегулируемые прицельные приспособления.

Часть 4.

Револьверы отечественного производства

Револьвер в русской армии

История револьвера в России начинается с 1860-х годов. Только что окончившаяся Крымская война (1854-1855) выявила отсталость вооруженных сил Российской империи в том числе и в личном оружии.

Это касалось как длинноствольного оружия, так и личного короткоствольного оружия офицеров. В 1859 году военный министр возбудил вопрос о замене в кавалерии дульнозарядных пистолетов нарезными револьверами.

Испытанию подверглись модели наиболее авторитетных на тот момент производителей: Лефоше, Кольта, Адамса, Флобера, Лепажа, Гулье-Бланшара, Пидо-Кордье, Ремингтона, Стера, Гольтякова, Лилиенфельда, Горюнова, Чагина.

Первыми револьверы получил Отдельный корпус жандармов – уже в 1860 году для него в Бельгии и Франции заказали шпилечные револьверы Лефоше.

Вопрос с принятием револьверов для армии и флота несколько затянулся – и только в 1869 году Российский флот на вооружение принял 11,5-мм револьвер Галана под именем «4 1/2-линейный револьвер Галяна».

Этот выбор был взвешенным и обоснованным – француз Шарль Франсуа Галан был тогда известен как один из лучших конструкторов револьверов. Револьверы заказывались фабрике Галана в Льеже (Бельгия). Однако галановский патрон центрального боя был, по мнению историков, «слабой силы». И не удивительно, что вскоре в армии и на флоте «Галян» сменила более удачная система «Смит-Вессон» под более мощный патрон.

Выбрать револьвер американской фирмы «Смит-Вессон» предложил выдающийся специалист-оружейник, член Технического комитета Главного артиллерийского управления полковник (вскоре – генерал-майор) А.П. Горлов. С середины 60-х годов он находился в США для изучения образцов стрелкового оружия и их производства. Горлов не только тщательно и беспристрастно отбирал лучшие образцы, но и лично дорабатывал их. Ему русская армия во многом обязана принятием на вооружение унитарных патронов с цельнотянутой гильзой, винтовок Бердана, в конструкцию которых многое внес и сам Горлов, многоствольной картечницы системы Гатлинга, нового револьвера.

Но вернемся к истории револьвера. В 1855 году Хорас Смит и Дэниэл Б. Вессон первыми получили патент на револьвер под унитарный патрон с металлической гильзой. Благодаря этому «Смит-Вессон» оказалась практически монополистом в выпуске оружия под унитарный патрон.

Внимание Горлова привлекла новая модель калибра «.44» с переломной рамкой и одновременной экстракцией. По «высочайшему разрешению» в мае 1871 года фирме «Смит-Вессон» выдали заказ на 20 000 револьверов с запасом патронов. Оружию дали имя «4,2-линейный револьвер системы Смит-Вессон». 4,2 линии (т.е. 0,42 дюйма) не означали уменьшения калибра, просто он измерялся по полям нарезов, а не по диаметру пули (американские «.44»). Напротив, русские специалисты увеличили диаметр пули, в результате чего улучшилась обтюрация, возросла начальная скорость пули и кучность стрельбы. Такой патрон под именем «.44 русский» был долго популярен и в самих США.

Кстати, в России Смит-Вессоны считали «малокалиберными», до того оружие русской армии имело калибр 6 и 7 линий.

Россия, отметим, не только одной из первых приняла металлический револьверный патрон центрального боя, но и едва ли не первой оценила схему «Смит-Вессон».

В 1872 году появился Смит и Вессон II образца. У него ствол укорочен с 8 дюймов (203, 2 мм) до 7 (177,8 мм), введен стопор экстрактора, позади рамки над рукояткой появилась «пятка», препятствовавшая смещению рукоятки в кисти под действием отдачи. Большей устойчивости способствовала и шпора на спусковой скобе. Револьверов II образца поставили в Россию 70 000 штук.

У Смит-Вессон III образца (1880 г.) длину ствола уменьшили еще на 0,4 дюйма, изменили его крепление, мушку изготовляли заодно со стволом. Всего «Смит-Вессон» поставила по русским заказам 250 тысяч револьверов. Заказ русского правительства на Смит-Вессон II образца получил также германский промышленник Людвиг Леве. От американских эти револьверы отличала только надпись «Людвиг Леве, Берлинъ». Русский заказ помог «Людвиг Леве и Ко» утвердиться на оружейном рынке, а позже фирма изготовляла для России и пулеметы Максима.

В 1886 году выпуск Смит-Вессон III и патронов к нему наладил Императорский Тульский оружейный завод. Всего ИТОЗ выпустил 31435 Смит-Вессон. Любопытные детали – Смит и Вессон, аналогичные русскому заказу, закупала турецкая армия. Так что во время Балканской войны (1877-1878) они были у обеих сторон. А испанцы использовали собственные копии этих револьверов в боях с американцами на Кубе в 1898 году.

Принятый в 1895 году револьвер Нагана не смог сразу вытеснить Смит-Вессон. Какое-то время они оставались у полиции и жандармов, потом попадали на склады и в частные руки. Позже револьверы всплывали во время революций 1905 и 1917 годов, а после беспредела гражданской войны долго гуляли в криминальной среде. Неплохо сохранившиеся экземпляры Смит-Вессон и Лефоше встречаются в нашей стране и поныне.

Револьвер Нагана образца 1895 г.

Основные тактико-технические характеристики:

Этот револьвер, сконструированный известным бельгийским оружейником Лео Наганом, состоял на вооружении русской армии перед Первой Мировой войной и во время войны. Первоначально револьверы для русской армии изготовлялись в Бельгии, а с 1898 года их начал выпускать оружейный завод в Туле.

Рис. 111. Револьвер Нагана образца 1895 г.

Имелось два варианта револьвера – рядовые и унтер-офицеры вооружались револьверами с ударно-спусковым механизмом одинарного действия, при котором перед каждым выстрелом нужно взводить курок вручную, а офицеры имели револьверы с ударно-спусковым механизмом двойного действия, позволяющим вести стрельбу самовзводом.

На вооружении Красной Армии состояли револьверы обр. 1895 г. только с ударно-спусковыми механизмами двойного действия. Эти револьверы имеют цельнометаллическую рамку, семизарядный барабан и особое устройство, обеспечивающее полную обтюрацию пороховых газов, т.е. исключающее прорыв пороховых газов при выстреле через зазор между стволом и барабаном. Это устройство является главной оригинальной чертой револьверов системы Нагана и работает следующим образом: при взведении курка барабан не только поворачивается вокруг своей оси, но и смещается вперед. Находящийся в гнезде барабана патрон своей гильзой, несколько выступающей за головку пули, входит в кольцевое уширение канала ствола. При выстреле гильза раздается в стороны и ее дульце перекрывает зазор между стволом и барабаном.

В целом револьвер прост по устройству и в обращении, достаточно легок, мал по своим размерам и всегда готов к стрельбе. Главным же его недостатком, характерным в принципе для всех револьверов, было то, что для снаряжения барабана патронами требовалось слишком много времени и сама эта операция была достаточно трудоемка: нужно было шомполом вытолкнуть стреляные гильзы из гнезд барабана и по одному вставить в них новые патроны.

Револьвер РСА Кобальт (ОЦ-01, ТКБ-0216)

Рис. 112. Револьвер РСА Кобальт

Основные тактико-технические характеристики:

Револьвер РСА (Револьвер Стечкина – Авраамова Кобальт, также известны названия ОЦ-01 и ТКБ-0216) предназначен для вооружения милиции и различного рода охранных структур. Разработка была начата в начале 90-х годов конструкторами Стечкиным и Авраамовым, закончена в конце 1992 года. Серийно РСА Кобальт производится ПО «Златоустовский машиностроительный завод» ПТК «Оружейное производство». На вооружении силовых структур России не состоит.

Для стрельбы из РСА применяются патроны 9х18 ПМ. Как известно, патроны ПМ не имеют закраин, поэтому они жестко объединены в обоймы, что также ускоряет перезарядку револьвера. При экстракции стреляных гильз барабан откидывается на левую сторону и при нажатии на экстрактор, скрытый внутри оси барабана, происходит одновременное удаление всех стреляных гильз. Ударно-спусковой механизм двойного действия. Фиксатор барабана расположен сверху, что обеспечивает точное положение гнезд барабана по оси канала ствола. Прицел не регулируемый. Спусковая скоба имеет упор под палец второй руки при стрельбе с двух рук. Накладки рукоятки выполнены из пластика, по бокам имеют шероховатую поверхность для лучшего удержания револьвера в руке.

Револьвер ОЦ-38

Рис. 113. Револьвер ОЦ-38

Основные тактико-технические характеристики:

Бесшумный револьвер ОЦ-38 разработан ныне уже покойным Игорем Яковлевичем Стечкиным в ЦКИБ СОО (ныне – филиал КБ Приборостроения, Тула) под бесшумный специальный патрон СП-4 и предназначен для вооружения оперативников ФСБ и других правоохранительных органов России. Револьвер ОЦ-38 производится небольшими партиями по спецзаказам.

Бесшумный револьвер ОЦ-38 является одним из наиболее необычных с конструктивной точки зрения современных револьверов.

Во-первых, его самовзводный ударно-спусковой механизм с открытым курком оснащен ручным предохранителем (расположенным на обеих сторонах рамки), обеспечивающим безопасное ношение оружия с взведенным курком для обеспечения первого выстрела с максимальной быстротой и точностью.

Во-вторых, револьвер стреляет не из верхней (как абсолютное большинство аналогов), а из нижней каморы (!) барабана, что обеспечивает малое плечо отдачи и, как следствие, – минимальный подброс ствола.

В-третьих, весьма необычно выполнен механизм одновременной перезарядки оружия, для чего барабан откидывается вправо и вперед вокруг вертикальной оси, расположенной между стволом и корпусом ЛЦУ. Такое крепление барабана обеспечивает максимально точное совмещение оси стреляющей каморы и канала ствола, необходимые для стрельбы цилиндрическими цельностальными пулями патрона СП-4. Так как патроны СП-4 имеют гильзу без выступающей закраины, для заряжания используются специальные плоские стальные обоймы на 5 патронов.

В-четвертых, револьвер оснащен интегральным лазерным прицелом (ЛЦУ), размещенным в кожухе над стволом. Кнопка включения лазерного прицела расположена над спусковой скобой и управляется большим пальцем правой руки. Револьвер также оснащен и обычным открытым прицелом с контрастными белыми вставками.

Револьвер MP-412 Rex

Рис. 114. Револьвер MP-412 Rex

Основные тактико-технические характеристики:

Этот новый револьвер ИжМеха отличают две главных особенности – переламывающаяся рамка в духе Смит-Вессон конца XIX – начала ХХ века и полимерная рукоять, точнее, нижняя часть рамки с рукояткой. Верхняя часть рамки, удерживающая ствол, традиционно стальная.

Из конструктивных особенностей необходимо упомянуть отключаемый эжектор, во включенном состоянии выбрасывающий стреляные гильзы из барабана при открытии рамки (при выключенном эжекторе гильзы только частично выдвигаются из барабана). Создан для продажи на экспорт (Rex – «револьвер экспортный»).

Револьвер Р-92

Рис. 115. Револьвер Р-92

Основные тактико-технические характеристики:

Револьвер Р-92 разработан в Тульском КБ Приборостроения в 1992 году как служебное оружие для разного рода служб безопасности и частной охраны. Имеет ударно-спусковой механизм двойного действия. Прорыв пороховых газов при выстреле в зазор между стволом и барабаном исключается надвиганием барабана на ствол при выстреле. Ввиду того, что применяемые патроны 9х18 ПМ не имеют боковых закраин, они объединены в обоймы по пять штук, что также ускоряет перезарядку револьвера. Экстракция стреляных гильз одновременная, барабан при экстракции откидывается на левую сторону оружия.

Благодаря смещению вперед рукоятки револьвер получился относительно компактным и легким. Также это сказалось на удобстве прицеливания и стрельбы из него, ввиду того что центр массы револьвера смещен к центру. Прицельные приспособления не регулируемые, накладки рукоятки выполнены из пластмассы и имеют боковые и тыльные насечки. Курок полускрытый, что позволяет быстро доставать и убирать Р-92 в карман или кобуру, т. к. курок не цепляется за одежду или предметы.

Револьвер КБП Удар

Основные тактико-технические характеристики:

Револьверный комплекс «Удар» разработки Тульского КБ Приборостроения предназначен для вооружения милиции, сотрудников охранных и детективных структур.

По техническому заданию МВД оружие должно было сочетать черты полицейского и боевого оружия. В комплекс «Удар» кроме револьвера входят специальные патроны, собранные в укороченной гильзе 32 охотничьего калибра с пистолетным капсюлем. На сегодня созданы следующие патроны: с обычной свинцовой пулей, с пластиковой пулей, газовый, шумовой, сигнальный, осветительный, маркирующий.

Курок револьвера полускрытый, ударно-спусковой механизм револьвера двойного действия. Для экстракции стреляных гильз барабан откидывается на левую сторону и при нажатии на экстрактор происходит одновременное удаление всех стреляных гильз.

Рис. 116. Револьвер КБП Удар

Патроны жестко соединены в обоймы по пять штук. Спусковая скоба имеет выступ под палец второй руки при стрельбе с двух рук. Рукоятка изготовлена из пластмассы. Прицельные приспособления открытые, нерегулируемые.

Револьвер ОЦ-20 Гном

Основные тактико-технические характеристики:

Гладкоствольный револьвер 0Ц-20 Гном был разработан в середине 1990-х годов в КБ Приборостроения и предназначен для вооружения милиции и частных охранных агентств с особыми уставными задачами.

Рис. 117. Револьвер 0Ц-20 Гном

Для стрельбы из револьвера ОЦ-20 Гном применяются специальные патроны, собранные в укороченной гильзе 32-го охотничьего калибра. Патроны трех видов:

• патрон со стальной пулей – на дальности 25 метров пробивает броню толщиной 4,5 мм;

• патрон со свинцовой пулей – обладает повышенным останавливающим действием;

• патрон с зарядом дроби – применяется при отсутствии точных данных о местонахождении преступника (кусты, сумерки, дым и т.п.)

Револьвер имеет самовзводный ударно-спусковой механизм куркового типа, открытый курок. Для удаления стреляных гильз барабан откидывается на левую сторону, и, при нажатии на экстрактор, расположенный на центральной оси барабана, происходит удаление сразу всех стреляных гильз.

Спусковая скоба имеет выступ для пальца второй руки при стрельбе с двух рук. В рукоятке револьвера расположен предохранитель, который выключается при охвате рукоятки рукой. Прицел открытый, не регулируемый. Возможна также установка лазерного целеуказателя.

Револьвер АЕК-906 Носорог

Рис. 118. Револьвер АЕК-906 Носорог

Основные тактико-технические характеристики:

Револьвер АЕК-906 Носорог предназначен для применения в силовых и охранных структурах, выгодно отличается от аналогов кучностью боя и способностью пробивать средства индивидуальной защиты. Благодаря нижнему расположению ствола он имеет повышенную меткость. Используется как оружие самообороны для поражения противника на расстоянии не более 50 метров.

Форма спусковой скобы обеспечивает стрельбу с двух рук, над стволом можно установить лазерный целеуказатель. К сожалению, Носорог так и не нашел широкого применения, несмотря на перспективность конструкции. За рубежом по подобной схеме выполнен револьвер Armi Chiappa Rhino (Италия) – который к тому же является «тезкой» отечественного Носорога – см. раздел «Револьверы зарубежного производства».

Револьвер Удар

Рис. 119. Револьвер Удар

Основные тактико-технические характеристики:

Револьверный комплекс «Удар» разработки ЦНИИТочмаша предназначен для вооружения милиции, сотрудников охранных и детективных структур. По техническому заданию МВД оружие должно было сочетать черты полицейского и боевого оружия. Поэтому в комплекс «Удар» кроме револьвера входят специальные патроны, собранные в укороченной гильзе 32 охотничьего калибра с пистолетным капсюлем.

В данном револьвере применяются следующие патроны:

• с обычной свинцовой пулей,

• с пластиковой пулей,

• газовый,

• шумовой,

• сигнальный,

• осветительный,

• маркирующий.

Ударно-спусковой механизм револьвера двойного действия. Барабан револьвера фиксируется подпружиненным фиксатором и легко снимается для замены боекомплекта. Для облегчения экстракции стреляных гильз внутри барабана имеется подпружиненная звездочка, которая при нажатии на экстрактор выдвигает сразу все гильзы. Спусковая скоба имеет выступ под палец второй руки при стрельбе с двух рук. Рукоятка изготовлена из литьевой пластмассы. Прицельные приспособления не регулируемые, состоят из мушки и целика.

Заключение

Вот и закончен обзор наиболее интересных образцов короткоствольного стрелкового оружия – за сто с лишним лет.

Авторы старались отобрать для книги материал, который давал бы пищу для размышления в первую очередь тем, кто интересуется историей и правдивой информацией об окружающем мире. Была у замысла авторов и еще одна цель – развенчать те мифы, которые окружают многие замечательные образцы оружия.

Одним из таких мифов является, например, «крутизна» калибра. При этом совершенно упускается из виду, что экспансивные пули калибра 9 и более миллиметров обладают мощным останавливающим и шокогенным действием по живому телу – но при этом зачастую останавливаются жестяными бачками для мусора и дверцами современных автомобилей (и об этом написано не у авторов голливудских сценариев, а в инструкциях для агентов ФБР). «Мода» на подобный боеприпас обусловлена его «полицейской» направленностью – когда даже при перестрелке на оживленной улице опасность шального рикошета и ущерба для «третьих лиц» снижается до минимума.

Или другой миф, порожденный кинематографом: «пластиковый пистолет Glock не обнаруживается металлодетекторами». Обнаруживается! И использование пластика приводит к облегчению оружия, но вовсе не к его «прозрачности» для рентгеновских лучей…

К счастью, один из авторов является отставным офицером и специалистом по стрелковой подготовке, которому посчастливилось за его карьеру стрелять из многих систем оружия и в разных условиях. Его личные впечатления зачастую не совпадают с устоявшимися мнениями – но это делает книгу только интереснее.

Авторы не собирались вступать в дискуссию с признанными оружейными экспертами – они высказали свое собственное мнение. Кто может – пусть сделает лучше!

Библиография

• 1000 образцов стрелкового оружия / Под общ. ред. Д. Миллера. – Смоленск: Русич, 2004. – 408 с.

• Боевое стрелковое оружие России/ Авт. – сост. С. Федосеев. – М.: ООО «ИД Авангард», 2004. – 168 с.

• Оружие специальное, необычное, экзотическое / А. Н. Ардашев, С. Л. Федосеев. – М.: АСТ, 2003. – 319 с.

• Потапов А. А., Боевое стрелковое наставление. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2005. – 496 с.

• Хогг Я., Уикс Д., Все пистолеты мира. – М.: ЭКСМО, 1997. – 384 с.

Кроме того, при подготовке издания использовались материалы:

• Журнал «Калашников» за 2002-2009 гг.,

• Журнал «Оружие» за 1995-2009 гг.,

• Журнал «Братишка» за 2004-2009 гг.

А также каталоги и проспекты ЦНИИТМ, КБП, ЦКИБ СОО, Ковровского механического завода, Ижевского механического завода, Ижевского машиностроительного завода, Вятско-Полянского машиностроительного завода «Молот», «Walter», «Glock», «Colt» и др.

Авторы заранее приносят извинения, если не упомянули какие-либо издания и публикации, в связи с тем что материалы для этой книги спонтанно собирались в течение многих лет и не всегда сохранялись сведения об их источниках.

Примечания

1

Либо фиксированные, либо с регулируемым по дальности целиком, насеченным до 1000 метров. Конечно, это был не более чем маркетинговый ход – на дальности в 1000 метров даже в самых лучших условиях стрельбы разброс попаданий превышал 3 метра. Однако на дальностях до 150-200 метров Mauser C-96 обеспечивал вполне приемлемую точность стрельбы и убойность, особенно при использовании штатной кобуры-приклада.

2

Кастомизация – это изготовление массовой продукции под конкретный заказ потребителя путем ее комплектации дополнительными элементами или принадлежностями, фактически – своеобразный тюнинг.

3

При этом остроконечная пуля ТТ проникает сквозь бронежилет I класса (по отечественной классификации), который благополучно останавливает пулю из ПМ.

4

Подробнее об истории «русского заказа» см. «Револьвер в русской армии» в начале следующие части

5

Centennial = centenary – столетняя годовщина, столетний юбилей.

6

Bodyguard – телохранитель.

Первый револьвер Ruger, появившийся в 1953 году, создавался как реплика легендарного Кольта-Миротворца – шестизарядной модели одинарного действия с цельной рамкой, дверцей для заряжания и шомполом-выбрасывателем. Single Six представлял собой удачный проект, откровенно обыгрывающий облик «американской легенды».

Стараясь, насколько это возможно, сохранить внешний вид оригинала при улучшении эксплуатационных качеств, Ругер заменил пластинчатые пружины цилиндрическими витыми, благодаря чему

Content

Владимир Ильич Пилюгин, Михаил Ингерлейб
Пистолеты и револьверы: выбор, конструкция, эксплуатация

Введение

Часть 1. Автоматические пистолеты зарубежного производства

Пистолет Маузер С-96

Клоны

Astra 900 (Испания, 1927)

Тип 80 (Китай, 1980)

Пистолет Парабеллум

Пистолет Кольт М1911

Клоны Кольта м 1911 и их развитие

Star (Испания)

Para Ordnance P14-45

Пистолет Браунинг Хай пауэр

Клоны Хай пауэр

Arcus (Болгария, 1994)

FEG (Венгрия)

Firestar (Испания)

Пистолеты фирмы «Вальтер»

Пистолет Вальтер ПП/ППК

Пистолет Вальтер П-38

Пистолет Вальтер П-99

Пистолеты фирмы «ЗИГ-ЗАУЭР»

SIG P 210 (Швейцария, 1938)

SIG-Sauer P220 (Швейцария, 1975)

Клоны

Astra (Испания)

Пистолеты фирмы CZ

Пистолет CZ52

Пистолет CZ75

Клоны

Tanfoglio (Италия)

Jericho 941(Израиль, IMI)

Bren Ten (США)

Sphinx (Швейцария)

Форт (Украина)

Пистолеты семейства Глок

Неожиданный клон: Sigma (США, Смит—Вессон)

Пистолеты фирмы «Беретта»

Клоны

Taurus (Бразилия)

Пистолеты фирмы «Хеклер-Кох»

Пистолет Heckler & Koch 4 (Германия, 1964)

Пистолет Heckler & Koch P9S

Пистолет Heckler & Koch USP

Пистолет Heckler & Koch Mk.23

Оригинальные и необычные пистолеты

Пистолет Desert Eagle

Intratec TEC DC-9

Goncz GA-9

MBA Gyrojet

Часть 2. Автоматические пистолеты отечественного производства

Пистолет ТТ (Тульский, Токарева, 1933)

Пистолет Макарова (ПМ, 1951)

Пистолет Стечкина (АПС, 1951)

Пистолет Стечкина—Авраамова (ПСА, ОЦ-27 Бердыш)

Пистолет ОЦ-33 Пернач

Пистолет Паук

Малокалиберные пистолеты

Пистолет Коровина (ТК, Тула—Коровин)

Пистолет Марголина

Пистолет Марго

Пистолет Дрель

Пистолет ПСМ

Пистолет ОЦ-23 Дротик

Штатные пистолеты силовых структур современной России

Пистолет Ярыгина (MP-443 (6П35), ПЯ, Грач)

Пистолет МР-444 Багира

Пистолет МР-445 Варяг

Пистолет МР-446 Викинг

Пистолет МР-448 Скиф

Пистолет Грязева—Шипунова (ГШ-18)

Пистолет Гюрза (СР-1, СПС, Вектор)

Пистолеты оригинальные и специального назначения

Пистолет для подводной стрельбы СПП-1М

Пистолет для космонавтов – ТП-82

Компактные пистолеты скрытого ношения

Пистолет ОЦ-21 Малыш

Пистолет МР-451 Дерринджер

Часть 3. Револьверы зарубежного производства

История револьвера

Револьвер против пистолета: достоинства и недостатки

Револьверы фирмы «Кольт»

Кольт м 1873 Single Action Army / Peacemaker / The Frontier / The Equalizer

Кольт New Model DA 1877

Кольт DA Army & Frontier 1878

Кольт M1889 Navy

Кольт New Service 1898

Кольт Officer's 1904

Кольт Police Positive 1907

Кольт Detective Spl. 1927

Кольт Trooper 1953

Кольт mk. III 1969

Кольт Python 1955

Кольт King Cobra Mk.V Series 1982

Револьверы фирмы «Смит-Вессон»

Смит—Вессон .44 American 1870

Смит-Вессон .44 Russian 1871

Смит-Вессон .44 RF Turkish 1874

Смит—Вессон .44 Double Action

Смит-Вессон .38 Safety 1887

Смит-Вессон .32 Hand Ejector 1896

Смит-Вессон .38 Hand Ejector, Military & Police. Mod.10 1900

Смит-Вессон .44 Hand Ejector New Century

Смит—Вессон .357 Magnum Hand Ejector

Смит-Вессон .38 Chiefs Special

Смит-Вессон .38 Centennial, Model 40

Смит-Вессон .38 Bodyguard, Model 49

Револьверы фирмы «Ругер»

Ruger Single Six 1953

Ruger Blackhawk 1955

Ruger Security Six 1968

Ruger GP100 1985

Другие современные револьверы

Револьвер FN Barracuda (Бельгия)

Револьвер Manurhin MR-73 (Франция, 1973)

Револьвер Korth Combat (Германия, 1985)

Необычные револьверы

Револьвер Galand Velo-Dog (Бельгия)

Револьвер Webley No.1 The British Bulldog (Великобритания, 1878)

Автоматический револьвер Webley-Fosbery M1901 (Великобритания)

Автоматический револьвер Mateba Model 6 Unica (Италия)

Револьвер Armi Chiappa Rhino (Италия)

Часть 4. Револьверы отечественного производства

Револьвер в русской армии

Револьвер Нагана образца 1895 г.

Револьвер РСА Кобальт (ОЦ-01, ТКБ-0216)

Револьвер ОЦ-38

Револьвер MP-412 Rex

Револьвер Р-92

Револьвер КБП Удар

Револьвер ОЦ-20 Гном

Револьвер АЕК-906 Носорог

Револьвер Удар

Заключение

Библиография

Примечания