Техника и вооружение 2002 06

® Техника и Вооружение вчера, сегодня, завтра…

июнь 2002

Научно-популярный журнал

Современные ручные пулеметы

Семен Федосеев

Введение

Уже около ста лет пулеметы являются неотъемлемой частью системы вооружения сухопутных войск, наиболее массовым средством огневой поддержки подразделений. За этот срок они завоевали настолько прочные позиции, что без них не мыслится ни один вид боя. Ни широкое введение легкого автоматического оружия, ни минометы, ни автоматические гранатометы и малокалиберные пушки, ни рост защищенности войск не смогли поколебать эти позиции – менялись лишь принципы использования пулеметов, их взаимодействие с другими средствами и, соответственно, требования к ним. В настоящее время вооруженными силами разных стран используется широкая номенклатура пулеметного вооружения. Ограниченный объем спецвыпуска заставляет ограничить рассмотрение этого вооружения тактическими и временными рамками. Поэтому для описания было отобрано около полусотни моделей ручных, единых и крупнокалиберных пулеметов, используемых в пехоте и созданных – либо существенно модернизированных – после Второй мировой войны. Из «ветеранов с довоенным стажем» будут упомянуты разве что британский «Брэн», советский ДШК да американский М2НВ «Браунинг», применяемые по сию пору 1* . Модели танковых пулеметов будут упомянуты вскользь, а авиационные (вертолетные), как и многие опытные модели, не рассматриваются.

В данном выпуске речь пойдет только о ручных пулеметах. Поскольку знание об оружии предполагает и знание способов безопасного обращения с ним, для большинства моделей будет приведен и порядок их разряжания. Вначале несколько общих замечаний.

Роль стрелкового оружия в поражении противника особенно велика в городе, лесу, горах, когда возможности более тяжелых средств ограничены. Тем более важно значение носимых средств огневой поддержки – включая пулеметы – в локальных войнах, противопартизанских и антитеррористических операциях.

Ручные пулеметы предназначены для уничтожения живой силы на расстояниях, где огонь индивидуального оружия становится малоэффективен – до 800 м. Ручные пулеметы предполагают обслуживание одним бойцом, а от автоматов или штурмовых винтовок отличаются прежде всего утяжеленным стволом, большей емкостью магазина или возможностью ленточного питания, стрельбой с опорой на сошки. Это обеспечивает хорошую меткость и боевую скорострельность до 150 выстрелов в минуту очередями. Масса ручных пулеметов в полном снаряжении обычно составляет 6-14 кг, а длина близка к длине винтовок. Это позволяет пулеметчикам действовать непосредственно в составе пехотных (стрелковых, мотострелковых) отделений. Современные ручные пулеметы, созданные в большинстве своем под автоматные патроны, заполняют нишу между индивидуальным оружием и групповым оружием поддержки. Главной проблемой ручного пулемета является необходимость сочетать небольшие размеры и массу с более высокой интенсивностью огня, кучностью и запасом патронов, нежели у штурмовой винтовки. Основной способ стрельбы из ручного пулемета – с опорой на сошки и упором приклада в плечо, но необходима возможность также вести огонь «от бедро», стоя, в движении.

Можно выделить несколько подходов к созданию ручных пулеметов. Первый заключается в простом снабжении штурмовой винтовки сошками и несколько более емким магазином – простой и дешевый способ получения «эрзаца» ручного пулемета, этакого промежуточного оружия. Второй вариант – ручной пулемет на основе автомата или штурмовой винтовки с установкой более тяжелого ствола и изменением органов управления. Это тоже не полностью решает вопрос, зато вооружение в звене отделение-взвод оказывается унифицированным по патрону и по системе.

Третий подход – создание самостоятельной конструкции, которая, в свою очередь, могла бы использоваться как штурмовая винтовка. Это позволяет применить ленточное или комбинированное питание, сменный ствол, необходимые для повышения интенсивности стрельбы. Вопрос системы питания пулеметов решается различно. Пока не создано ничего лучше звеньевой патронной ленты или дискового магазина высокой емкости. К недостаткам последнего относится большой мертвый вес, но применение пластиков позволяет решить эту проблему. К недостаткам ленты можно отнести необходимость в оружии специального приемника с механизмом подачи, приводимом за счет энергии подвижной системы, и опасность «заноса» с лентой внутрь оружия грязи и песка. Магазинное питание позволяет максимально унифицировать пулемет и автомат (штурмовую винтовку) и использовать внутри подразделения одинаковые магазины.

Австрия Ручные пулеметы семейства AUG «Штейр»

Фирмой «Штейр» (позднее «Штейр-Даймлер-Пух») в тесном сотрудничестве с армией Австрии была разработана штурмовая винтовка StG-77, первые партии которой поступили в войска в 1978 г. Винтовка была построена по модульной схеме, позволяющей быстро переделывать ее в другие типы оружия, и более известна под обозначением AUG (Armee Universal Gewehr – «армейская универсальная винтовка» или же «универсальное армейское оружие»). 5,56-мм семейство оружия AUG включает: укороченный автомат с длиной ствола 350 мм, карабин с длиной ствола 407 мм, штурмовую винтовку с длиной ствола 508 мм, ручные пулеметы с тяжелым стволом длиной 621 мм. Во всех вариантах используют магазин емкостью 30 патронов, а в варианте ручного пулемета также емкостью 42 патрона. Все варианты оснащены оптическим прицелом, который выполнен заодно с рукояткой для переноски.

Заложенная разработчиками идея заключалась в создании легкого в переноске и обращении модульного оружия, которое можно было бы применять при действиях на боевых машинах, и детали которого позволяли бы легко изменять конфигурацию оружия. Так, для стрельбы с левого плеча необходимо переставить выбрасыватель и повернуть крышку окна для выбрасывания гильз. Эта простая операция осуществляется в полевых условиях. Система AUG стала первой во многих отношениях: первое поступившее на вооружение и пошедшее в серийное производство оружие схемы «буллпап», первая модульная система, первый серийный образец с оптическим прицелом в качестве основного и с широким применением пластиков в конструкции. Широкий приклад, дающий к тому же опору щеке стрелка, делает прикладку удобной для стрелков различного телосложения.

Конструкция оружия состоит из шести частей (модулей): ствол (с сошками или без), ствольная коробка, ударно-спусковой механизм, затвор, магазин и приклад (ложа). Ствол изготавливается методом холодной ротационной ковки, разработанным «Штейр», и хромируется. На нем крепится наружная муфта, надетая в горячем состоянии, в которой выполнены газоотводное отверстие, камера, газовый регулятор. На муфте имеется шарнирный рычаг передней рукоятки удержания. В короткой газовой камере расположен газовый поршень и связанная с ним возвратная пружина. Восемь выступов на казенной части ствола входят в зацепление с запирающей муфтой на ствольной коробке. В задней части эта муфта сцепляется с затвором. Передняя рукоятка удержания шарнирно крепится к газовому регулятору и может откидываться вперед (под ствол), играя роль цевья. Она же используется при замене ствола. Ствольная коробка выполнена из алюминия методом литья под давлением. С левой стороны находится прорезь для рукоятки взведения, которой стрелок оперирует левой рукой. Рукоятка для переноски и прицел выполнены вместе со ствольной коробкой.

Автоматика AUG основана на отводе пороховых газов из канала ствола. Необычным является смещение газовой камеры вправо и установка поршня на одном из направляющих стержней. Газовый регулятор имеет два положения – увеличенное отверстие используется при загрязнении механизма. Запирание канала ствола – поворотом затвора с семью боевыми выступами, вместо восьмого выступа установлен выбрасыватель. Затвор приводится в действие движением выступа затвора по пазу затворной рамы. На затворной раме имеются два направляющих стержня с возвратными пружинами внутри, эти стержни входят в пазы на ствольной коробке. Левый стержень может быть сцеплен с рукояткой взведения при помощи защелки, в этом случае затвор можно вернуть в исходное положение вручную, хотя при стрельбе рукоятка не движется. Правый стержень является штоком газового поршня, левый может использоваться для прочистки газовой камеры при чистке оружия.

Ударно-спусковой механизм в сборе устанавливается в корпусе через отверстие в прикладе, закрытое резиновой накладкой. Особенностью ударно-спускового механизма является то, что все детали, кроме пружин и осей, выполнены из пластмасс и заключены в открытый пластмассовый корпус, который находится между магазином и стыковой накладкой приклада. Над этим корпусом движется затвор в сборе. Усилие со спускового крючка передается на шептало посредством двойной спусковой тяги, которая проходит по бокам от магазина. Пластмассовый курок под действием спиральной пружины бьет по ударнику. Переводчика режима огня нет. Стрельба одиночными выстрелами производится при неполном нажатии на спусковой крючок до первичного срабатывания шептала. При полном нажатии на спусковой крючок шептало работает в режиме непрерывного огня, что требует определенных навыков от стреляющего. Автоспуск не допускает производство выстрела до полного запирания канала ствола затвором. Принцип работы может быть изменен путем установки ударноспускового механизма другого типа. Спусковой крючок установлен на пистолетной рукоятке и снабжен двумя тягами, которые проходят по направляющим вдоль окна магазина. Над рукояткой находится кнопочный предохранитель, при отжатии кнопки вправо он запирает спусковые тяги.

1* О современных единых и крупнокалиберных пулеметах будет рассказано в одном из ближайших спецвыпусках нашего журнала

Неполная разборка оружия AUG

Ручной пулемет AUG HBAR/T «Штейр»

Схема устройства оружия AUG

Магазин, кроме подавателя и пружины, изготавливается из пластмассы. Корпус может быть прозрачным, что обеспечивает контроль за расходом боеприпасов. Приклад (ложа) представляет собой единую литую деталь. В его передней части находится пистолетная рукоятка с большой спусковой скобой, вмещающей всю ладонь стрелка. Перед приемником магазина расположена защелка, при нажатии на которую ствольная коробка отсоединяется от приклада. Над приемником имеются два окна для выбрасывания стреляных гильз, одно из которых постоянно закрыто пластмассовой крышкой. В задней части приклада установлен ударно-спусковой механизм и канал для движения затвора. Затылок приклада крепится штырем антабки.

Оптический прицел имеет кратность увеличения 1,5х и сетку в виде черных колец, которые можно быстро навести на человеческую фигуру на удалении до 300 м. При этом цель необходимо удерживать в центре круга. На верхней поверхности прицела может выполняться постоянный механический прицел для быстрой наводки оружия в ближнем бою. Специальная ствольная коробка с плоским кронштейном на месте оптического прицела позволяет применять все типы оптических, ночных и коллиматорных прицелов, включая шестикратный ZF 69.

Для стрельбы холостыми патронами в пламегаситель ввинчивается приспособление, перекрывающее дульную часть ствола настолько, чтобы давление в канале ствола допускало работу автоматики. На дульной части ствола штурмовой винтовки могут крепиться сошки с приспособлением для резки проволоки – «эрзац» ручного пулемета.

Ручные пулеметы семейства AUG «Штейр» объединены названием «5,56-мм универсальная система огневой поддержки» и выполнены в различных вариантах. Вариант, из которого огонь ведется при закрытом затворе, получил название «тяжелая автоматическая винтовка», вариант, ведущий огонь при открытом затворе (с заднего шептала), известен как «ручной пулемет». Для обоих пулеметов предусмотрены сменные стволы с шагом нарезки 178 мм, 228 мм или 305 мм в зависимости от выбранного патрона. На дульную часть крепится комплексное устройство, играющее роль пламегасителя, дульного тормоза и компенсатора, уменьшающего увод оружия при стрельбе очередями. К стволу крепятся складные регулируемые по высоте сошки. Эти пулеметы выпускались с 1980 г. и были предложены на внешний рынок.

Известны две основных модели пулеметов: LMG и LMG-T (другие обозначения – AUG/HBAR и AUG/HBAR/T – где НВ означает «тяжелый ствол»). LMG имеет обычную рукоятку для переноски и встроенный оптический прицел. LMG-T отличается формой ствольной коробки, к которой вместо рукоятки для переноски и прицела крепится планка – база для установки оптического или ночного прицела. Кроме того, в оба варианта могут вноситься незначительные изменения, позволяющие вести огонь с заднего шептала. В этом случае в модуль приклада вставляется новая сборка ударно-спускового механизма, а модуль затворной рамы получает новую рукоятку. Детали для такой «конверсии» поставляются фирмой-изготовителем, установка их осуществляется менее, чем за одну минуту. Новая сборка ударно-спускового механизма пригодна и для установки в ранее выпущенные экземпляры оружия AUG. На основных боевых характеристиках стрельба с заднего шептала не сказывается. Внесение изменений в образцы, ведущие огонь при открытом затворе, не предусмотрено.

Кроме Австрии система оружия AUG принята на вооружении армий Австралии, Индонезии, Марокко, Новой Зеландии, Омана, Саудовской Аравии, сил обороны Ирландии. Однако в большинстве случаев пользователей привлекли варианты винтовки и карабина, но не ручного пулемета. Так, Австралия, приняв винтовку AUG, в качестве ручного пулемета выбрала бельгийский «Миними».

Характеристики

винтовка

ручной пулемет

Патрон

5,56x45

5,56x45

Масса (неснаряженный), кг

3,4

<9

Длина, мм

790

900

Длина ствола, мм

508

621

Число нарезов

6

6

Длина хода нарезов, мм

228

228

Начальная скорость пули, м/с

940

1000

Темп стрельбы, выстр./мин

650

650-680

Емкость магазина, патронов

30,42

30, 42

Порядок разряжания

Защелка магазина расположена позади его гнезда. Отсоединить магазин. Отвести назад рукоятку взведения (с левой стороны ствольной коробки), чтобы извлечь патрон, который может находиться в патроннике, осмотреть патронник через окно ствольной коробки. Отпустить рукоятку взведения, нажать спусковой крючок.

Бельгия Ручной пулемет FN 50-41 (FALO)

Эта модель представляет собой типичный вариант «эрзаца» ручного пулемета с незначительными отличиями от базовой винтовки. Разработка новой автоматической (штурмовой) винтовки началась на «Фабрик Насьональ» в 1948 г. с участием Д. Сэв, первоначально под германский патрон 7,92x33 «курц», затем под английский 7-мм .280/30. Наконец, в 1950-1951 гг. был выполнен 7,62-мм образец под опытный американский патрон Т65ЕЗ, вскоре принятый как единый патрон НАТО. Винтовка получила обозначение FAL (Fusil Automatique Legere – «легкая автоматическая винтовка») и быстро приобрела популярность, став наиболее распространенной из штурмовых винтовок – ныне она в автоматическом или самозарядном варианте используется более чем в 90 странах мира, по лицензии с незначительными изменениями производилась в 12-ти.

Среди четырех модификаций винтовки была и FN 50-41 – с постоянным прикладом, тяжелым стволом и складными сошками на дульной части ствола. Эта модификация известна также как FALO (Fusil Automatique Lourd), в качестве ручного пулемета используется в подразделениях пехоты ряда стран. Преимуществом этой модификации является взаимозаменяемость многих ее деталей со стандартной FAL. Производство оружия серии FAL прекращено в 1987 году.

Оружие имеет автоматику с «газоотводным двигателем», систему запирания канала ствола перекосом затвора. Отчасти эта схема заимствована у советской винтовки СВТ, отчасти – у чешской ZB-29. От чешских винтовок, видимо, заимствовано и «переламывание» оружия при разборке – ствол со ствольной коробкой, деталями автоматики и прицельными приспособлениями шарнирно крепится к передней части корпуса ударно-спускового механизма, к которому присоединены приклад и пистолетная рукоятка.

Когда пуля проходит отверстие в стенке ствола, часть пороховых газов попадает в газовую камеру и давит на подпружиненный поршень. Поршень передает импульс на верхнюю часть торца затворной рамы и возвращается под действием пружины в исходное положение. Затворная рама имеет свободный ход в 6 мм, который позволяет снизить давление пороховых газов. После свободного хода фигурный выступ затворной рамы упирается в выступ на затворе и, подняв заднюю часть затвора, выводит его из зацепления с опорной плоскостью ствольной коробки. Далее затвор движется назад вместе с затворной рамой, сжимая при этом возвратную пружину. Гильза выбрасывается с помощью отражателя через окно с правой стороны. Затвор и затворная рама возвращаются вперед под действием возвратной пружины, при этом подающий выступ на затворе извлекает следующий патрон из магазина и по направляющему скосу досылает его в патронник. Затвор останавливается, затворная рама продолжает движение вперед, а фигурный выступ давит сверху на заднюю часть затвора, опуская ее и вводя в зацепление с опорной плоскостью ствольной коробки. На конечном участке пути затворная рама освобождает автоспуск. Оружие готово к стрельбе.

Газовый регулятор, смонтированный на газовой камере, работает на принципе выброса газов в атмосферу. При стрельбе из чистого оружия в идеальных условиях большая часть газов выходит через газовый регулятор наружу. Увеличить давление газов на поршень можно регулировкой газоотводного узла.

Ударно-спусковой механизм включает шептало, установленное на одной неподвижной оси со спусковым крючком. Флажок переводчика-предохранителя установлен над пистолетной рукояткой с левой стороны ствольной коробки. Верхнее положение флажка – «предохранитель», среднее – «одиночный огонь», нижнее – «непрерывный огонь». При нажатии на спусковой крючок задняя часть рычага крючка идет вверх и поднимает хвостовик шептала, а передняя часть шептала выходит из зацепления с боевым взводом курка. Курок начинает поворачиваться, но удерживается шепталом автоспуска, если затвор не пришел в крайнее переднее положение. Когда шептало автоспуска освобождает курок, он бьет по ударнику, и происходит выстрел.

Ручной пулемет FN 50-41 (FALO) – модификация штурмовой винтовки FN FAL. Вид слева и справа.

В режиме непрерывного огня рычаг крючка выводит шептало из зацепления с курком, который удерживается только шепталом автоспуска. В одиночном режиме движение рычага спускового крючка ограничено. Передняя часть шептала спускает курок, шептало под действием пружины идет вперед и давит на нижнюю часть курка, а хвостовик соскакивает с рычага спускового крючка – происходит разобщение спуска и шептала. Когда курок поворачивается назад под воздействием затворной рамы, передняя часть шептала снова входит в вырез курка. Сила пружины курка преодолевает противодействие пружины шептала и хвостовик шептала снова упирается в рычаг спускового крючка. Когда спусковой крючок возвращается в исходное положение, его рычаг идет вниз, шептало, под действием пружины курка, поворачивается и его хвостовик сходит с рычага крючка. При нажатии на спусковой крючок его рычаг поднимает хвостовик шептала, а передняя часть шептала выходит из выреза курка. В случае неполного запирания затвора курок удерживается шепталом автоспуска. В положении «предохранитель» рычаг спускового крючка заперт и не может поднять хвостовик шептала. По израсходовании патронов в магазине выступ его подавателя поднимает затворную задержку, останавливая затвор в открытом положении.

Прицельные приспособления включают цилиндрическую мушку, стойка которой совмещена с газоотводным узлом, и укрепленный на заднем конце ствольной коробки прицел. Стандартно это секторный прицел на 200-600 м с диоптрическим целиком или перекидной диоптрический прицел на 150/250 м.

На FAL первых выпусков ставились приклад, пистолетная рукоятка и цевье из дерева. В процессе производства на смену дереву приходили пластмассы. Имеется откидная рукоятка для переноски. Вариант FALO имел укороченное цевье, либо делался вовсе без цевья – в этом случае его заменяли сложенные сошки с деревянными накладками. При сравнительно легком стволе такое оружие было лишь «эрзацем» ручного пулемета, так что ограничение емкости магазина 20-30 патронами вполне оправданно. Однако популярность базовой FN FAL сказалась и на распространенности FALO. Винтовка со складными сошками поставлялась в ФРГ (в бундесвере имела обозначение G1), в Австрию (М58), FALO с тяжелым стволом, сошками и без цевья по лицензии выпускалась в качестве ручного пулемета в Канаде (под обозначением С2 и С2А1) и Австралии (L2A1).

Характеристики FN 50-41

Патрон 7,62x51 НАТО

Длина пулемета, мм 1150

Масса пулемета без патронов, кг 6,0

Длина ствола, мм 533

Начальная скорость, м/с 840

Нарезы 4 прав.

Длина хода нарезов, мм 305

Длина прицельной линии, мм 533

Темп стрельбы, выстр./мин 650-700

Масса магазина, кг

неснаряженный стальной 0,25

неснаряженный пластиковый 0,12

снаряженный 0,73 (0,6)

Емкость магазина, патронов 20

Порядок разряжания

Включить предохранитель. Отсоединить магазин, нажав его защелку позади гнезда. Отвести назад рукоятку затворной рамы, чтобы извлечь патрон, который может находиться в патроннике. Осмотреть патронник через окно ствольной коробки. Выключить предохранитель. Отпустить рукоятку затворной рамы, нажать спусковой крючок.

Ручной пулемет FN «Миними» с постоянным пластиковым прикладом

Схема подачи патронов в пулемете «Миними»: слева – от коробчатого двухрядного магазина, справа – от ленты

Схема устройства пули патрона SS109 (5,56x45): 1 – утяжеленная носовая часть сердечника, 2 – хвостовая часть сердечника, 3 – оболочка.

Ручной пулемет «Миними»

«Миними» (Minimi), серийно выпускавшийся с 1982 г. и, подобно многим бельгийским моделям, привлекший к себе широкое внимание, стал логическим продолжением разработок FN. Еще в 1970-е годы в рамках НАТО было решено, что патрон 7,62 х 51 останется для станковых, единых и танковых пулеметов, а ручные пулеметы для звена отделение-взвод вместе со штурмовыми винтовками будут в 1980-е годы «переведены» в малый калибр. В связи с планируемой стандартизацией патрона 5,56x45 и создавался «Миними», впервые представленный в 1974 г. и призванный выжать максимум возможного из этого патрона. При доводке пулемета за основу бельгийцы взяли свой патрон SS109, который и стал патроном 5,56x45 НАТО.

Автоматика пулемета имеет типичный для современного стрелкового вооружения «газоотводный двигатель», т.е. действует за счет отвода части пороховых газов. Газовый регулятор имеет простую конструкцию, заимствованную у единого пулемета MAG. Предусмотрено два основных положения: для нормальных и для неблагоприятных условий. Регулировка осуществляется вручную. Запирание осуществляется на боевые упоры затвора при повороте его боевой личинки – схема, также ставшая типичной для современного оружия.

На начальном этапе работы автоматики поршень, двигаясь назад, одновременно двигает и затворную раму, однако затвор остается запертым. Когда давление газов в патроннике значительно падает, кулачок затворной рамы поворотом отпирает боевую личинку затвора. При этом боевая личинка затвора вначале проворачивается на месте на небольшой угол, необходимый для расцепления с боевыми упорами ствольной коробки. Тем самым гильза, прижатая зацепом выбрасывателей к зеркалу личинки, проворачивается в патроннике. Такое «страгивание» гильзы (заимствованное у оружия системы Калашникова) устраняет общую для калибра 5,56 мм проблему заклинивания деформированных либо пригоревших гильз.

Другой отличительной чертой пулемета является наличие двух направляющих внутри ствольной коробки, по которым движется затвор с затворной рамой. Это несколько смягчает работу пулемета и практически исключает задержки по причине загрязнения. Кнопочный неавтоматический предохранитель расположен над пистолетной рукояткой – отжатая вправо кнопка соответствует состоянию «предохранитель», влево – «огонь».

Спусковая скоба может откидываться для стрельбы зимой в рукавицах.

Система питания включает рассыпную звеньевую ленту емкостью 100 или 200 патронов, которая размещается в пластмассовой коробке. Подача ленты – с левой стороны. Патронная коробка крепится снизу ствольной коробки («новшество», приписываемое иногда создателям «Миними», хотя такое решение можно увидеть уже на советском РПД 1944 года). Достоинство пулемета состоит в том, что он может использовать как ленту, так и стандартный коробчатый магазин на 30 патронов от винтовки М16А1 или А2 без какой-либо переделки. Выбор магазина оказался предусмотрительным – вскоре именно он был стандартизован для штурмовых винтовок в рамках НАТО (стандарт STANAG 4179). Коробчатый магазин крепится слева под некоторым наклоном вниз. Особая крышка перекрывает окно приемника ленты, если установлен магазин, или горловину приемника магазина, если заряжена лента, таким образом предотвращая попытку установить и то и другое. При закрытой горловине магазина крышка служит направляющим лотком для патронной ленты. Патронная коробка имеет указатель оставшегося количества патронов, легко наблюдаемый пулеметчиком.

Пулемет оснащается сошками, но при необходимости может быть установлен на треножном станке с шарнирным креплением ног к основанию, круговым обстрелом и корзиной для оптического прицела. Приклад – постоянный пластиковый или складной. При использовании пулемета в боевой машине пехоты приклад снимается. В полости пластикового цевья помещается сложенный шомпол и остальная принадлежность.

Вместе с патроном SS109 и штурмовой винтовкой FNC пулемет «Миними» должен был составить единую систему оружия пехотного взвода. Пулемет достаточно легок, чтобы полностью обслуживаться одним человеком. Огонь может вестись с бедра, даже при использовании патронной коробки. Ствол легко заменяется, что позволяет применять оба типа 5,56-мм патрона, не меняя других деталей оружия, хотя предпочтителен патрон типа SS109, создающий несколько более высокое давление в канале ствола. Кроме стандартного варианта, существует десантный («Minimi Рага»), в котором для уменьшения габаритов укорочен ствол и использован выдвижной приклад.

Хотя армия самой Бельгии закупила незначительное количество «Миними», он оказался достаточно распространен. «Миними» состоит на вооружении в Австралии (выпускается по лицензии под обозначением F89), Канаде (где известен под обозначением С9), Заире, Индонезии, Ирландии, Италии, ОАЭ, США (М249 SAW), Швеции, Шри Ланке, а также в войсках специального назначения Великобритании и Швеции. Австралия выбрала «Миними» в середине 1980-х годов для частичной замены американского единого пулемета М60, британского ручного L4A4 «Брэн» и автоматической винтовки L2A1, запланировав производство 3240 пулеметов. «Миними-Пара» используется подразделениями специального назначения во Франции. Схема «Миними» использована в южнокорейском пулемете КЗ и тайваньском «Тип 75».

Укороченный ручной пулемет «Миними-Пара» со сложенным прикладом

Стрельба с рук из пулемета FN «Миними»

Модификация ручного пулемета «Миними» Мк2 с укороченным стволом и выдвижным прикладом

Характеристики

Патрон 5,56x45 (SS109 или M193)

Масса с магазином на 30 патронов и сошками, кг

стандартный 6,875

десантный 6,8

Масса с лентой на 200 патронов (стандартный), кг 9,5

Длина стандартного варианта с постоянным прикладом, мм 1040

Длина десантного варианта, мм

приклад выдвинут 900

приклад убран 725

Длина ствола, мм

Стандартный 465

Десантный 347

Нарезы 6 прав.

Длина хода нарезов, мм

Ml 93 304

SS109 178

Начальная скорость пули, м/с

M193 965

SS109 915

Темп стрельбы, выстр./мин 750-1000

Емкость системы питания, патронов лента в патронной коробке 100 или 200 магазин 30

Порядок разряжания

Нажать на две подпружиненные защелки сверху в задней части ствольной коробки и открыть крышку. Отсоединить магазин или снять ленту. Отвести назад рукоятку взведения, осмотреть патронник и направляющий паз, отпустить рукоятку взведения, нажать спусковой крючок.

Ручной пулемет «Брэн» L4A1 на учениях

Схема спускового механизма ручного пулемета «Брэн»

Схема устройства ручного пулемета «Брэн»

Великобритания Ручной пулемет «Брэн» L4

В 1932 г. в Великобритании прошли сравнительные испытания различных ручных пулеметов с целью выбора системы для перевооружения британской армии. Лучшим оказался чешский 7,92-мм Vz.26 «Зброевка Брно» (ZB-26) с коробчатым магазином. После некоторой модернизации, осуществленной чешскими конструкторами Вацлавом и Эмануилом Холеками и Антоном Мареком (ZGB33 под патрон .303 «бритиш сервис» – этот патрон имел выступающую закраину, так что систему питания пришлось заметно изменить) и технологической доводки пулемет в 1937г. стали производить в Англии в г.Энфилд. Название пулемета составили по первым двум буквам городов Брно и Энфилд (BRno-ENfield). К июню 1940 года в войска было поставлено более 30000 единиц оружия. Пулеметы этой системы изготовлялись только в Энфилд Лок (Мидлэссекс).

Первый образец получил обозначение Mk 1. Пулемет Мк 2 имел такую же длину ствола, упрощенный прицел и единую сборку «прицел – газовый регулятор – мушка», которая впоследствии выполнялась из трех разных частей (послевоенная переделка Мк 2/1 имела упрощенную рукоятку взведения). Пулемет не снабжали дополнительной рукояткой под прикладом. Эти изменения, направленные на упрощение производства, увеличили вес с 10,04 кг до 10,52 кг. На Мк 3 укоротили ствол, массу уменьшили до 8,76 кг. Пулеметы Мк 4 обладали еще более коротким стволом и массой, сниженной до минимума, допустимого при стрельбе сравнительно мощными патронами калибра .303. Пулеметы «Брэн» калибра .303 состояли на вооружении в странах Британского содружества, Бельгии. Примечательно, что они еще встречаются в армиях слаборазвитых государств и периодически всплывают в ходе многочисленных локальных конфликтов.

После решения 1956 г. о принятии единого 7,62-мм патрона НАТО на снабжение британской армии пришлось выполнять пулеметы под него, и с 1959 г. стали выпускаться «Брэн» L4 калибра 7,62 мм. Простая экономическая целесообразность подсказывала переделать под новый патрон оставшиеся в большом количестве пулеметы с хорошей репутацией. Такая программа вскоре была запущена на заводе «Ройал Смол Армз» в Энфилде. Переделка оказалась непростой, но дело облегчилось тем, что во время Второй мировой войны в Канаде выпустили много 7,92-мм пулемётов «Брен» для поставок в Китай под «маузеровский» патрон без выступающей закраины гильзы. Оказалось, что затвор и система питания оружия «китайского контракта» подходит для нового 7,62-мм патрона – это и было использовано.

Автоматика пулемета «Брэн» действует на основе отвода части пороховых газов из канала ствола. Это сочетается с коротким ходом ствола назад для частичной компенсации действия отдачи на оружие. При выстреле ствол, газовая камера, затвор откатываются назад по направляющим ствольной коробки приблизительно на 6 мм. Движение гасится поршневым амортизатором с пружиной. Когда энергия поглощена, пружина амортизатора разжимается и возвращает откатившиеся части и механизмы в переднее положение. Часть пороховых газов, пройдя через отверстие в стенке ствола и газовый регулятор, давит на газовый поршень и отбрасывает его в заднее положение.

Ручной пулемет «Брэн» L4 на шкворневой установке

Стрельба из ручного пулемета «Брэн» L4A3 с бруствера со сложенными сошками.

На заднем плане – солдат с самозарядной винтовкой L1A1, модификацией FN FAL.

«Брэн» L4A1 на зенитной стойке и с механическим зенитным прицелом

Запирание канала ствола – перекосом затвора. Стойка штока газового поршня входит в затворную раму, и две наклонные плоскости прижимают заднюю часть затвора вверх, запирая его на боевые упоры в верхней части ствольной коробки. Во время обратного движения хвостовик штока поршня проходит расстояние около 32 мм, во время которого затвор остается полностью запертым. При дальнейшем движении наклонная поверхность на хвостовике штока опускает заднюю часть затвора, отпирая канал ствола. Гильза извлекается из патронника, а затем неподвижный отражатель проходит по пазу затвора и выталкивает гильзу через вырез в хвостовике штока газового поршня.

Во время отхода газового поршня назад возвратно-боевая пружина сжимается, накапливаемая ей энергия совместно с амортизатором посылает поршень вперед. Пружина амортизатора тормоза отката сравнительно «мягкая», поэтому скорость движения газового поршня вперед невысока, что и позволяет поддерживать темп стрельбы около 500 выстрелов в минуту. Выступы подавателя в верхней передней части затвора выталкивают патрон из магазина, установленного вертикально сверху ствольной коробки, и далее направляют его вниз. Когда патрон полностью дослан в патронник, движение затвора прекращается. Газовый поршень движется вперед за счет оставшейся энергии возвратно-боевой пружины, две наклонные плоскости поднимают заднюю часть затвора, запирая его. Наклонные плоскости во время выстрела остаются под затвором и удерживают его запертым. Газовый поршень продвигается еще на 32 мм, и выступ затворной рамы бьет по ударнику.

Флажковый переводчик-предохранитель смонтирован с левой стороны над спусковой скобой. Переднее положение флажка – «непрерывный огонь», среднее – «предохранитель», заднее – «одиночный огонь». Предохранитель разъединяет спусковой крючок и шептало посредством разобщителя, выступ которого удерживает шток газового поршня за вырез. Считается, что это не очень удачное решение, поскольку при падении или ударе газовый поршень может выйти из зацепления, а ведь именно он воздействует на ударник. Шептало имеет посередине окно, через которое проходит рычаг разобщителя. Когда переводчик установлен в положение одиночного огня, разобщитель поднимается на траекторию движения газового поршня, который нажимает на него, когда движется вперед. Разобщитель опускается в окно шептала, которое освобождается для подъема и удержания поршня во взведенном положении. Нажатие спускового крючка опускает разобщитель. Когда переводчик поставлен на непрерывный огонь, разобщитель опускается вниз через окно шептала, его верхняя часть не мешает движению газового поршня. Стрельба продолжается до тех пор, пока не будет отпущен спусковой крючок или не будут израсходованы патроны.

Канал ствола новых «Брэн» стали хромировать. Это не только уменьшало износ ствола, но и позволило отказаться от его частой замены, и делать пулемет с постоянным стволом. Газовый регулятор имеет четыре положения, открывающие отверстия разного диаметра. Придав импульс движения газовому поршню, газы выходят наружу через отверстия в стенках газовой камеры. Сравнительно невысокий темп стрельбы и несильная ощущаемая стрелком отдача определяют удобство управления пулеметом.

L4 «Брэн» имеет несколько модификаций:

• L4A2 – на базе пулемета «Брэн» Мк 3 калибра .303. В комплекте два сменных стальных ствола. Легкие сошки. На вооружении в СВ и ВМС. Устарел.

• L4A3: на базе пулемета «Брэн» Мк 2 калибра .303. Один хромированный ствол. Устарел.

• L4A4: на базе пулемета «Брэн» Мк 3 калибра .303. Один хромированный ствол. Состоял на вооружении всех видов ВС, затем стал заменяться 5,56-мм оружием.

• L4A5: на базе пулемета «Брэн» Мк 2 калибра .303. Два сменных стальных ствола. На вооружении ВМС.

Замена ствола занимает несколько секунд. Надо поднять замыкатель ствола и потянуть ствол за рукоятку переноски вперед. При стрельбе с темпом 120 выстрелов в минуту необходимо менять ствол каждые 2,5 минуты.

В отличии от старого «Брэн» времен Второй мировой войны, не предусматривалось ставить L4A4 на треножный станок, однако он может устанавливаться на верхних люках САУ и других бронемашин. В зенитном варианте пулемёт снабжается специальным ракурсным прицелом.

Хотя L4A2 и А4 официально изымаются с вооружения британской армии, они, видимо, еще продолжат активную службу в качестве вспомогательного оружия зенитной и ближней наземной обороны в частях британских ВВС, в инженерных войсках, Королевской артиллерии и частях территориальной обороны. Кроме того, ветеран «Брэн» остается на вооружении в ряде стран Британского содружества.

Характеристики L4A4 «Брэн»

Патрон 7,62x51 НАТО

Масса пулемета без патронов, кг 9,53

Масса магазина, кг

неснаряженного 0,45

снаряженного на 30 патронов 1,18

Масса ствола, кг 2,27

Длина пулемета, мм 1133

Длина ствола, мм 536

Начальная скорость пули, м/с 823

Прицельная дальность, м 1200

Темп стрельбы, выстр./мин 500-1200

Боевая скорострельность, выстр./мин 120

Емкость магазина, патронов 30

Порядок разряжания

Включить предохранитель. Защелка магазина расположена позади его гнезда. Нажать защелку и отсоединить магазин. Выключить предохранитель, отвести назад рукоятку взведения, осмотреть патронник и направляющий паз через окно гнезда магазина. Удерживая рукоятку взведения, нажать спусковой крючок, вернуть рукоятку взведения в переднее положение. Закрыть окно магазина, сдвинув его крышку назад, закрыть окно ствольной коробки для выброса стреляных гильз (снизу пулемета), сдвинув его крышку назад.

Ручной пулемет L86A1 с прицелом SUSAT

Ствольная коробка ручного пулемета L86A1

Ручной пулемет L86A1

В середине 1980-х годов на вооружение армии Великобритании после долгих экспериментов было принято новое 5,56-мм семейство автоматического оружия SA80 компоновочной схемы «буллпап» («бычок»). Стоит отметить, что эта схема была отработана в Великобритании конструкторами С.Торпом и С.Янсоном еще в 1946-1950гг. в опытных 7-мм винтовках ЕМ1 и ЕМ2 (рассматривалась как кандидат на роль «винтовки НАТО»). Схема предполагала: для уменьшения общей длины оружия – перенесение деталей автоматики и ударно-спускового механизма в приклад, установку пистолетной рукоятки впереди магазина, для снижения подскока оружия под действием отдачи – поднятие приклада на линию оси канала ствола («принцип линейной отдачи»). Отметим также, что в СССР еще в 1946г. основные черты схемы «буллпап» были воплощены в опытном 7,62-мм автомате Г.А.Коробова ТКБ-408-2.

В 1971 г. британское военное ведомство сформулировало требования к новой системе малокалиберного стрелкового вооружения, которым планировали заменить пистолеты-пулеметы L2A3 «Стерлинг», винтовки L1A1, пулеметы L4 «Брен» и L7A1, старые пулеметы нормального калибра планировалось оставить только на танках и бронемашинах. В систему включили два унифицированных образца – «индивидуальное оружие» (IW) и «легкое оружие поддержки» (LSW), условно названные соответственно «Индевор» и «Ингэйджер». Разработкой занялась «Ройал Смол Армз Фэктори» (RSAF, впоследствии «Ройал Орднанс»). С 1974 г. разработка велась под специально созданный патрон автоматного типа 4,85x49 и уже в 1976 г. винтовка и пулемет под него были отработаны.

Ручной пулемет на стадии испытаний обозначался XL73E2, затем – XL86E1. Разработчики понимали, что такой калибр имеет мало шансов стать стандартом НАТО, и когда в рамках блока был стандартизован патрон 5,56x45, переделать оружие под него оказалось довольно просто. Так и появилось семейство SA80, включившее штурмовую винтовку L85 (IW) и ручной пулемет L86 (LSW). Войсковые испытания 3 тыс. винтовок и пулеметов прошли в батальонах британской армии в Великобритании, ФРГ, Гонконге, Северной Норвегии. Ручной пулемет поступил на вооружение в 1989 г. (по два на пехотное отделение – по американскому примеру) – через четыре года после базовой винтовки. Программа перевооружения рассчитывалась на 1 985-1 993 гг., в первую очередь новое оружие получали мотопехотные части 1 -го армейского корпуса на территории ФРГ.

В конструкции пулемета используется до 80% деталей штурмовой винтовки L85. Главное отличие ручного пулемета – более длинный и тяжелый ствол, дающий большую начальную скорость полета пули и лучшую кучность стрельбы.

Неполная разборка штурмовой винтовки L85A1, на базе которой и создан L86A1

Пулеметчик готовит ручной пулемет L86A1 на огневом рубеже

Ручной пулемет L86A1 на шкворневой установке

Ствольная коробка и корпус ударно-спускового механизма выполнены из стали штамповкой и сваркой, единственные детали станочной обработки – затвор, затворная рама и ствол. Оружие имеет классическую автоматику с «газоотводным двигателем», отвод пороховых газов производится через газовую камеру над стволом. Газовый регулятор имеет три положения: для обычной стрельбы (нормальное открытие); для стрельбы в неблагоприятных условиях (широкое открытие) и для стрельбы винтовочной гранатой (газоотводное отверстие закрыто). Устройство газового поршня и поворотного затвора напоминает винтовку AR-18, выпускавшуюся в Великобритании по американской лицензии. Газовый поршень выполнен отдельно, имеет короткий ход и собственную возвратную пружину. При отходе он открывает четыре отверстия в трубке газовой камеры, через которые пороховые газы выходят в атмосферу, для чего служат также вырезы в ствольной накладке. Запирание канала ствола производится затвором при его повороте с помощью боевых выступов. Затвор установлен в затворной раме, его рабочий выступ входит в фигурный вырез на левой стороне рамы. При движении затворной рамы назад происходит поворот затвора влево и отпирание канала ствола. Затворная рама движется на двух направляющих стержнях, которые входят в ствольную коробку. На третьем, среднем стержне установлена возвратная пружина. Отделяемая рукоятка взведения находится с правой стороны затворной рамы, ее паз в ствольной коробке закрывается подпружиненной крышкой. При движении рукоятки срабатывает защелка и крышка открывается. Выброс стреляной гильзы производится вправо-вверх. Предлагалось несколько вариантов переделки оружия для стрельбы с левого плеча, но они не были приняты.

Ударно-спусковой механизм собран в металлическом корпусе и крепится в ствольной коробке двумя шплинтами и затылком приклада. В ударно-спусковой механизм пулемета внесены некоторые изменения по сравнению с винтовкой: при установке режима непрерывного огня стрельба ведется с заднего шептала, затвор после стрельбы остается открытым, а при одиночном огне – выстрел с полностью запертого затвора, после выстрела очередной патрон досылается в патронник. Кнопочный предохранитель, как и в винтовке, расположен над спусковой скобой. Для постановки на предохранитель нужно нажать кнопку вправо. На левой стороне ствольной коробки позади горловины приемника (далековато от пистолетной рукоятки управления) смонтирован флажок переводчика: нижнее положение флажка соответствует состоянию «непрерывный огонь». Магазин секторной формы крепится в гнезде ствольной коробки и фиксируется защелкой, расположенной с левой стороны ствольной коробки над горловиной приемника. Расширяющееся книзу цевье, ствольная накладка, пистолетная рукоятка выполнены из высокопрочного нейлона, амортизатор затылка приклада и накладка ствольной коробки – виниловые. Прикладку облегчает накладка над ствольной коробкой, служащая упором для щеки стрелка.

Демонстрация «легкости» ручного пулемета L86A1

Ведение огня из ручного пулемета L86A1

Повышению кучности стрельбы способствует стрельба с сошек. Заметим, что в опытных образцах сошки крепились прямо перед цевьем, но в серийном варианте их для большей устойчивости и повышения кучности вынесли вперед, к дульному срезу ствола, а дабы не нагружать ими сам ствол, укрепили на специальном кронштейне. Поскольку схема «буллпап» лишила пулеметчика обычной возможности при стрельбе с сошки прижимать приклад сверху ладонью левой руки, для удержания левой рукой служит нижняя рукоятка позади гнезда магазина. Прикладом служит амортизатор позади ствольной коробки, здесь же укреплена откидная плечевая опора. В комплект пулемета и винтовки входит оптический прицел SUSAT («прицельное приспособление для стрелкового оружия, Трилюкс») фирмы «Айвимо», который обеспечивает ведение огня в условиях плохой освещенности, а также позволяет вести наблюдение. Прицел устанавливается на кронштейне, на котором имеются приспособления для введения поправок по дальности и установок на ноль. Возможна установка вместо оптического прицела ночного бесподсветного РЕ «Пилкингтон» с кратностью увеличения 4х, а также тепловизионных ночных прицелов. Германская «Хеклер унд Кох», перешедшая под контроль приватизированной «Ройал Орднанс», разработала для SA80 оптический прицел кратности Зх, совмещенный с рукояткой для переноски.

Можно заметить, что и толщина стенок несменяемого ствола, и ограниченная емкость магазина делают пулемет плохо приспособленным для длительной стрельбы очередями, так что получился все тот же «эрзац» ручного пулемета. Такое оружие (американский М1918 BAR, например) в свое время находило себе обширную нишу для применения, ныне же эта ниша все уже и уже. Разрабатывавшийся приемник под ленту на 150 патронов не вышел из опытной стадии. Правда, благодаря удлиненному и утяжеленному стволу стрельба в одиночном режиме давала особенно хорошую меткость, и в 1995г. была принята на вооружение самозарядная модификация в качестве «снайперского» оружия – использование модификаций ручных пулеметов как «эрзац-снайперских» винтовок вообще довольно давняя и распространенная практика.

Пулемет принят на вооружение в Великобритании и некоторых других странах.

Конструкция позволяет производить неполную разборку без специальных инструментов. Технология производства достаточно проста. Однако надежность оружия оказалась ниже ожидавшейся. Заказ на производство нового оружия «Ройал Орднанс» получила на безконкурсной основе, но вскоре выяснилось, что ни по производительности, ни по себестоимости производства завод в Энфилде не устраивает заказчика. На качестве винтовок и пулеметов сказался процесс приватизации «Ройал Смол Армз», реорганизации «Ройал Орднанс» и начавшийся в 1989 г. перенос производства из Энфилда в специально построенный цех Ноттингем. Здесь выпустили около 22390 пулеметов L86A1. Во время «Бури в пустыне» оружие показало высокую чувствительность к засорению механизмов, а при стрельбе из положения лежа потоки газов из пламегасителя поднимали пылевое облако. Ряд нареканий вызвала и принадлежность для ухода за оружием. Только ужесточение условий контракта заставило производителя устранить большинство недостатков оружия, а установка в Ноттингеме нового оборудования и автоматизированной системы контроля снизила выбраковку с 18 до 4%.

Заменить собой единые пулеметы ручной L86A1, конечно, не смог. Что касается танковых пулеметов, то на новых машинах вместо старой системы MAG ставится 7,62-мм пулемет L94A1 с внешним электроприводом автоматики.

Характеристики

Патрон 5,56x45 НАТО

Масса пулемета, кг

без патронов 5,4

со снаряженным магазином 6,58

Масса магазина, кг

неснаряженного 0,12

снаряженного 0,48

Длина пулемета, мм 900

Длина ствола, мм 646

Нарезы 6 прав.

Длина хода нарезов, мм 180

Начальная скорость пули, м/с 970

Прицельная дальность, м 800

Темп стрельбы, выстр./мин 600-775

Емкость магазина, патронов 30

Порядок разряжания

Включить предохранитель. Отсоединить магазин, нажав защелку, расположенную с левой стороны ствольной коробки над горловиной приемника. Выключить предохранитель. Отвести назад затворную раму, чтобы извлечь патрон, который может находиться в патроннике. Осмотреть патронник и направляющий паз через окно ствольной коробки. Отпустить рукоятку затворной рамы, нажать спусковой крючок.

Штурмовая винтовка «Галил» ARM с коллиматорным прицелом «Хит-Ай»-1500 и сложенными сошками

Израиль Штурмовая винтовка-ручной пулемет «Галил» ARM

Несмотря на более чем удачный исход «шестидневной» арабо-израильской войны в июне 1 967 г., командование Армии обороны Израиля весьма критически оценило свое вооружение. В частности, бельгийские винтовки FN FAL заметно уступали по надежности и удобству советским автоматам АК-47, имевшимся у египтян и сирийцев. О преимуществах легкого штурмового оружия под автоматный патрон перед оружием под патрон винтовочной баллистики говорил и небольшой опыт применения поставлявшейся в Израиль американской М16.

После испытаний различных моделей решено было создать собственный образец, сочетающий возможности штурмовой винтовки и ручного пулемета, под американский 5,56-мм патрон М193, но на основе схемы АК. Эта задача была решена Израэлем Галили (или Галил, Galil, «исконная» фамилия Блашников) и Яковом Лёр. Заметим, что свою конструкцию винтовки предложил и Узиэль Гал. В системе Галили и Лёр работа автоматики и основных механизмов винтовки, общая конструкция затворной рамы, затвора и ударно-спускового механизма аналогичны АК. Конструкция ствола и магазина была явно заимствована у опытной американской системы «Стонер-63», прицельных приспособлений и защелки магазина – у финской М62 (также – на основе АК), складного приклада – у бельгийского карабина FAL «Пара», пламегасителя – у М16А1. Комбинация удачных заимствований с добавлением собственных решений позволила сравнительно быстро получить приемлемый образец – войсковые испытания начались уже в марте 1968 г.

Винтовка «Галил» ARM (Assault Rifle – Machine Gun – англоязычная аббревиатура «штурмовая винтовка – пулемет») приняли на вооружение в 1972 г., производство поставила корпорация «Израиль Милитари Индасгриз» (IMI). Первой получила «Галил» элитная бригада «Голани», а боевой дебют винтовки состоялся в 1973 г. во время «Войны Судного дня».

На стволе укреплена муфта газоотводного узла, газоотводное отверстие просверлено под углом 30 градусов назад к оси канала ствола. Газовый поршень имеет хромированное покрытие и центрируется в газовой трубке «звездочкой» на штоке. Когда подвижная система получает достаточный импульс, избыток газов сбрасывается через открывшиеся при отходе поршня отверстия в газоотводной трубке. Работа автоматики и основных систем аналогичны АК. Существенным отличием затворной рамы «Галил» от АК является загнутая вверх рукоятка – чтобы ею можно было удобно действовать правой и левой рукой. Унаследованные от АК массивная затворная рама при сравнительно легком затворе, предварительное «страгивание» гильзы при отпирании затвора, «вывешенное» положение подвижных деталей со сравнительно большими зазорами обеспечило работу системы даже при сильной запыленности. Форма ствольной коробки практически не отличается от АК и финской М62 – на «Галил» первых партий ставились ствольные коробки, детали ударно-спускового и возвратного механизмов, произведенные в Хельсинки. Введен второй флажок переводчика-предохранителя, расположенный слева прямо над пистолетной рукояткой. Поскольку он надет на ось основного переводчика-предохранителя, работа им без отрыва ладони от пистолетной рукоятки не слишком естественна – для выключения предохранителя необходимо сдвинуть флажок назад.

Отнесение опоры мушки назад дает возможность стрельбы винтовочными гранатами с пламегасителя – еще одно отличие от АК и приближение к «стандартам НАТО». Прицел диоптрического типа имеет фиксированные положения для дальностей 0-300 м и 300-600 м. Перенос прицела назад, на крышку ствольной коробки обеспечил длину прицельной линии 475 мм. «Ночное» прицельное приспособление (обычно снято) представляет собой светящиеся точки на мушке и целике и обеспечивает прицеливание на 100 м. Оптический или ночной прицел может ставиться на планку типа «ластчкин хвост» на левой стенке ствольной коробки – также наследие «системы Калашникова».

Винтовка снабжена легким откидным прикладом, деревянным цевьем и пластиковой пустотелой пистолетной рукояткой. На приклад можно надеть съемную пластиковую «щеку». Для переноски служит складная рукоятка, помещенная над центром тяжести оружия. Впереди газоотводного узла крепятся складные сошки. Их крепление допускает качание винтовки относительно опоры в двух плоскостях. Сошки служат также ножницами для резки проволоки, и тут они удобнее, чем штык-нож (как в АКМ) – благодаря большей длине рычага при работе. Сошки можно использовать и как «открывалку». Штык-нож, впрочем, также имеется в комплекте всех трех основных вариантов винтовки – ARM, AR («штурмовая винтовка») и SAR («укороченная штурмовая винтовка»).

Коробчатый секторный магазин с 35 патронами весит 0,69 кг. В варианте «ручного пулемета» используется также 50-зарядный магазин (1,0 кг). Экспортные варианты «Галил» выполнены под патрон 7,62x51. По мнению специалистов, «Галил» совместила исключительно высокую надежность и неприхотливость своего прототипа с рядом удачных эргономических решений. Винтовки «Галил» приняли на вооружение более 15 стран, среди которых Боливия, Ботсвана, Гондурас, Заир, Никарагуа, Чили, Эстония. С 1982 г. в ЮАР фирмой «Вектор» (также для замены FN FAL) под обозначением R4 выпускается вариант ARM «Галил» без левого флажка переводчика-предохранителя, с усиленной ствольной коробкой, измененным цевьем из усиленного пластика, удлиненным прикладом (исходя и большего среднего роста бойцов), упрощенной рукояткой переноски. Наравне с «Калашниковыми» винтовки «Галил» популярны в странах Центральной и Южной Америки. Заметим, справедливости ради, что выбор «Галил» Эстонией стал скорее успехом «рыночной политики», удачно сыгравшей на надеждах эстонского руководства на вступление в НАТО. Тем не менее, по известности «Галил» сравнялась со своим прототипом, войдя в ряд лучших штурмовых винтовок. Роль же ручного пулемета ей не слишком удалась – как и многие попытки подобного совмещения, она осталась «эрзацем» пулемета, хотя для штурмовой винтовки кучность стрельбы оказалась весьма приличной. Всего конструкция «семейства Галил» включает 6 основных базовых узлов и 104 детали.

Штурмовая винтовка-ручной пулемет R4 – южноафриканская модификация ARM «Галил»

Схема устройства штурмовой винтовки ARM «Галил»

Разрез штурмовой винтовки «Галил»

Модель «Галил» ARM ARM

Калибр, мм 5,56 7,62

Патрон 5,56x45 7,62x51

Бес без патронов, кг 4,3 4,0

Длина, мм

с откинутым прикладом 979 1050

со сложенным прикладом 742 810

Длина ствола, мм 460 535

Число нарезов 6 4

Шаг нарезов 305,178 305

Начальная скорость пули, м/с 980 850

Темп стрельбы, выстр./мин 650 650

Эффективная дальность, м 500 600

Емкость магазина, патронов 35,50 25

Порядок разряжания

Включить предохранитель. Отсоединить магазин, нажав защелку позади гнезда магазина. Отвести назад рукоятку затворной рамы, чтобы извлечь патрон, который может находиться в патроннике, осмотреть патронник через окно ствольной коробки. Отпустить рукоятку затворной рамы, нажать спусковой крючок.

Ручной пулемет, созданный в рамках семейства оружия INSAS

Индия Ручной пулемет INSAS

Пулемет создан в рамках единого семейства на базе штурмовой винтовки и большинство их деталей взаимозаменяемы. Аббревиатура INSAS расшифровывается как Indian Small Arms System – «индийская система стрелкового оружия».

Ручной пулемет предназначен для вооружения пехотных отделений индийской армии. Единственными отличиями от винтовки являются более длинный и тяжелый съемный ствол, а также наличие сошек. Ствол утяжелен по сравнению с винтовкой, канал ствола хромирован, а профиль и крутизна нарезов изменены для обеспечения лучших баллистических характеристик на средних дальностях. Флажковый переводчик-предохранитель с левой стороны ствольной коробки над пистолетной рукояткой снабжен крупным флажком под большой палец стреляющей руки. Верхнее положение флажка – «предохранитель», на один шаг вниз – «одиночный огонь», на два шага вниз – огонь очередями по три выстрела.

Питание – от стандартного пластикового коробчатого магазина (рассматривался якобы и вариант питания от рассыпной патронной ленты).

Вместо крепления винтовочного штыка предусмотрен перфорированный компенсатор-пламегаситель стандартным диаметром 22 мм, он же – устройство для отстрела винтовочных гранат. Соответственно, мушка отнесена назад от дульной части ствола, а переменный диоптрический прицел, рассчитанный до 1 000 м – на заднюю часть крышки ствольной коробки. Приклад – пластиковый, складной. Сошки аналогичны тем, что ставились на ручные пулеметы «Брэн» и «Виккерс-Бертье», выпускавшиеся индийскими предприятиями во время Второй мировой войны. Установлена складная рукоятка для переноски.

Выпущен вариант с укороченным стволом и металлическим складным прикладом для оснащения сил специальных операций и воздушно-десантных войск. Пулемет INSAS готов к принятию на вооружение индийской армии уже в 1 990 г., к середине 1 994 г. была готова партия в 7000 винтовок и ручных пулеметов, но широкое принятие на вооружение отложили до установки в самой Индии серийного производства 5,56-мм патронов.

Характеристики

Патрон 5,56x45

Масса пулемета 6,7

Длина пулемета, мм

приклад сложен 800

приклад откинут 1050

Длина ствола, мм 535

Нарезы 6

Длина хода нарезов, мм 200

Начальная скорость пули, м/с 954

Темп стрельбы, выстр./мин 650

Емкость магазина, патронов 30

Порядок разряжания

Защелка магазина расположена позади его гнезда. Отсоединить магазин. Отвести назад рукоятку взведения, чтобы открыть затвор и извлечь патрон из патронника. Осмотреть патронник и направляющий паз, убедиться что в них нет патрона. Отпустить рукоятку взведения, нажать спусковой крючок.

Италия Ручной пулемет AS70/90 «Беретта»

Этот пулемет создан для вооружения пехотного отделения на базе штурмовой винтовки AR70/90. Семейство оружия 70/90 было разработано в 1984 г. для итальянской армии под патрон 5,56x45 НАТО и включает четыре модели – карабин, штурмовую винтовку, укороченный карабин, ручной пулемет. Пулемет был пущен в серию только в 1995 г., прошел войсковые испытания, но вопрос с его принятием на вооружение не ясен.

Конструкция в целом повторяет базовую винтовку. Однако более тяжелый ствол, в отличие от других моделей, не может быстро сменяться в полевых условиях. Автоматика работает за счет отвода пороховых газов при максимально вынесенном вперед газоотводном отверстии. Газовый регулятор имеет три положения – нормальное, широкого открытия и полностью закрытое для стрельбы винтовочной гранатой. Стрельба винтовочными гранатами может производиться с пламегасителя ствола, хотя имеются различные дульные пусковые приспособления. Система запирания поворотом затвора с двумя боевыми выступами позаимствована у американского карабина М1 и советского автомата АК, при запирании боевые выступы затвора входят в пазы ствольной коробки. Таким образом, импульс отдачи принимается только стволом и боевой личинкой, что позволило изготовить остальные детали из менее прочных и более дешевых материалов.

Штурмовая винтовка AR70/90 со сложенными лёгкими сошками

Ручной пулемет AS70/90 «Беретта», унифицированный со штурмовой винтовкой AR70/90

Выстрел в пулемете AS70/90 производится с заднего шептала (с открытого затвора – во избежание самовоспламенения патрона в нагретом стволе).

Флажковый переводчик-предохранитель расположен с обеих сторон спусковой коробки. Флажок имеет три положения и задает режимы «предохранитель» («S»), «одиночный огонь» («1») и «непрерывный огонь» («2»), Питание – от коробчатого магазина на 30 патронов. Приемник для магазина соответствует стандарту НАТО STANAG 4179 и позволяет использовать магазины от американской М1 6. Защелка магазина также двухсторонняя.

Рукоятка для переноски крепится защелкой на верхней части ствольной коробки и имеет простое прицельное устройство со светящейся меткой для быстрого прицеливания в условиях ближнего боя и слабой освещенности, однако не несет собственно прицела. Как и у винтовок, она может сниматься для установки оптического или ночного прицела по стандарту НАТО STANAG 2324. Стойки рукоятки имеют прорези и не перекрывают линию прицеливания. Прицельные приспособления – мушка, двухпозиционный диоптр, с установкой на 300 и 800 метров. Мушка может регулироваться при пристрелке по высоте, а прицел – по направлению.

На оружии установлены перфорированная металлическая ствольная накладка, пластиковое цевье, телескопические штампованные сошки. Приклад довольно необычной конфигурации, хотя дает хороший упор в плечо и надежное удержание левой рукой пулеметчика при стрельбе с сошек. Спусковая скоба может откидываться для стрельбы зимой в перчатках.

Характеристики

Патрон 5,56x45 НАТО

Масса пулемета, кг

без магазина и сошки 5,43

Длина пулемета, мм 1000

Длина ствола, мм 465

Нарезы 6 прав.

Длина хода нарезов, мм 178

Темп стрельбы, выстр./мин 800

Емкость магазина, патронов 30

Порядок разряжания

Отсоединить магазин. Отвести назад рукоятку затворной рамы до постановки затвора на шептало. Осмотреть патронник через окно ствольной коробки и убедиться, что в нем нет патрона. Удерживая рукоятку затворной рамы, нажать спусковой крючок и плавно вернуть затворную раму с затвором в крайнее переднее положение.

Китайская Народная Республика Ручной пулемет Тип 58

Этот пулемет представляет собой копию советского РП-46 (См. «СССР/Россия. Ротный пулемет РП-46»). В Китае, кстати, выпускались копии и других пулеметов Дегтярева – Тип 53 (копия ДПМ), Тип 56 и 56-1 (РПД), Тип 54 и 59 (ДШКМ).

Автоматика Тип 58 действовала за счет отвода пороховых газов из канала ствола через газовую камеру снизу ствола. Запирание канала ствола производилось боевыми упорами затвора, разводимыми в стороны ударником. Возвратно-боевая пружина размещалась в трубке в задней части ствольной коробки.

Механизм подачи металлической звеньевой ленты приводился в движение от рукоятки затворной рамы при ее движении. Направление подачи – справа, для направления ленты служил специальный лоток. Для возможности ведения огня длинными очередями сменный ствол был утяжелен. Металлическая патронная коробка с лентой носилась и устанавливалась на позиции отдельно от пулемета.

Спусковой механизм допускал ведение только непрерывного огня. Выстрел производился с заднего шептала. Флажковый предохранитель в переднем положении запирал шептало. Прицел – секторный. На перфорированный кожух ствола крепились несъемные складные сошки. Приклад и пистолетная рукоятка – деревянные.

Кроме Китая копии РП-46 выпускались также в КНДР под обозначением Тип 64. Вместе с советским РП-46 китайский Тип 58 успел распространиться по миру и до сих пор встречается в разных концах света.

Характеристики

Патрон 7,62x53

Масса пулемета, кг

со снаряженной лентой 13

Длина пулемета с пламегасителем, мм 1272

Длина ствола, мм 605

Нарезы 4 прав.

Начальная скорость пули(тяжелая), м/с 825

Прицельная дальность, м 1500

Дальность убойного действия пули, м 3800

Темп стрельбы, высгр./мин 600

Боевая скорострельность, выстр./мин до 250

Емкость ленты, патронов 200/250

Масса снаряженной ленты, кг 8,33 и 9,63

Расчет, человек 2

Розряжание

Включить предохранитель. Оттянуть назад защелку крышки приемника (позади прицела) и открыть крышку. Снять ленту. Отвести назад рукоятку затворной рамы и осмотреть патронник. Выключить предохранитель, нажать спусковой крючок и вернуть рукоятку затворной рамы в переднее положение. Закрыть крышку приемника.

Ручной пулемет Тип 56 – китайская копия советского РПД

Ручной пулемет Тип 58

Ручной пулемет Тип 74

Ручной пулемет Тип 74

Китайцы восприняли советскую систему унификации стрелкового оружия на основе автомата. На основе автомата китайского производства Тип 56 (копия АК) был создан ручной пулемет Тип 74. Соответственно, автоматика пулемета действует за счет отвода пороховых газов и их воздействия на газовый поршень, жестко связанный с затворной рамой, запирание канала ствола производится поворотом затвора с двумя боевыми выступами, ударно-спусковой механизм куркового типа допускает ведение одиночного и непрерывного огня. Газоотводный узел несколько изменен. На ствол крепится конический пламегаситель. Для питания используется стандартный коробчатый секторный магазин на 30 патронов от автомата или специально разработанный массивный дисковый магазин на 101 патрон. Деревянное цевье охватывает ствол с газоотводной трубкой и рассчитано на то, чтобы удерживать оружие за него при переноске – это решение, как и форма приклада, явно заимствованы у РПД.

Характеристики

Патрон 7,62x39

Масса пулемета, кг 6,2

Длина пулемета, мм 1070

Начальная скорость пули, м/с 735

Темп стрельбы, выстр./мин 600

Емкость магазина, патрон 30/101

Ручной пулемет Тип 81

Ручной пулемет с дисковым магазином, (справа и внизу) представленный в рамках 5,8-мм семейства оружия Тип 89

Ручной пулемет Тип 81

Ручной пулемет Тип 81 был модификацией той же схемы и создавался вместе с модернизированным автоматом. Внешне он еще больше повторяет РПК, чем предшественник. Даже емкость дискового магазина уменьшена до 75 патронов, а вместо охватывающего цевья введено цевье и накладка газовой трубки, хотя и удлиненные по сравнению с прототипом. Цевье, приклад и пистолетная рукоятка – пластиковые. Над центром тяжести установлена складная рукоятка для переноски.

В конце 1 999 г. китайцы представили новую систему стрелкового вооружения, разработанную якобы под новый автоматный 5,8-мм патрон, более мощный, нежели 7,62x39 или 5,56x45. В семейство «Тип 89» вошел и ручной пулемет с длинным стволом и складными сошками. Базовая система имеет автоматику с «газоотводным двигателем», компоновку «буллпап», расположение рукоятки перезаряжания сверху оружия, а прицела – на жесткой рукоятке для переноски, коробчатый или дисковый магазин.

Характеристики Тип 81

Патрон 7,62x39

Масса пулемета, кг 5,3

Длина пулемета. Мм 1024

Начальная скорость пули м/с, 735

Темп стрельбы, выстр./мин 600

Емкость магазина, патронов 30/75

Мексика Ручной пулемет RM2 «Мендоза»

Фирма «Рафаэль Мендоза Продакторс» производила пулеметы для мексиканской армии начиная с 1933 г., и все они отличались легкой и дешевой в производстве конструкцией без ущерба для их надежности.

Ручной пулемет RM2 «Мендоза» (Modeleo RM2, Mendoza), был, по сути, улучшенным вариантом предыдущего пулемета фирмы, известного как Модель 45. Пулемет RM2 изготавливался под американский 7,62-мм винтовочный патрон .30-06 «спрингфилд». Пулемет устарел, производство его прекращено, в настоящее время он остался в резервных частях вооруженных сил Мексики.

Автоматика RM2 выполнена с «газоотводным» двигателем. Использована схема с отводом газов через боковое отверстие и коротким их воздействием на газовый поршень («короткий ход поршня»). Поворотный затвор управляется двумя выступами на штоке поршня по типу пулемета Льюиса.

С левой стороны ствольной коробки над спусковой скобой расположен флажковый предохранитель. Переднее положение флажка соответствует состоянию «предохранитель», верхнее – «одиночный огонь», заднее – «непрерывный огонь». Замена ствола осуществляется быстро, а инструментом для этого может служить патрон. Сменный коробчатый магазин устанавливается сверху ствольной коробки.

На ствол крепится перфорированный дульный тормоз-пламегаситель, на газоотводный узел – несъемные сошки. Приклад, цевье и пистолетная рукоятка – деревянные, шейка приклада рассчитана на удержание левой рукой при стрельбе. Доступ к механизмам автоматики достигается отсоединением приклада и удалением ударно-спускового механизма – нужно просто извлечь запирающую чеку и откинуть вниз на оси затыльник ствольной коробки с прикладом. После этого все подвижные части (затвор и поршень со штоком) могут быть легко вынуты назад.

В боевых частях RM2 заменен иностранными моделями – MAG, НК21, «Амели» – но остался в резервных частях.

Характеристики

Патрон .30-06 «спрингфилд» (7,62x63)

Масса, кг 6,4

Длина, мм 1100

Длина ствола, мм 609

Нарезы 4 прав.

Начальная скорость пули, м/с 840

Темп стрельбы, выстр./мин регулируется в пределах 450-650

Эффективная дальность стрельбы, м 800

Емкость магазина, патронов 20/32

Порядок разряжания

Защелка магазина расположена позади его окна. Отсоединить магазин, отвести назад рукоятку взведения, осмотреть патронник, отпустить рукоятку взведения и нажать спусковой крючок.

Ручной пулемет RM2 «Мендоза»

Союз Советских Социалистических Республик,/Россия Ручной пулемет РПД

Пулемет РПД начавший линию пулеметов под промежуточный (автоматный) патрон, относится к устаревшим системам, но по-прежнему используется в разных частях света.

Опыт Великой Отечественной войны ясно показал, что необходимость тесного взаимодействия пехоты с танками и артиллерией и ведения косоприцельного огня, с одной стороны, и повышение роли минометов в огневой поддержке пехоты, с другой, потребовали обеспечения максимальной плотности огня стрелкового оружия на дальностях 400-600 м, а автоматического оружия поддержки – до 800 м. В то же время ведение боя в разнообразных условиях местности, в траншеях, зданиях, в лесу и горах предъявляло особые требования к массе, размерам и маневренности оружия, удобству ведения огня очередями из различных положений, в том числе с ходу, с борта боевых и транспортных машин. Решение таких задач для звена отделение-взвод мог обеспечить только патрон промежуточной мощности, дающий дальность прямого выстрела до 350-375 м при достаточном убойном действии. Принятие на вооружение 7,62-мм промежуточного патрона обр. 1943 г. конструкции Н.М.Елизарова, П.В.Рязанова, Б.В.Семина и А.Е.Рябова позволило начать разработку новой системы стрелкового вооружения взвода – автомата, самозарядного карабина и ручного пулемета. Кроме того, опыт войны показал необходимость и возможность перехода в массовом производстве автоматического оружия к более дешевым и производительным технологиям – замены сверления протяжкой, точеных и фрезерованных деталей штампованными, винтовых и клепанных соединений точечной сваркой и т.п.

В 1944 г. был объявлен конкурс на новый облегченный ручной пулемет. В конкурсе приняли участие В.А.Дегтярев, С.Г.Симонов, Г.С.Шпагин, А.И.Судаев, Ф.В.Токарев, А.И.Шилин и др. Интересно, что в это же время прошли испытания первые опытные автоматы под промежуточный патрон, причем все представленные образцы снабжались стволами длиной 500 мм, сошками, некоторые – также магазинами большой емкости, т.е. несли черты легких ручных пулеметов.

В конкурсе на ручной пулемет приняли участие несколько вариантов пулемета КБ-2 Дегтярева, все они имели автоматику на основе отвода пороховых газов, но различались системами запирания канала ствола и питания. Так, один из вариантов, имел дисковый магазин на 50 патронов по типу ДП (уже не столь необходимый с учетом новой конфигурации патрона, к тому же магазин такой конфигурации был мало удобен в обращении), другой – секторный магазин, третий (КБ-П-310) – ленточное питание с металлической звеньевой лентой на 100 патронов. После ряда испытаний и доработок был выбран последний вариант, получивший обозначение РД-44.

Большую помощь в работе над новой конструкцией Дегтяреву оказали сотрудники КБ Ковровского завода Е.К.Александрович, В.Н.Иванов, П.Е.Иванов, В.В.Дегтярев (сын Василия Алексеевича), мастер А.И.Кузнецов и другие. Установочная партия в 1000 штук была выпущена Ковровским заводом № 2 уже в 1944 г. и прошла войсковые испытания, в том числе в частях действующей армии.

Пулемет был принят на вооружение под обозначением «7,62-мм ручной пулемет Дегтярева обр. 1944 г. (РПД)», стал первым официально принятым на вооружение образцом под патрон обр. 1943 г., и в то же время – последним поступившим на вооружение детищем В.А.Дегтярева. Производство РПД удалось наладить только в самом конце войны. За это время претерпел некоторые изменения и сам патрон (7,62x39 вместо 7,62x41). Первые опытные пулеметы имели отдельные патронные коробки (круглую на 100 патронов и квадратную на 200), но крепящаяся к пулемету коробка с лентой позволяла решить проблему повышения боевой скорострельности при сохранении маневренности и боеготовности. В 1946-1948 гг. Дегтярев работал над опытным единым пулеметом – РПД ставился на легкий треножный станок из алюминиевых сплавов (что также опередило подобные зарубежные работы).

Автоматика пулемета работает за счет отвода пороховых газов через поперечное отверстие в стенке ствола в его нижней части. Запирание канала ствола производится разводимыми в стороны боевыми упорами затвора, но, в отличие от ДП, их разведение производится не ударником, а стойкой затворной рамы.

В конструкции пулемета широко использована штамповка и точечная сварка. Стальные детали защищались оксидным покрытием. Ствол, в отличии от ДП и ДПМ, – не сменный, крепится в стольной коробке резьбой. Пороховые газы отводятся через газоотводное отверстие в газовую камеру, снабженную регулятором с тремя пронумерованными канавками. Канавка устанавливается напротив газоотводного отверстия и определяет количество пороховых газов, отводимых к поршню. По канавке газы попадают в патрубок, а из него – в коническую втулку, в которую входит передний конец поршня затворной рамы. Нормальным является установка регулятора на деление 2, при сильном загрязнении он устанавливается на деление 3 (канавка большего сечения), для снижения темпа стрельбы -на деление 1 (канавка наименьшего сечения).

Ручной пулемет РПД с патронной лентой

Ручной пулемет РПД в польской армии

Затворная рама выполнена заодно со штоком газового поршня, в задней части имеет вертикальную стойку. Вверху стойки на оси вращается ролик, воздействующий при движениях рамы на большой рычаг механизма подачи. Справа стойка имеет отверстие для крепления рукоятки перезаряжания. Затвор имеет два боевых упора, шарнирно крепящихся по бокам остова, в остове монтируется подпружиненный ударник и выбрасыватель. По бокам остов затвора снабжен выемами для уменьшения трения при движении. Возвратный механизм монтируется в трубке приклада и включает возвратно-боевую пружину, спереди которой укреплен поводок, а сзади стержень. Поводок упирается в выточку затворной рамы, а стержень – в трубку приклада. Возвратно-боевая пружина с направляющим стрежнем вставляется через отверстие в затылке приклада, которое закрывается сухарными выступами стержня.

Питание производится от металлической нерассыпной ленты с незамкнутым звеном на 100 патронов с прямой подачей патрона в патронник. К одному из концов ленты прикреплен наконечник для удобства заряжания пулемета, а к другому – фальшзвено, которое обеспечивает подачу последнего патрона в приемник. Механизм подачи ленты – рычажного типа, включает большой и малый рычаги. Большой рычаг имеет криволинейный паз для взаимодействия с роликом затворной рамы и своим выступом приводит в движение малый рычаг, воздействующий на подаватель. Проходя вместе с лентой через приемник, патрон под действием неподвижного отсекателя на основании приемника и отделяется от звена. После этого он может быть подхвачен гребнем затвора и дослан в патронник – этому способствует форма гильзы без выступающей закраины. Окна приемника закрываются подпружиненными щитками. При заряжании пулемета лентой окна открываются автоматически, при приведении его в походное положение закрываются рукой.

В спусковой раме смонтирован спусковой механизм, допускающий ведение только непрерывного огня и включающий спусковой крючок, спусковой рычаг и флажковый предохранитель. Флажок предохранителя располагается справа над спусковой скобой, в переднем положении запирает спусковой рычаг. Спусковая рама шарнирно крепится к ствольной коробке передними выступами и фиксируется поперечной чекой. К спусковой раме крепятся приклад и пистолетная рукоятка. Деревянный приклад имеет металлический затылок, внутри его помещаются – вверху трубка возвратного механизма, внизу гнездо для пенала с принадлежностью. Форма приклада допускает его удержание левой рукой при стрельбе из пулемета с опоры.

Огонь ведется короткими очередями по 5 выстрелов или длинными до 15 выстрелов. При несменяемом стволе ведение напряженного огня без его охлаждения допускалось до 300 выстрелов. Пулемет обладал неплохой кучностью стрельбы: на дальности 500 м срединное отклонение составляло 250-260 мм, 1000 м – 550-630 мм, что было примерно в 1,5 раза лучше показателей ДП. Секторный прицел насечен от 0 до 1000 м через 100, имеет механизм боковых поправок. Мушка с защитными «ушками» крепится в поперечном пазе основания на дульной части ствола. Длина прицельной линии – 596 мм.

Схема устройства ручного пулемета РПД

Прицельные приспособления РПД

Приемник РПД

Патронная лента к пулемету РПД

Снизу к пулемету крепится круглая патронная коробка с лентой, снабженная откидной крышкой, зацепом для соединения со ствольной коробкой и откидной рукояткой для переноски отдельно. Кронштейн крепления коробки служит также направляющей, отводящей в сторону выброшенную стреляную гильзу. Для переноски нескольких патронных коробок со снаряженными лентами служит специальная сумка.

Деревянное цевье составлено из двух щек с металлическими прокладками. Неотъемные складные сошки шарнирно укреплены на дульной части ствола, снабжены полозками на ногах, разводящей пружиной и защелкой.

При нажатии на спусковой крючок спусковой рычаг опускается вниз и его шептало освобождает затворную раму. Последняя под действием возвратного механизма движется вперед и, упираясь утолщенной частью стойки в выступы боевых упоров затвора, двигает вместе с собой затвор. В процессе движения досылатель затвора выталкивает патрон из звена ленты и досылает его в патронник. Затворная рама при движении вперед роликом поворачивает большой рычаг подачи в поперечном направлении. Большой рычаг поворачивает малый, а тот смещает влево подаватель на величину захвата очередного патрона, пальцы подачи подавателя заскакивают за очередное звено ленты с патроном, палец основания приемника удерживает ленту от выпадания. При подходе затвора к пеньку ствола выбрасыватель заскакивает зацепом в кольцевую проточку патрона. При дальнейшем движении затворной рамы вперед ее стойка раздвигает боевые упоры затвора, происходит запирание канала ствола. Затворная рама, продолжая движение вперед, передней стенкой стойки ударяет по ударнику. Происходит выстрел. После прохождения пулей газового отверстия, часть пороховых газов попадает в газовую камеру и отбрасывает затворную раму назад. Затвор остается запертым до вылета пули из канала ствола, затем фигурные выемы затворной рамы сводят боевые упоры, после чего затвор начинает свой откат, извлекает стреляную гильзу, которая ударяется о жесткий отражатель и выбрасывается вниз через окна затворной рамы и ствольной коробки. Окно ствольной коробки в походном положении закрыто крышкой – опыт войны заставил уделять большее внимание защите ствольной коробки от попадания грязи и мелких частиц. Затворная рама при движении назад сжимает возвратно-боевую пружину и поворачивает своим роликом большой рычаг подачи, который воздействует на малый рычаг. Последний в свою очередь передвигает вправо подаватель, пальцы подавателя устанавливают очередной патрон против продольного окна приемника.

Затворная рама, дойдя до крайнего заднего положения, ударяется о спусковую раму и начинает движение вперед. Если спусковой крючок остается нажатым, повторяется цикл автоматики. При освобождении спускового крючка шептало поднявшегося спускового рычага заскакивает за боевой взвод затворной рамы и удерживает ее в заднем положении. Пулемет остается заряженным, но патрон не дослан в патронник, что исключает возможность самовоспламенения при нагретом стволе. По израсходовании всех патронов и нажатом спусковом крючке затворная рама с затвором останется в крайнем переднем положении. Для перезаряжания пулемета необходимо: снять пустую патронную коробку, отвести рукоятку перезаряжания назад, надвинуть коробку со снаряженной лентой на выступы кронштейна и закрепить ее, пропустить наконечник ленты через окно приемника и продвинуть вправо до отказа. При этом первый патрон устанавливается против продольного окна основания приемника, а направляющий выступ звена первого патрона становится над отсекателем.

Неполная разборка ручного пулемета РПД

Ощущаемое указательным пальцем стреляющей руки дрожание спускового крючка при стрельбе не слишком удобно для пулеметчика.

Обеспечивая требуемую от ручного пулемета дальность эффективной стрельбы до 800 м, РПД благодаря промежуточному патрону и технологии производства, был много легче и маневреннее ДП. С боекомплектом 300 патронов РПД весил 1 1,3 кг – почти вдвое меньше, чем ДП с тем же запасом патронов, был на 200 мм короче. Масса патронной коробки со 100 патронами была на 0,4 кг меньше, чем у диска ДП с 47 патронами.

В процессе производства РПД подвергся модернизации по опыту эксплуатации:

• упрощена газовая камера – отверстие для регулятора вместо конического стало цилиндрическим, увеличен патрубок, исключена коническая втулка. Появился открытый зазор между патрубком и газовой трубкой. Соответственно удлинен на 23,5 мм поршень затворной рамы, на нем появились дополнительные обтюрирующие пояски, а на переднем конце газовой трубки выполнен венчик для отражения пороховых газов. Это упростило чистку оружия, но не снизило надежность работы;

• на дульной части ствола выполнена резьба для крепления дульной втулки для стрельбы холостыми патронами или дульной насадки при чистке оружия. В обычных условиях резьба защищена небольшой муфтой;

• изменена рукоятка перезаряжания – новая рукоятка при стрельбе оставалась неподвижной, имела откидную ручку, с затворной рамой сцеплялась выступом при движении назад. Это позволило уменьшить поперечные размеры пулемета и исключить вырез ствольной коробки;

• на нижней поверхности планки прицела нанесена дополнительная шкала для удобства установки прицела при стрельбе лежа или стоя из окопа. Целик защищен предохранителем. Маховичок винта целика перенесен справа налево. Изменено крепление мушки;

• флажок предохранителя снабжен зубом, препятствующим движению затворной рамы назад при включенном предохранителе – в пулеметах ранних выпусков такое смещение затворной рамы приводило к ее заклиниванию;

• несколько изменена принадлежность.

В целом РПД представлял собой неплохо отработанную конструкцию автоматического оружия поддержки отделения, однако после принятия на вооружение в 1961 г. ручного пулемета РПК, унифицированного с автоматом, РПД начали изымать из войск. Вместе с РПД отказались и от ленточного питания ручного пулемета. Вряд ли это было верным решением, тем более, что приемник и патронная коробка незначительно увеличивали размеры оружия – за рубежом позже пришли к ручным пулеметам под промежуточные (автоматные) патроны именно с ленточным питанием. Тем не менее, РПД еще долго оставался на вооружении во многих частях.

РПД и РПДМ, как и ряд других образцов советского оружия, широко распространился в странах социалистического лагеря и «развивающихся» государствах. Он состоял или состоит по сию пору на вооружении армий более 30 стран: Албании, Алжира, Анголы, Афганистана, Бенина, Болгарии, Вьетнама, ГДР, Джибути, Египта, Ирака, Йемена, Кампучии (Камбоджи), КНР, КНДР, Колумбии, Конго, Марокко, Нигерии, Пакистана, Польши, Румынии, Сейшелл, Сирии, Сомали, Судана, Сьерра-Леоне, Танзании, Того, Уганды, Эфиопии. Кроме того, РПД находился на вооружении в Финляндии. Копия РПД выпускалась в КНР под обозначением Тип 56, РПДМ – Тип 56-1. Эти пулеметы в свою очередь продавались в другие страны. РПД и РПДМ используются в военных конфликтах на территории бывшего СССР и Югославии.

Характеристики

Патрон 7,62x39

Масса пулемета, кг

без патронов 7,4

со снаряженной патронной коробкой 9,8

Длина пулемета, мм 1037

Длина ствола, мм 520

Нарезы 4 прав.

Длина хода нарезов, мм 240

Начальная скорость пули, м/с 735

Дульная энергия, Дж 2134

Прицельная дальность, м 1000

Дальность прямого выстрела, м

по грудной фигуре 50 см 365

по ростовой бегущей фигуре

высотой 150 см 540

Дальность убойного действия пули, м 1500

Предельная дальность полета пули, м 3000

Темп стрельбы, выстр./мин 650-750

Боевая скорострельность, выстр./мин 150

Емкость ленты, патронов 100

Масса патронной коробки, кг

с лентой 2,4

без ленты 0,8

Высота линии огня, мм 330

Порядок разряжания

Отвести назад рукоятку затворной рамы и повернуть предохранитель вперед нажать вперед защелку крышки приемника и поднять крышку. Сдвинуть ленту влево и вернуть обратно в патронную коробку. Убедиться в отсутствии патрона в патроннике. Закрыть крышку приемника. Нажать защелку патронной коробки, позади патронной коробки снизу ствольной коробки и снять патронную коробку назад. Повернуть предохранитель в заднее положение, удерживая рукоятку затворной рамы, нажать спусковой крючок и плавно вернуть затворную раму в переднее положение.

Пулемет ДП В.А.Деггярева, конструкция которого легла в основу РП-46

Ротный пулемет РП-46

Советский ротный пулемет РП представлял собой «промежуточный» тип оружия, предназначенный на роль автоматического оружия поддержки в звене рота, однако по способу использования оставался ручным, поэтому и рассматривается здесь.

РП явился прямым потомком ручного 7,62-мм пулемета ДП («Дегтярева, пехотный») системы В.А.Дегтярева. В 1944 г. ДП был модернизирован (пулемет ДПМ) с целью повышения надежности его работы, удобства и безопасности обращения. Однако громоздкость и большой мертвый вес сохранившегося на ДПМ дискового магазина вызвали продолжение попыток заменить его ленточным питанием – такие попытки делались еще до начала Великой Отечественной войны. К тому же ленточное питание позволяло достичь большей мощности огня в короткие промежутки времени и тем самым заполнить разрыв между возможностями ручного и станкового пулеметов. Война отчетливо выявила стремление к повышению плотности противопехотного огня на важнейших направлениях.

Всего для пулемета ДП (ДПМ) было разработано семь вариантов приемников под ленту, однако по ряду причин внедрение ленточного питания откладывалось. Удача разработки ленточного питания в ручном пулемете РПД послужила основой для возобновления весной 1944 г. работ по введению такого питания для пулемета ДПМ под винтовочный патрон. В конце концов, был принят вариант приемника, разработанный на заводе №2 (г. Ковров) А.А.Дубининым и П.П.Поляковым под руководством конструктора А.И.Шилина и с участием В.Д.Лобанова. Модернизированный таким образом пулемет поступил на вооружение под обозначением «7,62-мм ротный пулемет обр.1946 г. (РП-46)». Само название указывало на стремление заполнить нишу оружия поддержки. Имевшиеся станковые пулеметы были средством командира батальона и по своим характеристикам не соответствовали возросшей маневренности пехоты, действовать могли только во второй линии или на флангах, редко могли оказать достаточную и своевременную поддержку передовым линиям пехоты. Ручные же пулеметы находились в отделениях и взводах и не могли развить огня необходимой мощности. По сути, речь шла о временной замене «единого» пулемета, пока отсутствовавшего в системе вооружения, или – об очередном шаге на пути к отечественному единому пулемету.

Для возможности ведения огня длинными очередями ствол был утяжелен. Новый ствол, необходимость привода в действие механизма подачи ленты, а также усилия для подачи патрона из ленты потребовали изменить газоотводный узел. В остальном конструкция и органы управления пулемета были аналогичны базовому ДПМ.

Автоматика пулемета работала за счет отвода пороховых газов через боковое отверстие, просверленное в стенке ствола. Имелся газовый регулятор. Ход газового поршня – длинный, газовая камера – открытая, с патрубком. Жестко связанный с затворной рамой шток поршня с надетой на него возвратно-боевой пружиной помещался в направляющей трубке под стволом. Сам газовый поршень навинчивался на передний конец штока и фиксировал возвратно-боевую пружину. Возвратно-боевая пружина размещалась в задней части ствольной коробки. Для ее установки на хвост ударника надевался трубчатый стержень, а в затыльник вставлялась направляющая трубка, выступавшая наружу над шейкой приклада. Запирание канала ствола производилось с помощью двух боевых упоров, шарнирно укрепленных по бокам затвора и разводимых в стороны уширенной задней частью ударника. Выбрасыватель с винтовой пружиной монтировался в гнезде затвора.

Спусковой механизм монтировался в спусковой раме и включал спусковой крючок, спусковой рычаг с шепталом и флажковый неавтоматический предохранитель. Флажок предохранителя помещался справа над спусковой скобой, заднее его положение соответствовало

состоянию «огонь», переднее – «предохранитель», при этом скошенная ось чеки предохранителя запирала спусковой рычаг. Ударно-спусковой механизм рассчитывался только на непрерывный огонь.

Приемник пулемета РП-46

Ротный пулемет Дегтярева РП-46

Как и в большинстве пулеметов, рассчитанных на интенсивную стрельбу очередями и значительный разогрев ствола, выстрел производился с заднего шептала. При нажатии на спусковой крючок спусковой рычаг опускался, затворная рама срывалась с шептала и шла вперед, толкая своей вертикальной стойкой ударник и затвор. Последний захватывал патрон из приемника, досылал его в патронник и упирался в пенек ствола. При дальнейшем движении затворной рамы ударник своей уширенной частью раздвигал боевые упоры, опорные плоскости которых входили в боевые упоры ствольной коробки. После запирания затворная рама и ударник двигались вперед еще около 8 мм, боек ударника достигал капсюля патрона, разбивал его, и происходил выстрел. После прохождения пулей газоотводного отверстия пороховые газы попадали в газовую камеру, ударяли в поршень, охватывающий ее своим раструбом, и отбрасывали затворную раму назад. После прохождения рамой примерно 8 мм ударник освобождал боевые упоры, далее скосы фигурного выема рамы сводили упоры, происходило отпирание канала ствола, затворная рама подхватывала затвор и отводила его назад. При этом выбрасыватель извлекал стреляную гильзу, та ударялась об ударник и выбрасывалась через нижнее окно ствольной коробки. Затворная рама ударялась о спусковую раму и под действием возвратно-боевой пружины шла вперед. Если спусковой крючок оставался нажатым, цикл автоматики повторялся, если крючок был отпущен, затворная рама своим боевым взводом вставала на шептало и останавливалась в заднем положении. При этом пулемет оставался готовым к следующему выстрелу.

Механизм подачи ленты приводился в движение от рукоятки затворной рамы – движение рукоятки передавались приемнику не через качающийся рычаг, а через специальную скользящую скобу.

Лента – металлическая звеньевая, с замкнутым звеном, направление подачи – справа, для направления ленты служил специальный лоток. Защелка крышки приемника, подобно защелке магазина на ДП и ДПМ, служила также защитными «ушками» для прицела.

Пулемет имел секторный прицел с высокой колодкой и планкой, насеченной до 1500 м через 100, мушку с защитными «ушками». Деревянный приклад имел простую конфигурацию. Пистолетная рукоятка (как и флажковый предохранитель) была заимствована от танкового ДТ и представляла собой металлический откос на спусковой раме с деревянными щечками. Складные неотъемные сошки крепились к хомуту на верхней части кожуха ствола, так что точка их крепления оказывалась выше оси канала ствола. По сравнению с ДП и ДПМ сошки были упрочнены. Пулемет получил складную плечевую опору, рукоятку для переноски.

Ротный пулемет РП-46

Скорострельность РП-46 была сопоставима со станковым пулеметом и втрое превосходила боевую скорострельность ДПМ. По эффективности огня на дальностях до 800-1000 м он также приближался к станковым и единым, хотя отсутствие станка не позволяло достичь той же кучности и управляемости.

РП-46, будучи в 3 раза легче штатного станкового СГМ, конечно, значительно превосходил его по маневренности. РП-46 в качестве вспомогательного оружия самообороны включался и в комплекс вооружения легких бронемашин.

Сочетание уже отработанной в производстве системы с приемником, собиравшимся из холодно-штампованных деталей, позволило быстро поставить производство нового пулемета. Введение ленточного питания снизило общую массу переносимого расчетом боекомплекта – масса РП-46 с боезапасом 500 патронов была на 10 кг меньше, чем у ДП с таким же запасом патронов. Однако отдельная патронная коробка с лентой вызывала сложности в боевых условиях, поскольку смена позиции РП-46 часто требовала снимать ленту и вновь заряжать на новой позиции.

РП-46 оставался на вооружении в течении 15 лет и был заменен вместе со станковым СГМ единым пулеметом ПК. Кроме СССР он состоял на вооружении в Албании, Алжире, Анголе, Бенине, Болгарии, Кампучии, КНР, Конго, на Кубе, в Ливии, Нигерии, Танзании, Того. В Китае выпускалась копия РП-46 под обозначением Тип 58, в КНДР копия именовалась Тип 64. Хотя по объемам выпуска РП-46 много уступил ДП, он и до сих пор встречается в разных концах света.

Характеристики РП-46

Патрон 7,62x53

Масса пулемета, кг

со снаряженной лентой 13

Длина пулемета (с пламегасителем), мм 1272

Длина ствола, мм 605

Нарезы 4 прав.

Длина хода нарезов, мм 240

Начальная скорость пули (тяжелая), м/с 825

Прицельная дальность, м 1500

Дальность прямого выстрела, м 500

Темп стрельбы, выстр./мин 600

Боевая скорострельность, выстр./мин до 250

Емкость ленты, патронов 200/250

Масса снаряженной ленты, кг 8,33/9,63

Расчет, человек 2

Разряжание

Включить предохранитель. Оттянуть защелку крышки приемника назад и открыть крышку. Снять ленту, если она установлена. Выключить предохранитель. Отвести назад рукоятку затворной рамы и осмотреть патронник и направляющий паз. Нажать спусковой крючок и вернуть рукоятку затворной рамы в переднее положение. Закрыть крышку приемника. Включить предохранитель.

Ручной пулемет РПК

Неполная разборка пулемета РПК

Сравнение автоматных патронов 5,56x45 М855 и 5,45x39 обр. 1974 г.

Неполная разборка ручного пулемета РПК

Ручной пулемет РПК

Идея унификации автоматического стрелкового вооружения отделения и взвода на основе одной системы отрабатывалась в СССР под руководством В.Г.Федорова еще в 1920-е годы, а после принятия 7,62-мм промежуточного патрона обр. 1943г. было взято ясное направление на отработку и выбор базового образца для унификации. Таковым в результате стал автомат АК после его модернизации. В 1956 г. прошли испытания ряда «легких» автоматов и ручных пулеметов – на конкурс были представлены системы М.Т.Калашникова из Ижевска, А.С.Константинова из Коврова, Г.А.Коробова из Тулы, причем пулемет Коробова имел ленточное питание. В 1959 г. на вооружение Советской Армии был принят автомат АКМ, а в 1961 г. – новый ручной пулемет РПК («ручной пулемет Калашникова», индекс изделия 6П2) на его базе.

По устройству РПК почти аналогичен автомату, большая часть их узлов и деталей взаимозаменяемы. Главные отличия – в удлиненном тяжелом стволе, наличии складных сошек и большей емкости штатного магазина. Ствол длиной 590 мм позволил повысить эффективную дальность стрельбы до 800 м. Увеличение толщины его стенок и повышение емкости магазина дало возможность вести более интенсивный огонь. Сошки улучшили кучность при стрельбе с упора.

Автоматика действует за счет отвода пороховых газов через боковое отверстие в стенке ствола. Запирание канала ствола осуществляется поворотом затвора, при этом два боевых выступа затвора заходят в соответствующие пазы ствольной коробки. Газовый поршень со штоком жестко связан с затворной рамой, являющейся ведущим звеном автоматики: она задает направление движения подвижных частей, воспринимает большинство ударных нагрузок, в продольном канале затворной рамы помещена возвратная пружина. Рукоятка перезаряжания расположена справа и выполнена заодно с затворной рамой. При выстреле пороховые газы поступают в газовую камеру, газовый поршень начинает двигаться назад вместе с затворной рамой. После отхода рамы на нужное расстояние отработанные газы выходят в атмосферу через открывшиеся отверстия в газовой трубке. Затворная рама проходит некоторое расстояние до падения давления в канале ствола, затем скос на ее внутренней поверхности давит своей гранью на выступ затвора и проворачивает его. При отпирании затвора происходит предварительный поворот и смещение («страгивание») находящейся в патроннике гильзы. Это уменьшает сцепление гильзы со стенками патронника и предотвращает ее разрыв при последующем извлечении. Расцепившись со ствольной коробкой, затвор подпружиненным выбрасывателем извлекает стреляную гильзу и движется назад вместе с затворной рамой, сжимая возвратную пружину и взводя курок. Стреляная гильза, ударившись о жесткий отражатель ствольной коробки, вылетает вправо через окно ствольной. Достигнув крайней задней точки, затворная рама с затвором под действием возвратной пружины идут вперед, затвор захватывает очередной патрон и досылает его в патронник. Затворная рама останавливается, а затвор под действием инерции продолжает движение вперед и проворачивается по скосу рамы, производя запирание канала ствола. Сравнительно большая масса затворной рамы при легком затворе и «вывешенное» положение подвижных деталей в ствольной коробке со сравнительно большими зазорами обеспечило работу системы даже при сильной запыленности. Кроме того, затворная рама накрывает собой затвор, защищая его от ударов и засорения. Задний упор направляющего стержня возвратной пружины служит защелкой штампованной легкой крышки ствольной коробки.

Ударный механизм – куркового типа с вращающимся на оси курком и П-образной боевой пружиной, выполненной из двойной витой проволоки. Спусковой механизм допускает ведение непрерывного и одиночного огня. Единая поворотная деталь выполняет функции переводчика (переключателя) режимов огня и флажкового предохранителя двойного действия: в положении предохранения он запирает спусковой крючок, шептала одиночного и непрерывного огня и препятствует движению назад затворной рамы, частично перекрывая продольный паз между ствольной коробкой и ее крышкой. При этом затвор можно отвести назад для осмотра патронника, но его хода недостаточно для взведения курка и досылания следующего патрона в патронник. Все детали автоматики и ударно-спускового механизма компактно собраны в ствольной коробке, играющей, таким образом, и роль корпуса ударно-спускового механизма. Ствольная коробка изготавливалась штамповкой, ряд деталей – методом порошковой металлургии и литья по выплавляемым моделям.

Положение частей ударно-спускового механизма РПК перед выстрелом

1 – спусковой крючок, 2 – сектор переводчика, 3 – замедлитель курка, 4 – курок, 5 – шептало автоспуска, 6 – затворная рама

Положение частей ударно-спускового механизма РПК до заряжания при включенном предохранителе и спущенном курке

1 – спусковой крючок, 2 – сектор переводчика, 3 – шептало одиночного огня, 4 – замедлитель курка, 5 – фигурный выступ спускового крючка, 6 – боевая пружина, 7 – курок, 8 – рычаг автоспуска, 9 – затворная рама, 10 – шептало автоспуска

Ручной пулемет РПК с дисковым магазином

Опытные ручные пулеметы имели слегка измененный приклад автомата, но для серийного образца форма приклада была заимствована у предшественника – пулемета РПД. Утонченная шейка приклада позволяет при стрельбе с упора охватывать его левой рукой. Прицел имеет механизм боковых поправок на ветер или на движение цели. Ведение огня преимущественно с упора позволило обойтись без компенсатора. Унаследованная от автомата магазинная система питания заставила разработать более емкие магазины – коробчатый секторный на 40 патронов и дисковый (барабанный) на 75 патронов. Магазины РПК взаимозаменяемы с автоматным на 30 патронов.

Огонь может вестись патронами нескольких типов: с обыкновенной оболочечной пулей «ПС» со стальным термоупрочненным сердечником (индекс патрон 57Н231, масса пули 7,9 г), трассирующей пулей «Т-45» (7,45-7,67 г, головная часть окрашена в зеленый цвет), бронебойно-зажигательной «БЗ» (7,47-7,87 г, черный цвет с красным пояском), зажигательной (6,47-6,8 г, красный). Масса патрона с обыкновенной пулей – 16,2 г, а заряда пороха – 1,8 г. Огонь ведется с рук с упором приклада в плечо или с сошек. Стрельба «от бедра» с ремня допускается в движении – такая стрельба не дает прицельности, но в определенные моменты боя оказывает психологическое воздействие на противника, чем и объясняется ее сохранение со времен Первой мировой войны до наших дней. Выстрел с закрытого затвора не повышает риск самопроизвольного выстрела из-за разогрева патронника, если огонь ведется преимущественно короткими очередями. Для воздушно-десантных войск была разработана модель РПКС со складывающимся влево прикладом той же формы, что и у РПК. В боевом положении складной приклад фиксируется специальной защелкой. В результате РПКС тяжелее РПК на 0,3 кг. РПК и РПКС имеют модификации соответственно РПКН и РПКСН, приспособленные для установки ночных прицелов. РПК и РПКС стали оружием поддержки мотострелкового (воздушно-десантного) отделения. В ряде конфликтов РПКН с оптическим прицелом используется в качестве «эрзаца» снайперской винтовки – благо в наследие от базового автомата он имеет режим одиночного огня.

Широкая унификация узлов и деталей с уже освоенным АКМ намного упростила производство РПК, его изучение в войсках (тем более, что система АК – одна из наиболее простых в изучении и освоении). Немаловажное значение имеет простота разборки, ухода и ремонта. Продуманность, конструктивная и технологическая доведенность, сравнительная простота и своеобразное изящество схемы с широким применением принципа многофункциональности деталей обусловили высокую надежность работы оружия в любых условиях. Основным производителем РПК стал Вятско-полянский машиностроительный завод «Молот».

Складывание приклада ручного пулемета РПКС

Конструкторы Н.Ф. Макаров и К.Т. Куренков на основе РПК разработали «кривоствольный» танковый пулемет с отклонением траектории пули на 90, однако он не был принят, хотя впоследствии такие пулеметы пытались использовать в капонирных установках. В период обвальной конверсии завод «Молот» выпустил на основе РПК охотничий карабин «Вепрь» – после нескольких лет доработки этот уникальный пример перевода пулемета в «охотничью» область дал неплохой результат.

РПК состоит на вооружении армий более 20 стран, в ряде стран производятся его копии или варианты. Так, в Югославии под патрон 7,62x39 выпускались ручные пулеметы «системы Калашникова» 72В1, отличающиеся введением оребрения на части длины ствола и 72АВ1 со складным металлическим прикладом. Экспортная модификация 77В1 под патрон 7,62x51 НАТО имела коробчатый магазин другой формы и рукоятку для переноски. В рамках семейства оружия под патрон 5,56x45 (M193) вместе с автоматами моделей 80 и 80А выпускались ручные пулеметы модели 82 с постоянным прикладом и 82А со складным, оба – с рукояткой для переноски. Югославские пулеметы в свою очередь поставлялись в ряд стран – М72В1, например, попал в Ирак. Иракская копия именуется «Аль-Кадс». Китайские Тип 73 и Тип 81, сохранив общую схему РПК, имеют некоторые отличия (см.»Китайская Народная Республика»). В Финляндии выпускался ручной пулемет М78 «Валмет» (см. «Финляндия»).

Неполная разборка ручного пулемета РПК-74

Ручной пулемет РПК-74

Ручной пулемет РПК-74

В январе 1974г. на вооружение Советской Армии был принят новый унифицированный комплекс стрелкового вооружения под новый низкоимпульсный патрон 5,45x39 – четыре модели 5,45-мм автомата и столько же 5,45-мм ручных пулеметов. 5,45-мм низкоимпульсный патрон был разработан группой конструкторов под руководством В.М.Сабельникова. Уменьшение калибра и массы (в 1,5 раза), вдвое меньшее соотношение между массой пули и порохового заряда по сравнению с патроном 7,62x39 сулили значительное повышение начальной скорости пули, увеличение настильности траектории, уменьшение импульса отдачи, увеличение носимого боекомплекта без повышения общего веса выкладки стрелка.

Одной из главных причин выбора из ряда 5,45-мм комплексов, представленных на испытания, комплекса «системы Калашникова» была широкая унификация его деталей и узлов с уже выпускавшимся 7,62-мм комплексом, что позволяло быстрее наладить производство нового оружия, упростило его освоение в войсках. Конструкция базового АК-74 практически полностью повторяла схему АКМ, с которым унифицировано 9 его узлов и 52 детали, т.е. соответственно 36 и 53%. Однако кроме изменения калибра были внесены и технологические новшества – большее число деталей (газовая камера, кольцо цевья, спусковой крючок, колодка прицела, опора мушки) стали выполнять из точных литых заготовок по выплавляемым моделям. Стволы стали изготавливать ротационной ковкой, каналы стволов хромировали. В новое семейство стрелкового оружия вошли ручные пулеметы РПК-74 (индекс 6П1 8) с постоянным прикладом и РПКС-74 со складным прикладом. Отличия их конструкции, по сравнению с АК-74, те же, что и у РПК в сравнении с АКМ. Новыми элементами явились дульное устройство и магазин. Масса РПКС-74 превышает РПК-74 на 0,15 кг.

На дульной части ствола крепится щелевой пламегаситель, который может заменяться втулкой холостой стрельбы. Поскольку в боевых условиях огонь из ручного пулемета, как и из автомата, ведется в основном короткими очередями (средняя длина очереди ручного пулемета – 5-7 выстрелов), к РПК-74 и РПКС-74 принят один коробчатый магазин на 45 патронов, хотя разрабатывался вариант магазина на 100 патронов (позднее 100-зарядные магазины к малокалиберным пулеметам появились за рубежом).

Отметим, что в Ижевске в это же время разрабатывался 5,45-мм пулемет с комбинированным питанием (магазин/лента), но ни один его вариант не был принят. Боевая практика войск породила различные варианты ношения запасных магазинов к РПК и РПК-74. Вместо магазинной сумки используются нагрудники с гнездами для магазинов (солдаты именуют их «боевыми лифчиками»), карманы разгрузочных жилетов и бронежилетов, наспинные сумки и т.п.

Стрельба может вестись патронами 5,45x39 с обыкновенной пулей «ПС» со стальным сердечником (7Н6, масса 3,45 г), трассирующей «Т», бронебойной «БП». Как и в случае 7,62-мм пулемета, запрещена стрельба патроном с пулей уменьшенной скорости «УС» – «дозвуковой» патрон оптимизировался под автоматный ствол, и в удлиненном стволе ручного пулемета пуля может просто застрять. При пуле «ПС» масса патрона составляет 10,2 г., т.е. масса носимого боекомплекта при том же запасе патронов оказывается в 1,5 раза меньше, чем при патроне обр. 1943 г. Уменьшение же импульса отдачи позволило примерно в 1,5 раза повысить кучность стрельбы по сравнению с РПК.

5,45-мм ручные пулеметы также имеют «ночные» модификации РПКН-74 и РПКСН-74, приспособленные для установки бесподсветных ночных прицелов типа НСПУМ, НСПУ-3. Может ставиться также универсальный стрелковый прицел 1П29 кратностью увеличения 4х, массой 0,8 кг. В изготовлении приклада и цевья от дерева постепенно перешли к пластмассам.

Стоит отметить, что в СССР раньше, чем в других странах, была проведена унификация стрелкового вооружения как нормального, так и малого калибра, в звене отделение-взвод.

Этому способствовали высокая надежность и конструктивная гибкость «системы Калашникова». РПК-74 попытались сделать также «танковым» – в БМД-3 он крепится в корпусе в качестве курсового пулемета.

РПК-74 и его модификации состоят на вооружении в России, бывших республиках СССР и в ряде зарубежных стран. За рубежом были созданы и свои модели 5,45-мм ручных пулеметов системы Калашникова. Так, в 1989 году модель со складным прикладом и специальным дульным устройством была разработана в Польше. В Чехословакии на основе «системы Калашникова» создали 5,56-мм ручной пулемет.

Ручной пулемет РПК-74 с ночным прицелом НСПУ-3

Характеристики РПК РПК-74

Патрон 7,62x39 5,45x39

Масса пулемета, кг

без магазина 4,8 4,7

со снаряженным магазином

на 40 (45)патронов, кг 5,6 5,46

на 75 патронов, кг 6,8 -

Длина пулемета, мм 1040 1060

Длина ствола, мм 590 590

Число нарезов 4 4

Шаг нарезов, мм 240 200

Начальная скорость пули, м/с 745 960

Дульная энергия, Дж 2192 1567

Темп стрельбы, выстр./мин 600 600

Боевая скорострельность, выстр./мин 150 150

Прицельная дальность, м 1000 1000

Дальность прямого выстрела, м

по грудной фигуре 365 460

по ростовой фигуре 540 640

Дальность убойного

действия пули, м 1500 1350

Предельная дальность

полета пули, м 3000 3150

Емкость магазина, патронов 40, 75 45

Порядок разряжания

Включить предохранитель. Отсоединить магазин (защелка магазина расположена позади его гнезда). Выключить предохранитель. Удерживая оружие стволом вверх, отвести назад рукоятку затворной рамы, чтобы извлечь патрон, который может находиться в патроннике, осмотреть патронник через окно ствольной коробки и убедиться, что в нем нет патрона. Отпустить рукоятку затворной рамы, нажать спусковой крючок.

Ручной пулемет РПК-74М

После создания на Ижевском машиностроительном заводе автомата АК-74М Вятско-полянский машиностроительный завод «Молот», соблюдая принцип унификации, провел соответствующую доработку РПК-74 до уровня РПК-74М (индекс 6П39).

Пулемет имеет ряд отличий: повышен ресурс ствола при стрельбе новым патроном 7Н10 с пулей повышенной пробиваемости «ПП» (выпущен в 1993 г., сердечник пули – из карбида вольфрама, пуля массой 3,56 г пробивает на дистанции 100 метров 16-мм стальную плиту); усилены ствольная коробка и ее крышка; внесены изменения в упор направляющего стержня возвратной пружины (дабы предотвратить срыв крышки ствольной коробки при ударах и сотрясениях); несколько изменено цевье. Пулемет снабжен складывающимся влево пластмассовым прикладом, фиксируемом в боевом положении кнопочной защелкой.

Заявленный ресурс ствола – 50 тысяч выстрелов, пулемета в целом – 20-25 тысяч выстрелов. Коробчатый магазин секторной формы с пластмассовым корпусом вмещает 45 патронов, с помощью простого съемного переходника может снаряжаться из пластинчатых обойм по 15 патронов. Длина прицельной линии – 555 мм. Радиус рассеивания попаданий лучшей половины пули на дальности 100 м – 100 мм при стрельбе одиночными и 150 мм при стрельбе очередями.

Отработаны также варианты пулемета под патроны 7,62x39 (РПКМ) и 5,56x45 НАТО, рассчитанные скорее на экспорт – оба типа патрона широко распространены в мире.

Появится ли ручной пулемет на базе нового 5,45-мм автомата АН или его конкурента АЕК-971 – покажет время, хотя преимущества схем этих автоматов проявляются как раз при стрельбе очередями.

Характеристики РПК-74М

Патрон 5,45x39

Масса пулемета без магазина, кг 4,76

Масса со снаряженным

магазином на 45 патронов, кг 5,465

Длина пулемета, мм 1065/857

Длина ствола, мм 590

Нарезы 4 прав.

Длина хода нарезов, мм 200

Начальная скорость пули, м/с 960

Дульная энергия, Дж 1567

Скорострельность, выстр./мин 150

Темп стрельбы, выстр./мин 600-650

Прицельная дальность, м 1000

Эффективная дальность стрельбы, м до 600

Дальность прямого выстрела, м

по ростовой фигуре 640

Высота линии огня, мм 305

Емкость магазина, патронов 45

Ручной пулемет «Ультимакс»-100 Mk III

Ручной пулемет «Ультимакс»-100 Mk II

Сингапур Ручной пулемет «Ултимакс»-100

Сингапур – один из «молодых тигров», агрессивно вышедших на мировой рынок – создал собственную оборонную промышленность, продукция которой привлекла широкое внимание. Сингапурская фирма «Чартерд Инадстриз оф Сингапур» (CIS) приступила в 1978 году к созданию легкого 5,56-мм пулемета по заказу министерства обороны. Пулемет предназначался для пехотного отделения. Разработка велась под руководством известного американского конструктора Дж.Салливана. В 1979 г. был представлен опытный «Ултимакс»-100 (Ultimax- 100) модификации Mk I, а в 1 982 г. появился Мк II с несменяемым стволом, вскоре последовала модель Mk III с легко сменным стволом (внешне ее отличает перенесенная вперед к центру тяжести стола, рукоятка). В целом получился удачный пулемет, отвечающий требованиям по мобильности, огневой мощи и простоте в обслуживании, обычно предъявляемым к оружию подобного класса.

В конструкции видно влияние американских штурмовых винтовок AR-1 8 и М16А1, выпускавшихся CIS по лицензии. При разработке явно учитывались и условия работы оружия в условиях Юго-Восточной Азии, довольно низкая квалификация большинства личного состава, и его низкорослость. Ствольная коробка пулемета выполнена из двух штампованных половин. Тяжелый ствол длиной 508 мм якобы может выдерживать 500 выстрелов подряд без угрозы излишнего перегрева. Ствол, впрочем, быстро заменяется, что позволяет поддерживать темп стрельбы без потери баллистических свойств. Для удешевления и повышения кучности стрельбы хромировать канал ствола не стали. На ствол крепится пламегаситель-компенсатор. Рукоятка на стволе служит для его замены. Пулемет может выполняться под патрон типа М193 или SS109.

Автоматика работает на принципе отвода части пороховых газов. Поскольку кучность при стрельбе очередями зависит прежде всего от плавности работы автоматики, в модели основное внимание уделено решению этой проблемы. Длинный ход затворной рамы и наличие буфера позволило намного снизить действие отдачи на оружие и стрелка. Газоотводное отверстие расположено ближе к казенной части ствола и снабжено газовым регулятором с шестью фиксированными положениями. Газовый двигатель высокого давления препятствует загрязнению и избавляет от срочной необходимости в чистке газового поршня и регулятора. При нажатии на спусковой крючок происходит спуск затворной рамы с боевого взвода. Двигаясь вперед под действием возвратно-боевой пружины, затвор извлекает патрон из магазина. Когда патрон дослан в патронник, поступательное движение затворной рамы поворачивает затвор и тот запирает патронник. Затем ударник затвора воспламеняет капсюль патрона. После прохождения пулей газоотводного отверстия затворная рама под давлением пороховых газов отходит назад поворачивая затвор, который зацепляет и выбрасывает стреляную гильзу. Если спусковой крючок не отпускать, то затвор вновь движется вперед досылает патрон в патронник и производит выстрел. Если крючок отпущен, затворная рама останавливается шепталом в заднем положении. Когда боеприпасы из магазина полностью израсходованы, затворная рама остается в переднем положении. Рукоятка перезаряжания расположена с левой стороны ствольной коробки, при стрельбе стопорится в переднем положении.

Система предохранения ударно-спускового механизма препятствует случайному выстрелу при неправильном обращении с оружием или его падении. Предусмотрен только непрерывный режим огня. Флажок предохранителя расположен слева над спусковой скобой и имеет два положения: «Fire» (переднее положение) и «Safe» (заднее). В положении «Safe» спусковой крючок заперт и разобщен с шепталом, что исключает случайный выстрел.

Мушка отнесена назад, к газоотводному узлу, прицел установлен на задней части ствольной коробки. Масса снаряженного «Ултимакс»-100 с сошками – 6,5 кг, для сравнения, бельгийский «Миними» без патронов весит 6,83 кг. Сравнительно небольшое «дрожание» пулемета «Ултимакс» при стрельбе и невысокий темп стрельбы в сочетании с передней рукояткой удержания допускают достаточно контролируемую стрельбу очередями в движении или прицельную стрельбу в положении стоя с упором приклада в плечо.

Питание осуществляется от сменного дискового (барабанного) магазина на 60 или 100 патронов. Корпус магазина выполняется из пластмассы с прозрачной задней стенкой. Магазины максимально удешевлены, поскольку их переснаряжение довольно трудоемко (хотя одно время сообщалось, что дисковый магазин может переснаряжаться за 11,6 с). Запасные магазины переносятся в специальной сумке. В боевых условиях пустые магазины рекомендуется выбрасывать, а по их израсходовании использовать стандартные коробчатые магазины на 20 или 30 патронов от штурмовых винтовок. Для завершения аналогии со штурмовой винтовкой «Ултимакс», едва ли не единственный из современных пулеметов снабжен креплением для штыка (видимо, это влияние японских пулеметов Второй мировой). Без специальной подготовки с пламегасителя могут выстреливаться винтовочные гранаты. Еще один необычный элемент, предлагаемый в комплект к пулемету – глушитель звука выстрелов, применяемый вместе со специальным стволом.

Неполная разборка пулемета «Ултимакс»-100 Mk III

Ручной пулемет «Ултимакс»-100 Mk III в варианте с глушителем

Ручной пулемет «Ултимакс»-100 с укороченным стволом

Складные сошки пулемета – телескопические, пулемет может поворачиваться относительно них в поперечной плоскости. Крепление сошек усилено дугами.

В комплект пулемета входят также запасные сошки, приспособление для стрельбы холостыми патронами, ружейный ремень, комплект для чистки, запасные стволы (для Mk III), кронштейн для установки пулемета на наземной технике и вертолетах. Есть приспособление для соединения вместе двух пулемётов, при этом барабанные магазины развёрнуты в стороны – хотя подобная «борьба за скорострельность» давно не оправдывает себя, в отдельных случаях такие «спарки» могут принести пользу.

Рамочный прицел насечен от 100 до 1000 м через 100, дальность выставляется хомутиком прицельной планки.

Мушка регулируемая по вертикали и горизонтали. Прочность и простота спускового и других важнейших механизмов обеспечивают высокую надежность. Благодаря вывешенности затворной рамы на направляющем стержне возвратно-боевой пружины и большим зазорам пулемет может вести огонь даже при попадании грязи внутрь ствольной коробки. Малая отдача позволяет вести стрельбу без использования приклада. Это делает пулемет удобным при действиях в ограниченном пространстве, а также для воздушно-десантных подразделений. Сошки надежно фиксируются как в нижнем положении, так и вдоль ствольной коробки, а также быстро регулируются по длине.

Сингапурский ручной пулемет появился через некоторое время после «Миними» бельгийской «Фабрик Насьональ», а в результате ряд стран, чьи вооруженные силы могли выбрать «Ултимакс», уже приняли «Миними». Кроме Сингапура «Ултимакс» используется в Гондурасе, Зимбабве, на Филиппинах, небольшое количество поставлено в националистическую Хорватию, пулемет был замечен и в ходе боев в Боснии.

Характеристики

Патрон 5,56x45

Масса пулемета, кг

(с сошками) 4,9

с магазином на 100 патронов 6,5

Длина пулемета, мм 1024

(без приклада) 810

Длина ствола, мм 508

Нарезы 6

Длина хода нарезов, мм 305/178

Начальная скорость пули, м/с 970

Темп стрельбы, выстр./мин 500-540

Емкость магазина, патронов

коробчатые 20 и 30

дисковые 60 и 100

Масса снаряженного магазина, кг

на 100 патронов 1,69

на 60 патронов 0,93

Масса штыка, кг 0,44

Масса сошек, кг 0,37

Порядок разряжания

Отсоединить магазин. Отвести назад рукоятку затворной рамы, чтобы извлечь патрон, который может находиться в патроннике. Осмотреть патронник через окно ствольной коробки. Отпустить рукоятку затворной рамы, нажать спусковой крючок.

Ручной пулемет Мк23 с патронной коробкой

Ручной пулемет М249 SAW

Соединенные Штаты Америки Ручной пулемет М249 SAW

После принятия на вооружение 5,56-мм штурмовой винтовки Ml 6 (Ml 6А1) системы Ю.Стонера в США неоднократно предпринимались попытки создания ручного пулемета под тот же патрон. Очевидная идея унифицировать пулемет с винтовкой воплотилась в нескольких опытных образцах. В семейство CAR-15, созданное фирмой «Кольт» на основе М16А1, вошел ручной пулемет CAR-15 М2 со складными сошками и ленточным питанием. Несколько пулеметов с различными установками и системами питания вошли в опытное семейство оружия «Стонер-63», были испытаны во Вьетнаме, но из них только ручной 5,56-мм пулемет с ленточным питанием (50 или 100 патронов) был под обозначением Мк23 принят на вооружение подразделений специального назначения флота США и закупался в небольшом количестве. После принятия патрона 5,56x45 НАТО (М855) и штурмовой винтовки М16А2 на ее основе был разработан ручной пулемет М16А2 HBAR («модель 741») с утяжеленным стволом и складными сошками, возможностью использования двухдискового магазина «Бета Компани» на 100 патронов. Но и он не был принят на вооружение. Вооруженные силы США так и не приняли на вооружение унифицированного семейства оружия, хотя ряд их партнеров по НАТО это сделал.

В конце 1970-х годов армия и корпус морской пехоты США объявили совместные требования к ручному пулемету для вооружения отделений. Испытывался ряд систем – американские CMG-2 «Кольт», «Стонер-86», «Родмен», ХМ233 «Мэремон», ХМ234 «Филко-Форд» и бельгийский FN «Миними». В результате напряженных испытаний высокую надежность в различных условиях показал «Миними» (см. «Бельгия. Ручной пулемет «Миними»), который и был в 1984г. принят на вооружение армии и корпуса морской пехоты под обозначением М249 SAW (Squad Automatic Weapon – «автоматическое оружие отделения»). В армии США М249 приняли по одному или по два пулемета на отделение, причем появление нового ручного пулемета естественно совпало с созданием частей «легкой пехоты» и расширением «сил специальных операций», нуждающихся в легком и компактном автоматическом оружии поддержки, переносимом вместе с боекомплектом и управляемом одним бойцом.

Ручной пулемет М249 SAW

Ручной пулемет «Кольт»/«Димако» с дисковым магазином на 90 патронов

Ручной пулемет «Кольт»/«Димако» на основе штурмовой винтовки М16А2. Показан вариант со стандартным магазином на 30 патронов.

Пулемет производится под патрон М855 отделением FN в Южной Калифорнии. Попытки его переделки под прежний патрон M109 оказались неудачны – давление и запас энергии, создаваемые отводимыми газами, были явно недостаточны для приведения в действие системы ленточного питания. Серийное производство удалось развернуть только в начале 1 990-х.

Основные изменения в конструкции М249 по сравнению в «Миними» вызваны различиями технологии производства. М249 был принят со складным прикладом (у «Миними» приклад постоянный или складной). Ствол легко заменяется. Принципиальным внешним отличием служит теплоизолирующий щиток над стволом. Пулемет оснащается сошками, но при необходимости может быть установлен на треножном станке. Сошки в сложенном положении укладываются внутри цевья. Прицел имеет механизм введения боковых поправок. Огонь ведется очередями по 3 и по 6 выстрелов. При использовании пулемета в боевой машине пехоты приклад снимается. Ружейный ремень допускает стрельбу «от бедра» с ходу. Имеется комплект PIP – сменный ствол, рукоятки, приклад, буфер, прицельные приспособления. Как и в М16А2, для стрельбы холостыми патронами используется дульная насадка, повышающая давление в канале ствола и не позволяющая стрелять пулей.

Универсальность системы питания с использованием легкой патронной ленты и стандартного магазина штурмовой винтовки стала одной из главных причин принятия пулемета на вооружение. Правда, во время боев в зоне Персидского Залива в 1991 г. именно эта система питания М249 была признана недостаточно надежной и чувствительной к засорению. К тому же выявилась слабость крепления коробки с лентой снизу ствольной коробки пулемета. Для дополнительных испытания армия США даже спешно закупила в 1992 г. 1000 пулеметов «Миними», с того же года выпускалась несколько измененная модель М249. На пулемет могут ставиться различные ночные прицелы – например, бесподсветный AQUILA III третьего поколения с кратностью увеличения 4х.

Отметим, что «Кольт» не отказалась от идеи унифицированного с винтовкой пулемета, и уже в 1987 г. совместно с канадской фирмой «Димако» создала 5,56-мм ручной пулемет, отличавшийся от М16А2 стволом со складными телескопическими сошками, массивным цевьем с передней рукояткой удержания, дополнительной рукояткой для переноски и дисковым магазином на 90 патронов. Но и этот вариант успеха не имел.

Характеристики М249

Патрон 5,56x45

(М855)

Масса пулемета, кг

стандартный вариант 6,875

десантный 6,8

Длина пулемета, мм

стандартный вариант 1040

десантный, приклад откинут 900

десантный, приклад убран 725

Длина ствола, мм

стандартный вариант 460

десантный 347

Нарезы 6

Длина хода нарезов, мм (под патрон М855) 178

Начальная скорость пули (М855), м/с 915

Темп стрельбы, выстр./мин 750-1000

Емкость системы питания, патронов

лента 200

магазин 30

Масса патронной коробки с лентой, кг 3,1

Ручной пулемет М62 «Валмет»

Финляндия Ручной пулемет М62 «Валмет»

Этот пулемет был создан на основе известного чешского Vz.26 – системы, неплохо зарекомендовавшей себя в годы Второй мировой войны на вооружении нескольких армий (всего он состоял на вооружении в 25 странах). Разработку финны начали в 1957 г., взяв за основу промежуточный (автоматный) патрон 7,62x39 советского образца и, в отличие от прототипа, выбрав ленточное питание для повышения боевой скорострельности – видимо, на разработку оказал влияние опять же чешский пулемет Vz.52.

Первый образец испытан в 1960 г., а в 1966 году пулемет М62 (известен также как ККб2) поступил на вооружение сухопутных войск Финляндии. Выпускала пулемет фирма «Валмет Ой». Пулемет поставлялся и вооруженным силам Катара. С производства пулемет снят.

Автоматика – с «газоотводным двигателем», газовая камера и длинная газоотводная трубка расположены снизу ствола. Запирание канала ствола производится перекосом затвора вверх. Питание пулемета – от звеньевой нерассыпной металлической ленты. Патронная коробка с лентой укладывается в чехол с рукояткой и вместе с ним крепится с правой стороны ствольной коробки.

Огонь, опять же в отличие от прототипа, ведется только непрерывный, с достаточно высокой скорострельностью. Прицельные приспособления включают регулируемую мушку и секторный прицел с диоптрическим целиком, насеченный от 100 до 600 м через 100. Ограничение прицельной дальности 600 м при таком патроне и расчете преимущественно на ближний бой мелких подразделений выглядит вполне логично.

Прямой высоко расположенный приклад заставил разместить прицел и мушку на высоком основании. С правой стороны вдоль приклада и ствольной коробки крепится шомпол – шомпол под рукой небесполезен при ведении боя в снегу. Сошки снабжены широкими опорами для стрельбы со снежного покрова, их крепление допускает качание пулемета в двух плоскостях. Опять же для зимних условий спусковая скоба может откидываться.

Характеристики

Патрон 7,62x39

Масса пулемета без патронов, кг 8,3

Масса пулемета, кг

со снаряженной лентой 10,6

Длина пулемета, мм 1085

Длина ствола, мм 470

Нарезы 4 прав.

Начальная скорость пули, м/с 730

Темп стрельбы, выстр./мин 1 ООО-1100

Скорострельность, выстр./мин 300

Прицельная дальность, м 600

Эффективная дальность стрельбы, м 350-450

Емкость ленты, патронов 100

Стрельба с сошек из ручного пулемета М62 «Валмет»

Ручной пулемет М78 «Валмет»

Это оружие можно отнести скорее к «штурмовым винтовкам-пулеметам» (по аналогии с ARM «Галил» – тем более, что в основе их лежит одна система). М78 создан как легкое оружие поддержки пехотного отделения и представляет собой модификацию штурмовой винтовки М76 – одной из финских копий автомата Калашникова.

Соответственно отличия М78 от штурмовой винтовки в целом повторяют отличия РПК от АКМ с некоторыми собственными новшествами.

Более длинный и тяжелый ствол увеличивает эффективную дальность стрельбы с 400 м до 600-700 м. От базовой М76 модели М78 досталась ствольная коробка из усиленного стального листа и расчет на эксплуатацию в суровых зимних условиях.

Режимы огня – одиночный и непрерывный – задаются флажковым переводчиком-предохранителем. От РПК модель М78 отличается конструкцией и креплением сошек, установкой мушки, наличием пламегасителя, оформлением приклада и пистолетной рукоятки, цельным вентилируемыми цевьем-накладкой, наличием рукоятки для переноски, магазинами, включая магазин от штурмовой винтовки.

В производстве модель М78 находилась с 1978 по 1986 г., но на вооружение финской армии, видимо, поступила в небольшом количестве. На рынке она предлагается также под патрон 5,56x45 и в самозарядном варианте под 7,62x51 как своего рода «эрзац» снайперской винтовки.

Характеристики

Патрон 7,62x39 5,56x45

Масса пулемета без патронов, кг 4,7 5,9

Длина пулемета, мм 1060 1060

Длина ствола, мм 526 526

Число нарезов 4 4

Начальная скорость пули, м/с 720 990

Темп стрельбы, выстр./мин 650 650

Емкость магазина, патронов 15, 30, 75

Федеративная Республика Германи я Единый/ручной пулемет «Хеклер унд Кох» НК21 (НК23)

После Второй мировой войны группа немецких конструкторов работала в Мадриде на фирме СЕТМЕ, где приняла участие в создании винтовки, действующей на принципе отдачи полусвободного затвора (схема Л.Форгриммлера, впервые реализованная в опытной StuG 45 (М)). Западногерманская фирма «NWM» проявила интерес к разработке этой винтовки и приобрела на нее права. Однако руководство бундесвера приняло решение поручить работу по созданию подобного оружия фирме «Хеклер унд Кох» (Heckler und Koch GmbH) в городе Оберндорф-Неккар, сохранившей часть оборудования бывшей «Маузер-Верке». Уже в 1956 г. «Хеклер унд Кох» выпустила первые винтовки под патрон 7,62x51 НАТО (заметим, что в самой Испании серийный выпуск новой штурмовой винтовки начался только в 1958 г.). В 1959 г. винтовка «Хеклер унд Кох» под патрон 7,62x51 НАТО стала штатным оружием бундесвера под обозначением G3. Таким образом, система, начатая разработкой в Германии в 1945 г., через 15 лет «вернулась на историческую родину». Часть G3 поставлялась с легкими складными сошками и могла служить «эрзацем» ручных пулеметов.

На основе схемы G3 (коммерческое обозначение НК91) «Хеклер унд Кох» разработала одно из наиболее обширных семейств стрелкового оружия, представленное ныне в четырех калибрах – 9-мм и 10-мм пистолеты-пулеметы, 5,56-мм и 7,62-мм карабины, штурмовые винтовки и ручные пулеметы. Благодаря более совершенной технологии и организации разработки и производства, G3 и ее семейство намного превзошли по популярности и распространенности свои испанские прототипы (к 1990-м годам G3 и ее модификации состояли на вооружении в армиях 50 стран). В рамках семейства G3 создана большая серия пулеметов единой конструкции. Они не нашли себе применения в ФРГ, но имели определенный успех на внешнем рынке.

Первой и базовой моделью стал пулемет НК21, унифицированный с G3 и другими 7,62-мм моделями семейства по ряду деталей и созданный для вооружения отделений, уже имеющих винтовки G3. Выпуск его прекращен.

Работа автоматики основана на отдаче полусвободного затвора. Затвор имеет Г-образную форму. В его полом удлиненном конце размещается возвратная пружина. Боевая личинка вместе с рамой установлены на оси канала ствола. Длинные несущие поверхности по обеим сторонам рамы скользят вдоль пазов ствольной коробки. Два ролика, установленные по обеим сторонам боевой личинки, удерживаются наклонной передней поверхностью стебля затвора, играющей роль так называемой «запирающей детали». Это название условно, поскольку в данной системе происходит не запирание канала ствола в прямом смысле слова, а лишь замедление отхода затвора под действием отдачи. Ролики входят в пазы ствольной коробки. Чтобы избежать «подскока» при досылании патрона, боевая личинка вместе с запирающей деталью фиксируются на раме с помощью зажимного рычага. Расположение деталей автоматики выше оси канала ствола способствует повышению устойчивости при стрельбе очередями.

Ручной пулемет НК21А1

Ручной пулемет НК21А1

Когда патрон находится в патроннике, ролики разведены в стороны и удерживаются в пазах ствольной коробки при помощи запирающей детали. При выстреле давление пороховых газов через гильзу стремится сдвинуть назад личинку затвора. Прежде, чем боевая личинка сможет отойти назад, ролики должны выйти из пазов на ствольной коробке и вернуться в исходное положение. Стремясь сойтись, ролики заставляют запирающую деталь отойти вместе с рамой назад. Угол наклонной поверхности запирающей детали таков, что отношение скорости движения рамы и скорости движения боевой личинки составляет 4:1. Таким образом, пока ролики возвращаются в исходное положение, рама проходит расстояние в 4 раза большее, чем боевая личинка, беря на себя большую часть энергии отдачи. Во время движения рамы назад зажимной рычаг освобождает боевую личинку. Когда зеркало затвора отходит назад чуть большее 1 мм, ролики полностью выходят из пазов ствольной коробки. После этого весь затвор отбрасывается назад силой остаточного давления, при этом боевая личинка и затворная рама сохраняют смещение в 5 мм относительно друг друга. Затворная рама взводит курок и сжимает возвратную пружину. Гильза, удерживаемая выбрасывателем, ударяется краем шляпки об отражатель и выбрасывается в правую сторону через окно ствольной коробки. Затворная рама своей торцевой частью достигает амортизатора, а затем под действием возвратной пружины возвращается вперед. Боевая личинка извлекает из магазина патрон и досылает его в патронник. Выбрасыватель зацепляет патрон за кольцевую выточку гильзы и боевая личинка останавливается. Смещение в 5 мм между запирающей деталью и затворной рамой сокращается до нуля, при этом ролики входят в пазы ствольной коробки. Зажимной рычаг фиксирует боевую личинку. Ствольная коробка изготовлена из стали штамповкой. По обеим сторонам выштампованы направляющие. Рукоятка взведения движется вдоль выреза на левой стороне трубчатого кожуха, приваренного к ствольной коробке над стволом, и может фиксироваться с помощью специального поперечного выреза. На дульной части ствола нанесена винтовая резьба и установлена втулка для закрепления стопорной пружины щелевого пламегасителя-компенсатора или втулки для стрельбы холостыми патронами. Для более плавной и надежной экстракции стреляной гильзы патронник выполнен с 12 продольными «канавками Ревелли». Пулемет, в отличие от базовой винтовки, получил сменный ствол с рукояткой для смены ствола. Масса ствола – 1,7 кг. Для отделения ствола его надо повернуть за рукоятку, сдвинуть вперед и вынуть вправо.

Питание – от звеньевой ленты с незамкнутым звеном. Подача ленты – слева двумя поворотными звездочками. Приемник снаряжается следующим образом. Если разборная лента имеет наконечник, то он проходит через лоток подавателя слева направо и втягивается до тех пор, пока первый патрон не достигнет фиксатора. Поскольку затвор проходит над лентой, открытая сторона ее звеньев должна быть обращена вверх. Если лента не имеет наконечника, оружие сначала взводится. Защелка механизма подачи отжимается, и механизм сдвигается влево. Первый патрон помещается в звездочки подавателя, они поворачиваются вправо. После этого механизм подавателя должен быть поставлен на место. Спуск рукоятки перезаряжания подает первый патрон из ленты в патронник. При стрельбе движущийся затвор своим нижним пазом смещает вправо ролик подавателя, тот отжимает толкатель, проворачивающий кулачок, надетый на одну ось со звездочками подавателя. Звездочки поворачиваются, подводя на линию досылания очередной патрон. Масса патронной коробки с лентой на 100 патронов – 3,6 кг.

При необходимости ленточный приемник может сниматься и заменяться на переходник для магазина, который вставляется в ствольную коробку и удерживается в ней двумя защелками. Приспособление дает возможность использовать штатный магазин на 20 патронов от штурмовой винтовки или пластиковый двухбарабанный магазин на 80 патронов, напоминающего старый магазин пулемета MG34.

Взрыв-схема пулемета НК21А1

Ударно-спусковой механизм куркового типа подобен используемому в винтовке G3, и выстрел производится с закрытого затвора. Спусковой механизм собран в отдельном корпусе, который крепится к ствольной коробке с помощью шплинта и выполнен заодно с пистолетной рукояткой и спусковой скобой. Флажок переводчика-предохранителя расположен с левой стороны над пистолетной рукояткой и имеет три положения: верхнее – «предохранитель», среднее – «одиночный огонь» (спусковой крючок смещается на короткое расстояние), нижнее – «непрерывный огонь» (полное смещение спускового крючка). Подпружиненное шептало имеет продолговатый вырез, в который входят выступы спускового крючка. Пружина стремится продвинуть шептало вперед над спусковым крючком. В это время другая пружина удерживает боевой выступ шептала. Произвести выстрел нельзя, пока затворная рама не займет крайнее переднее положение. Только после этого предохранительное шептало освобождает курок. При нажатии на спусковой крючок шептало поворачивается вниз и спускает курок с боевого взвода. В положении «предохранитель» заперт спуск, движение шептала вверх невозможно, и, таким образом, боевой выступ не сможет выйти из зацепления с курком.

Диоптрический прицел снабдили механизмом введения боковых поправок. Отнесение назад мушки сохранило пулемету способность базовой винтовки стрелять оперенными винтовочными гранатами с пламегасителя. Форма приклада позволяет удерживать его левой рукой, он снабжен амортизатором. Затыльник ствольной коробки с пластиковым прикладом при установке на боевые машины заменяется затыльником без приклада.

Пулемет состоит на вооружении в армии Португалии, некоторых странах Африки и Юго-Восточной Азии.

Пулемет НК21А1 был создан в 1973 г. на базе НК21. Главное отличие заключается в отказе от использования магазинов. Питание – только ленточное. Приемник ленты модернизирован – он может откидываться вниз для заправки ленты, что упрощает и ускоряет эту операцию. Патронная коробка с лентой может крепиться снизу ствольной коробки. Эти пулеметы состоят на вооружении в Португалии, Мексике, Греции и других странах. Испытывался в США под обозначением ХМ262, но принят там не был.

Под патрон 7,62x39 выполнили модификацию НК22 (или НК21-7,62x39), заменив ствол, затвор и приемник, но сбыта такой пулемет не нашел. Модификация НК23 была выполнена под патрон 5,56x45 (американский M193).

Пулеметы НК21Е (7,62-мм) и НК23Е (5,56-мм) представляют собой последнюю доработку пулемета НК21А1, созданную на основе опыта эксплуатации. Ряд усовершенствований, примененных в этих пулеметах, привел к повышению эффективности и долговечности оружия. На 94 мм увеличена длина ствольной коробки; удлинены ствол и прицельная линия; уменьшена длина отката подвижных частей автоматики. Оружие стало тяжелее на 0,5 кг. Ударно-спусковой механизм получил режим стрельбы фиксированными очередями по три выстрела, соответственно добавлена позиция флажка переводчика-предохранителя. Установлены передняя рукоятка удержания, съемный зимний спусковой крючок со спусковой скобой, улучшенная рукоятка быстросъемного ствола. Используется новый прицел с установками от 100 до 1200 метров (НК21Е) или 100-1000 метров (НК23Е) с возможностью регулировки по дальности и направлению и введения поправок на боковой ветер. Другие новшества включают специальные приспособления, понижающие шум работы затвора, комплект принадлежностей для чистки оружия, помещенный в пистолетную рукоятку; ствол для автоматической стрельбы холостыми патронами, «зимний спуск» для стрельбы в рукавицах. Патронная коробка с лентой крепится перед спусковой скобой на нижние пазы приемника.

Ручной пулемет НК23 с ленточным приемником

Ручной пулемет НК23Е

Система подачи ленты в приемник модифицирована так, что теперь лента подается в два этапа, работа системы питания стала плавнее, с меньшой нагрузкой на приемник и саму ленту. Когда затвор движется вперед, патрон извлекается из ленты. При движении затвора назад, во время второго этапа, завершается подача патрона на линию досылания. На пулемете НК21Е ствол удлинен до 560 мм. В стволе НК23Е выполнены нарезы длиной хода 1 78 мм – под патрон 5,56x45 НАТО, но есть и модификация НК23Е1 с длиной хода нарезов 305 мм под старый американский патрон.

Оба пулемета снабжены сошками с тремя фиксированными установками по высоте и способностью поворачиваться по горизонтали на 30 в каждую сторону. Сошки крепятся в изогнутом Т-образном пазу в передней или задней части кожуха ствола. Характерной особенностью сошек являются вогнутые опоры, позволяющие ставить их на борт машины, перила и т.п. НК21 создавался как единый, так что его «потомки» тоже могут устанавливаться на треножном станке модели 1102 и других установках «Хеклер унд Кох» (шкворневой 2400, универсальной турельной 2700). Амортизированный станок 1102 массой 10,2 кг снабжен механизмами вертикальной и горизонтальной наводки, раздвижными задними ногами, на пулемет может крепиться оптический панорамный прицел. Впрочем, с учетом мощности и эффективной дальности стрельбы 5,56-мм патронов M193 или 5,56-мм НАТО, пулемет НК23Е1 можно рассматривать скорее как ручной с возможностью установки на станок, нежели как единый. Среди прочих экспортных был разработан также вариант как под патрон 5,56x45 НАТО, так и под советский патрон 7,62x39, что делало оружие весьма многоликим. Пулемет переделывали заменой ствола, направляющей приемника ленты и затвора.

Ствол НК21 утяжелен незначительно и плохо выдерживает интенсивную стрельбу. НК21 производился по лицензии в Португалии, НК21А1 – в Греции (ЕНК21А1), НК21Е – в Мексике, в Италии «Франки» выпускала на основе НК23Е свой ручной пулемет LF/23E с полигональной нарезкой ствола. Этот пулемет – еще один пример давнего и тесного сотрудничества итальянских и германских военно-промышленных фирм. Несущественные различия связаны с особенностями итальянской технологии изготовления. Длина пулемета 1030 мм. Хромированный ствол с длиной хода нарезов 178 мм рассчитан под 5,56-мм патрон SS109 (5,56x45 НАТО).

На той же основе «Хеклер унд Кох» попыталась создать единый крупнокалиберный пулемет – опытный НК25 был выполнен под патрон .50 «браунинг», с ленточным питанием. Несмотря на долгие доработки, «довести» его так и не удалось.

Характеристики НК21Е НК23Е

Патрон 7,62x51 5,56x45

Масса пулемета с сошкой, кг 9,3 8,75

Длина пулемета, мм 1140 1030

Длина ствола, мм 560 450

Число нарезов 4 4

Длина хода нарезов, мм 305 178

Темп стрельбы, выстр./мин 800 750

Начальная скорость пули, м/с 840 950

Ручной пулемет НК 13

Ручной пулемет НК11 с дисковым магазином

Ручной пулемет НК11Е

Ручной пулемет «Хеклер унд Кох» НК11 (НК13)

Ручные пулеметы НК11 (НК13) и НК11А1 представляют собой модификации пулемета НК21А1 с магазинным питанием -от коробчатого магазина штурмовой винтовки или от двухдискового на 80 патронов (последний имел специальные кнопки отключения подавателя для облегчения снаряжения).

Пулемет НК 1 2 под патрон 7,62x39 имеет питание от стандартного коробчатого магазина на 30 патронов, прицел – от 100 до 400 м, с механизмом ввода боковых поправок. 5,56-мм модификация НК1 3 под патрон 5,56x45 практически не отличается от винтовки НКЗЗ (уменьшенная модификация 7,62-мм винтовки G3). Их работа аналогична. Модификация винтовки НКЗЗ А2 даже снабжалась легкими телескопическими сошками – очередной «эрзац» ручного пулемета.

Основное различие НК13 и НКЗЗ

– в более тяжелом быстросъемном стволе, необходимом для выполнения задач ручного пулемета. Питание осуществляется от магазинов на 25 и 40 патронов от НКЗЗ. К НК1 2 и НК13 разработаны также двухдисковые магазины на 100 патронов. Предлагался вариант НК13 с выдвижным прикладом по типу винтовки G31 «Хеклер унд Кох». Расположение флажкового переводчика-предохранителя и крепление сошек

– как и на НК21А1. Действие ударно-спускового механизма аналогично винтовке НКЗЗ. На пазы ствольной коробки могут крепиться оптические или ночные прицелы.

Пулеметы НК11Е и НК1 ЗЕ, появившиеся в 1983 г., сочетают в себе усовершенствования единых пулеметов НК21Е и НК23Е, включая режим стрельбы очередями по три выстрела, новый прицел, переднюю рукоятку удержания под кожухом ствола. Оба пулемета используют магазинное питание, однако при замене затвора и переходника магазина на другой затвор и ленточный приемник могут использовать ленточное питание.

Пулемет НК11Е подобно НК11А1 использует магазин на 20 патронов винтовки G3 и дисковый магазин на 50 патронов. Пулемет НК13Е использует магазины на 20 и 30 патронов винтовки G41. Флажковый переводчик-предохранитель расположен с левой стороны спусковой коробки над пистолетной рукояткой. Верхнее положение флажка («S») – «предохранитель», нижнее положение («А») – «непрерывный огонь», среднее положение («Е») – «одиночный огонь».

«Универсальная» штурмовая винтовка G8 с коробчатым магазином на 20 патронов

Поскольку НК 13 появился в начале эры 5,56-мм оружия, поначалу он закупался в основном странами Юго-Восточной Азии и Южной Америки, став, таким образом, «оружием третьего мира». Правда, небольшое количество закупили также бундесвер ФРГ и армия Швеции. Модель НК11 состоит на вооружении в Греции, где производится по лицензии (модель ЕНК11А1). В 1980-е годы лицензионное производство пулеметов серии НК поставила британская «Ройал Смолл Армз» в Энфилде для поставок на экспорт: так, 7,62-мм НК21А1 она выпускала для Кении, Нигерии, Судана, Шри-Ланки, 5,56-мм НК23Е – для ОАЭ.

Любопытным примером «универсального» оружия стала 7,62-мм винтовка G8 «Хеклер унд Кох» – модификация ручного пулемета НК 11 Е ( предназначенная для подразделений по борьбе с терроризмом и для сил безопасности, способная вести огонь одиночный, непрерывный, а также фиксированными очередями по три выстрела. Кроме стандартного коробчатого магазина может использоваться специальный дисковый на 50 патронов. Кроме того, предусмотрен быстрый перевод винтовки на ленточную подачу патронов с помощью съемного механизма подачи. Ствол тяжелее обычного, нарезка выполнена с высокой точностью. Ствол может быть быстро заменен в полевых условиях. Основным считается оптический 4-кратный прицел с градуировкой сетки на дальности 100-600 м. Кронштейн для оптического прицела отвечает требованиям соглашения по стандартизации и пригоден для крепления всех штатных ночных прицелов. Таким образом, G8 может служить в качестве штурмовой винтовки, ручного пулемета и «эрзац-снайперской» винтовки. И хотя всякая «универсальность» достигается за счет ухудшения каждого свойства в отдельности, G8 нашла распространение в полицейских силах ряда государств.

Характеристики НК11Е НК13Е

Патрон 7,62x51 5,56x45

Масса пулемета, кг 8,15 8

Масса ствола, кг 1,7 1,6

Длина пулемета, мм 1030 1030

Длина ствола, мм 450 450

Число нарезов 4 4

Длина хода нарезов, мм 305 178

Темп стрельбы, выстр./мин 80 750

Начальная скорость пули, м/с 800 950

Сравнение штурмовых винтовок G36 и G3

Ручной пулемет MG36

Воссоединение в 1 990 г. Западной и Восточной Германий потребовало таких финансовых затрат, что руководство бундесвера вынуждено было свернуть многие дорогостоящие программы, включая почти готовую к серийному производству безгильзовую штурмовую винтовку G11. К этому побуждало и стремление шире использовать германские контингенты в составе многонациональных сил за пределами Германии. А нестандартный патрон мог стать здесь серьезным препятствием. Поэтому в 1992 г. военное руководство поставило вопрос о создании 5,56-мм штурмовой винтовки и унифицированного с ней ручного пулемета.

Эксперты бундесвера сочли, что для этого не подходят ни имеющиеся НКЗЗ и НК41, ни созданные в бывшей ГДР 5,56-мм варианты автоматов «системы Калашникова» (они же «штурмовые винтовки StG К 90» и «серия 940»). Претендентами на создание новой винтовки стали германская «Хеклер унд Кох» и австрийская «Штейр-Даймлер-Пух». Планировалось закупить около 26 тысяч винтовок и 2 тысяч пулеметов.

Ручной пулемет MG36 на сошках с коробчатым магазином на 30 патронов, рядом – двухдисковый магазин С-MAG на 100 патронов. Коллиматорный прицел поднят.

Неполная разборка винтовки G36 в целом аналогична ручному пулемету MG36

Как и следовало ожидать, «Хеклер унд Кох» проявила наибольшую оперативность, вскоре представив достаточно дешевое семейство – штурмовую винтовку НК50 и ручной пулемет MG50. В 1996 г. они были приняты на вооружение под обозначениями, соответственно, G36 и MG36, и в первом квартале того же года началось серийное производство нового 5,56-мм комплекса стрелкового оружия.

К одной из особенностей G36 относится возможность ее быстрой переделки в ручной пулемет MG36 установкой тяжелого ствола с легкими проволочными сошками и двухдискового («двойного барабанного») магазина C-MAG емкостью 100 патронов. Длина ствола в обоих вариантах одинакова. Для частей специального назначения создан карабин G36K с длиной ствола 318 мм. Те же финансовые трудности ограничили закупку этих образцов количествами, достаточным только для тех самых «ограниченных контингентов». В 1999 г. солдаты бундесвера входили в югославское Косово с G36 и MG36.

Для ускорения разработки конструкторы «Хеклер унд Кох» использовали компоновку опытной винтовки НК36, созданной этой фирмой еще в конце 1970-х годов, модифицированную схему автоматики американской М16 и ударно-спусковой механизм G3. Конструктивно оружие состоит из ствольной коробки со стволом и переносной рукояткой с оптическим прицелом, откидного приклада, подвижных деталей автоматики, ударно-спускового механизма с пистолетной рукояткой, приемника магазина, магазина, цевья и штыка-ножа.

Ствольная коробка изготовлена методом штамповки из листовой стали. В то же время, многие элементы конструкции винтовки спроектированы с учетом использования новейших прогрессивных методов производства, в том числе: литья по выплавляемым моделям, фасонного проката, штамповки, применения достижений порошковой металлургии.

Схема устройства штурмовой винтовки G36

Большая часть деталей не имеет строгих допусков, что позволяет вести огонь из винтовки в условиях большой запыленности и грязи. Так, для упрощения и удешевления производства в конструкции винтовки (коробка ударно спускового механизма, ствольная накладка, приклад, магазины) широко использованы полимерные материалы из ударопрочного стеклонаполненного полиамида.

Все металлические детали покрыты специальным теплоизолирующим покрытием, что в существенной мере позволило снизить тепловое излучение оружия во время стрельбы, и тем самым повлияло на уменьшение демаскирующих признаков, усложнив противнику засечку стрелков тепловизионными приборами в ночных условиях.

Автоматика работает за счет отвода пороховых газов. Особенностью оружия стала оригинальная конструкция бокового газового двигателя, выполненная с разделением ведущей детали подвижной системы автоматики – затворной рамы, независимой от штока газового поршня. Газовый поршень со штоком воздействуют на переднюю часть затвора, отводя его в заднее положение. Запирание канала ствола производится поворотом затвора с семью боевыми выступами. Поворот затвора на 30 градусов производит криволинейный паз затворной рамы. Это решение газоотводной системы дало возможность создать относительно легкую винтовку, снизив таким образом влияние подвижных частей автоматики на устойчивость оружия и уменьшив массу самого запирающего узла.

Ударно-спусковой механизм собран в специальной коробке вместе с пистолетной рукояткой. Спусковой механизм допускает ведение одиночного и автоматического огня. Флажок переводчика (он же предохранитель) двусторонний, выведен на обе стороны ствольной коробки над пистолетной рукояткой и управляется большим пальцем стреляющей руки. Конструкция позволяет вести огонь как с правого, так и с левого плеча.

Для перезаряжания служит подпружиненная автоматически складывающаяся рукоятка на затворной раме. При отводе назад она воздействует на подвижные части. Рукоятка перезаряжания, расположенная на верхней плоскости ствольной коробки, может для взведения затвора откидываться влево или вправо. Отсутствие открытой прорези для прохода рукоятки повышает защиту от загрязнения. Удаление стреляных гильз осуществляется через окно с правой стороны ствольной коробки.

Съемная рукоятка для переноски расположена над центром тяжести оружия. На ней смонтированы прицельные приспособления.

Характерным отличием системы является полное отсутствие механических прицельных приспособлений – их заменяют вмонтированный 8 рукоятку для переноски постоянный трехкратный оптический прицел ZF 3x40, рассчитанный на дальности от 70 до 1000 м, и коллиматорный прицел, позволяющий вести прицельный огонь до 200 м. Кроме того, на эту же рукоятку возможна и установка ночного бесподсветного прицела «Хенсольдт», который допускает ведение ночью прицельной стрельбы на дальности прямого выстрела по грудной фигуре (до 350 м).

Для стрельбы можно использовать старый патрон MI93. Из G36 и MG36 возможна стрельба винтовочными гранатами с закрепленного на дульной части ствола пламегасителя с наружным диаметром 22 мм. Любопытно, что штык-нож заимствован от автомата АК-74 производства ГДР.

Несмотря на возможность использования 100-зарядного магазина, основным и для ручного пулемета остается магазин на 30 патронов, выполненный из прозрачной пластмассы (для визуального контроля за наличием патронов) и имеющий на боковых гранях специальные приливы, которые предназначаются для крепления запасного магазина.

Магазин отвечает принятому в странах НАТО стандарту STANAG 4179. Заряжание магазина производится из 10-зарядной обоймы с помощью специального переходника. В боевых условиях на оружии крепятся строенные магазины (то есть боекомплект, носимый непосредственно на оружии, составляет 90 патронов).

При стрельбе очередями штурмовая винтовка G36 показала хорошую кучность – на дальность 100 м очередь из 5 выстрелов давала рассеивание не больше 1 2 см. Поскольку тяжелый ствол пулемета MG36 имеет ту же длину, показатели кучности его стрельбы схожие. Основной режим огня из винтовки G36 – короткими очередями до 5 выстрелов; из ручного пулемета MG36 – до 15 выстрелов или непрерывно.

Характеристики G36 MG36

Патрон 5,56x45 5,56x45

Масса, кг 4,1 4,25

Длина, мм

с откинутым прикладом 998 998

со сложенным прикладом, мм 758 758

Длина ствола, мм 480 480

Прицельная дальность, м 800 800

Мочальная скорость пули, м/с 925 925

Темп стрельбы, выстр./мин 750 750

Емкость магазина, патронов 30 30,100

Чехословакия Ручной пулемет семейства LADA

После распространения в странах Варшавсого Договора патрона 5,45x39 в Чехословакии началась разработка новой системы стрелкоього вооружения SRAZ («система ручного автоматического вооружения»), В результате в конце 1980-х годов «Чешска Зброевка» предложила унифицированное семейство оружия, представленное под обозначением LADA и включающее укороченный автомат, автомат и ручной пулемет. В отличии от прежних систем чешского оружия, по сути продолжавших старые собственные разработки, здесь за основу была взята система советского АК-74, заметно модернизированная.

Тяжелый ствол ручного пулемета должен выдерживать до 20 тыс. выстрелов и снабжен компенсатором-пламегасителем и штампованными сошками. Ударно-спусковой механизм получил дополнительно режим огня фиксированными очередями по три выстрела (подобное дополнение в «систему Калашникова» ввели в тот же период и в Польше). Соответственно флажок предохранителя, помещенный прямо над пистолетной рукояткой (двухсторонний или только на левой стороне ствольной коробки) имеет четыре установки – предохранитель («0»), одиночный огонь («1»), по три выстрела («3»), непрерывный огонь.

Секторный прицел насечен от 300 до 1000 м, снабжен перекидным диоптрическим целиком – с малым отверстием для стрельбы днем и с большим для условий сумерек – и проволочным ограждением. В дульной части ствола установлены две мушки – цилиндрическая регулируемая, и подъемная кольцевая. На левой стенке ствольной коробки выполнено крепление для ночных, коллиматорных или оптических прицелов. Пустотелая пистолетная рукоятка выполнена из литой резины, цевье и ствольная накладка – пластиковые. Крепление газовой трубки удобнее, чем у АК. Складной приклад, как и перенесение прицела на крышку ствольной коробки, напоминает израильскую «Галил».

Магазины – стандартный коробчатый пластиковый на 30 патронов или полупрозрачный той же емкости, а также дисковый на 75 патронов.

Разработан также вариант семейства под патрон 5,56x45 НАТО – первоначально он создавался как экспортный, теперь же может стать еще и элементом «перехода на стандарты НАТО».

Характеристики LADA LMG

Патрон 5,45x39 (5,56x45)

Масса без патронов, кг 4,1

Масса магазина, кг

30 патронов 0,17

75 патронов 0,94

Длина пулемета, мм

со сложенным прикладом 805

с откинутым прикладом 1050

Длина ствола, мм 577

Прицельная дальность, м 1000

Темп стрельбы, выстр./мин 750-850

Емкость магазина, патронов 30/75

Ручной пулемет Vz.52

Пулемет Vz.52 (Vz. – от Vzor, т.е. «образец») стал попыткой чешских конструкторов продлить успех своей системы ручного пулемета Vz.26, добавив некоторые изменения в конструкции и технологии производства. Поэтому новый пулемет, разработанный под новый же чешский промежуточный патрон 7,62x45, по своему устройству мало отличался от Vz.26.

Ствол пулемета остался съемным, причем замыкателем ствола служила крышка приемника. На стволе имелась рукоятка для переноски и смены ствола. Масса ствола – 2, 33 кг. Автоматика работала за счет отвода пороховых газов через отверстие снизу ствола. В газовой камере монтировался газовый регулятор на четыре положения. Запирание канала ствола производилось перекосом затвора вверх. Опорные поверхности и направляющие затворной рамы выполнялись во фрезерованной детали, жестко вставленной в штампованную ствольную коробку. Спусковой механизм задавал два режима огня: для огня одиночными следовало нажать на верхнюю часть спускового крючка, для непрерывного – на нижнюю.

Пулемет имел сменное питание – от крепящегося сверху коробчатого магазина на 25 патронов или от металлической звеньевой ленты на 100 патронов. Патронная коробка с лентой крепилась к ствольной коробке справа. Для установки магазина нужно было поднять крышку приемника. Длина прицельной линии – 551 мм.

Крепление сошек на газоотводной трубке допускало поворот пулемета относительно них в продольной и поперечной плоскостях. Органами управления служили деревянные приклад и пистолетная рукоятка.

В целях унификации боеприпасов в рамках Варшавского Догвора в 1957 г. пулемет был переделан под патрон 7,62x39 советского образца. Так появилась модификация Vz.52/57.

Выпущенные в сравнительно небольших количествах Vz.52 и Vz.52/57 до сих пор может встречаться в партизанских формированиях стран третьего мира – в частности, он поставлялся на Кубу, в Алжир, Анголу, Гвинею, Египет, Мозамбик, Чад, Эфиопию, встречался в Ливане. В Чехословакии эти модели заменил единый пулемет Vz.59.

Характеристики Vz.52 Vz.52/57

Патрон 7,62x45 7,62x39

Масса пулемета, кг 8,0 7,96

Длина пулемета, мм 1041 1041

Длина ствола, мм 686 686

Число нарезов 4 4

Начальная скорость пули, м/с 755 745

Темп стрельбы, выстр./мин

с ленточным питанием, 1200 1200

с магазинным питанием 900 900

Емкость системы питания, патронов 25, 100

Ручной пулемет Vz.52

Южная Корея Ручной пулемет КЗ «Дэу»

«Дэу» («Дэу Пресижн Индастриз Лтд») – еще одна азиатская компания, активно вышедшая на рынок оружия и также начинавшая с лицензионных копий – накопив опыт и освоив производство, выступает теперь со своими разработками, сочетающими ряд черт зарубежных моделей. В частности, в 1984 г. была представлена серия стрелкового оружия, включившая штурмовой карабин К1, штурмовую винтовку К2 и ручной пулемет КЗ.

КЗ, выпускаемый с 1987 г., представляет собой легкий пулемет с газовым двигателем автоматики, уже внешний вид которого говорит о заимствованиях у бельгийского «Миними». Питание также производится от магазина или металлической ленты. Автоматика работает по обычной схеме с отводом пороховых газов через боковое отверстие в стенке ствола и их воздействием на поршень затворной рамы, управляющей движением поворотного затвора. Газовый регулятор включает увеличенное отверстие для работы автоматики при загрязнении. Флажковый переводчик-предохранитель по типу винтовки М16 смонтирован на левой стороне спусковой коробки над пистолетной рукояткой. Заднее положение флажка (поворот по часовой стрелке) – «предохранитель», среднее – «одиночный огонь», переднее (поворот против часовой стрелки) – «непрерывный огонь».

Главное назначение пулемета – оружие поддержки отделения, ведущее огонь с сошек, но, подобно «Миними» и ряду других ручных малокалиберных пулеметов, он может ставиться на треножный станок для более точной и интенсивной стрельбы. Этому способствует сменный ствол, на который крепится рукоятка для быстрой его замены, а также для переноски пулемета в бою.

Прицел имеет механизм введения боковых поправок, а мушку можно регулировать по высоте при пристрелке. Поскольку мушка крепится на стволе, требуется индивидуальная пристрелка с каждым стволом.

Характеристики

Патрон 5.56x45 (НАТО или Ml93)

Масса пулемета без патронов, кг 6,85

Длина пулемета, мм

с прикладом 1030

без приклада 830

Длина ствола, мм 533

Нарезы 6 прав.

Темп стрельбы, выстр./мин

с лентой 700

с магазином 1000

Емкость системы питания, патронов

магазин 30

лента 250

Порядок разряжания

Защелка магазина расположена с левой стороны ствольной коробки позади горловины приемника. Отсоединить магазин, если он установлен. Если установлена лента, нажать две подпружиненные клавиши сверху позади ствольной коробки и откинуть вверх крышку приемника, снять ленту. Оставив крышку приемника открытой, отвести назад рукоятку взведения и, удерживая ее, осмотреть патронник и направляющий паз. Убедившись, что в отсутствии патрона, закрыть крышку приемника, вернуть затворную рамы с затвором в переднее положение и нажать спусковой крючок.

Тактико-технические характеристики пулеметов

Наименование модели

Страна-разработчица

Типа патрона

Масса, кг

Длина, мм

Начальная скорость пули, м/с

Прицельная дальность, м

Боевая скоросгрельность /темп стрельбы, выстр./мин

Емкость магазина (ленты), патронов

КРУПНОКАЛИБЕРНЫЕ

15,5-мм BRG-15 (опытный)

Бельгия

15,5x106

60 1*

2150

1055

2000

200/600

(200)

14,5-мм КПВ

СССР

14,5x114

47,51

2000

990

2000

80/600

(40, 100)

14,5-мм «Тип 75-1»

КНР

14,5x114

165 3*

2390

995

-

/650-750

(80)

12,7-мм «Тип 77»

КНР

12,7x108 «Тип 54»

56,13

2150 3*

800

-

/700

(60)

12,7-мм W-85

КНР

12,7x108 «Тип 54»

18,53

1995

1150

—

80-100

(60)

12,7-мм 50MG CIS

Сингапур

12,7x99

30,01

1778

890

-

/600

(100)

12,7-мм ДШКМ

СССР

12,7x108 ДШК

33,51

1625

850-870

2500

125/600

(50)

12,7-мм НСВ

СССР

12,7x108 ДШК

25,01

1560

845

2000

80-100/700-800

(50)

12,7-мм М2НВ «Браунинг»

США

12,7x99

39.11

1653

893

1800

100/550

(ПО)

НОРМАЛЬНОГО КАЛИБРА

7,62-мм единый MAG

Бельгия

7,62x51 НАТО

10,85 1*

1260

840

1800

250/600-1000

(50, 250)

7,62-мм единый «Уирапуру»

Бразилия

7,62x51

13,0

1300

850

1400 5*

/700

(50)

7,7-мм станковый «Виккерс»

Великобр.

.303 Mk7Z

18,14

1156

745

3380

125-200/450-500

(250)

7,62-мм единый L7A2

Великобр.

7,62x51 НАТО

14,0

1232

838

1800

250/1000

(100)

7,62-мм ручной L4A4 «Брэн»

Великобр.

7,62x51 НАТО

9,53

1133

823

1200

120/500-1200

30

7,62-мм единый «Мадсен-Сеттер»

Дания

7,62x51 НАТО

10,65

1165

853

800 5*

200/650-1000

(49)

7,62-мм ручной ARM «Галил»

Израиль

7,62x51 НАТО

4,0

1050

850

1100

200/650

25

7,62-мм станковый «Альфа» М55

Испания

7,62x51 НАТО

12,92 1*

1447

845

-

/800

(100)

7,62-мм ручной С2А1

Канада

7,62x51 НАТО

6,93

1136

854

910

/750

30

7,62-мм единый «Тип 67»

КНР

7,62x53

9,9

1143

835

1000

100-150/650

(-)

7,62-мм ручной «Тип 74»

КНР

7,62x39

6,2

1070

735

-

/600

101

7,62-мм ручной «Тип 81»

КНР

7,62x39

5,3

1024

735

-

/600

75

7,62-мм ручной RM2 «Мендоза»

Мексика

.30-06 «спрингфилд»

6,3

1092

840

800 5*

/450-650

20, 32

7,62-мм станковый СГ-43

СССР

7,62x53

13,81

1150

865

2000

200-250/500-700

(50, 250)

7,62-мм ручной ДПМ

СССР

7,62x53

12,2

1272

840

1500

80/600

47

7,62-мм ротный РП-46

СССР

7,62x53

13,0

1272

825

1500

250/600

(200, 250)

7,62-мм единый ПКМ

СССР

7,62x53

7,51

1173

825

1500

250/650

(100, 200, 250)

7,62-мм единый «Печенег«

СССР

7,62x53

8,71

1164

825

1500

250/650

(100, 200, 250)

7,62-мм ручной РПД

СССР

7,62x39

7,4

1037

735

1000

150/650-750

(100)

7,62-мм ручной РПК

СССР

7,62x39

4,8

1040

. 745

1000

150/600

40, 75

7,62-мм станковый Ml 919А4

США

.30-06

14,05

1041

853

2200

250/500

(250)

7,62-мм единый М60Е4

США

7,62x51 НАТО

10,5 1*

1100

860

1200

200/550

(250)

7,62-мм единый M240G

США

7,62x51 НАТО

11,9 1*

1245

840

1800

/750-950

(250)

7,62-мм ручной М62 «Валмет»

Финляндия

7,62x39

8,3

1085

730

1000

300/1000-1100

(100)

7,62-мм ручной М78

Финляндия

7,62x39

4,7

1060

720

-

/650

15, 30,75

7,62-мм единый ААТ (АА-52) 2*

Франция

7,62x51 НАТО

10,55 1*

1245

830

2000

200/900

(50, 150)

7,5-мм ручной Mle 1 924/29

Франция

7,5x54 Mle 1929

8,9

1072

820

1200

200/500

25

7,92-мм единый MG42

Германия

7,92x57 «маузер»

11,5

1220

745

2500

90-100/1300

(50, 250)

7,62-мм единый MG3

ФРГ

7,62x51 НАТО

11,6

1225

820

1200 5*

250/1300

(50, 250)

7,62-мм единый НК21

ФРГ

7,62x51 НАТО

8,0

1021

800

1200

200/900

20 (50, 250)

7,62-мм ручной Vz.52/57

Чехословакия

7,62x39

7,96

1041

745

-

/900(1150)

25 (100)

7,62-мм ручной Vz.59

Чехословакия

7,62x53

8,6

1220

823

2000

150-350/750

(50)

7,5-мм единый MG51

Швейцария

7,5x54 «шмидт-рубин»

16

1270

780

1000

250/1000

(50, 250)

7,62-мм единый SIG MG710-3

Швейцария

7,62x51 НАТО

9,25 1*

1143

790

2200

200/950

(50, 250)

7,62-мм ручной SS-77

ЮАР

7,62x51 НАТО

9,6

1155

940

1800

200/900

(100, 200)

7,62-мм единый «62»

Япония

7,62x51

10,7 1*

1200

855

1200 5*

200/650

(50, 200)

МАЛОКАЛИБЕРНЫЕ

5,56-мм ручной AUG/HB

Австрия

5,56x45 НАТО

5,3

900

1000

900

150/680

30, 42

5,56-мм ручной L.86A1

Великобр.

5,56x45 НАТО

5,4

900

970

800

/850

30

5,56-мм единый «Негев»

Израиль

5,56x45

6,5

1020

885

1000

/650-800

30, 35 (100, 200)

5,56-мм ручной INSAS

Индия

5,56x45

6,23

1050

954

-

/650

30

5,56-мм единый «Амели» СЕТМЕ

Испания

5,56x45 НАТО

6,35

970

875

1650

250/1000

(100, 200)

5.56-мм ручной AS70/90

Италия

5,56x45 НАТО

5,9

1000

970

800

200/750

30

5,56-мм ручной «Ултимакс-100»

Сингапур

5,56x45

6,3

1024

970

800

100/540

20, 30, 100

5,45-мм ручной РПК-74

СССР

5,45x39

4,7

1060

960

1000

150/600

45

5,45-мм ручной РПК-74М

СССР

5,45x39

4,76

1065

960

1000

150/600-650

45

5,56-мм ручной М249 SAW

США

5,56x45 НАТО

6,8

1040

965

1000

/1000

30 (200)

5,56-мм ручной «Арес»

США

5,56x45

6,1

1073

945

800

/600

30 (200)

5,56-мм ручной М16А2 НВ

США, Канада

5,56x45 НАТО

5,78

1000

948

-

/600-750

30,90

5,56-мм ручной НК 13

ФРГ

5,56x45 НАТО

6,4

986

950

600

200/750

25

5,56-мм ручной НК23Е

ФРГ

5,56x45 НАТО

8,75

1030

925

1000

200/750

(50, 100)

5,56-мм ручной MG36 НК

ФРГ

5,56x45 НАТО

3,58

998

925

1000

/750

30, 100

5,45-мм ручной LADA

Чехословкаия

5,45x39

4,1

1050

-

1000

/750-850

30, 75

5,56-мм ручной пулемет М82

Югославия

5,56x45

4,0

1020

1000

400

150/600

30

5,56-мм ручной пулемет КЗ «Дэу»

Южная Корея

5,56x45

6,85

1030

1000

—

/700(1000)

30 (100, 250)

1* Масса пулемета без станка и патронов.

2* Имеется также вариант калибра 7,5 мм.

3* На станке

4* Масса «тела» пулемета без воды, ленты и станка

5* Эффективная дальность стрельбы

Список литературы

1. Болотин Д.Н. История советского стрелкового оружия и патронов. СПб., «Полигон», 1995.

2. Вооружение и техника. Справочник по иностранным армиям. М., «Воениздат», 1984, 1986

3. Малимон А.А. Отечественные автоматы (записки испытателя-оружейника). М., МО РФ, 1999

4. Мураховский В.И., Федосеев С.Л. Оружие пехоты. М., «Арсенал-Пресс», 1997.

5. Наставления по стрелковому делу. М., «Воениздат», 1985

6. Наставление по стрелковому делу. 7,62-м ручной пулемет Дегтярева (РПД), М., «Воениздат», 1961

7. Основания устройства стрелкового оружия. Под ред. В.Н. Зайцева. М., «Воениздат», 1953

8. Петухов С.И., Шестов И.В. История создания и развития вооружения и военной техники ПВО Сухопутных войск России, ч.1. М., Изд-во ВПК, 1998

9. Руководство по 5,45-мм АК-74, АКС-74, АК-74Н, АКС-74Н и РПК-74, РПКС-74, РПК-74Н, РПКС-74Н. М., «Воениздат», 1984

10. Федоров В.Г. Эволюция стрелкового оружия, т.2. М., «Воениздат», 1939

1 1. Федосеев С.Л. Оружие современной пехоты. ч.2, М., АСТ/ «Астрель», 2001.

12. Assault rifles. Guns amp; Ammo Action Series, V.10, N.2. 1992

13. Assault Weapons. Edited by J. Lewis. Northbrook, DBI Books, 1996

14. Bull S. Twentieth Century Arms amp; Armour. London, Studio Editions, 1996

15. Combat Guns and infantry weapons. Shrewsbury, Airlife Publishing Ltd., 1996

16. Gander T. The Mochinegun. A Modern Survey. London, Patrick Stephens Ltd, 1 993

17. Jane's Infantry Weapons 1984-85. London, 1985

18. Mesko J. Desert Storm. Ground War.- Squadron/signal Publication, 1992

19. Musgrave D.D. German Machineguns. Alexandria, Virginia, Ironside International Publishers, 1992

20. Hogg I. Guns. Glasgow, Jane's/Harper Collins Publishers, 2000

21. Hogg I. Infantry Support Weapons. London, Greenhilbooks, 1995

22. Hogg I., Weeks J. Military Small Arms of the 20-th Century. Northbrook, DBI Books, 1996

23. MCI 7005A. Weapons. Marine Corps Institute. Washington, 1991

24. Schuttzenwaffen Heute. bb. 1,2. Berlin, Militarverlag der DDR, 1988

25. Torecki S. Bron i amunicja strelecka LWP. Warszawa, WMON, 1985 CD «Энциклопедия вооружений Кирилла и Мефодия» – 1998

Журналы:

1. «Армейский сборник» за 1 994-2000 гг

2. «Военно-исторический журнал» 1973//№3

3. «Военный вестник» за 1985-1991 гг

4. «Военный парад» за 1994-2001 гг

5. «Зарубежное военное обозрение» за 1975-2000 гг

6. «Калашников» за 2000 г

7. «Ружье. Оружие и амуниция»» 1997//№5-6

8. «Техника и вооружение» за 1987-1994 гг

9. «Солдат удачи» (русское издание) за 1995-1998 гг

10. «Defence» за 1985-1990 гг

11. «International Defence Reviw» за 1986-1993 гг

12. «Jane's Defence Weekly» за 1990-1999 гг

13. «Military Technology» за 1986-1995 rr

14. «Soldat und Technik» за 1989-1992 гг

15. «Przegled wojsk ladowych» за 1992-1993 rr

16. «Wehrausbildung» за 1986 r

17. «Wojskowy Przegled Techniczny» за 1988-1991 гг

Ручной пулемёт РПКС-74 (СССР)

Учения Народной Национальной армии ГДР. На переднем плане – ручной пулемёт РПК с насадкой для холостой стрельбы.

Ручные пулемёты L4A1 «Брэн» (Великобритания)

Ручной пулемёт М249 SAW с насадкой для холостой стрельбы (США)

Ручной пулемёт М249 SAW на учениях армии США

Ротный пулемёт РП-46 без ленты (СССР)

Ручные пулемёты РПД до сих пор широко используются в странах «третьего мира»

Ручной пулемёт РПД с патронной коробкой

Ручной пулемёт РПК на зимних учениях (СССР)

Ручной пулемёт РПК-74 в погранвойсках (СССР)

Content

Техника и вооружение 2002 06

Современные ручные пулеметы

Введение

Австрия Ручные пулеметы семейства AUG «Штейр»

Бельгия Ручной пулемет FN 50-41 (FALO)

Ручной пулемет «Миними»

Великобритания Ручной пулемет «Брэн» L4

Ручной пулемет L86A1

Израиль Штурмовая винтовка-ручной пулемет «Галил» ARM

Индия Ручной пулемет INSAS

Италия Ручной пулемет AS70/90 «Беретта»

Китайская Народная Республика Ручной пулемет Тип 58

Ручной пулемет Тип 74

Ручной пулемет Тип 81

Мексика Ручной пулемет RM2 «Мендоза»

Союз Советских Социалистических Республик,/Россия Ручной пулемет РПД

Ротный пулемет РП-46

Ручной пулемет РПК

Ручной пулемет РПК-74

Ручной пулемет РПК-74М

Сингапур Ручной пулемет «Ултимакс»-100

Соединенные Штаты Америки Ручной пулемет М249 SAW

Финляндия Ручной пулемет М62 «Валмет»

Ручной пулемет М78 «Валмет»

Федеративная Республика Германи я Единый/ручной пулемет «Хеклер унд Кох» НК21 (НК23)

Ручной пулемет «Хеклер унд Кох» НК11 (НК13)

Ручной пулемет MG36

Чехословакия Ручной пулемет семейства LADA

Ручной пулемет Vz.52

Южная Корея Ручной пулемет КЗ «Дэу»

Тактико-технические характеристики пулеметов

Список литературы