Техника и вооружение 2002 11

Техника и Вооружение — вчера, сегодня, завтра ноябрь 2002

Научно-популярный журнал

На обложке использованы фото из журналов International Defense Review, Jane's Defence Weekly и книги Twentieth-Century Arms and Armor

Семен Федосеев

Современные единые и крупнокалиберные пулеметы

Данный выпуск является продолжением разговора * о современном пулеметном вооружении и посвящен единым и крупнокалиберным пулеметам.

* См. «ТиВ» № 6/2002

Введение

Станковые и единые пулеметы — наиболее традиционный тип группового оружия поддержки. Их мощность определяется высокой скорострельностью при винтовочных патронах нормального калибра и ведении огня с установок (станков). Отдача и сотрясения оружия при стрельбе воспринимаются не стрелком, а установкой, в результате повышается устойчивость и управляемость пулемета. Это позволяет поражать различные огневые средства и живую силу противника, расположенную открыто и за легкими укрытиями, на дальности до 1 1 00 м. Устойчивость, массивный сменный ствол и значительная емкость патронной ленты обеспечивают возможность ведения прицельного огня длинными очередями. Боевая скорострельность достигает 250–300 выстрелов в минуту, а длинными очередями — до 500 выстрелов. Устройство станка дает возможность быстро и точно осуществлять перенос огня с одной цели на другую, а также вести стрельбу по воздушным целям, стрельбу с заранее определенными установками. Однако станковые пулеметы сравнительно тяжелы, а для смены позиции в бою требуют в два-три раза больше времени, чем ручной пулемет. Поэтому более перспективными оказались так называемые единые пулеметы, совмещающие качества ручного и станкового. В них сохранены огневые возможности станковых, но значительно повышена маневренность за счет легких треножных станков (масса единого пулемета со станком — 1 2-25 кг) и возможности стрельбы с сошек (масса пулемета на сошках — 7–9 кг). Огонь с сошек ведется на дальности до 600–800 м. Единые пулеметы обладают широкими возможностями по поражению огневых средств и живой силы противника, низколетящих и зависших воздушных целей и получили самое широкое распространение. «Единый» характер пулеметов сказывается и в их установке — с некоторыми доработками — на танки, бронемашины, транспортно-десантные вертолеты. Большинство современных танковых пулеметов создано на основе единых. В локальных конфликтах, впрочем, еще продолжают использовать старые станковые пулеметы — советский СГМ, британский «Виккерс», американский Ml 919 «Браунинг».

Станковый пулемет «Виккерс» долго оставался на вооружении британской армии и армий Британского Содружества

Пулемет ПКМС на станке Степанова

Крупнокалиберный пулемет НСВ-С- 12,7 с оптическим прицелом СПП на треножном станке 6Т7

Крупнокалиберный пулемет М2НВ «Браунинг» на треножном станке М3

Единый пулемет «Печенег» на сошках

Поскольку мощность низкоимпульсных автоматных патронов не позволяет вести эффективный огонь дальше 400–600 м, единые пулеметы под винтовочные патроны продолжают удерживать прочные позиции. Правда, создан ряд единых пулеметов в «весовой категории» ручных под низкоимпульсные малокалиберные патроны — прежде всего как легкое оружие поддержки для десантных и разведывательно-диверсионных подразделений. Работы же над «универсальным» патроном (вроде опытного советского 6x49) пока не дали удовлетворительного результата.

В некоторых армиях единые пулеметы используются вместо ручных. Это не перегружает систему снабжения, если штурмовые винтовки и пулеметы используют один тип патрона (как во многих странах НАТО с начала 1 950-х до начала 1980-х г г.). Но с перевооружением на винтовки и автоматы под низкоимпульсный патрон такой подход стал вызывать сомнения — пропала унификация по патрону в рамках подразделения. Ряд специалистов считает, что в ближайшей перспективе возможно «выпадение» ручного пулемета из системы вооружения, благодаря повышению кучности стрельбы штурмовых винтовок и автоматов, с одной стороны, и облегчению единых пулеметов, с другой. Пока же ручные пулеметы сохраняют свое значение и свои позиции. Из различных схем полевых станков очевидную победу одержали легкие треножные станки с переменной высотой линии огня. Вопрос о зенитной стрельбе решают различно — где-то треножные станки выполняют с зенитной стойкой, где-то для стрельбы из пулеметов по воздушным целям предпочитают специальные установки.

Значительно расширяют возможности пулеметов современные прицелы — оптические, коллиматорные, ночные, комбинированные. Именно в области прицельных приспособлений наблюдался наибольший прогресс в последние 20 лет. Оптические и коллиматорные прицелы становятся все более обычными для пулеметов.

Из различных систем автоматики очевидное предпочтение в ручных и единых пулеметах отдано «газоотводному двигателю» и полусвободному затвору. Важным направлением стала «модульная» схема построения оружия, позволяющая в широких пределах варьировать комплекс «патрон — оружие — прицельные приспособления — установка» в зависимости от требований практики.

Крупнокалиберные пулеметы призваны поражать воздушные и легкобронированные наземные цели. Калибр 12,7-15 мм позволяет иметь в боекомплекте мощный патрон с бронебойными, бронебойно-зажигательными и другими пулями. Это обеспечивает поражение наземных целей с толщиной брони 15–20 мм на дальностях до 800 м, а огневых средств, живой силы и воздушных целей — до 1500–2000 м. Боевая скорострельность крупнокалиберных пулеметов составляет 80-100 выстрелов в минуту. Подвижность крупнокалиберных пулеметов ограничена их значительной массой и размерами. Пулеметы ставятся на универсальные или специальные (наземные или зенитные) полевые станки. С универсальным станком масса пулеметов может составлять 140–160 кг, с легким наземным — 40–55 к г. Крупнокалиберные пулеметы существенно дополняют систему огня во всех видах боя. Зенитные крупнокалиберные пулеметы нашли широкое применение как средство ближней противовоздушной обороны. Крупнокалиберные пулеметы боевых машин, кроме того, могут прикрывать огнем стыки и промежутки между своими подразделениями. Таким образом, крупнокалиберные пулеметы — это наиболее мощный тип стрелкового оружия в плане поражения наземных и воздушных целей, но и наименее подвижный тип. Тем не менее интерес к ним не снижается. Это связано как с постоянным ростом значения армейской авиации и действий тактической авиации на сверхмалых высотах, так и с «дальнобойностью» крупнокалиберных пулеметов, позволяющей вести борьбу с точечными целями (снайперы, пулеметчики в укрытии, расчеты огневых средств) до 1000–1500 м. Стоит заметить, что уже не первый год делаются попытки замены крупнокалиберных пулеметов легкими автоматическими пушками калибра 20–30 мм. В принципе это оправдывается опытом локальных войн — достаточно вспомнить результативное применение 23-мм установок ЗУ-23 по наземным целям в Афганистане или Чечне — но разработка достаточно легких и мобильных (с учетом боекомплекта) образцов на легких переносных установках связана с рядом трудностей. С другой стороны, именно опыт локальных войн (особенно в горных районах) в значительной степени поддерживает интерес крупнокалиберным пулеметам.

В ближайшее время на вооружении, скорее всего, останутся прежние системы пулеметов при некоторой их модернизации. Стоит ожидать появления новых вариантов патронов, а также новых прицельных комплексов с автоматизацией процесса прицеливания и, возможно, контроля результатов стрельбы.

Бельгия

Ручной пулемет BAR, от которого MAG позаимствовал систему автоматики и запирания канала ствола

Единый пулемет FN MAG

Разработка единого пулемета MAG (Mitrailleuse a Gas — «пулемет газоотводной системы», другой вариант — Mitrailleuse d'Appui General — «пулемет общего назначения») развернулась на FN в начале 1 950-х гг. под руководством главного конструктора М. Эрнеста Вревье. За основу были взяты системы автоматики и запирания, амортизатор отдачи и крепление сменного ствола ручного пулемета Браунинга, выпускавшегося FN до этого, и система ленточного питания германского MG42. Результатом стал пулемет, признанный одним из лучших в мире и остающийся таковым до сих пор.

Ствол имеет в казенной части резьбу для скрепления с муфтой. На левой стенке ствольной коробки установлен замыкатель для фиксации муфты и предотвращения ее проворачивания. Основание рукоятки для переноски прикрепляется к фланцам муфты ствола и поворотом рукоятки ствол запирается в ствольной коробке. В этом положении рукоятка не закрывает линию прицеливания. Еще одно важное наследие Второй мировой войны — применение штамповки, точечной сварки и клепки без снижения надежности работы. Ствольная коробка изготовлена из деталей, отштампованных из стального листа, скрепленных заклепками. Однако ряд ответственных деталей по-прежнему изготовлен фрезеровкой из стальных заготовок. Конструкция получилась тяжеловатой, но прочной. В передней части она усилена для установки муфты ствола, а в задней части — для установки приклада и демпфера. Выступы на внутренних стенках ствольной коробки служат направляющими для затвора и затворной рамы. В правой стенке ствольной коробки имеется вырез для движения рукоятки затворной рамы, в нижней части — окно для выбрасывания стреляных гильз.

Канал ствола хромирован. Газоотводный узел расположен под стволом и включает газовый регулятор. Пороховые газы поступают в цилиндрическую муфту регулятора. Внутри нее перемещается газовый поршень, а сама муфта имеет три выпускных отверстия. При стрельбе из вычищенного и холодного оружия большая часть пороховых газов выходит через эти отверстия наружу, и только минимально необходимое их количество расходуется для работы автоматики. Нагрев деталей автоматики, образование нагара, попадание песка и т. п. увеличивают силу трения и вызывают необходимость повысить давление пороховых газов. Для этого необходимо повернуть рычажок газового регулятора, после чего газовая муфта продвинется вдоль газовой каморы и произойдет последовательное закрытие выпускных отверстий. Пороховые газы начинают поступать к газовому поршню в большем объеме. Такое устройство позволяет регулировать темп стрельбы в пределах 600-1000 выстр./мин. На дульном срезе ствола установлены мушка и пламегаситель с прорезями.

Схема газоотводного узла пулемета MAG:

1-регулировочная втулка, 2-винт подачи, 3-обойма, 4-выпускное кольцо, 5-входной патрубок, 6- газовая муфта, 7-газовый поршень.

Единый пулемет FN MAG на треножном станке

Компоновка газоотводной системы и узла запирания представляет собой «перевернутую» схему Браунинга, поскольку его пулемет имел вставлявшийся снизу коробчатый магазин, а у MAG приемник ленты расположен сверху. Газовый поршень соединен со штоком, имеющим окно для выброса стреляной гильзы. Его тыльная часть (затворная рама) представляет собой массивную стойку, соединенную с кулисой рычага запирания, которая, в свою очередь, соединена с самим рычагом запирания. Рычаг запирания на половину своей длины расположен в вырезах по обе стороны остова затвора. Внутри затвора смонтирован ударник, на зеркале — выбрасыватель. Возвратно-боевая пружина устанавливается внутри штока поршня. Для более надежной и правильной работы и продления срока службы пружин их со временем стали выполнять многорядными. Амортизатор отдачи состоит из втулки, которая принимает удар затворной рамы, двигаясь назад, входит в амортизирующий конус. Вместе со втулкой конус начинает плавно двигаться назад, проходя через 11 тарельчатых прокладок, которые накапливают энергию затворной рамы, а при обратном движении с силой толкают вперед конус и втулку.

Работа системы питания пулемета MAG

1 — направляющие приемника, 2-ролик затвора, 3- кулиса, 4-лента, 5-внутренние пальцы. Слева показана последовательность подачи патронов.

Работа механизма запирания канала ствола пулемета MAG

Выстрел, как и в большинстве пулеметов, производится с открытого затвора. При прекращении огня затвор остается в заднем положении, а патрон — в звене ленты. После того, как произведен последний выстрел, и патрона в патроннике быть не может, затвор остается в переднем положении. Спусковой механизм также выполнен на основе MG42. Спусковой крючок крепится на оси так, что при нажатии его тыльная часть поднимается и толкает переднее плечо шептала, заднее плечо шептала опускается, выходя из зацепления с боевым взводом. Затвор освобождается и под действием возвратно-боевой пружины идет вперед. На верхней части спускового крючка расположен разобщитель, встающий на пути движения поршня с затвором. Рычаг разобщителя подпружинен, а на его передней стороне имеется выступ. При нажатии спускового крючка хвост шептала поднимается, а рычаг разобщителя, под действием пружины, двигается вперед и блокирует шептало. Когда спусковой крючок отпущен, рычаг разобщителя поднимается и удерживает шептало так, что оно не может войти в зацепление с боевым взводом. При этом выступ рычага разобщителя вновь становится на пути затвора. Отходя, газовый поршень надавливает на рычаг, сжимая его пружину. Хвостик шептала идет вниз, а носик вверх. Шток поршня проходит над шепталом, соприкасаясь со всей площадью верхней поверхности шептала, тем самым исключая появление зазубрин и деформаций. Для предотвращения самопроизвольного выстрела из-за срыва с шептала на пулеметах последних серий ввели шептало с двумя выступами, соответственно сделав двухступенчатым и боевой взвод штока поршня.

Кнопочный предохранитель представляет собой скошенный стержень. В положении «SAFE» (отжат вправо) он находится под носиком шептала и не дает ему опускаться, в положении «FIRE» (отжат влево) поворачивается к шепталу своим вырезом, позволяя ему опуститься.

Для ведения огня используется единый 7,62-мм патрон НАТО в звеньевой ленте типа М13 американского производства. Может также использоваться металлическая лента на 50 патронов, но эти два типа не являются взаимозаменяемыми, необходима замена приемника.

Секторный прицел насечен через 100 м. В сложенном положении планки обеспечивается стрельба на дальности от 200 до 800 м, при откинутом (т. е. в варианте стоечного прицела) — от 800 до 1 800 м. Диоптр, используемый в сложенном положении, и целик с треугольной прорезью выполнены на подвижном хомутике. Вертикальная регулировка мушки выполняется поднятием ее за предохранительную скобу с последующим многократным круговым вращением. Затем скоба ставится на место. Горизонтальная регулировка заключается в передвижении самой мушки внутри рамки. Для такой регулировки требуется специальный ключ. Для стрельбы ночью использовались светящиеся насадки «Трилюкс» на мушку и прицел, но впоследствии предпочтение отдали специальным ночным прицелам.

Лента — металлическая звеньевая, с открытым звеном. Рассыпная патронная лента снаряжается только в заводских условиях. Снаряжение 50-зарядной неразборной ленты патронами возможно в полевых условиях. Ленты могут соединяться между собой, что обеспечивает непрерывное ведение огня. Коробка на 50 патронов крепится с левой стороны пулемета, на 250 патронов — устанавливается рядом с ним.

Пулемет взводится отведением рукоятки взведения до упора и последующим возвращением ее в переднее положение. Только после этого предохранитель переводится в положение «SAFE», при этом буква «S» становится видна с правой стороны затвора. Пулеметчик нажимает две защелки в тыльной части верхней крышки приемника и поднимает ее в вертикальное положение. После этого вставляется лента, открытой частью звеньев вниз, поперек лотка приемника. При этом первый патрон располагается напротив фиксатора, справа. Крышка опускается. Рычажок предохранителя переводится в положение «F» (огонь). При нажатии на спусковой крючок носик шептала опускается и затворная рама под действием возвратно-боевой пружины начинает двигаться вперед вместе с затвором. Расположенный в верхней части системы питания выступ выталкивает первый патрон из ленты.

Рычаг запирания, толкаемый затвором, отходит вниз. Патрон полностью досылается в патронник, выбрасыватель входит в зацепление с проточкой гильзы, а донце гильзы входит в выемку зеркала затвора. Выбрасыватель подается назад, сжимая пружину, затвор останавливается. В это время шток газового поршня с затворной рамой продолжают движение. Рычаг запирания опускается перед боевым упором на дне ствольной коробки. Дальнейшее поступательное движение штока заставляет кулису рычага запирания вращаться на оси вперед и запирать затвор. На последней стадии движения выступ на затворной раме бьет по ударнику, происходит выстрел.

Часть пороховых газов поступает в газовый регулятор, а затем заставляет двигаться назад газовый поршень. Кулиса рычага запирания начинает снова вращаться и, по мере движения штока, выводит рычаг из зацепления с боевым упором коробки. Рычаг запирания толкает затвор, выбрасыватель извлекает стреляную гильзу. Связь штока поршня с запирающим рычагом через качающуюся кулису смягчает удары при высоком темпе стрельбы и делает работу системы запирания плавнее и надежнее. Выбрасыватель толкает гильзу к отверстию в штоке поршня, откуда она через окно в днище ствольной коробки выбрасывается наружу. Двигаясь назад, затворная рама сжимает возвратно-боевую пружину, а затем, ударившись об амортизатор, начинает движение вперед. Если спусковой крючок остается нажатым, то цикл повторяется.

Двухступенчатая система подачи, схема которой позаимствована у германского MG42, обеспечивает равномерное передвижение ленты при ходе затвора вперед и назад. Сверху на остове затвора расположен подпружиненный ролик, который входит в фигурный паз крышки приемника. В тыльной части он имеет шарнир, а передняя соединяется с коротким рычагом. Этот рычаг качается так, что когда одно его плечо идет к оси ствола, другое выходит из паза. При этом на одном плече есть внутренний палец подавателя, на другом два внешних. Таким образом, когда затвор движется вперед, ролик входит в прямой участок паза, а после захвата патрона в ленте проходит в изогнутую часть, смещается вправо, соответственно, отклоняет рычаг влево, и внутренний палец подавателя захватывает ближайший патрон, а два внешних проталкивают его на половину длины вперед относительно продольной оси пулемета. Когда затвор движется назад, ролик поворачивает по пазу влево. Рычаг идет вправо так, что внутренний палец подтягивает ленту на полшага и первый патрон останавливается у фиксатора, готовый к досыланию. Внешние пальцы зацепляют следующий патрон.

На пулемет в передней части газового цилиндра монтируются сошки, которые могут поворачиваться в поперечной плоскости, позволяя вести стрельбу со склона, не нарушая линию прицеливания.

Станком служит складная тренога с механизмами горизонтального и вертикального наведения. Для уменьшения влияния отдачи на меткость стрельбы и снижения механических нагрузок на пулемет FN разработала т. н. «мягкую» схему станка, при которой пулемет крепится в люльке станка через амортизирующее устройство. В Дании для MAG разработали ряд облегченных треножных станков DISA.

Автомобильная установка пулеметов MAG

Единый пулемет MAG армии Тайваня на треножном станке, без приклада

Пулемет MAG на шкворневой установке на башне израильского танка

Оружейный интернационал — бельгийский пулемет MAG на башне модернизированного в Сингапуре французского танка АМХ-13

FN выпускала три основные серии пулеметов MAG: единый пулемет Модели 60-2, известный в 15 модификациях, авиационные Модели 60–30 и танковые Модели 60–40. Модели 60–30 и 60–40 не имеют прикладов, сошек и собственных прицельных приспособлений. В некоторых странах танковые модификации MAG ввели вместо других пулеметы — например, зенитного MG3 на германских танках «Леопард-2» в голландской армии. Была разработана также Модель 10–10 с укороченными стволом и прикладом (т. н. «модель для джунглей»), но она не нашла спроса. Для частей специального назначения создана спаренная автомобильная установка с единым или раздельным спуском. Для замены ствола необходимо рычажок предохранителя повернуть вправо в положение «SAFE», при этом затвор должен находиться в крайнем заднем положении. Если оружие не было заряжено, его требуется поставить на боевой взвод. Разряжать оружие не обязательно. Защелка рукоятки вводится в паз муфты ствола, головка замыкателя ствола, расположенная на левой части ствольной коробки, утапливается, рукоятка для переноски откидывается в вертикальное положение и снимается вперед. Затем ствол отделяется движением вперед. Для установки ствола необходимо, удерживая рукоятку в вертикальном положении, положить ствол на выступающую часть газовой каморы, затем подать назад. Газовый регулятор войдет в газовую камору, а секторная нарезка ствола войдет в секторные прорези муфты. Затем надо повернуть ручку вправо и ввести ствол в зацепление с муфтой. Замыкатель автоматически зафиксирует ствол.

Хотя для использования в качестве ручного MAG с его массой «тела» 11 кг явно тяжеловат, он заслужил большую популярность надежностью работы и высокой точностью стрельбы и состоит на вооружении в армиях Аргентины, Бельгии, Канады, Кубы, Эквадора, Индии, Индонезии, Израиля, Кувейта, Ливии, Малайзии, Нидерландов, Новой Зеландии, Перу, Катара, Сьерра-Леоне, Сингапура, ЮАР, Швеции, Танзании, Уганды, Великобритании, Ирландии, США, Венесуэлы, Зимбабве и др. Всего более чем 75 странами закуплено около 150 ООО пулеметов. Для поставок в Швецию производилась 6,5-мм модификация М58. MAG выпускается по лицензии в Великобритании (где состоит на вооружении под обозначением L7A1 и А2), Израиле, Индии, Ирландии, Швеции, США, ЮАР, а также в Сингапуре («Тип 74» с облегченным стволом) и на Тайване. Пулеметы зарубежного производства имеют ряд отличий — прежде всего, в органах управления. Наибольшее количество пулеметов произведено в США, где под маркой М240 он устанавливается на танки (М240Т), БМП (М24 °C), вертолеты и БТР (М240Е1 на шкворневых установках). Устройство М240 соответствует Модели 60–40 последних модификаций с питанием от американской ленты типа М13.

В отношении патрона 7,62x51 НАТО стоит отметить, что в качестве боеприпаса единого пулемета патрону не хватает энергии, и его утверждение штатным патроном НАТО до сих пор выглядит несколько странно. Однако за полстолетия патрон достаточно хорошо освоен в производстве в ряде стран и сохраняет свое значение. Чаще он имеет латунную гильзу, реже стальную, снаряжается всеми допустимыми в военных целях пулями — обыкновенными, трассирующими (эти два типа в основном применяются при стрельбы из MAG), бронебойными и т. д. Та же бельгийская FN выполнила к этому патрону пулю SS1 23, схожую по конструкции с пулей SS109 от 5,56-мм патрона. Масса SS123 — 9,6 г, начальная скорость — 865 м/с, а благодаря наличию закаленного стального сердечника пуля имеет в 1,5 раза большую бронепробиваемость, чем стандартная патрона НАТО.

7,62-мм танковый пулемет ЕХ-34 системы «Чэйн Ган» с внешним приводом автоматики сумел заменить в качестве спаренного на некоторых машинах пулеметы системы MAG

Характеристики

Патрон 7,62x51 НАТО

Масса, кг

пулемета с прикладом и сошкой 10,85

пулемета на треножном станке 21,35

ствола 3,0

Длина, мм

пулемета 1260

ствола 545

Нарезы 4

Длина хода нарезов, мм 305

Прицельные приспособления мушка, секторный прицел

Начальная скорость пули, м/с 840

Темп стрельбы, выстр./мин 600-1000

Боевая скорострельность, выстр./мин 200

Прицельная дальность, м 1 800

Дальность эффективного огня, м 1200

Емкость ленты, патронов 50 или 250

Порядок разряжания

Нажать защелку впереди стойки прицела и откинуть вверх крышку приемника. Снять ленту, если она есть, осмотреть направляющий паз и закрыть крышку. Отвести назад рукоятку взведения, чтобы извлечь патрон из патронника, удерживая рукоятку в заднем положении, нажать спусковой крючок, вернуть рукоятку взведения в переднее положение.

Единый пулемет «Уирапуру Меканика» на треножном станке. Приклад снят

Бразилия

Единый пулемет «Уирапуру Меканика»

Бразилия, претендующая на ведущую роль среди стран Южной Америки, давно стремится обеспечивать свои вооруженные силы по возможности вооружением отечественного производства. Исследовательские работы по созданию единого пулемета начались в Бразилии в 1969 г. Специально созданная группа конструкторов из Военного инженерного института IME создала под патрон 7,62x51 три прототипа пулемета с газоотводным двигателем автоматики, получившего название «Мария Бонита». Пулемет функционировал вполне удовлетворительно, но нехватка опыта в этой области стала причиной ряда недостатков конструкции. Передача разработки частной компании также не дала желаемого результата.

В конце концов командование сухопутных войск поручило разработку пулемета группе конструкторов под руководством Олимпиу Виера де Меллу. В 1976 г. он создал существенно модифицированную модель. В конце 1 977 г. Институт исследований и разработок министерства обороны выдал фирме «Меканика Индустрий э Коммерцио Лтда» контракт на производство двух опытных моделей. Пулемет хорошо показал себя на испытаниях и был принят бразильской армией в 1979 г. После этого началось его производство для нужд вооруженных сил Бразилии, а также на экспорт. Пулемет получил имя «Уирапуру» — по имени птицы, живущей в бразильских джунглях (в сочетании с названием фирмы-производителя — «Уирапуру Меканика», Uirapuru Mekanika). Производство подготовили на заводе недалеко от Рио-де-Жанейро.

Автоматика пулемета действует за счет отвода пороховых газов через отверстие с правой стороны ствола, газового регулятора нет. Газовая камера и сошки крепятся на кронштейне — переднем продолжении ствольной коробки. Запирание канала ствола производится снижающейся личинкой. Огонь ведется только в режиме непрерывного. Предохранитель имеет два положения «SAFE» (предохранитель) и «AUTOMATIC» (огонь), и расположен над пистолетной рукояткой. Питание осуществляется от патронной ленты, отвечающей стандартам НАТО. Рукоятка для переноски расположена на стволе и служит также для его замены. Рекомендуется замена ствола после каждых 400 выстрелов. На конце ствола имеется перфорированный дульный тормоз-пламегаситель. Ствольная коробка очень простой формы чуть длиннее трубы, содержащей затвор с возвратной пружиной. Приемник под ленту выполнен в виде крышки ствольной коробки. Механизм подачи ленты — рычажный. Пулемет — сравнительно длинный, но достаточно удобен в переноске и установке на позиции.

Прицельные приспособления включают регулируемую по горизонтали и вертикали мушку и прицел с делениями на 200, 600 м и от 800 до 1400 м. Прицел и мушка прикрыты с боков «ушками», их расположение на ствольной коробке обусловило малую длину прицельной линии.

«Уирапуру» используется в различных вариантах: как ручной пулемет (с прикладом и сошкой), станковый пулемет (без приклада, на треножном станке), спаренный танковый пулемет (с электроспуском), зенитный пулемет и т. д На люльке станка пулемет крепится за передние и задние проушины снизу ствольной коробки.

Единый пулемет «Уирапуру Меканика» на сошках

Характеристики

Патрон 7,62x51

Масса, кг 13

Длина, мм 1300

Длина ствола, мм 600

Нарезы, правосторонние 6

Длина хода нарезов, мм 305

Начальная скорость пули, м/с 850

Темп стрельбы, выстр./мин 650-700

Емкость ленты, патронов 50

Спаренная шкворневая установка для пулеметов L7A2

Единый пулемет L7A1, установленный на мостике эсминца «Бирмингем»

Великобритания

Единый пулемет L7

Пулемет L7 представляет собой выпускавшийся в Великобритании по лицензии бельгийский MAG и имеет следующие модификации:

• L7A1 — аналогичен базовой модели MAG (Т1) с рассыпной лентой на 200 патронов,

• L7A2 — основная британская модель с креплением на пулемете патронной коробки с лентой на 50 патронов, штампованные сошки крепятся не на ствол, а на газоотводный узел;

• L8A1 и А2 — танковые пулеметы,

• LI 9А1 — редко встречающаяся модификация L7A1 с утяжеленным стволом,

• L20A1, А2 и L44A1 — авиационные пулеметы для армейской и флотской авиации,

• L37A1 и А2 — танковый пристрелочный пулемет, может сниматься и ставиться на треножный станок,

• L41A1, L45A1, L46A1 — учебные пулеметы,

• L43A1 — пристрелочный пулемет для легкого танка «Скорпион».

Видно, насколько широк диапазон применения единых пулеметов и их модификаций.

Для применения L7A2 разработан ряд установок, основным был полевой треножный станок L4A1 с пружинным амортизатором узла крепления пулемета. После принятия на вооружение 5,56-мм ручного пулемета пулеметы L7A2 изъяли из взводов, но сохранили в качестве ротного и батальонного автоматического оружия.

Для зенитной стрельбы из L7 была принята зенитная стойка с простым вертлюжным устройством. Во время Фолклэндской кампании пулеметы L7A1 устанавливались на импровизированные зенитные стойки на бортах кораблей, чтобы дать некоторую защиту от аргентинских воздушных атак со сверхмалых высот.

Малокалиберный единый пулемет «Негев» с сумкой для патронной ленты, запасным стволом, штатными коробчатыми магазинами от винтовки «Галил»

Израиль

Единый пулемет «Негев»

В 1990 г. Армия Обороны Израиля, всегда уделявшая большое внимание широкому использованию пулеметов для подавления противника, приняла для вооружения пехотных взводов ручной пулемет «Негев» (Negev, представлен в 1988 г.) с некоторыми элементами «универсальности». Производство пулемета взяла на себя, конечно, IMI (TAAS-л Израиль Индатриз Лтд.»).

Для стрельбы используются стандартные боеприпасы типа 5,56x45 НАТО. Стрельба патронами типа M193 возможна после установки ствола с соответствующей нарезкой.

Автоматика пулемета работает на принципе отвода части пороховых газов через поперечное отверстие в стенке канала ствола. Запирание канала ствола — поворотом затвора, выстрел происходит с заднего шептала, но ударник срабатывает только при запертом затворе. Газовый регулятор имеет три положения. Первое, когда газовая камера перекрыта, используется для отстрела винтовочных гранат (им в армии Израиля придается немалое значение), второе — для ведения огня с темпом 700–850 выстр./мин., третье — для стрельбы с темпом 850-1000 выстр./мин, а также в условиях сильного запыления газоотводной системы.

Ствол — быстро сменный, снимается вместе с сошками. Флажковый неавтоматический переводчик-предохранитель расположен с левой стороны пистолетной рукоятки. Клавиша предохранителя движется в выемке в виде сектора, верхнее положение предохранителя — «непрерывный огонь», нижнее — «предохранитель», среднее (клавиша направлена вперед) — «одиночный огонь». Прицельные приспособления механические (прицел — секторный), предусмотрено крепление для установки оптических и ночных прицелов. Необходимость стрельбы винтовочными гранатами обусловила отнесение мушки назад, к цевью.

Характерная особенность пулемета — переменное питание. Оно может осуществляться от рассыпной звеньевой ленты на 200 патронов или стандартных магазинов на 12, 35 и 50 патронов от штурмовых винтовок «Галил», могут использоваться дисковые магазины с соответствующим креплением. В экспортном варианте ставится переходник для крепления магазинов винтовок M16. При установке приемника под ленту сама лента может укладываться в мягкую брезентовую сумку, крепящуюся на гнездо магазина — так уменьшается возможность засорения приемника через ленту, весьма вероятного в условиях, в которых пулемет применяется.

«Негеву» старались придать универсальность. Он может вести огонь с сошек либо со станка. При снятых сошках и ленточном приемнике, установке обычного цевья и замене ствола на легкий он превращается фактически в штурмовую винтовку. Пулемет также устанавливается на боевых машинах и транспортных средствах. Использование в машинах облегчает складной приклад. «Негев» достаточно прост в обслуживании, при неполной разборке разделяется на шесть крупных частей, включая сошку.

Для парашютно-десантных подразделений выпускается облегченная модель пулемета с укороченным стволом.

Пулемет «Негев» на шкворневой установке для боевых машин, с радиолокационным прицелом

Единый пулемет «Негев» на позиции

Характеристики

Патрон 5,56x45 (SS109 или M173)

Масса пулемета, кг 7,5

Длина пулемета, мм

приклад сложен 780

приклад откинут 1020

Длина ствола, мм

стандартный 460

легкий укороченный 330

Нарезы, правосторонние 6

Длина хода нарезов, мм

(патрон SS109) 178

Начальная скорость пули, м/с

(патрон SS109) 885

Прицельная дальность, м 1000

Темп стрельбы, выстр./мин 700-1000

Емкость системы питания, патронов

коробчатый магазин 30 или 35

дисковый магазин 100

звеньевая лента 200

Порядок разряжания.

Отсоединить магазин, если он установлен (защелка магазина — впереди спусковой скобы). Для извлечения ленты нажать защелку позади крышки приемника и поднять крышку. Оставив крышку открытой, отвести назад затвор, чтобы можно было осмотреть патронник и направляющий паз. Убедившись, что в них нет патронов, закрыть крышку приемника, отпустить затвор и нажать спусковой крючок.

Малокалиберный единый пулемет СЕТМЕ «Амели» на сошках, лента висит свободно

Испания

Единый пулемет СЕТМЕ «Амели»

С 1974 г. мадридская фирма СЕТМЕ начала разработку легкого 5,56-мм единого пулемета. Руководил разработкой X. Иименец-Альфаро. Проект обозначили англоязычной аббревиатурой SPAM («штурмовой пулемет специального назначения») — оружие предназначалось прежде всего для сил специальных операций. Расчет делался на удобство стрельбы с сошек, стоя с упором приклада в плечо, с ремня («от бедра») либо с легкого треножного станка. При этом эффективная дальность стрельбы, видимо, не была решающим фактором, пулемет предполагалось использовать в ближнем бою, что и оправдывает выбор патрона 5,56x45. Пулемет был создан в 1982 г. Принятый в 1992 г. на вооружение он получил имя «Амели» (СЕТМЕ AMELI).

Стоит отметить, что «Амели» несет на себе влияние германских систем — дизайн напоминает MG3, а сама идея легкого единого («штурмового») пулемета перекликается с НК23Е «Хеклер унд Кох». Автоматика работает на принципе отдачи полусвободного затвора с применением роликов для замедления отпирания канала ствола. Эта система, позаимствованная от германских опытных моделей МР45 и MG45 конца Второй мировой войны, используется практически во всех разработках стрелкового оружия СЕТМЕ. Единство с 5,56-мм винтовкой Модель L подчеркивается взаимозаменяемостью многих деталей.

Питание «Амели» осуществляется от рассыпной звеньевой патронной ленты на 1 00 или 200 патронов, укладываемой в пластиковой коробке, крепящейся с левой стороны ствольной коробки. Механизм подачи ленты — рычажный. В крышке приемника смонтирован указатель заряжания — при установленной ленте его шляпка выступает вверх и легко различима визуально и на ощупь. Для максимального облегчения оружия ствол не стали утяжелять, зато максимально облегчили и ускорили его замену. Темп стрельбы переменный — 800 либо 1 200 выстр./мин. Диоптрический прицел выполнен на рукоятке для переноски и имеет установки на 300, 600, 800 и 1000 м. Мушка — складная. Комплект пулемета включает запасной ствол, встроенный индикатор наличия патронов, оптический прицел с подсветкой сетки и прибор ночного видения. Ствол снабжается пламегасителем.

Характерные формы приклада («рыбий хвост») и кожуха ствола заимствованы у германского MG3, хотя у «Амели» эти элементы значительно легче. По германскому образцу выполнена и рукоятка взведения. Сошки облегчены перфорацией. Пулемет может ставиться и на легкий треножный станок — для крепления на люльке станка служит зацеп снизу кожуха.

С правой стороны пистолетной рукоятки смонтирован неавтоматический предохранитель: его переднее положение — «предохранитель», заднее — «огонь». Пулемет заряжается и взводится с выключенным предохранителем, шептало удерживает затвор на боевом взводе. При нажатии на спусковой крючок шептало проворачивается на оси и отпускает затвор, который начинает двигаться вперед под действием возвратно-боевой пружины, по пути подхватывая патрон и досылая его в патронник. Выбрасыватель (который действует как направляющая) захватывает проточку на гильзе. Остов затвора наклонными плоскостями выдавливает ролики через окна в затворе в стороны, и они входят в выемки ствольной коробки. Хвостовик затвора бьет по ударнику, происходит выстрел. Во время отката остов затвора движется быстрее остальных частей и освобождает ролики. Затвор освобождается и при движении назад извлекает гильзу, сжимает возвратно-боевую пружину и вновь становится на боевой взвод, если спусковой крючок не нажат. Режим огня — непрерывный.

Кроме сил специальных операций Испании «Амели» приняли на вооружение в Мексике, поступали заказы и от других стран. Разработан еще более легкий вариант. Ряд специалистов числит «Амели» среди «лучших 5,56-мм пулеметов, предлагаемых ныне» — прежде всего благодаря сочетанию массы ручного пулемета с боевой скорострельностью единого. Пулемет предлагался также в варианте без приклада, на шкворневой установке — для вооружения танков и бронемашин.

Способ стрельбы из пулемета «Амели» с ремня, патронная коробка укреплена на пулемете

Характеристики

Патрон 5,56x45

Масса пулемета, кг 6,35

облегченная модель 5,20

Длина пулемета, мм 970

Длина ствола, мм 400

Нарезы, правосторонние 6

Длина хода нарезов, мм

патрон НАТО 178

патрон Ml 93 305

Начальная скорость пули, м/с 875

Дульная энергия, дж 1660

Темп стрельбы, выстр./мин 850-1200

Прицельная дальность, м 1650

Емкость ленты, патронов 100 или 200

Масса снаряженной патронной коробки, кг

100 патронов 1,55

200 патронов 3,0

Порядок разряжания

Сдвинуть вперед защелку крышки предохранителя у переднего конца приклада и открыть крышку. Снять пулеметную ленту с подавателя и снять патронную коробку с ее крепления на оружии. Отвести назад рукоятку взведения, осмотреть патронник и направляющий паз. Закрыть крышку приемника, нажать спусковой крючок.

Единый пулемет Тип 67 на треножном станке, с патронной коробкой

Китайская Народная Республика

Единый пулемет Тип 67

Пулеметы, выпускавшиеся в Китае в 1930-1960-е гг. (в дополнение к зарубежным поставкам), представляли собой копии зарубежных моделей. Так, станковый пулемет Тип 24 был несколько измененной копией германского MG08 (система Максима), станковые Тип 57 и Тип 63 — копиями советских СГ-43 и СГМ на соответствующих колесных станках.

В начале 1 970-х гг. в Китае приступили к выпуску нового пулемета Тип 67, призванного заменить в пехотных подразделениях устаревшие станковые и Тип 58. Новый пулемет создавался под тот же 7,62-мм винтовочный патрон советского образца, должен был вести огонь с сошек или со станка как по наземным, так и по воздушным целям.

Пулемет имеет автоматику на основе отвода пороховых газов через газовую камеру снизу ствола. Ствол — тяжелый, с гладкой внешней поверхностью, снабжен коническим пламегасителем. Цикл работы пулемета практически не отличается от Тип 58. Конструкция также во многом похожа, только затвор запирается перекосом. Типичным для китайских конструкторов решением было почти прямое заимствование основных узлов и механизмов конструкции у хорошо знакомых им зарубежных моделей — таким образом старались обойти проблемы, связанные с доводкой наиболее ответственных узлов. Механизм подачи ленты заимствован у пулемета Максима, затвор с ударным механизмом — у чешского ZB26, спусковой механизм — у советского ДПМ, газовый регулятор взят от РПД, способ крепления ствола в ствольной коробке с возможностью регулировки зазора между зеркалом затвора и дном гильзы — у советского СГ-43. Впрочем, результатом этой эклектики стало вполне работоспособное оружие. В целом пулемет приближается по характеристикам к советскому ПК и даже внешне его напоминает. Прицел — рамочный, складной, мушка защищена кольцевым ограждением. Лента подается справа из отдельно устанавливаемой патронной коробки. Складные сошки крепятся на газоотводную трубку.

Треножный станок рассчитан на ведение огня в положении лежа, сидя или с колена, позволяет вести зенитный огонь в горизонтальном угле 360. Для стрельбы по воздушным целям используется кольцевой ракурсный или оптический прицел.

Тип 67 стал первым серийным китайским пулеметом собственной разработки. Он поставлялся в Народно-освободительную Армию Китая, а также во Вьетнам, в Конго, Замбию, использовался в нескольких военных конфликтах. Известны модификации Тип 67-1, 67-2 (получил рукоятку для переноски и замены ствола), 67-2С.

Очевидно, Тип-67 не полностью удовлетворял требованиям НОАК и зарубежных покупателей, поскольку позже появился единый пулемет Тип 80 — копия советского ПКМ.

Характеристики

Характеристики

Тип 57

Тип 67

Патрон

7,62x53

7,62x53

Масса «тела» пулемета, кг

13,8

10

Длина пулемета, мм

1120

1250

Длина ствола, мм

719

606

Число нарезов

4

4

Длина хода нарезов, мм

240

240

Начальная скорость пули, м/с

855

840

Темп стрельбы, выстр./мин

500-700

650

Боевая скоростр., выстр./мин

200-250

100-150

Прицельная дальность, м

2000

1000

Эффективная дальность стрельбы, м

1000

800

Емкость ленты, патронов

250 50,100,250

Масса коробки с лентой на 250 патронов, кг

10,25

10,25

Крупнокалиберный пулемет Тип 77 на треножном станке в положении дпя наземной стрельбы

Крупнокалиберный пулемет Тип 77 на треножном станке в положении для зенитной стрельбы

Крупнокалиберный пулемет Тип 77

Этот пулемет, впервые появившийся в конце 1980-х гг., изначально был создан под патрон Тип 54 (12,7x108) для противовоздушной обороны, но может использоваться и против наземных целей. Задача явно стояла в создании легкого пулемета, более мобильного, чем ДШКМ.

Использована необычная для оружия такого калибра система газоотводной автоматики с непосредственным воздействием пороховых газов на затвор. Газоотводная трубка идет от отверстия в стенке ствола и газового регулятора к передней части ствольной коробки, и отведенные пороховые газы давят на нижнюю часть затворной рамы. Система запирания представляет собой модифицированную схему Чельмана (видимо, заимствована у советского ДШКМ или Тип 54): при приходе в крайнее переднее положение затворная рама раздвигает два качающихся боевых упора, которые заходят за опорные плоскости в выемках ствольной коробки. Компоновка выполнена по «линейной» схеме — ствольная коробка с основными механизмами расположена на продолжении оси канала ствола. Ствол снабжен продольным оребрением до половины длины и перфорированным дульным тормозом активно-реактивного действия.

Органы управления традиционны — две рукоятки и спусковой рычаг на затыльнике ствольной коробки. Питание оружия — ленточное, лента подается из коробки, крепящейся слева. Стандартным является оптический зенитный прицел, но есть и складной рамочный и мушка с кольцевым ограждением.

Имеется комплекс треножных установок для зенитной стрельбы. Основной служит легкая тренога с раздвижной передней ногой, допускающая круговой обстрел и огонь из положения лежа, сидя или стоя.

Характеристики

Патрон — 12,7x108

Масса пулемета, кг

на треножном станке 56,1

Длина, мм

пулемета 2150

ствола 1016

Нарезы, правосторонние 8

Начальная скорость пули, м/с 800

Темп стрельбы, выстр./мин 700

Досягаемость по высоте, м 1600

Емкость ленты, патронов 60

Крупнокалиберный пулемет Тип 85(W-85) с оптическим прицелом и плечевым упором, на треножном станке с минимальной высотой линии огня

Крупнокалиберный пулемет Тип 85

Специалисты NORINCO (Северо-Китайская Индустриальная Корпорация) последовательно разработали несколько моделей 12,7-мм пулеметов для замены Тип 54 (ДШКМ). Наиболее любопытен среди них пулемет, известный под обозначением W-85, прежде всего, своей малой массой — с треножным станком пулемет весит 39 кг. Вероятно, на эту разработку повлиял советский НСВ-С-12,7 и американский проект «Доувер Дэвил».

Автоматика пулемета действует за счет отвода пороховых газов. Ствол — сменный, с гладкой наружной поверхностью и дульным тормозом активного типа. Питание — от патронной ленты на 60 патронов. Коробка с лентой крепится на пулемет слева. В боекомплект ввели патрон с высокоскоростной подкалиберной пулей. Пулемет оснащается рукояткой управления на затыльнике, оптическим прицелом.

Треножный станок рассчитан на ведение стрельбы по наземным целям из положения сидя или лежа, а также по воздушным целям, имеет раздвижную переднюю ногу, плечевой упор. Хотя пулемет иногда упоминается как «Тип 85», о принятии его на вооружение пока не сообщалось. NORINCO продвигает его на внешний рынок.

Зенитная установка Тип 56

Характеристики

Патрон 12,7x108

Масса «тела» пулемета, кг 18,5

Масса пулемета, кг

на треножном станке, кг 39

Длина пулемета, мм 1995

Начальная скорость пули, м/с 800-1 150

Боевая скорострельность, выстр./мин 80-100

Емкость ленты, патронов 60

Крупнокалиберные зенитные установки

Китайская копия советского 14,5-мм пулемета Владимирова (см. «СССР/Россия. Крупнокалиберный пулемет КПВ»), отличается устройством ленты на 80 патронов, некоторыми изменениями в механизме подачи ленты, оребрением ствола. Этот пулемет с массой «тела» 165 кг используется в основном в качестве зенитного. В Китае выпускалось несколько 14,5-мм зенитных пулеметных установок. Тип 56 практически аналогична ЗПУ-4, Тип 58 — ЗПУ-2, Тип 75 — ЗПУ-1 на треножно-колесной установке. Тип 75 и его модификация Тип 75-1 поставлялся в ряд стран, использовался афганскими душманами. Облегченная до 214 кг одноствольная трехопорная установка известна под обозначением Тип 80.

Единый пулемет ПКМ на сошках

Союз Советских Социалистических Республик/Россия

Единый пулемет ПК/ПКС

Несмотря на неоднократные попытки ряда советских конструкторов (В.А.Дегтярева на основе ДП, В.И.Силина на основе СГ-43 и др.) создать единый пулемет под винтовочный патрон, отвечающий современным требованиям, это долго не удавалось. Между тем к середине 1950-х гг. за рубежом уже приняли на вооружение ряд 7,62-мм единых пулеметов (от датского «Мадсен-Сеттер» 1949 г. до бельгийского MAG, германского MG3 и испанского «Альфа» 1959 г.). В СССР разработкой пулемета под патрон 7,62x53, призванного заменить на вооружении станковые СГМ и ротные РП-46, занялся «дуэт» Г.И. Никитина и Ю.М. Соколова и другие конструкторы. Когда образец Никитина и Соколова, прошедший войсковые испытания в 1958 г., был уже практически «на выходе» и имел серьезные шансы попасть на вооружение, в состязание включилась группа М.Т.Калашникова. Несколько опытных образцов пулемета Калашникова изготовили в 1960 г. и на последнем этапе они проходили испытания вместе с пулеметом Никитина-Соколова. В 1961 г. параллельно с ручным РП К на вооружение был принят пулемет ПК/ПКС («пулемет Калашникова/пулемет Калашникова станковый», индекс 6ПЗ). В конструкции использованы штампованные детали, технология изготовления которых была к тому времени уже отработана.

Ствол пулемета — быстросъемный, крепится в ствольной коробке сухарным соединением с помощью замыкателя. На нем имеются продольные ребра для повышения жесткости и некоторого повышения теплоотвода. Для переноски пулемета и смены ствола имеется складная рукоятка. На конце ствола крепился конический пламегаситель, впоследствии замененый на щелевой цилиндрический, подобный пламегасителю винтовки СВД. Автоматика действует на принципе отвода пороховых газов через боковое отверстие в стенке канала ствола. Газовая камера расположена под стволом и снабжена регулятором с тремя фиксированными положениями. Регулятор изменяет количество пороховых газов, сбрасываемых из камеры в атмосферу и, тем самым, изменяет величину импульса, передаваемого поршню. Перестановка регулятора производится с помощью закраины гильзы патрона.

Запирание осуществляется поворотом затвора, при котором два боевых выступа заходят за боевые упоры ствольной коробки. По своей схеме и работе затвор ПК схож с затвором АКМ и РПК. Ведущим звеном автоматики является затворная рама, с которой шарнирно соединен шток газового поршня. Возвратно-боевая пружина размещена в канале затворной рамы. В задней части затворной рамы на стойке закреплен извлекатель с защелкой. Рукоятка перезаряжания, расположенная справа, не связана жестко с затворной рамой и при стрельбе остается неподвижной.

Спусковой механизм допускает ведение только непрерывного огня и собран в спусковой коробке. Он достаточно прост по устройству и включает спусковой крючок с осью, спусковой рычаг с шепталом и флажковый неавтоматический предохранитель с фиксатором. При нажатии на спусковой крючок его зацеп опускает спусковой рычаг, и шептало выходит из-под боевого взвода затворной рамы. Предохранитель запирает спусковой рычаг, удерживающий затворную раму за боевой взвод, при этом отросток спускового крючка не позволяет отвести назад затворную раму полностью. Ударный механизм действует от возвратно-боевой пружины — затворная рама, двигаясь вперед, бьет по выступу ударника, помещенного в канале затвора. После выстрела стреляная гильза извлекается из ствола выбрасывателем затвора и с помощью отражательного выступа ствольной коробки выбрасывается наружу влево. Окно выброса стреляных гильз ствольной коробки закрыто подпружиненным щитком, при выбросе гильзы щиток открывается толкателем, работающим от движущейся назад затворной рамы.

Газоотводный узел пулемета ПК

Газовый регулятор пулемета ПК

Устройство системы питания пулемета ПК

Затворная рама и затвор пулемета ПК (шток газового поршня условно разрезан)

1 — газовый поршень, 2-шток газового поршня, 3-затворная. рама, 4-затвор, 5-ударник, 6-извлекатель.

Неполная разборка пулемета ПК

Приемник пулемета ПК откинут. Видны зацепы извлекателя и замыкатель ствола

Звеньевая патронная лента к пулемету ПК(ПКМ)

Секторный прицел пулемета ПК (ПКМ)

Схема устройства пулемета ПК

1-рукоятка ствола, 2-приемник, 3-рычаг подачи, 4-прицел, 5-крышка ствольной коробки, 6-затворная рама, 7- пистолетная рукоятка, 8-спусковой крючок, 9-затвор, 10- патронник, 1 1 — шток газового поршня(с затворной рамой соединен шарнирно), 12-ствол.

К ствольной коробке присоединены пистолетная рукоятка и приклад со сквозным вырезом для обеспечения удержания левой рукой, а также удобства переноски пулемета в бою. На отделяемой газовой трубке крепятся складные штампованные самоориентирующиеся сошки, в правой ноге сошки укладываются звенья разборного шомпола, остальная принадлежность и масленка — в гнездах приклада.

ПК имеет ленточное питание с подачей ленты справа. Лента — металлическая, звеньевая, нерассыпная, с закрытым звеном. Из-за конфигурации отечественного винтовочного патрона с выступающей закраиной гильзы прямой подаче патрона из ленты в патронник предпочли схему с предварительным извлечением. Механизм подачи ленты оригинальной рычажной схемы смонтирован на откидном основании приемника и откидной крышке ствольной коробки, в действие приводится подавателем, смонтированным на правой стенке ствольной коробки и охватывающим затворную раму своим выступом (справа) и роликом (слева). При движении затворной рамы назад она своей левой наклонной гранью воздействует на ролик подавателя. Подаватель поворачивается и закрепленный на нем палец подачи перемещает ленту на один шаг влево. В это время предыдущий патрон, захваченный зацепами извлекателя затворной рамы, движется с затворной рамой назад и через окно с помощью поворачивающегося рычага подачи опускается на линию досылания. При ходе подвижной системы вперед патрон досылается затвором и захватывается выбрасывателем. При этом подаватель под действием правой грани затворной рамы смещается вправо и палец подачи заскакивает за очередное звено ленты.

Имеются патронные коробки для лент на 1 00, 200 или 250 патронов. При использовании пулемета на сошке коробка с лентой на 1 00 патронов крепится на ствольную коробку снизу, на треножном станке Саможенкова — все варианты коробок носятся и располагаются на позиции отдельно. Коробка на 100 патронов имеет в крышке откидной клапан для прохода ленты, когда коробка укреплена на пулемете. Для снаряжения патронных лент используется машинка Ракова.

Для единого пулемета понятие короткой и длинной очереди иное — короткая включает до 1 0 выстрелов, длинная до 30. Винтовочный (или «винтовочно-пулеметный») патрон 7,62x53 в разное время выпускался с несколькими типами пуль: обыкновенная легкая обр.1908 г. (пуля «Л»), обыкновенная тяжелая обр.1930 г. («Д» массой 11,7-11,9 г), обыкновенная легкая со стальным сердечником «ПС» (9,45-9,75 г, серебристая головка); трассирующие «Т-30» и «Т-46» (масса «Т-46» — 9,4–9,9 г, зеленая головка), дающая светящийся след на дальности до 1000 м; бронебойно-зажигательная «Б-32» и «БС-40» (последняя — с металлокерамическим сердечником, 12–12,5 г, черная головка с красными поясками, заряд 3,15-3,2 г), бронебойно-трассирующая «БТ-90» (создана взамен трассирующей); пристрелочно-зажигательная «ПЗ». В 1954 г. был модернизирован патрон с пулей Б-32, в 1974 г. — отработана трассирующая пуля улучшенной баллистики Т-46М (для уменьшнеия рассеивания и повышения эффективности пристрелки именно при стрельбе из пулеметов), в 1988 г. — легкая пуля «СТ-М2» повышенной пробиваемости (модернизированная «ПС» с термоупрочненным стальным сердечником). Практически все эти варианты патрона могут использоваться в пулемете — правда, патроны с пулями «Л» и «Д» уже вышли из употребления. Масса патрона, в зависимости от типа пули и материала гильзы — 21–24 г.

Пулемет имеет открытый механический секторный прицел, колодка которого установлена на крышке ствольной коробки, мушка крепится на треугольном основании у дульной части ствола и защищена с боков «ушками». Прицел имеет механизм введения боковых поправок. На модификации ПКН могут устанавливаться ночные бесподсветные прицелы ППН-3, НСПУ, НСПУМ.

На станке 6Т2 конструкции Е.С. Саможенкова пулемет крепится на раме (люльке) за передние цапфы ствольной коробки, выступы и выемы у спусковой скобы. Рама шарнирно соединена со штыревым вставным вертлюгом снабженным секторным механизмом горизонтальной наводки и стержневым винтовым — тонкой вертикальной наводки. Сектор горизонтальной наводки насечен в тысячных угла и снабжен ограничителями для фиксированного рассеивания по фронту. Для зенитной стрельбы и стрельбы по наземным целям с колена на раме закреплена откидная стойка с вращающимся кронштейном на конце. Характерной чертой станка являются незарывающиеся сошники на концах штампованных ног коробчатого сечения — проскальзывание ног по грунту под действием отдачи меньше сбивает наводку, чем «подпрыгивание» станка вокруг зарывшихся сошников. Для скользких и подвижных грунтов на передней ноге имеется откидной дополнительный сошник. Шарнирное крепление ног позволяет вести огонь со станка в положении лежа, сидя или с колена, положение ног фиксируется с помощью зубчатых шайб и зажимных винтов.

Высота линии огня на станке Саможенкова — 320–820 мм, углы наведения по горизонтали — 90 по наземным целям и 360 по воздушным. Испытывалась, но не была принята на вооружение легкая установка-задняя опора к ПК для стрельбы ночью по пристрелянным целям.

Модификациями ПК стали бронетранспортерный ПКБ (6П10) и танковый ПКТ. Пулемет ПКБ мало отличается от ПК и крепится на БТР и БРДМ на вертлюжной установке 6У1 с держателем для патронной ленты и гильзосборником. Масса ПКБ с установкой без ленты — 1 8,5 к г. Со снятием с вооружения старых бронемашин ПКБ нашли себе место на транспортно-боевых вертолетах — здесь пулемет с рукоятками управления на затыльнике ствольной коробки используется с кольцевым прицелом и мушкой на кронштейне. Правда для «авиационного» пулемета скорострельность ПК слишком низкая.

ПКТ отличается гладким тяжелым стволом, конструкцией газового регулятора, электроспуском, отсутствием собственных прицельных приспособлений, рукоятки и приклада, изменениями внешних деталей ствольной коробки. Для крепления ПКТ в качестве спаренного служит амортизированный кронштейн. ПКТ используется также на дистанционно управляемых установках.

Единый пулемет ПК/ПКС представляет собой мощное, маневренное и удобное групповое оружие, отличается сравнительно небольшими размерами и массой при хорошей кучности стрельбы. Сменный ствол и ленточное питание позволяют вести интенсивную стрельбу в напряженные периоды боя. ПК состоит на вооружении армий пятнадцати стран.

Единый пулемет ПК/ПКС на станке Саможенкова в положении для зенитной стрельбы

Заряжение пулемета ПКС. Пулемет установлен на поднятой стойке станка Саможенкова, на дульной части ствола-насадка холостой стрельбы. Учения армии ПНР

Танковый пулемет ПКМТ с электроспуском

Устройство пуль патрона 7,62x53

а-со стальным сердечником, б-легкая, в-тяжелая, г-трассирующая; 1 — сердечник, 2-оболочка, 3-рубашка, 4-стакан, 5-трассирующий состав

Устройство патрона 7,62x53

1-пуля, 2-гильза, 3-заряд пороха, 4-капсюль.

Единый пулемет ПКМ на сошках. Вид слева

Пулемет ПКМ с бесподсветным ночным прицелом НСПУ

Пулемет ПКМС на станке Степанова, с отдельно установленной патронной коробкой на 250 патронов

Неполная разборка пулемета ПКМ

Пулемет ПКМС на станке Степанова

Единый пулемет ПКМ

Пулемет Калашникова был модернизирован прежде всего с целью снижения массы и повышения удобства эксплуатации. Массу удалось снизить на 1,5 кг. Был внесен ряд изменений: ликвидировано оребрение ствола, применена другая конструкция пламегасителя, рукоятки перезаряжения, затылка приклада, спусковой скобы. Жесткость крышки ствольной коробки повышена продольными ребрами. Приклад получил складной наплечник. Модернизированный пулемет был принят в 1969 г. и получил обозначение ПКМ (индекс 6П6М). Деревянные детали со временем были заменены пластмассовыми. Пулемет имеет «ночную» модификацию ПКМН, приспособленную для установки ночных прицелов — например, универсального бесподсветного прицела второго поколения НСПУ-3 (1 ПН-51) с кратностью увеличения 3,46х и полем зрения 9,5, обеспечивающего надежное обнаружение человека на дальности до 300–600 м, в зависимости от уровня освещенности. НСПУ-3 имеет подсвечиваемую прицельную сетку, массу 2,1 кг. Пользуется популярностью также прицел НСПУ-5 (1ПН83) с кратностью увеличения 3,5х, массой 1,45 кг, дальностью обнаружения человека в полной темноте 300 м. Кроме того на ПКМН нередко ставят оптический прицел типа четырехкратных 1 П43 или 1П29.

К ПКМ принят новый треножный станок 6Т5 конструкции Л.В.Степанова. В конструкции широко использован принцип многофункциональности деталей. В качестве стойки для зенитной стрельбы используется остов механизма вертикального наведения. Втулка-основание служит осью крепления задних ног станка. Механизм крепления пулемета совмещен с защелкой крепления остова механизма вертикального наведения для зенитной стрельбы, механизм тонкой вертикальной наводки — с осью крепления механизма вертикального наведения. На правой задней ноге станка введена стойка крепления коробки с лентой. Это позволило переносить пулемет в бою одним номером расчета, менять позицию без разряжания пулемета, а кроме того повысило устойчивость станка на позиции при снижении его массы. Сложенный станок переносится за спиной вторым номером расчета, к нему, как на вьюк, можно крепить две патронные коробки, при этом руки бойца на марше остаются свободными. Станок Степанова на 3,2 кг легче станка Саможенкова, деталей у него меньше на 29 единиц (около 40 %). Отношение массы станка к массе «тела» пулемета уменьшилась с 0,86 до 0,6, а масса пулемета на станке (без ленты) — до 12,0 кг, но кучность стрельбы не снизилась. В результате ПКМ/ПКМС оказался среди лучших пулеметов в мире по сочетанию высокой боевой эффективности, надежности, маневренности и боеготовности как на сошках, так и на станке.

Вместе с ПКМ появился и бронетранспортерный ПКМ Б, его масса на той же вертлюжной установке уменьшилась до 17,5 кг. Для оснащения патрулей «миротворческих сил» уже предложено вернуть и мотоциклетные установки пулемета.

ПКМ состоит на вооружении во многих странах мира и заслужил репутацию надежного и удобного в обращении пулемета с хорошими боевыми качествами. Эти оценки многократно подтверждены как сравнительными испытаниями, так и опытом боевого применения в локальных войнах и вооруженных конфликтах в различных регионах мира: Вьетнаме, Афганистане, Чечне, на Ближнем Востоке и др. Локальные военные конфликты сделали ПКМ весьма популярным. В условиях гор и населенных пунктов подразделения старались снабжать пулеметами ПК и ПКМ в варианте «ручных» сверх штата, поскольку — благодаря большей мощности патрона и прицельной дальности, они оказывались более эффективным оружием поддержки отделений, нежели ручные пулеметы под автоматный патрон. Правда, при этом нарушается принцип «единства патрона» в рамках взвода и даже отделения, но это единство уже давно нарушено снайперскими винтовками. Кстати, взаимодействие снайперов с расчетами ПКМ дает в бою неплохой эффект. При использовании ПКМ на сошках российские пулеметчики иногда помещают коробку на 200 патронов в рюкзак, откуда лента и подается в пулемет — перекручивание ленты оказывает тут незначительное влияние. В ходе военных конфликтов последних лет встречалось немало переделок пулеметов. Например, чеченские бандиты переделывали снятые с подбитых танков ПКТ в «ручные» с помощью кустарных металлических сошек и прикладов.

В Китае выпускается копия ПКМ под обозначением Тип 80, облегченная по сравнению с ПКМ примерно на 0,5 кг. В Югославии завод «Застава» выпускал пулемет М84 в танковом и пехотном вариантах. Последний отличается прежде всего более массивным сплошным прикладом из твердых пород дерева и, наряду с ПКМ, неплохо зарекомендовал себя в ходе гражданской войны в бывшей Югославии в боях с хорватскими, боснийскими и албанскими бандами. Копии ПКМ выпускались также в Болгарии (со слегка измененным предохранителем), Румынии, Венгрии.

Стрельба из пулемета М84 с сошек

В горах единый пулемет ПКМ чаще используется в варианте на сошках (здесь-в Афганистане). Станок часто оставляют на заранее подготовленной укрытой позиции с пристрелянными ориентирами

Единый пулемет М84 (Югославия)

Пулемет ПКМБ

Единый пулемет ПК болгарского производства с пластиковым прикладом, несущим внутри себя масленку.

Характеристики ПКМ/ПКМС

Патрон 7,62x53

Масса «тела» пулемета ПКМ, кг

без ленты 7,5

со снаряженной лентой

на 100 патронов 11,4

на 200 патронов 15,5

Масса тела пулемета ПК, кг

без ленты 9,0

со снаряженной лентой

на 200 патронов 17,0

Длина пулемета, мм 1 173

на станке 1270

Длина ствола, мм 658

Нарезы, правосторонние 4

Длина хода нарезов, мм 240

Начальная скорость пули, м/с 825

Дульная энергия, дж 3267

Темп стрельбы, выстр./мин 650

Скорострельность, выстр./мин 250

Прицельная дальность, м 1500

Дальность прямого выстрела, м

по грудной фигуре высотой 50 см 420

по ростовой фигуре высотой 150 см 640

Предельная дальность убойного

действия пули 3800

Емкость ленты, патронов 100, 200, 250

Масса патронной коробки с лентой, кг

100 патронов 3,9

200 патронов 8

250 патронов 9,4

Расчет, чел 2

Срединные отклонения попаданий

на дальности 1000 м, м

по дальности 19

по вертикали 0,49

боковое 0,63

Порядок разряжания Защелка крышки ствольной коробки расположена в задней ее части. Нажать ее внутрь и дать крышке подняться. Снять ленту, если она установлена, с пальцев подавателя и убедиться в отсутствии патрона в лапках извлекателя. Отвести назад рукоятку взведения, осмотреть патронник и убедиться в отсутствии в нем патрона. Закрыть крышку ствольной коробки. Нажать спусковой крючок.

Шкворневая вертолетная установка для стрельбы из пулемета через

дверь: а-общий вид, б-шкворневая головка для крепления пулемета ПК(ПКМ) 1-ферма, 2-узлы шарнирного крепления фермы, 3-ограждение, 4-стакан, 5-ручка, 6-шкворень, 7-упор, 8-цапфенное гнездо, 9-зажим, 10-ось, 1 1 — наконечник, 12-крюк, 13-проем входной двери

Единый пулемет «Печенег» на сошках

Единый пулемет «Печенег» на треножном станке Степанова

Опытный единый пулемет АЕК999 (на основе ПКМ) на сошках, с пламегасителем

Новые модификации пулемета ПКМ

Необходимость повышения эффективности стрельбы единых пулеметов как со станка, так и с сошек, потребовала поиска путей устранения или частичной компенсации факторов, ухудшающих меткость их стрельбы. К таким факторам относятся: вынужденные и собственные колебания ствола в процессе выстрела, нарушение прямолинейности ствола из-за неравномерного нагрева его внутренней поверхности по длине и неравномерного охлаждения наружной поверхности при стрельбе — так называемая «поводка ствола»; образование на поверхности ствола восходящего потока разогретого воздуха, образующего на линии визирования эффект «миража» или «плавающей мишени», что мешает прицеливанию. Кроме того, возникло требование обеспечения высокой интенсивности стрельбы без смены ствола и излишнего утяжеления пулемета — для экономии времени и веса выкладки расчета (исключение запасного ствола). В Центральном Научно-исследовательском Институте Точного Машиностроения (ЦНИИ Точмаш, г. Климовск Московской области) провели ряд работ по изучению возможности повышения кучности стрельбы очередями различной длительности, живучести ствола, снижения ошибок наводки оружия — без изменения конструкции, геометрической формы и размеров канала ствола, устройства и цикла автоматики базового пулемета. Группа сотрудников ЦНИИ Точмаш (А.А.Дерягин, Н.Н.Денисов, В.И.Суслов, М.В.Чугунов, А.С.Неугодов и др.) реализовала комплекс предложенных для этого конструктивных решений в едином пулемете «Печенег» (индекс 6П41) на основе ПКМ. Причем внесенные изменения были многофункциональны, то есть решали сразу несколько задач.

Повышению жесткости ствола и изменению частоты его собственных колебаний способствует изменение его наружной геометрии и введение дополнительных кожухов, являющихся конструктивными элементами ствола, повышающими его жесткость, защищающих его от непосредственных атмосферных воздействий и улучшающих условиях охлаждения. К тому же линия визирования защищается от потоков горячего воздуха и появления «миража». На дульном срезе ствола размещен эжектор, осуществляющий симметричное принудительное охлаждение части его длины — действие эжектора основано на «засасывании» внешнего воздуха в зазор между кожухом и наружной поверхностью ствола и его «протягивании» вдоль ствола за счет разрежения, образуемого пороховыми газами у дульного среза. Такой принцип принудительного охлаждения использовался еще на пулемете «Льюис» модели 1 915 г., но в «Печенег» он потребовал куда более простой и менее громоздкой конструкции. Ствол снабдили поперечными ребрами, сопряжение ствола с теплоемкими деталями способствовало перераспределению идущих от него тепловых потоков. Новая удлиненная рукоятка для переноски увеличивает продольную жесткость узла ствола и сохраняет его тепловые поводки при напряженной стрельбе и дополнительно защищает линию прицеливания от «миража».

Повышение конструктивной жесткости ствола позволило перенести сошку с газовой муфты на дульный срез, что увеличило опорную базу, и — как следствие — устойчивость пулемета при стрельбе. Общий комплекс конструктивных решений «Печенега» позволил увеличить кучность стрельбы непрерывным огнем как со станка, так и с сошек, в 1,7–1,9 раза соответственно по сравнению со штатным ПКМ. Увеличение живучести ствола вдвое позволило отказаться от второго, сменного ствола, уменьшить увод средней точки прицеливания при расстреле больших боекомплектов до величины, не превышающей одной тысячной доли дальности. Крепление ствола в ствольной коробке, впрочем, оставили быстроразъемным с возможностью регулировки зазора между дном гильзы и зеркалом затвора.

При всем этом в конструкции «Печенега» используется до 80 % деталей и заготовок пулемета ПКМ. Это позволило с минимальными затратами развернуть в 1999 г. на Ковровском механическом заводе (КМЗ) его серийное производство, практически исключить переобучение личного состава. 6П41 «Печенег» прошел боевые испытания в Чечне и заслужил похвальные отзывы.

Характеристики «Печенег«(6П41)

Патрон 7,62x53

Масса тела пулемета, кг 8,7

Длина, мм 11 64

Длина ствола, мм 658

Нарезы 4

Длина хода нарезов, мм 240

Начальная скорость пули, м/с 825

Дульная энергия, дж 3267

Темп стрельбы, выстр./мин 650

Скорострельность, выстр./мин 250

Прицельная дальность, м 1500

Кучность стрельбы, лучше ПКМ

из положения лежа с сошки в 1,4–1,9

лежа со станка в 1,3–1,7

Емкость ленты, патронов 100, 200

Параллельно с технологической доводкой пулемета 6П41 «Печенег» конструкторы КМЗ решили разработать собственный вариант модернизации ПКМ. Так появился опытный пулемет АЕК999. Для повышения живучести ствола его изготовили из тех же сортов стали, что и в авиационных пушках, внедрили новый метод хромирования канала ствола. Живучесть одного ствола возросла до 30–32 тысяч выстрелов. Для повышения жесткости сверху ствола укреплена металлическая шина, к тому же защищающая линию прицеливания от «миража». Повышению кучности способствует новый пламегаситель-компенсатор-дульный тормоз. Сошки крепятся к стволу дальше от дульного среза, причем узел крепления изменили, чтобы уменьшить влияние этой нагруженной точки на кучность стрельбы. Для повышения удобства применения ствола вернули обычную рукоятку для переноски и установили рифленое пластиковое цевье — с учетом преимущественного использования единых пулеметов именно в «ручном» варианте.

Интересной новинкой стало введение съемного прибора малошумной стрельбы (ПМС), решающего две задачи — уменьшение акустической нагрузки на самого пулеметчика и снижение заметности стреляющего пулемета для противника за счет уменьшения дальности слышимости звука и исключения дульного пламени. В условиях современных боестолкновений с рассредоточением огневых точек это немаловажно. Звук выстрела уже не слышен на дальности 2 км. Отсутствие дульного пламени к тому же уменьшает засветку ночных прицелов. Доработка АЕК999 продолжается.

Крупнокалиберный пулемет обр. 1938 г. (ДШК) на станке Колесникова в положении для зенитной стрельбы. Пулемет снабжен кольцевым зенитным прицелом и наплечниками

Ствол пулемета ДШК с газоотводным узлом

1-радиатор ствола, 2-дульный тормоз, 3-газовая камера с радиатором, 4-штифт, 5-основание мушки, 6-патрубковый газовый регулятор, 7- гайка газового регулятора, 8-шплинт, 9-ограждение (предохранитель) мушки, 10, 1 1-стяжной болт, 12, 13-мушка.

Затворная рама пулемета ДШК

39-шток, 40-чека, 43-ролик задержки, 44-гнеток, 45-пружина задержки, 46-основание, 47-боевой завод 48-рукоятка затворной рамы

Крупнокалиберный пулемет обр. 1938/46 г. (ДШКМ) на станке Колесникова в положении для наземной стрельбы.

Крупнокалиберный пулемет ДШКМ

Работы над крупнокалиберными пулеметами начались в СССР еще в 1925 г.

После испытаний опытного пулемета П-5 («пулемета 5-линейного») в 1928 г. под 12,7-мм патрон «виккерс» решено было перейти на более мощный патрон. Пулемет под него поручили разработать Ковровскому заводу. Новый 12,7-мм патрон с бронебойной пулей появился в 1 930 г., тогда же в Коврове собрали опытный крупнокалиберный пулемет В.А.Дегтярева, созданный на основе ручного пулемета ДП. Пулемет был принят под обозначением ДК. В дальнейшем конструкция подверглась серьезной доработке Г.С.Шпагиным, в частности был изменен механизм питания. 26 февраля 1939 г. пулемет был принят на вооружение Красной Армии под обозначением ДШК («Дегятрев-Шпагин, крупнокалиберный, обр. 1938 г.»). Во время Великой Отечественной войны подтвердилось важное значение крупнокалиберного пулемета прежде всего как зенитного средства и вооружения танков. В конце войны К.И.Соколов и А.К.Коров провели существенную модернизацию ДШК. Был изменен механизм питания, повышена технологичность изготовления, изменено крепление ствола, осуществлен ряд мер по повышению живучести и надежности в работе. Первые 250 модернизированных пулеметов были выпущены в феврале 1 945 г. на заводе в Саратове. В 1 946 г. пулемет принимается на вооружение под обозначением ДШКМ.

Автоматика пулемета действует за счет отвода пороховых газов через поперечное отверстие в стенке ствола. Газовая камера закрытого типа расположена под стволом и снабжена патрубковым регулятором с тремя отверстиями диаметром 3, 4 и 5 мм, которые могут совмещаться с отверстием газовой камеры. По всей длине ствола имеется поперечное оребрение, улучшающее его охлаждение во время стрельбы. На дульной части крепится однокамерный дульный тормоз активного типа.

Ведущим звеном автоматики является затворная рама, жестко связанная со штоком газового поршня и закрывающая ствольную коробку снизу. В задней ее части на стойке крепится ударник. Запирание канала ствола производится боевыми упорами затвора. Ударник, продвигаясь вперед вместе с затворной рамой, своим утолщением разводит в стороны плоские боевые упоры затвора, которые входят в зацепление с гнездами в ствольной коробке. Сведение боевых упоров при открывании затвора производится скосами фигурного гнезда затворной рамы во время ее движения назад. Извлечение стреляной гильзы обеспечивает выбрасыватель затвора, удаление гильзы происходит вниз, через окно затворной рамы, с помощью отражателя, смонтированного в верхней части затвора. Возвратно-боевая пружина надевается на шток газового поршня и закрывается трубчатым кожухом. В затыльнике расположены два пружинных амортизатора, смягчающих удар затворной рамы и затвора в крайней задней точке. Кроме того, амортизаторы придают раме и затвору начальную скорость возвратного движения, повышая тем самым темп стрельбы. Рукоятка перезаряжания, размещенная справа внизу, жестко связана с затворной рамой. Для действия рукояткой в нее можно вставить патрон шляпкой гильзы.

Крупнокалиберный пулемет ДШКМ с ракурсным зенитным прицелом

Приемник пулемета ДШКМ

1 — основание приемника, 2 — направляющие, 3 — пальцы основания, 4 — крышка приемника, 5 — ползун с пальцами, 6 — коленчатый рычаг ползуна, 7 — рычаг с вилкой

Станок Колесникова в положении для зенитной стрельбы

12-сидение-опора, 13-замок, 10-наплечники, 43, 45-защелки, 44-зажим, 46-муфта.

Детали затвора пулемета ДШК

49-остов, 50-боевые упоры, 51-выбрасыватель, 52-пружина выбрасывателя, 53-отражатель, 54-боек с пружиной и штифтом

Спусковой механизм собран в отдельном корпусе снизу ствольной коробки и допускает ведение только непрерывного огня. Он приводится в действие фигурным рычагом, шарнирно закрепленным на затыльнике. Спица фигурного рычага воздействует на спусковой рычаг, который опускает подпружиненное шептало, удерживающее затворную раму. Флажковый предохранитель запирает спусковой рычаг. Ударный механизм работает от возвратно-боевой пружины. В переднем положении, после запирания ствола, курок затворной рамы бьет по ударнику, установленному в затворе. Последовательность операций разведения боевых упоров и удара исключает возможность случайного выстрела при неплотном запирании. Для предотвращения отскока затворной рамы в крайнем переднем положении в ней смонтирован механизм противоотскока, включающий две пружины, гнеток и ролик. После запирания канала ствола ролик входит в гнездо ствольной коробки и стопорит раму.

Питание ДШКМ — от рассыпной металлической ленты с открытым звеном. Приемник ползункового типа смонтирован сверху ствольной коробки под ее крышкой. Ползун приводится в движение горизонтальным коленчатым рычагом, который поворачивается качающимся рычагом с вилкой на конце. Последний приводится в движение рукояткой затворной рамы. Перевернув коленчатый рычаг ползуна, можно изменить направление подачи ленты с левого на правое, что облегчило использование ДШКМ на комплексированных установках.

Для стрельбы по наземным целям применяется откидной рамочный прицел с червячными механизмами установки целика и введения боковых поправок, рамка насечена до 3500 м через 100 и наклонена влево для компенсации деривации пули. Штыревая мушка с предохранителем размещена на высоком основании в дульной части ствола. Длина прицельной линии — 1110 мм. Для стрельбы по воздушным целям используется коллиматорный прицел.

Пулемет устанавливается на универсальный станок И.Н. Колесникова образца 1938 года. Крепление производится на люльке качающейся части, которая установлена на вертлюге, а тот — на столе станка. К столу крепится ось колесного хода и три складные ноги с сошниками. На качающейся части имеется рукоятка перезаряжания, стержневой механизм вертикальной наводки, ось крепления оптического прицела, кронштейн патронной коробки. Стрельба по наземным целям ведется с колесного хода (ноги сложены). При этом опора, смонтированная на ногах станка, используется в качестве сиденья или подлокотников — так повышается устойчивость станка. Для зенитной стрельбы колесный ход отделяется, и станок раскладывается в виде высокой треноги. Для удобства наводки предусмотрен наплечник.

Крупнокалиберный пулемет ДШКМ с ракурсным зенитным прицелом в армии ДРВ в годы Вьетнамской войны

Крупнокалиберный пулемет Тип 59 — китайская копия ДШКМ в положении для зенитной стрельбы, с ракурсным прицелом

Крупнокалиберный пулемет ДШКМ с коллиматорным прицелом на турельной танковой установке

Пулемет ДШКМ в различных модификациях состоит на вооружении более чем 40 армий мира. Кроме СССР, он производился в Чехословакии (DSK vz.54), Румынии, Китае (Тип 54 и модернизированный Тип 59), Пакистане (китайский вариант), Иране, Ираке, Таиланде. По распространенности стал вторым крупнокалиберным пулеметом в мире после американского М2НВ «Браунинг», по-прежнему широко используется как оружие пехоты.

В СССР ДШКМ использовался в основном в качестве зенитного пулемета на устаревших моделях танков. Однако война в Афганистане вернула ему «наземные» функции — его устанавливали на блокпостах, в зенитном положении иногда крепили на крыше корпуса БМП или МТ-ЛБ для обстрела на марше склонов ущелий. Несмотря на относительно большое рассеивание, крупнокалиберные пулеметы оказывали в горах немалые услуги. В ушельях и низинах весьма эффективным оказывалось сочетание огня крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.

Характеристики

Патрон 12,7x108

Масса пулемета, кг

без ленты 33,5

с лентой на станке

без щита 148

со щитом 155

Длина, мм

пулемета 162

пулемета на станке 2600

ствола 1070

Нарезы, правосторонние 8

Начальная скорость пули, м/с 850-870

Дульная энергия пули, Дж 18785-19679

Темп стрельбы, выстр./мин 550-600

Скорострельность, выстр./мин 80-125

Длина прицельной линии, мм 1100

Прицельная дальность, м 3500

Досягаемость по высоте, м 2500

Толщина пробиваемой брони, мм

на дальности 500 м 16

Емкость ленты, патронов 50

Расчет, чел 2

Порядок разряжания

Защелка крышки приемника расположена впереди стойки прицела. Нажать защелку и поднять крышку. Снять ленту, поднять подающий барабан и убедиться, что в нем нет патронов. Убедиться в отсутствии патрона в патроннике. Закрыть все крышки, повернуть флажок предохранителя в заднее положение, отвести назад рукоятку затворной рамы (для этого можно вставить в нее шляпкой гильзу патрона), нажать спусковой рычаг.

Крупнокалиберный пулемет НСВ-С-12,7 с оптическим прицелом СПП на треножном станке 6Т7

1 — приклад станка, 2-оптический прицел, 3-крышка приемника, 4-ствол, 5-мушка, 6-пламегаситель, 7-передняя нога станка, 8-патронная коробка, 9-спусковой крючок, 10-пистолетная рукоятка, 11 — задняя нога станка, 12-сошник

Крупнокалиберный пулемет НСВ-С-12,7 с ночным прицелом НСПУ-3 на станке 6Т7 (слева) и с радиолокационным (Фара-1) и ночным (НСПУ-3) прицелами (справа)

Крупнокалиберный пулемет НСВ

К концу 1960-х гг. ДШКМ уже не удовлетворял требованиям тактики по маневренности: масса «тела» пулемета (без станка и ленты) составляла 33,5 кг, а на треножном станке и с лентой на 50 патронов достигала 148 кг, длина на станке в наземном положении — 2600 мм. В 1 969 г. для замены ДШКМ начали разработку нового пулемета меньших размеров и массы под тот же 12,7-мм патрон обр.1 930/38 гг. (12,7x108). И в 1972 г. на вооружение поступил образец, разработанный Г.И.Никитиным, Ю.М.Соколовым и В.И.Волковым и получивший обозначение НСВ-12,7 («Никитин-Соколов-Волков, 12,7-мм», известен также под шифром «Утес»).

Автоматика пулемета действует за счет отвода части пороховых газов через поперечное отверстие в стенке ствола. Газоотводное устройство расположено под стволом. Газовая камера снабжена регулятором, имеющим два фиксированных положения. Ствол пулемета сменный, крепится в ствольной коробке с помощью клина. На стволе расположена рукоятка для переноски и замены ствола. Запирание канала ствола осуществляется перекосом всего затвора влево: в переднем положении затвор, соединенный серьгами с ведущим элементом (затворной рамой), смещается влево, его боевые выступы заходят за выступы ствольной коробки. Шток газового поршня шарнирно соединен с затворной рамой. Для большей плавности работы автоматики затворная рама имеет направляющие ролики. Возвратно-боевая пружина размещена в канале затворной рамы. В задней части возвратного механизма установлена буферная пружина, смягчающая удар затворной рамы при движении ее назад.

Спусковой механизм допускает ведение только непрерывного огня. Он расположен в отдельном корпусе сверху задней части ствольной коробки и приводится в действие толкателем, в свою очередь связанным с электроспуском или механическим спуском станка. Флажковый предохранитель запирает шептало, удерживающее затворную раму.

По окончании запирания канала ствола шарнирная серьга, связывающая затвор с затворной рамой, бьет по ударнику и последний накалывает капсюль. Рукоятка взведения расположена справа и во время стрельбы остается неподвижной.

Питание НСВ — ленточное, причем металлическая лента может иметь как правую, так и левую подачу. Перемещение ленты производится подающим механизмом, действующим от специального скоса затворной рамы. Основным прицелом для НСВ является оптический прицел СПП, крепящийся на ствольной коробке в задней части.

В станковом варианте пулемет обозначается НСВ-С-1 2,7. Повышению маневренных качеств пулемета способствовал отказ от универсального станка, казалось бы, неплохо зарекомендовавшего себя с ДШК. Для стрельбы по наземным целям служит треножный станок 6Т7 Л.В.Степанова и К.А.Барышева. Пулемет крепится в люльке, на которой также смонтированы подпружиненный трубчатый приклад пистолетная рукоятка, спусковой механизм, механизм перезаряжения, кронштейн прицела. Таким образом, органы управления стали принадлежностью станка, а не «тела» пулемета, что делает сам пулемет более универсальным. Приклад и пистолетная рукоятка намного повышают удобство управления, в то время как большая часть энергии отдачи через станок уходит в грунт. Понятно, что это повышает и меткость стрельбы. Плечевой упор в виде прямоугольной петли удобен для охвата ладонью при стрельбе или переноске. При нажатии на спусковой крючок утапливается толкатель спускового механизма пулемета. Механизм перезаряжания сделан тросовым по типу старых авиационных пулеметов: стрелок тянет рукоятку тросика, тот вращает барабан со звездочкой, приводящей в движение планку; планка же сцепляется с рукояткой перезаряжания пулемета. Механизм наведения по горизонтали — секторный, по вертикали — стержневой. Для лучшей устойчивости при стрельбе передняя нога имеет откидной сошник для мягкого грунта и клыки для твердого, амортизирующую пружину. Регулируя положение ног, можно менять высоту линии огня от 310 до 410 мм. Стрельбу можно вести из положения лежа. В походном положении сложенный станок переносится за спиной вторым номером расчета. В бою расчет может переносить пулемет на станке за рукоятку ствола и приклад станка. Заметим, как изменилось отношение массы «тела» пулемета к массе станка — с 0,33 у ДШКМ до 1,56 у НСВ-С, но меткость стрельбы при этом не ухудшилась. В Афганистане на блокпостах нередко ноги станков НСВ-С и ДШКМ для большей устойчивости зарывали в грунт или обкладывали мешками с песком. Конструкция 6Т7 позволяет крепить пулемет со станком на установках 6У10 и 6У11 в амбразурах ДОТов, при этом их можно также быстро отделить для использования вне сооружения.

Семейства советских крупнокалиберных патронов

Патроны 12,7x108 (слева направо) с бронебойной пулей Б-30, с бронебойнозажигательной пулей Б-32, с бронебойно- зажигательной трассирующей пулей БЗТ-44, с бронебойно-зажигательной фосфорной пулей БЗФ-46, с зажигательной пулей мгновенного действия МДЗ-З.

Классические патроны семейства 14,5x1 14: с бронебойно-зажигательной пулей Б-32, с бронебойно-зажигательной пулей БС-41

Пулемет НСВ с откинутой крышкой приемника

Танковый крупнокалиберный пулемет НСВ-Т

Пулемет НСВ-Т в качестве зенитного на башне танка Т-72

Основным прицелом служит оптический СПП. Его прицельная сетка имеет специальную дальномерную шкалу, а в оптическую схему включен люминисцентный экран для обнаружения источников ИК излучения. Кратность увеличения СПП — Зх или 4х, поле зрения — 1 2 0 или 6. Кроме того, пулемет имеет открытый секторный прицел с механизмом введения боковых поправок. Хорошие результаты в ночном бою дает НСВ с бесподтсветным прицелом НСПУ-3 (1ПН51) или НСПУ-5 (1ПН83). Правда, прицел усилительного типа позволяет обнаружить цель и навести пулемет, контроль же результатов затруднен из-за засветки вспышками выстрелов.

Одновременно с пулеметом приняли на вооружение и установку 6У6, разработанную под руководством Р.Я.Пурцена, для зенитной стрельбы. Она имеет коллиматорный зенитный прицел ОПвО на особом кронштейне и оптический наземный ОП81. Большие углы возвышения и склонения позволяют использовать установку для стрельбы по наземным целям; сиденье при этом используется в качестве приклада. Принятие нескольких установок, не требующих какой-либо доработки пулемета, позволило выбирать тип установки, наиболее соответствующий задачам. Станок 6Т7 предпочтителен в условиях противопартизанской войны, когда противник просто не имеет авиации, но установка 6У6 позволяет обстреливать из низин горные склоны.

В условиях, когда подразделения действуют изолированно, на резкопересеченной местности с большим количеством укрытий, весьма перспективным кажется радиолокационный прицел на основе РЛС ближней разведки. В Чечне такие РЛС используются для обнаружения целей ночью и открытия огня из НСВ или автоматического гранатомета АГС-17 по пристрелянным рубежам. Антенный блок РЛС крепится на специальном кронштейне, не мешающем применению оптического или ночного прицела. РЛС «Фара-1» позволяет обнаруживать отдельного человека на дальности до 2 км, а автомашину — до 4 км.

Для стрельбы применяются патроны с бронебойно-зажигательной пулей «Б-32», бронебойно-зажигательной трассирующей пулей «БЗТ-44» и зажигательной пулей мгновенного действия «МДЗ». Патроны с пулями «БЗТ-44» и «МДЗ» составляют, как правило, лишь часть боекомплекта крупнокалиберных пулеметов. Патрон выпускался также с пристрелочно-зажигательной пулей «ЗП», пристрелочной «П», трассирующей «Т». Уже в 1 972 г. годы отработали и поставили на производство варианты патрона с бронебойно-зажигательной пулей «БС» с металло-керамическим сердечником, намного повысившим бронепробиваемость, в то же время появились и двухпульные патроны для авиационных пулеметов. Пуля «БЗТ» на дальности 600 м пробивает 20-мм броневую плиту. Масса патрона составляет от 123 до 134 г, пуль — от 44,3 до 49,5 г.

Среди состоящих на вооружении крупнокалиберных пулеметов НСВ-12,7 выгодно отличается сравнительно небольшой массой и хорошей маневренностью. Устройство пулемета и станка обеспечивают точность наводки и хорошую кучность стрельбы, а стрельба со станка из положения лежа с использованием приклада — удобство наводки в сочетании со скрытностью. Быстросъемный ствол повышает живучесть пулемета. Солдаты в Чечне дали 12,7-мм пулемету НСВ прозвище «Антиснайпер». В самом деле, крупнокалиберный пулемет, превышающий по прицельной дальности и поражающему действию пули оружие обычного «винтовочного» калибра, снабженный соответствующей установкой и прицелом, малозаметный на огневой позиции играет не последнюю роль в антиснайперской борьбе.

НСВ используется также в качестве зенитного вооружения танков (НСВ-Т), боевых кораблей, вошел в состав огневого комплекса «Горчак» на скрывающейся установке. Производство НСВ-С-12,7 поставили заводы «Металлист» в г. Уральске и «Молот» в г. Вятские Поляны (станок).

Крупнокалиберный пулемет «Корд» на треножном станке

Поскольку главный производитель, «Металлист» в начале 1990-х гг. остался в так называемом «суверенном» Казахстане, в СКВ Ковровского завода им. В.А.Дегтярева конструкторы А.А.Намитулин, Н.М.Обидин, Ю.М.Богданов и В.И.Жирохин провели работы по шифру «Корд» («крупнокалиберное оружие дегтяревцев») по модернизации НСВ для новой постановки на производство. Новый ствол с пламегасителем и несколько модернизированная система запирания обеспечили лучшую кучность на тех же станках. Масса тела «Корд» — 25,5 кг. «Корд» выпускается с 1998 г., прошел боевые испытания и получил похвальные отзывы.

Характерно появление варианта «Корд» со складными сошками и металлическим плечевым упором. Сама идея не нова — опытный английский 12,7-мм пулемет «Бирдмор-Фаркауэр» 1924 г. предлагался с прикладом и легкой неотъемной складной сошкой-треногой. Новая попытка перевода облегченного крупнокалиберного пулемета в единые или «ручные» очевидно связана с условиями контртеррористических и противопартизанских операций, часто проводимых в условиях гор и населенных пунктов, когда легкий крупнокалиберный пулемет может оказаться единственным средством поражения противника настильным огнем, борьбы со снайперами, наблюдателями, легкими укрытиями. По сути дела, «ручными крупнокалиберными» пулеметами являются и опытная автоматическая винтовка А.Ф.Барышева АВБ-12,7 (с оригинальной автоматикой на основе отдачи полусвободного затвора и выстрелом с заднего шептала) или созданная на ее основе и под тот же патрон 1 2,7x108 чешская самозарядная CZW-97 с коробчатым магазином на 1 2 или дисковым на 35 патронов. Правда, эта система остается опытной уже много лет.

Характеристики НСВ-С-12,7

Патрон 12,7x108

Масса, кг

пулемета без ленты 25

с лентой на станке 6Т7 41

на универсальной установке 6У6 92,5

ствола 9,0

Длина пулемета, мм 1560

на станке 6Т7 1900

Высота пулемета на станке 6T7, мм 380

Высота линии огня, мм 310-410

Углы наведения, град

по горизонтали +10/-25

по вертикали -8/+10

Нарезы, правосторонние 8

Начальная скорость пули, м/с 845

Дульная энергия пули, дж 15815-17672

Темп стрельбы, выстр./мин 700-800

Скорострельность, выстр./мин 80-100

Прицельная дальность, м 2000

Дальность прямого выстрела, м по цели высотой 2 м 850

Толщина пробиваемой брони, мм на дальности 500 м 16

Дальность прямого выстрела, м

по грудной фигуре (высотой 0,5 м) 460

по бегущей (1,5 м) 750

Емкость ленты, патронов 50

Масса коробки, кг с лентой на 50 патронов 11,1

Срединное отклонение, м по горизонтали и вертикали на 1000 м 1,45

Расчет, чел 2

Порядок разряжания

Нажать защелку впереди прицела и откинуть крышку приемника. Снять ленту. Отвести назад рукоятку взведения, осмотреть патронник и убедиться в отсутствии в нем патрона. Отпустить рукоятку взведения, нажать спуск и закрыть крышку.

Крупнокалиберный пулемет КПВ (ПКП)

Если накануне Второй мировой войны крупнокалиберные пулеметы еще относились к противотанковым средствам, то уже с середины войны стрелковое оружие уже не могло вести борьбу с танками. Однако тот же опыт войны требовал маневренного и скорострельного оружия для борьбы с легкобронированными целями — бронеавтомобилями, БТР — на дальностях до 1 000 м, ведения огня по скоплениям живой силы и техники, огневым точкам до 1500 м, а также для борьбы с бронированными самолетами на малых высотах. В дополнение к ДШК требовался пулемет с большим бронебойным действием пули и досягаемостью по дальности и высоте. Основой для такого пулемета мог стать уже освоенный в массовом производстве 14,5-мм патрон, тем более, что при его создании в конце 1 930-х гг. уже делался расчет на применение в автоматическом оружии. Разработку нового 1 4,5-мм пулемета начали в 1943 г. на Ковровском заводе № 2 параллельно несколько конструкторов: в дегтяревском КБ-2 разработку вели на основе схемы станкового пулемета СГ-43, конструктор Отдела главного конструктора завода С.В.Владимиров взял за основу свою 20-мм авиационную пушку В-20 (идея унификации систем автоматической пушки и крупнокалиберного пулемета уже была практически опробована к тому времени). Вместе с Владимировым над пулеметом работали В.А.Рыжков, А.И.Буланов, П.П.Протасов, А.П.Финогенов, В.В.Калинин, С.А.Харыкин, А.А.Прокофьев. Уже в 1 944 г. пулемет КПВ-44 («крупнокалиберный пулемет Владимирова обр. 1944 г.») попал в малосерийное производство. Использовавшийся поначалу модернизированный универсальный станок Колесникова оказался мало устойчивым, станок же А.А.Кашанова и Г.Ф.Кубынова — слишком тяжелым.

Крупнокалиберный пулемет ПКП (КПВ) на колесном станке Харыкина

Схема устройства крупнокалиберного пулемета КПВ

1 — пламегаситель, 2 — ствол, 3 — рукоятка ствола, 4 — замок муфты. 5 — мушка, 6, 10 — крышка ствольной коробки, 7 — подаватель, 9 — досылатель, 11 — шептало, 12 — возвратная пружина затвора, 13 — прицел, 14 — пружина амортизатора, 15 — затыльник, 16 — ствольная коробка, 17 — остов затвора, 18 — ролик ускорителя, 19 — боевая личинка, 20 — приемник, 21 — направляющая ствола, 22 — возвратная пружина ствола, 23 — муфта, 24 — кожух ствола. 25 — усилитель отдачи

Крупнокалиберный пулемет КПВТ на зенитной установке на башне танка Т-10М

Устройство пуль патрона 14,5x108 а — бронебойно-зажигательная Б-32, б и в бронебойно-зажигательно-трассирующие БЗТ и БСТ, г — зажигательная ЗП;

1 — оболочка, 2 — сердечник, 3 — рубашка, 4 — зажигательный состав, 5 — стаканчик, 6 — трассирующий состав, 7 — воспламенительный состав, 9 — свинцовая прокладка, 10 — ударник, 11 — стакан, 12 — втулка, 13 — капсюль- воспламенитель, 14 — набегающий колпачок, 15 — ударный механизм, 16 — матерчатая прокладка

В 1949 г. наряду с другими новыми образцами пехотного оружия на вооружение был принят «14,5-мм пехотный крупнокалиберный пулемет Владимирова (ПКП)» на полевом колесном станке Харыкина, а также несколько зенитных 14,5-мм установок. Производство пулемета поставил завод им. В.А.Дегтярева (это имя присвоили заводу № 2 в том же году). Отметим, что в ряде стран (ФРГ, Франция, Швейцария) для решения тех же задач после Второй мировой войны выбрали 20-мм автоматические пушки — проблема выбора между крупнокалиберным пулеметом и автоматической пушкой не разрешена и до сих пор, хотя второе решение кажется предпочтительным.

Автоматика пулемета Владимирова с «откатным двигателем» работает по схеме отдачи ствола с коротким его ходом. Затвор и ствол имеют собственные возвратные пружины. Ведущим звеном автоматики служит затвор. Запирание канала ствола осуществляется поворотом боевой личинки, которая сцепляется с насадной муфтой ствола. Поворот личинки производится ускорителем за счет взаимодействия ролика ускорителя с наклонным пазом короба. В затыльнике короба смонтирован буфер затвора. Спусковой механизм обеспечивает ведение только непрерывного огня.

Ударник жестко смонтирован в затворе, а выстрел производится по окончании запирания при приходе подвижной системы в крайнее переднее положение, так что часть энергии отдачи расходуется на ее торможение. Затем система ствол-затвор начинает откат. Отпирание канала ствола заканчивается при отходе подвижной системы на 1 8 мм. Ускоритель копирного типа, закончив отпирание, передает часть кинетической энергии отката ствола затвору, обеспечивая ускоренный отход затвора от ствола и надежное удаление стреляной гильзы. Извлечение стреляной гильзы производится Т-образным пазом боевой личинки затвора, удерживающим шляпку гильзы, отражение гильзы — подачей очередного патрона, который выдавливается из звена ленты в паз боевой личинки затвора и выталкивает стреляную гильзу (последняя гильза отражается дополнительным поворотным рычагом подачи). К моменту прихода затвора в заднее положение энергия отдачи почти полностью гасится возвратной пружиной и буфером. Буфер не только смягчает удар затвора в крайнем заднем положении, но и придает ему начальный импульс наката, сокращая длительность цикла автоматики. Если спуск нажат, затвор под действием импульса буфера и своей возвратной пружины начинает движение вперед, досылая очередной патрон в патронник и завершая цикл автоматики. Ствол укрыт перфорированным кожухом и снабжен коническим пламегасителем.

Питание пулемета — от металлической звеньевой ленты с открытым звеном. Лента на 40 патронов укладывается в патронную коробку. Механизм подачи ленты — ползункового типа, может переключаться с правой подачи на левую для использования пулемета на комплексированных установках. Пулемет имеет автоматические предохранители, исключающие запирание затвора и выстрел при неправильно присоединенном стволе, подачу ленты при неизвлечении патрона из звена.

Прицел — секторный. В конструкции широко использованы штампованные детали, разборка не требует инструментов. К достоинствам системы относится сравнительно плавная работа автоматики, отсутствие необходимости в точных регулировках зазоров, высокая надежность в различных условиях эксплуатации.

Колесный станок Харыкина создан по типу облегченного артиллерийского лафета с раздвижными станинами с сошниками, резиновыми шинами колес, небольшой высотой оси канала ствола относительно боевой оси станка. Пулемет на станке мог перевозиться в кузове грузовика, буксироваться автомобилем, перекатываться расчетом вручную, разбираться на несколько частей для переноски.

В 1952 г. К.А.Барышев начал разработку облегченного станка колесно-треножной схемы. Снабдив станок большим передним опорным сошником, он смог уменьшить его массу по сравнению с колесным в 2,8 раза, одновременно повысив кучность стрельбы (за счет смещения вперед точки упора станка в грунт) и углы горизонтального наведения. Боевые характеристики пулемета повысились примерно в 1,5 раза. В 1 955 г. станок Барышева приняли на вооружение.

Для стрельбы из пулемета Владимирова поначалу использовались уже выпускавшиеся патроны 14,5x114 с бронебойной пулей «Б-32» и бронебойно-зажигательной «БС-41», а также принятый вместе с пулеметом вариант с бронебойно-зажигательно-трассирующей пулей «БЗТ-44» (со стальной оболочкой, стальным сердечником, свинцовой рубашкой, зажигательным составом и стаканчиком с воспламенительным переходным и трассирующим составом). Пуля «Б-33» на дальности 300 м пробивала 21-мм броню, «БС-41» — 35-мм. В 1 950-1 960-е гг. в связи с распространением пулеметов были приняты патроны с пристрелочно-зажигательной пулей «ПЗ», зажигательной мгновенного действия «МДЗ», конструкция которых (как и «Б-32» и «БС-41») была заимствована от 12,7-мм патрона. Уже в 1 989 г. был отработан 1 4,5-мм патрон с бронебойно-зажигательной пулей «БС» с алюминиевой рубашкой, твердосплавным (карбид-вольфрамовым) сердечником, превосходящей по бронепробиваемости пулю «Б-32» в 1,5 раза. Масса пуль составляет от 60 до 63,6 г.

Первые зенитные установки под пулемет КПВ, включая одиночную и спаренную, разработали С.В.Владимиров и Г.П.Марков. Н.С.Лещинский с участием Л.М.Борисовой и Г.Ф.Шафирова спроектировал счетверенную установку УЛ-14,5 на основе своей УЛ-1 2,7 для пулеметов ДШК. В 1 949 г. на вооружение были приняты счетверенная зенитная пулеметная установка Лещинского под обозначением ЗПУ-4, спаренная Владимирова и Маркова — ЗПУ-2, что же касается одиночной установки, то предпочтение отдали установке Е.Д. Водопьянова и Е.К. Рачинского (институт № 40) — ЗПУ-1. Все эти установки были буксируемыми, обеспечивали круговой обстрел, имели механические приводы наведения, сиденье наводчика, крепления для патронных коробок, могли использоваться и для стрельбы по наземным целям. ЗПУ-2 и ЗПУ-4 устанавливались также на шасси БТР-40, БТР-152 и БТР-50. В 1 950 г. Научно-технический комитет ГАУ выдал задание на облегченную спаренную установку для воздушно-десантных войск. Ее создали в НИТИ-40 (институт № 40) Водопьянов, Рачинский и В.И. Гремиславский, унифицировав с ЗПУ-1. В 1955 г. установка поступила на вооружение под обозначением ЗУ-2, впоследствии была заменена пушечной 23-мм установкой ЭУ-23-2. Р.Я.Пурценом и Е.К.Рачинским была разработана зенитная горная установка ЗГУ-1, однако ее принятие на вооружение задержалось, поскольку принято было решение оставить на вооружении только 14,5-мм танковый КПВТ. Только в 1968 г. разборная ЗГУ-1 поступила на вооружение. Пулемет на этой установке вместе с лентой на 70 патронов весит 220 кг. 14,5-мм зенитные установки сняты с вооружения Советской армии. Они широко поставлялись в «развивающиеся» страны, где воюют до сих пор (всего ЗПУ состояли и состоят на вооружении около 40 стран). ЗПУ проявили себя во Вьетнаме, в Африке, на Ближнем Востоке и даже сбивали американские вертолеты на Гренаде.

Зенитная установка ЗПУ-4

Зенитная установка ЗПУ-2

Зенитная установка ЗПУ-2 на учениях

Зенитная установка ЗПУ-1 (китайский аналог — Тип 75)

Обычная для гражданских войн импровизация — кустарная «самоходная наземная пулеметная» установка на основе крупнокалиберного пулемета КПВТ. Чечня

Танковый вариант пулемета — КПВТ — был создан с расчетом на установку спаренно с пушкой, а также башенную, шкворневые и турельные установки. Кроме отечественных танков Т-10, бронетранспортеров БТР-60,-70 и 80, разведывательной бронемашины БРДМ-2 пулеметом КПВТ вооружались бронемашины других стран Варшавского Договора — польско-чешский БТР ОТ-64, венгерский PSZH. Вместе с ЗПУ это способствовало широкому распространению пулемета КПВ, который в современных конфликтах часто претерпевает «обратное преобразование» — КПВТ снимают с боевых машин и переводят в «пехотные», ставя на кустарные переносные или буксируемые установки. Ряд таких установок можно было увидеть в Югославии, Чечне, Армении.

Копия пулемета Владимирова выпускалась в Китае, причем китайская версия (см. «Китайская Народная Республика») также широко распространилась.

Характеристики ПКП

Патрон 14,5x114

Масса, кг

«тела» пулемета без патронов 47,5

пулемета с лентой на станке 161,5

ствола 19,7

Длина пулемета, мм 2000

Высота линии огня, мм 390

Углы наведения, град

по горизонтали +-20

по вертикали от -5 до +20

Начальная скорость пули, м/с 990

Темп стрельбы, выстр./мин 550-600

Скорострельность, выстр./мин 70-80

Длина прицельной линии, мм 735

Прицельная дальность, м 2000

Эффективная дальность стрельбы, м 1600

Емкость ленты, патронов 40

Масса коробки с лентой на 40 патронов, кг 9,5

Один из прототипов крупнокалиберного пулемета CIS MG50

Крупнокалиберный пулемет CIS MG50 на турельной установке, с двумя патронными коробками с лентами разного снаряжения

Крупнокалиберный пулемет CIS MG50 на треножном станке и с патронной коробкой слева

Сингапур

Крупнокалиберный пулемет CIS MG50

Разработку собственного 1 2,7-мм пулемета под патрон.50 «браунинг» фирма CIS начала в 1983 г. с задачей создать образец, легче и проще в обслуживании, чем американский М2НВ «Браунинг» — это направление было вообще характерно в 1 980-е гг. для ряда оружейных фирм ряда стран, использующих М2НВ. Прототип был представлен в 1984 г. В полученной конструкции MG50 видно влияние опытного американского же «Доувер Девил». Еще одна существенная особенность CIS MG50 — стремление сделать его как можно более универсальным средством огневой поддержки подразделений.

Автоматика оружия действует за счет отвода пороховых газов через два отверстия в стенке ствола. Система имеет два газовых поршня и две газоотводные камеры, расположенные под стволом таким образом, чтобы избежать действия на ствол и пулемет отклоняющего момента силы отдачи. Имеется трехпозиционный газовый регулятор. Конструкция построена по модульному принципу и состоит из пяти основных сборок, что облегчает приспособление оружия к различным установкам. Ствол крепится в особом модуле и может быстро заменяться, снабжен дульным тормозом и рукояткой. Из 30 кг массы «тела» пулемета 10 кг приходится на ствол. Ствольную коробку заменяют две трубки, вмещающие газовые поршни со штоками и возвратные механизмы. Запирание канала ствола производится поворотным затвором широко распространенной ныне схемы, движением затвора управляет затворная рама, ударник является деталью затворной рамы и наносит удар по капсюлю патрона на последнем этапе движения затворной рамы вперед. Выстрел производится с заднего шептала. Модуль спускового механизма включает две рукоятки управления, предохранитель (флажковый, над спусковой скобой), переводчик режимов огня.

Приемник рассчитан на двухстороннюю подачу лент с быстрым переходом с одного типа патронов на другой (например, с бронебойно-зажигательного, на подкалиберный).

Полевым станком может служить американская тренога М3. Установки на бронетанковой технике — шкворневые с легкой люлькой и держателем для патронной коробки.

Подобно советскому НСВ-С-12,7, сингапурский пулемет CIS MG50 легко маскируется и малозаметен на позиции

Характеристики

Патрон 12,7x99 «браунинг»

Масса «тела» пулемета, кг 30

Длина пулемета, мм 1778

Длина ствола, мм 1 143

Нарезы, правосторонние 8

Начальная скорость пули, м/с 890

Темп стрельбы, выстр./мин 600

Порядок разряжания

Нажать защелку и поднять крышку приемника. Снять ленту. Отвести назад затворную раму с затвором до постановки на боевой взвод. Осмотреть патронник и направляющий паз и убедиться, что у них нет патронов. Удерживая рукоятку взведения, нажать спуск и плавно вернуть затворную раму с затвором вперед. Закрыть крышку приемника.

Единый пулемет М60 во Вьетнаме. Картинно раскиданные патронные ленты должны указать на интенсивность стрельбы

Станковый пулемет М1919А4 «Браунинг», долгое время бывший основным средством огневой поддержки в армии США

Соединенные Штаты Америки

Единый пулемет М60

С конца Первой мировой войны на вооружении Армии США состояли пулеметы Браунинга под 7,62-мм патрон.30–06 «спрингфилд» — ручной Ml 91 8 BAR и станковый Ml 91 9 (на треножном станке М2), каждый из них имел несколько модификаций и к тому же успел попасть на вооружение многих стран мира — особенно широко «разошлись» они за годы Второй мировой. Опыт Второй мировой войны заставил, во-первых, создать новый патрон уменьшенной мощности, во-вторых, заняться единым пулеметом для замены нескольких станковых, «облегченных» станковых и ручных пулеметов. Система М1 91 8 BAR с 20-зарядным магазином и сравнительно легким несменным стволом для этого не подходила (как и автоматическая винтовка М14А1 с сошками), попытки создания единого пулемета на основе Ml 91 9 еще раньше оказались неудачными. И в конце 1 950-х гг. на вооружение поступил новый пулемет М60.

За основу конструкции были взяты германские модели — система автоматики и общая компоновка автоматической винтовки FG42 и система ленточного питания пулемета MG42. Конструкторы «Спрингфилд Армори» свели их воедино в опытном ручном пулемете Т44 уже в 1 945 г. Позднее пулемет был переделан в Т52, также оставшийся опытным. В конструкцию широко вводились штампованные детали и точечная сварка. Наконец появилась серия опытных пулеметов Т1 61 сначала под патрон.30–06. После принятия патрона 7,62x51 НАТО (по сути, американский Т65) под него выполнили Т161ЕЗ, ставший основой для серийного М60. Пулемет мог вести стрельбу всеми вариантами нового патрона — М59 с обыкновенной пулей, М61 с бронебойной, М62 с трассирующей. Основным изготовителем М60 стала компания «Сако Дефенс» (не путать с финской «Сако»), кроме нее пулемет выпускали «Бридж Тул энд Ди Мэнюфэкчуринг», «Инлэнд Дивижн Дженерал Моторз».

Автоматика пулемета действует на принципе отвода части пороховых газов. Газоотводное отверстие выполнено снизу ствола на расстоянии 200 мм от дульного среза. После прохождения пулей отверстия давление в газовой камере начинает возрастать. Новинкой конструкции стало устройство полого газового поршня. Газы проходят через отверстие в боковой стенке газового поршня и, расширяясь, заполняет внутреннее пространство поршня и переднюю секцию газовой камеры. Возросшее давление толкает поршень назад. Тело поршня при откате разъединяет отверстия в стенке поршня и в стволе, и дальнейшее поступление газа прекращается. Поршень двигается назад, приводит в действие шток, который толкает затвор. Хотя поршень имеет короткий ход (60 мм), резкий импульс пороховых газов, подаваемых на шток, сообщает достаточное количество энергии для полного цикла работы. Газового регулятора нет. Принцип работы заключается в том, что когда накопится энергия, достаточная для преодоления трения и нагара, поршень пойдет назад. Двигаясь, он автоматически отсекает газы и является как бы саморегулирующимся. Подобная конструкция часто называется «системой постоянного объема». Поршень приводит в движение шток и он проходит 22 мм назад до начала отпирания затвора.

Шток в сборе имеет стойку, которая движется в фигурном пазе затвора. Для большей плавности работы на стойке закреплен ролик, обкатывающийся по грани паза затвора. При движении подвижных деталей автоматики вперед стойка двигается в криволинейной части паза и стремится повернуть затвор, удерживаемый за боевые упоры боевыми уступами в продольных каналах ствольной коробки пулемета. Когда затвор находится в переднем положении, он может поворачиваться по часовой стрелке, при этом его боевые выступы заходят за боевые упоры ствольной коробки. Когда поворот затвора завершен, стойка проходит последний участок фигурного выреза, параллельный продольной оси. После чего ударник на стойке газового поршня бьет по ударнику, и тот накалывает капсюль патрона.

Пулемет М60 предназначен для ведения огня только в непрерывном режиме со сравнительно низким темпом 550 выстрелов в минуту. По утверждению американских военных, тренированный пулеметчик способен уверенно контролировать стрельбу из такого оружия.

Единый пулемет М60 во Вьетнаме. На заднем плане — боец с винтовкой Ml6

Обычный способ переноски единого пулемета М60 на ремне

Стрельба из единого пулемета М60 со шкворневой установки

Пулемет М60ЕЗ на треножном станке М2/М122, подготовленный для стрельбы в темноте с заданным рассеиванием по фронту и в глубину

Разрез единого пулемета М60 с автоматикой на основе отвода пороховых газов и газовой камерой «постоянного объема»

Особенностью ствола является покрытие типа «Стеллайт», значительно продляющее цикл его жизни по сравнению с обычными стальными стволами без защитных покрытий.

Первоначально М60 выпускался с питанием, скопированным у MG42, включающим систему внутренних и внешних пальцев приемника, приводимых в движение рычагом подавателя. Пальцы расположены так, чтобы двигаться в противоположных направлениях, и передвигают ленту в два приема при ходе затвора вперед и назад. С усовершенствованием пулемета М60 была изменена и его система питания. Общая схема рычажного механизма осталась прежней — ролик, расположенный сверху на муфте в задней части затвора воздействует на рычаг подавателя, смонтированный в крышке приемника. Система внутренних и внешних пальцев была оставлена, а одиночный палец заменен. Ролик затвора смещает рычаг подавателя вправо, рычаг поворачивается на вертикальной оси так, что передняя часть с пальцем приемника переходит влево на следующий патрон. Когда затвор идет назад, палец движется вправо и передвигает ленту на один шаг.

Флажок предохранителя расположен слева над пистолетной рукояткой. Верхнее положение флажка («F») — «огонь», нижнее («S») — «предохранитель». При взведении оружия предохранитель должен находиться в положении «огонь». Прицел — рамочный, откидной. Приклад поднят на линию оси канала ствола и в нем частично размещен возвратный механизм с буфером — для сокращения длины оружия. Большая ствольная накладка удобна для переноски оружия, сошки — штампованные, складные с «ушками», в сложенном положении предохраняющими руки от ожогов. В качестве вспомогательного инструмента для разборки пулемета может использоваться обычный патрон.

Пулемет ставится на полевой треножный станок М2/М1 22 массой 8,9 кг. Пулемет крепится в люльке вертлюга. Подъемно-поворотный механизм станка смонтирован на штанге горизонтальной наводки, снабженной шкалой, насеченной в тысячных дальности. Вдоль штанги движется хомут с винтовым механизмом тонкой вертикальной наводки, также снабженным шкалой в тысячных. Ноги станка снабжены сошниками. Облегченный вариант станка выполнен из алюминиевых сплавов. Имеются также шкворневые и турельные установки для боевых и транспортных машин (например — автомобильная М4). Выделяются варианты стрельбы — «высокая скорострельность» (около 200 выстр./мин, со станка, требует частой смены ствола) и «нормальная» (100 выстр./мин).

Неудачной деталью первых образцов пулемета был ствол с жестко закрепленными на нем сошками и газовой камерой. Снятие ствола означало отсоединение этих частей, что вело к увеличению веса запасных стволов. Крепление сошек на стволе приводило к тому, что пулемет надо было положить на землю или поддерживать, пока второй номер расчета не вставит новый ствол. Масса ствола — 3,74 кг. Отсутствие рукоятки на стволе заставляло при замене пользоваться асбестовой рукавицей, принятой еще в 1 942 г. для М1 91 9А4 и А6 «Браунинг».

Единый пулемет М60ЕЗ

Единый пулемет М60ЕЗ на огневом рубеже

Единый пулемет М60ЕЗ в варианте ручного

Неполная разборка пулемета М60ЕЗ

Единый пулемет М60ЕЗ на сошках

В конце концов, был создан модернизированный М60Е1. Его сошки и газовая камера не крепятся к стволу, сошки укреплены на газовой камере и поддерживают пулемет, когда ствол снят; упрощена газовая камера и ее крепление; модифицированы газовый поршень, лоток подавателя, прицел; крышка ствольной коробки литая, с меньшим количеством частей; изменено крепление патронной коробки; ствольная накладка литая, облегчающая смену ствола, антабки для ремня поворотные, перемещаемые, введена большая рукоятка для переноски. Рукоятка ненамного повысила удобство переноски, поскольку расположена слишком далеко от центра тяжести оружия, так что многие бойцы предпочитают переносить пулемет за ремень.

М60Е1 приняли в незначительном количестве, поскольку в это время для вооружения отделений выбрали М249 SAW. Часть М60Е1 фирма «Сако Дефенс» переделала в облегченный на 25 % вариант М60ЕЗ с целью получить компактный вариант, более пригодный для использования в роли ручного. Эту модификацию снабдили упрощенными сошками и пластиковым цевьем с передней рукояткой удержания, несколько упростили детали газового двигателя и спускового механизма. Крышка приемника модифицирована таким образом, чтобы ее можно было закрыть при переднем или заднем положении затвора. С левой стороны приемника выполнен направляющий лоток ленты. Кроме стандартного ствола может устанавливаться укороченный, т. н. «штурмовой» версии, рассчитанный на стрельбу короткими очередями в ближнем бою с упором в плечо, в предплечье или «от бедра». «Зимняя» спусковая скоба допускает стрельбу в теплых рукавицах. В 1983 г. Корпус морской пехоты и ВМФ США приняли М60ЕЗ как 7,62-мм ручной пулемет, он продавался и в некоторые другие страны. В этом качестве он использовался в 1991 г. в зоне Персидского Залива. Его вариант с утяжеленным стволом, пригодный для ведения более интенсивной стрельбы со станка, получил прозвище «Эхо 3 Хави Бэррел». В 1 995 г. на вооружение ВМФ и морской пехоты поступила модификация М60Е4 — развитие ЕЗ с усиленными сошками, улучшенным приемником, посадочным местом под кронштейн оптического или ночного прицела, более надежной работой спускового механизма. Он тяжелее М60ЕЗ. Обе эти модификации были закуплены в незначительном количестве и используются в основном в частях специального назначения в качестве «легких штурмовых пулеметов» под патрон винтовочной мощности. Стоит заметить, что в семействе патронов 7,62x51, используемом в США, долгое время отсутствовал достойный бронебойный, что сказывалось не однажды, включая бои в зоне Персидского Залива. Между тем бронебойные пули в рамках семейства 7,62x51 НАТО разрабатывались давно. Так, шведская компания FFV в 1980-е гг. представила патрон с пулей массой 8,4 г, которая при начальной скорости 950 м/с пробивала 15-мм броневую плиту на дальности 300 м.

Существуют также следующие модификации М60:

• М6 °C и СА1- дистанционно управляемый пулемет для установки на вертолетах вне фюзеляжа;

• M60D — для установки на шкворне на вертолетах и машинах, также без приклада, может иметь рукоятку на затыльнике;

• М60Е2 — танковый для установки спаренно с основным вооружением танков и БМП, снабжен гильзоотводной трубкой.

М60 поставлялись также в Австралию, Южную Корею, Тайвань, Египет, Камерун, Сальвадор. На Тайване он с 1968 г. производился на американском оборудовании под обозначением Тип 57 (не путать с китайским Тип 57).

Пулемет M60D на вертолете UH-1

Пулемет M60D с рукояткой управления на затыльнике

Пулемет M60D на автомобильной шкворневой установке. Американский патруль в Панаме

Крышка приемника пулемета M60D

Пулемет М60ЕЗ

В австралийскую модификацию были внесены изменения, связанные со стремлением улучшить систему питания. Конструкция металлической патронной коробки емкостью 40 патронов калибра 7,62-мм (в стандартной ленте) или 28 патронов и кронштейна пулемета предусматривает постоянное соединение ее с пулеметом. В число 40 патронов в патронной коробке входят патроны, закрепленные на соединительной площадке, установленной на ее крышке. Сама крышка выполняет дополнительно функцию стопора патронной ленты. Такое устройство позволяет осуществлять укладку ленты в патронную коробку в один прием, не отсоединяя патроны, закрепленные на соединительной площадке, и не закладывая ленту в приемник. Для снаряжения патронной коробки достаточно нажать на захваты и, открыв подпружиненную крышку, снарядить коробку соответствующей длины. Отверстие в задней стенке коробки позволяет стрелку визуально проверять количество оставшихся патронов. Для использования патронов из коробки, если оружие предварительно не было заряжено, достаточно вытянуть ленту за верхний патрон и обычным порядком произвести заряжание. Если патронная лента была вставлена ранее, можно подсоединить к ней следующую ленту любой длины — для этого достаточно соединить начальное и конечное звено двух лент с помощью патрона. Патронная коробка имеет нейлоновое покрытие, снижающее шумность и предохраняющее от коррозии. Масса самой коробки — 343 г. Предусматривается два основных способа подачи ленты. Первый предусматривает установку в приемник снаряженной патронной лентой, которая потом своим наружным концом соединяется с лентой в патронной коробке. Во втором случае, если патронная коробка не заполнена, наружный конец ленты может быть разъят на части соответствующей длины и уложен в патронную коробку. Переход на подачу боеприпасов из дополнительной ленты осуществляется без открывания крышки приемника.

Любопытно, что в той же Австралии Инженерно-исследовательский отдел министерства обороны разработал модифицированный вариант другого хорошо известного американского пулемета — 7,62-мм станкового М1919А1 «Браунинг», который в значительном количестве оставался на вооружении как в Австралии, так и в ряде других стран (Канаде, Дании, Доминиканской Республике, Греции, Гватемале, Гаити, Иране, Израиле, Италии, Южной Корее, Либерии, Мексике, ЮАР, Испании, на Тайване, в Великобритании, во Вьетнаме), включая «соседей» Австралии — страны Юго-Восточной Азии. Эти изменения интересны как характерный пример модернизации устаревшего пулемета. Суть изменений заключалась в переделке пулемета под единый 7,62-мм патрон НАТО — установлен новый ствол, изменен механизм подачи ленты в связи с другой длиной патрона и шагом ленты. Незначительные усовершенствования были внесены в ударно-спусковой механизм с целью увеличить до 650–750 выстр./мин темп стрельбы и срок эксплуатации пулемета.

Что до М60, то он, несмотря на все модернизации, не избавился от ряда недостатков. Прежде всего, остроумная газоотводная система так и не научилась надежно работать — запас энергии отводимых пороховых газов часто оказывался недостаточен для преодоления сопротивления движению штока. Кроме того, при возвращении поршня вперед нередко его отверстие не вставало в требуемое положение, и стрельба прерывалась. Отсутствие рукоятки ствола требует при его смене пользоваться асбестовой перчаткой. Нерегулируемое крепление мушки на стволе не позволяет должным образом пристрелять пулемет после замены ствола. В целом пулемет не получил особой популярности и заменяется М240Е и M240G на основе бельгийского MAG.

Характеристики

Характеристики

М60

М60ЕЗ/Е4

Патрон

7,62x51

7,62x51

Масса «тела» пулемета, кг

11,1

8,61/10,5

Длина пулемета, мм

1105

1067/1077

Длина ствола, мм

560

560

Начальная скорость пули, м/с

853

863

Темп стрельбы, выстр./мин

500-650

500-650

Боевая скорострельность, выстр./мин

100-200

100-200

Эффективная дальность стрельбы,м

1100

1100

Емкость ленты, патронов

50

50

Порядок разряжания

Отвести назад рукоятку взведения до постановки затвора на шептало. Открыть крышку приемника, для чего поднять вверх ее защелку (с правой стороны в задней части ствольной коробки). Снять патронную ленту. Убедиться, что в направляющем пазе и патроннике не осталось патронов. Закрыть крышку приемника, нажать спусковой крючок.

Пулемет М240Е1 на шкворневой установке

Единый пулемет M240G

Видимо, устав от долгих модернизаций М60, армия США решила, наконец, заменить его пусть не новой, но гораздо лучше зарекомендовавшей себя зарубежной моделью. Выбор естественно пал на одного из «ровесников» М60, бельгийский пулемет MAG, уже использовавшийся в США для вооружения боевых машин. Армия приняла на вооружение модификацию М240Е4 (см. «Бельгия. Единый пулемет MAG»), а Корпус морской пехоты — M240G, созданную путем переделки в единые пулеметов М240, снятых с боевых машин. Переделку и производство пулемета взяла на себя расположенная в США «ФН Мэнюфэкчуринг Инк.» с участием самой «Фабрик Насьональ Нувель Херстал» в Бельгии. Пулемет рассчитан на применение американской ленты М13, снабжается пластиковым постоянным прикладом американской разработки со стальным затылком, подвижными антабками для ремня. Канавки в верхней части приклада облегчают его удержание левой рукой при стрельбе. Для большего удобства использования в качестве ручного пулемет снабдили цевьем по типу М249.

Алюминиевые штифты и ролики системы подачи ленты заменены стальными. Лоток подачи ленты также стальной, без хромирования. Ствол снабжен щелевым пламегасителем, рассчитанным на уменьшение засветки ночных прицелов. Масса сменного ствола — 3,0 кг.

При неполной разборке пулемет (без станка) разделяется на пять частей.

Армия США приняла M240G с треножным станком Ml 22, морская пехота — Ml22 с амортизированным креплением LTM по бельгийскому образцу.

Ряд американских специалистов выразил надежду, что M240G разрешит многолетнюю проблему единого пулемета в вооруженных силах США — занятно, что после стольких лет собственных разработок американцы возложили надежду на старый добрый бельгийский MAG. Это, правда, до известной степени унифицирует единый пулемет по патрону и системе с танковыми и частью вертолетных. Вооружение американских вооруженных сил становится все менее «американским».

M240G вместе с М249 уже «повоевал» в составе американских войск в Афганистане в 2001–2002 гг.

Характеристики

Патрон 7,62x51 НАТО Масса пулемета

с прикладом и сошками, без ленты, кг 11,9

Длина пулемета, мм 1245

Длина ствола, мм 625

Нарезы, правосторонние 4

Длина хода нарезов, мм 305

Темп стрельбы, выстр./мин 650-950

Прицельная дальность, м 1 800

Эффективная дальность стрельбы, м 1200

Крупнокалиберный пулемет М2НВ «Браунинг»

12,7-мм «Браунинг» — один из наиболее старых и заслуженных пулеметов. Когда в 1918 г. стало известно о появлении в Германии 13-мм пулемета TuF, от американских войск во Франции стали поступать требования на аналогичное оружие. Патрон калибра.50 (12,7 мм) был разработан компанией «Винчестер». В 1921 г. армия США приняла 12,7-мм пулемет Дж. М. Браунинга с водяным охлаждением ствола, в целом повторявший схему 7,62-мм станкового пулемета «Браунинг» М1 91 7. Вариант с воздушным охлаждением и подачей ленты слева или справа был принят в 1923 г. первоначально как авиационный. В 1933 г. он был модернизирован для наземного использования и переименован в М2. В дальнейшем возникла необходимость утяжелить и удлинить ствол для стрельбы длинными очередями без ухудшения баллистических свойств, а для упрощения конструкции исключить масляный амортизатор. После модернизации пулемет назван М2НВ (Heavy Barrel — «тяжелый ствол») и в этом качестве с начала 1930-х гг. используется как пехотное оружие поддержки, а также ставится на боевые машины.

Стрельба из пулемета М2НВ «Браунинг» с треножного станка в положении лежа

Крупнокалиберный пулемет М2НВ «Браунинг» с ночным прицелом AN/TVS5 на треножном станке М3

Устройство пули патрона. 50 APIHC:

1 — зажигательный состав, 2-упрочненный сердечник, 3-оболочка, 4-кольцевая накатка, 5-рубашка, 6- донная шайба

Крупнокалиберный пулемет М2НВ «Браунинг» на зенитной установке (крестовине) М63

Схема устройства бельгийского патрона типа 12,7x99 с бронебойно- осколочно-зажигательной пулей APEI

1- капсюль, 2 — латунная гильза, 3 — заряд пороха, 4 — стальная рубашка, 5 — бронебойный сердечник из тяжелого сплава, 6 — смесь взрывчатого и зажигательного состава, 7 — латунная оболочка пули

После Второй мировой войны М2НВ сняли с производства, но опыт локальных войн показал, что потребность в таком оружии остается, и выпуск М2НВ восстановили. Он стал одним из наиболее широко распространенных и удачных крупнокалиберных станковых пулеметов, состоя на вооружении в США и более чем 30 других странах (в годы Второй мировой войны М2НВ поставлялся и в СССР с американскими танками, БТР и зенитными установками).

Автоматика пулемета имеет «откатный двигатель» и действует по схеме отдачи ствола с коротким ходом. В момент выстрела затвор заперт на боевые упоры через рычаг запирания, который сцепляется с боевыми выступами на муфте ствола. Энергия отката передается на подвижный ствол и ствольную муфту, которые начинают движение назад. Затвор движется вместе с ними. Рычаг запирания проворачивается на оси под действием подвижных частей и расцепляет затвор со стволом. Ствол с муфтой упираются в ствольный буфер, начинают его сжимать и останавливаются. Во время отката ствол нажимает на рычаг ускорителя, который связан с затвором. Так как длинное плечо ускорителя направлено к затвору, большая часть энергии движения ствола передается затвору, и его движение ускоряется. Кроме того, снижается сила удара ствола по буферному амортизатору. Затвор извлекает стреляную гильзу из патронника, которая затем попадает на отражатель и выбрасывается за пределы ствольной коробки. Затвор сжимает возвратную пружину и в конце движения назад ударяет в буферные пластины у затыльника ствольной коробки. Буферные пластины совместно с возвратной пружиной придают затвору скорость наката. По пути выбрасыватель захватывает очередной патрон. Выступы на нижней части затвора вновь сцепляются с ускорителем и затвор догоняет ствол с муфтой, которые только начинают движение вперед. В конце движения вперед рычаг запирания, под действием накатывающегося ствола, воздействуя через клин на заднюю часть остова затвора, приподнимает ее и тем самым сцепляет боевые упоры затвора с боевыми выступами муфты ствола.

Пулемет М2НВ «Браунинг» с коллиматорным прицелом на вертлюжной установке.

Патрульный катер с двумя шкворневыми установками для крупнокалиберных пулеметов М2НВ (с бронещитами) и одной для единого пулемета М60

Подвижная вертолетная установка 12,7-мм пулемета с рукоятками управления, ракурсным прицелом, гибким рукавом подачи патронов, надульником- удлинителем (для уменьшения дульного пламени)

Крупнокалиберный пулемет М2НВ «Браунинг» и единый пулемет М60ЕЗ на патрульном катере. Американские войска в Панаме

Крупнокалиберный пулемет M2HB/QCс быстросменным стволом

Питание — от рассыпной звеньевой патронной ленты. Во время возвратно-поступательного движения затвора подача очередного патрона и перемещение ленты происходят в два приема. При откате очередной патрон извлекается захватом из ленты и подается на линию досылания, при накате лента пальцами подавателя смещается на один шаг влево.

Предохранительных устройств как таковых нет, но на затыльнике короба на спусковом рычаге смонтирован ручной останов затвора, удерживающий затвор в заднем положении. Прежде чем нажать спусковой рычаг, останов нужно отжать вниз.

Патрон 12,7x99 (.50 «браунинг«) выпускается многими странами по американским стандартам и в связи с этим взаимозаменяем. Производится со стальной или латунной гильзой, снаряжается пулями различных типов военного назначения, основными являются обыкновенная, трассирующая, бронебойная. Например, армия США закупала патроны М2 с веретенообразной остроконечной пулей со стальным сердечником; бронебойный М3 (остроконечная пуля со стальным сердечником); трассирующие Ml 0, Ml7 и М21; бронебойно-зажигательный М8; бронебойно-зажигательный трассирующий М20; зажигательные Ml и М23. Исследования, проведенные в 1970-е гг., показали, что пулемет М2НВ малоэффективен против перспективных легких бронемашин, штурмовиков и боевых вертолетов. Это вызвало появление ряда новых вариантов патрона 12,7x99. В США был создан патрон М903 типа SLAP с подкалиберной пулей с сердечником из вольфрамового сплава и начальной скоростью 1200 м/с, отделяемым пластиковым поддоном. Развитие таких патронов продолжается — так, пуля норвежского патрона NM140 на дальности 700 м способна пробить 11 — мм стальную броню при угле встречи 45 градусов (соответствует защите БМП-2). Пуля типа APEI бельгийской FN содержит бронебойный сердечник из твердого сплава в стальном стакане, латунную оболочку и помещенную между ними смесь зажигательного и взрывчатого составов, обеспечивающую сильное заброневое действие. На дальности 500 м эта пуля пробивает 20-мм броню. Во Франции был разработан 12,7-мм патрон с калиберной бронебойной пулей типа PPI — бронебойный сердечник имеет утяжеленную головную часть, а на его хвост надет пластиковый поддон с несколькими ведущими поясками, при массе 47,8 г эта пуля имеет начальную скорость 800 м/с и на 300 м может пробить 25-мм броневую плиту. Французская же фирма «Манюрин» разработала свой вариант бронебойно-зажигательной пули APIHC с большей начальной скоростью, чем у американской М8.

Прицельные приспособления пулемета — мушка и рамочный прицел. Возможна установка ночных прицелов вроде бесподсветного AN/TVS-5 с кратностью увеличения 6,2х. Основным полевым станком пулемета является тренога М3, представляющая собой увеличенную модификацию станка М2 от 7,62-мм пулемета и допускающая стрельбу только по наземным целям. М3 относится к т. н. «жестким» станкам с зарывающимися сошниками, и стрельба с него сопровождается значительным рассеиванием. Это вызвало разработку ряда более «мягких» полевых установок с гидравлическими или пружинными амортизаторами — например, норвежский NM152. Для стрельбы по зенитным целям служила крестовина М63 с вертикальной штангой, на которой крепился пулемет, наплечниками, углами наведения от -29 до +85 по вертикали и 360 по горизонтали. Кроме этого к М2НВ разработан ряд турельных и шкворневых установок для танков, бронемашин, легких судов. На основе М2НВ разработан танковый пулемет М85. М2НВ широко используется и для вооружения различных вертолетов и даже на «противопартизанских» самолетах типа «Ганшип».

Крупнокалиберный пулемет M2HB/QC на позиции

Опытный крупнокалиберный (12,7-мм) пулемет «Доувер Дэвил» на шкворневой установке

25-мм автоматическая пушка системы «Чэйн Ган» с внешним приводом автоматики от электромотора — заменить крупнокалиберные пулеметы таким оружием пока не удалось

Опытный крупнокалиберный (12,7-мм) пулемет фирмы AAI

В США основными производителями пулемета в США стали «Сако Дефенс» и «Рамо», в Бельгии — «Фабрик Насьональ» (FN), в Великобритании фирма «Мэнрой» выпускает ряд установок и принадлежностей к М2НВ.

«Сако Дефенс» в инициативном порядке разработала улучшенный вариант М2НВ. Разработка продолжалась более трех лет и содержит много конструктивных усовершенствований, среди которых: фиксированная величина выхода бойка, быстро заменяемый ствол, возможность регулировать темп стрельбы в пределах 500–750 выстр./мин, сварная конструкция ствольной коробки, измененная система питания, новый затыльник короба. Затвор и весь механизм запирания «Браунинга» сохранены, но масса их уменьшена на 35 %, что позволило повысить темп стрельбы и использовать патроны с несколько меньшей мощностью. Пулемет может вести огонь всеми существующими патронами к пулемету М2НВ, включая патроны с повышенным и пониженным зарядом, разработанные как для новых крупнокалиберных пулеметов, так и для повышения возможностей «классического» М2НВ. Несмотря на то, что многие компоненты пулемета изменены, в большинстве случаев могут использоваться стандартные запчасти пулемета М2НВ, хотя они и увеличат массу пулемета и его подвижной системы.

Бельгийская FN в конце 1970-х гг. разработала модификацию M2HB/QC («быстросменный тяжелый ствол»). Главным его внешним отличием служит рукоятка на стволе. Кроме возможности замены ствола эта модель исключает необходимость проведения сложной регулировки зазора между зеркалом затвора и дном гильзы (на прежних моделях М2 НВ эта процедура была весьма мешкотной), устраняет опасность возникновения задержки при стрельбе, позволяет экономить время на занятиях и в боевой обстановке, уменьшает риск, связанный с регулированием величины выступа бойка. Специально для этого пулемета был разработан новый патрон APEI. Все пулеметы семейства М2НВ и QCB изготавливаются фирмой FN серийно и снабжены предохранителем, регулируемой по вертикали мушкой, синхронизацией, также не требующей дополнительных регулировок. Стоит отметить, что эта разработка оказалась более успешной, чем попытка той же FN в 1980-е гг. заменить М2НВ новым 15,5-мм пулеметом BRG15 MILO под патрон 15,5x106 с начальной скоростью пули 1055 м/с — по рассчетам специалистов, он должен был более успешно бороться с современными БТР и БМП, однако в 1 991 г. работы были свернуты.

В самих США попытки заменить М2НВ новым крупнокалиберным пулеметом (бикалиберное — 12,7/20-мм — оружие «Доувер Дэвил» или 12,7-мм пулемет фирмы AAI по программе GPHMG, высокотемпный шести- или трехствольный GECAL 50 «Дженерал Электрик» с внешним приводом автоматики), автоматическим гранатометом или пушкой типа ASP-30 также не увенчались успехом. После операции «Буря в пустыне» армия США включила в заказ на 1993 г. 1469 пулеметов М2НВ, явно стремясь сохранить его на вооружении и дальше. Похоже, он останется в войсках еще много лет, хотя его конструкция, по нынешним меркам, выглядит устаревшей. Количество пулеметов М2НВ, произведенных за все время различными компаниями, оценивается примерно в три миллиона. В ряде стран он используется наряду с ДШКМ советского или китайского производства, причем иногда — как в Югославии, например — он используется на боевых машинах советского образца в качестве зенитного.

Характеристики М2НВ

Патрон 12,7x99 (.50 «браунинг»)

Масса пулемета, кг 38

Длина пулемета, мм 1651

Длина ствола, мм 1 143

Нарезы 8

Длина хода нарезов, мм 381

Темп стрельбы, выстр./мин 450-600

Боевая скорострельность, выстр./мин 100

Начальная скорость пули, м/с 893-930

Прицельная дальность, м 1800

Емкость ленты, патронов 1 10

Характеристики «50/5 °Cако Дефенс»

Патрон 12,7x99 (.50 «браунинг»)

Масса, кг 25

Масса ствола, кг 7

Длина 1560

Темп стрельбы, выстр./мин 500/725

Эффективная дальность стрельбы, м 1 800

Порядок разряжания

Отжать вниз останов затвора. Повернуть защелку крышки короба и поднять крышку. Снять ленту, если она установлена. Отвести назад рукоятку взведения с правой стороны короба, чтобы затвор встал на боевой взвод. Осмотреть зеркало затвора, удалить патрон или гильзу, которые могли быть им извлечены из ствола, убедиться в отсутствии патрона в патроннике. Нажать вниз выбрасыватель на зеркале затвора, закрыть крышку, нажать вниз останов затвора и дать затвору вернуться в переднее положение, нажать спусковой рычаг.

Единый пулемет ААТ mle F1 на треножном станке М2

Франция

Единый пулемет ААТ MLE FI (NF1)

После Второй мировой войны французы среди первых приняли на вооружение единый пулемет (Германия, где собственно появился тип «единого пулемета», в тот период своей армии официально еще не имела). Видимо, поэтому он нес черты старых, довоенных идей, во Франции же и реализованных — одна модель, которая может использоваться в качестве ручного пулемета с легким стволом и сошками и в качестве станкового с тяжелым стволом и на станке. Именно так выглядел пулемет АА52 (или ААТ, т. е. Arme Automatique Transformable — «автоматическое оружие изменяемой конфигурации»), разработанный на государственной оружейной фабрике в Шательро. Принятие нового пулемета ускорил опыт Индо-Китайской кампании начала 1950-х гг., показавший сложности использования частями разнотипных пулеметов. При этом конструкцию постарались максимально удешевить в производстве — скажем, ствольная коробка сварена из двух штампованных деталей. Производство пулемета передали на фабрику в г. Туле. Первоначально АА52 или АА F1 выпускался под французский патрон 7,5x54 Mle 1929, затем появилась модель NF1 (АА NF1) под патрон 7,62x51 НАТО, выпускавшаяся «GIAT — Индастриз». К настоящему времени ААТ устарел, но продолжает использоваться. К тому же он интересен своей системой.

Пулемет имеет два варианта ствола: тяжелый для использования в варианте станкового и облегченный укороченный — в варианте ручного. Для смены ствола необходимо нажать на его защелку (в ранних образцах защелка оттягивается назад), а затем повернуть рукоятку для переноски по часовой стрелке и вынуть ствол вперед.

Работа автоматики основана на принципе отдачи полусвободного затвора. Дабы предотвратить разрывы гильзы при ее извлечении, в патроннике имеется несколько «канавок Ревелли» на половину его длины. Пороховые газы входят в продольные канавки и гильза «плавает» в патроннике за счет равного давления газов на ее стенки снаружи и изнутри, следовательно, может двигаться относительно свободно. Тем не менее «прихват» гильзы в патроннике случался чаще, чем хотелось бы. Для замедления отпирания канала ствола применяется составной затвор с перераспределением энергии между его частями. Передняя его часть (боевая личинка) соединена с задней (остовом) рычагом. Короткая часть рычага находится в боковом вырезе ствольной коробки, а длинная — против массивного остова затвора. Давление газов воздействует на зеркало затвора, и рычаг вынужден перемещаться, придавая ускорение остову затвора и задерживая его боевую личинку до тех пор, пока рычаг не выйдет из паза. Затем весь затвор отбрасывается назад за счет остаточного давления. Стреляная гильза удерживается выбрасывателем на зеркале затвора до тех пор, пока она не ударится об отражатели в задней части лотка подавателя и будет выброшена вниз. Амортизатор в задней части ствольной коробки обеспечивает плавное возвращение затвора вперед. О пулемете ААТ установилось мнение, что он «работает на пределе надежности», что заметно помешало его распространению. Зазор между зеркалом затвора и дном гильзы требует постоянной регулировки в ходе эксплуатации. При его нарушении или производственных дефектах гильзы возможны ее разрывы.

Единый пулемет ААТ MLE F1 в варианте ручного на сошках и задней опоре

Разрез единого пулемета ААТ (АА52)

1 — подаватель, 2 — кулачковый выступ, 3 — боевая личинка затвора, 4 — остов затвора, 5 — амортизатор, 6 — шептало, 7 — предохранитель, 8 — ролик, 9 — спусковой крючок, 10 — разобщитель, 1 1 — замедлитель

Работа системы питания пулемета ААТ. Слева показана последовательность подачи патронов:

1-захваты, 2-палец ползуна, 3-рычаг подачи, 4-кулиса рычага подачи, 5-фигурный паз остова затвора

«Свободно плавающий» ударник подается вперед только тогда, когда рычаг, удерживающий части затвора порознь, повернется в пазах ствольной коробки на конечном этапе движения вперед и освободит проход для бойка ударника. Пулемет предназначен для стрельбы с темпом около 900 выстр./мин. только в непрерывном режиме. Для обеспечения зацепления шептала с боевым взводом затвора используется управляемое шептало с разобщителем, приводящим само шептало в нужное положение. Шептало представляет собой рычаг, вращающийся вокруг средней точки. Задний его конец соединяется с боевым взводом затвора и называется носиком шептала. Передняя часть (хвост) находится над спусковым крючком. При нажатии на крючок хвост шептала поднимается, а носик опускается. Затвор освобождается и начинает движение. Присоединенный к спусковому крючку разобщитель в это время движется вниз. Разобщитель имеет пружину, поворачивающую его под хвостик шептала. При возвращении спускового крючка вперед разобщитель идет вверх и не дает упасть хвостику шептала. При откате затвор возвращается и давит на разобщитель, отводя его назад и сжимая пружину, таким образом освобождается хвост шептала, который снижается. Носик шептала поднимается и, как только затвор, пройдя над ним, начинает движение вперед, носик шептала готов перехватить боевой взвод затвора. Так исключается повреждение шептала. Спусковой механизм снабжен кнопочным предохранителем в верхней части пистолетной рукоятки: для постановки оружия на предохранитель кнопку нужно нажать влево (при этом запирается спусковой крючок), для перевода в положение «огонь» — вправо.

Для питания пулемета применяют французскую звеньевую ленту, разработанную на основе американской М1 3, но более гибкую. Палец подавателя, смещающего ленту, приводится в действие качающимся рычагом, на конце которого имеется ролик, движущийся по фигурному вырезу вверху затвора — так продольное движение затвора преобразуется в поперечное смещение подавателя. Лента укладывается в патронную коробку, крепящуюся с левой стороны пулемета. В варианте ручного пулемета масса и форма коробки делают переноску пулемета не слишком удобной для одного бойца, так что пулеметчики порой предпочитали перебегать со свисающей из пулемета лентой, нежели пользоваться коробкой. Стрельба из АА52 ведется 7,5-мм патроном с обыкновенной (масса пули 9,07 г), трассирующей (9,4 г), бронебойной (9,4 г, с упрочненным стальным сердечником), или зажигательной пулей.

Прицельные приспособления — мушка и укрепленный на крышке приемника секторно-рамочный прицел, насеченный от 200 до 2000 м. Пулемет снабжен выдвижным металлическим прикладом. В варианте ручного пулемета на затыльнике ствольной коробки крепится откидная задняя опора с регулировочным винтом.

В станковом варианте пулемет крепится на треножный станок французской разработки (масса станка 10,6 кг) или американский М2 (1 1,4 кг). АА F1 и NF1 ставились также на танки и бронемашины в качестве спаренных или зенитных (на шкворневых или турельных установках).

Французский десантник с пулеметом ААТ на плече

ААТ состоит на вооружении Франции и некоторых из ее бывших североафриканских колоний. Видимо, для продления срока службы 7,5-мм пулеметов (а к таковым относится и оставшийся в колониях устаревший ручной Mle 1924/29 «Шательро») фирма «Джулио Сеникс» предложила вариант патрона 7,5x54 с бронебойной подкалиберной пулей — головка бронебойного сердечника выступает из цилиндрической оболочки, имеющей отверстие в донной части, в результате сердечник при попадании в цель не тратит энергию на выход из оболочки.

Характеристики AANF1

Патрон 7,62x51

Масса пулемета без сошек, кг

с легким стволом 9,15

с тяжелым стволом 10,55

Масса пулемета с сошками, кг

с легким стволом 9,97

с тяжелым стволом 1 1,37

Масса ствола, кг

легкий 2,85

тяжелый 4,25

Длина пулемета с прикладом, мм

легкий ствол 1 145

тяжелый ствол 1245

Длина ствола без пламегасителя, мм

легкий ствол, 500

тяжелый ствол 600

Нарезы, правосторонние 4

Длина хода нарезов, мм 305

Начальная скорость пули 830 м/с.

Темп стрельбы, выстр./мин 900

Прицельная дальность v (с тяжелым стволом, со станка) 2000 м

Эффективная дальность стрельбы, м

с легким стволом 800

с тяжелым стволом 1200

Емкость ленты, патронов 50 /200

Масса треножного станка, кг 10,6

Порядок разряжания

Отвести назад рукоятку взведения, затем вернуть ее в крайнее переднее положение и нажать кнопку предохранителя влево. Нажать защелку крышки приемника (сверху ствольной коробки) и открыть крышку. Снять ленту из приемника вверх. Осмотреть направляющую приемника, закрыть крышку. Нажать кнопку предохранителя вправо, отвести рукоятку взведения назад, удерживая ее, нажать спусковой крючок и плавно вернуть рукоятку взведения в переднее положение.

Федеративная Республика Германия

Единый пулемет MG3

Германская армия вступила во Вторую мировую войну с единым пулеметом MG34 со сменным стволом. Это было достаточно эффективное в бою, но сложное в уходе и сравнительно дорогое в производстве оружие. На основании боевого опыта в 1941 г. германская армия выдала заказ на пулемет, который сохранял бы все достоинства MG34, но был бы проще для массового производства. Для помощи компаниям «Маузер», «Рейнметалл» и «Гросфусс» в его разработке привлекли специалистов по холодной штамповке металлических деталей. Пулемет MG39/41 «Гросфусс» был выбран для принятия на вооружение и после доработки в начале 1942 г. принят под обозначением MG42. Он зарекомендовал себя мощным и надежным оружием поля боя. При этом широкое использование штамповки и точечной сварки, отказ от станочной обработки ряда деталей намного снизили время и себестоимость производства. До конца войны было выпущено около 400 000 пулеметов MG42. За высокий для пехотного оружия темп стрельбы (до 1300 выстр./мин) он получил прозвище «пила Гитлера». По окончании войны конструкция ряда узлов MG42 была использована в разных странах при разработке собственных единых пулеметов. После вступления ФРГ в НАТО германские военные специалисты приняли решение модернизировать MG42 и принять его в качестве единого пулемета. Тем более, что при этом можно было модернизировать сохранившиеся пулеметы и быстро развернуть производство. В 1959 г. фирма «Рейнметалл» в Оберндорфе провела модернизацию, пулемет получил обозначение MG 1.

Первоначально в пулемете MG1 использовался патрон 7,92x57 «маузер». Модификация MG1A1 (коммерческое обозначение MG42/58) была переделана под патрон 7,62x51 НАТО и имела хромированный канал ствола. Изменение мощности патрона заставило переделать надульник. Были изменены сошки (хотя они остались взаимозаменяемы с сошками MG42) и внешняя отделка деталей. MG1A2 (MG42/59) получил утяжеленный затвор, фрикционный буфер затвора, использовал германскую нерассыпную ленту DM6 на 50 патронов или американскую рассыпную звеньевую ленту М13 (германское обозначение DM 1). Модификация MG1A3 имела небольшие изменения спускового механизма, затвора (сменный комплект затвор-буфер), выбрасывателя, надульника и сошек для упрощения производства и использовала только непрерывную патронную ленту. MG1А4 и А5 предназначались для установки на танки и бронемашины.

Параллельно с этими разработками пулеметы MG42 переделывались под 7,62-мм патрон НАТО и получали обозначение MG2.

MG3 (Maschinengewehr-3 — «пулемет третьей модели») был создан на основе MG1A2 и поступил на вооружение в 1 968 г. в качестве пулемета отделений (на сошках) и ротного пулемета (со станком). Он может использовать как немецкие ленты DM1 или DM6, так и не рассыпную германскую DM 13 и американскую М13. Введено крепление для патронной коробки — постоянное положение патронной коробки относительно пулемета лучше позволяет предотвратить заедания при подаче и засорение приемника. Кроме того, ввели откидной зенитный прицел и стопорную собачку патронной ленты для удержания ее при поднятой крышке ствольной коробки. Заметим, что фирма «Рейнметалл» в 1960-е гг. пыталась возродить облегченный единый пулемет MG45 с полусвободным затвором, но ее модель MG60-02 осталась опытной.

Продольные разрезы пулемета MG42 (MG1)

Единый пулемет MG3 на сошках

Работа автоматики и узла запирания пулемета MG42 (MG1, MG3) А — запирание канала ствола при приходе подвижной системы в крайнее переднее положение, Б — канал ствола заперт, В — отпирание канала ствола при отходе подвижной системы назад 1 — ствольная коробка, 2 — запирающие ролики, 3, 6 — боевая личинка затвора, 4 — остов затвора, 5 — ударник, 7 — отпирающая поверхность короба.

Расчет единого пулемета MG1 на учениях. Заметим штурмовую винтовку G1 (FAL) на сошках у помощника пулеметчика этакий эрзац ручного пулемета

Работа автоматики MG3 основана на отдаче ствола с коротким ходом. Цикл стрельбы начинается с взведения с помощью Т-образной рукоятки затвора, который становится на боевой взвод. Только после того, как затвор окажется в заднем положении, можно перевести кнопочный предохранитель, смонтированный сверху пистолетной рукоятки, влево — предохранитель запрет шептало. Патронная коробка с лентой с открытым звеном крепится к пулемету с левой стороны, открытая крышка коробки служит направляющим лотком ленты. Патроны в ленте должны подаваться в приемник открытой стороной звеньев вниз так, чтобы лента находилась поверх патронов. Неправильная установка приведет к немедленному отказу пулемета. Если лента установлена правильно, лапка подавателя толкает ее в приемник. Крышка ствольной коробки одновременно является крышкой приемника, в задней части имеет защелку. После установки ленты нужно закрыть крышку, и пулемет готов к стрельбе.

Выстрел — с заднего шептала. При нажатии на спусковой крючок носик шептала опускается, отпуская с боевого взвода затвор, который, двигаясь вперед, извлекает патрон из ленты и досылает его в патронник.

Взрыв-схема пулемета MG3

Работа системы питания пулемета MG42 (MG1, MG3). Слева показана последовательность подачи патронов

Самым оригинальным в пулемете является его узел запирания. Впервые система запирания с помощью разводимых в стороны роликов запатентована Маузером в 1910 г. и Баррези в Италии в 1928 г., затем развита и запатентована Э. Штеке в Польше уже перед Второй мировой войной. Наконец, в 1 937 г. доктор Грюнер разработал узел запирания к опытному пулемету фирмы «Гроссфус». Боевая личинка затвора с обеих сторон имеет фигурные пазы, идущие вперед и внутрь ее корпуса. В каждом пазу помещается запирающий ролик. Когда затвор движется вперед, втулка ударника, приводимая в движение возвратно-боевой пружиной, толкает ролики в пазы. Боевая личинка упирается в казенник ствола, а ролики входят в фигурные пазы казенника, давление на них усиливается наклонной плоскостью втулки ударника. Ролики заходят в пазы казенника, и занимают крайнее выдвинутое положение в фигурных вырезах боевой личинки. Таким образом, ствол и затвор оказываются сцеплены. До запирания ролики мешают ударнику пройти наружу из своей втулки, как только ролики расходятся, боек ударника проходит между ними и накалывает капсюль патрона. Таким образом предотвращается возможность выстрела при неполностью запертом затворе.

После выстрела ствол с затвором движутся назад. Для придания стволу дополнительной энергии движения служит усилитель отдачи в надульнике. Регулятор надульника позволяет менять скорость отката подвижной системы и тем самым менять темп стрельбы или приспосабливать автоматику к работе в различных условиях. Ролики держат боевую личинку в сцеплении с казенником в течении первых 8 мм длины отката. Затем на ролики действуют выступы в ствольной коробке и они выдавливаются внутрь по пазам в казеннике и боевой личинке. Втулка ударника в это время отходит назад вместе с остовом затвора. Ускорение отката затвора после расцепления со стволом в MG3 реализовано достаточно просто. Ролики движутся в пазах казенника и вырезах боевой личинки одно и тоже время. Однако длина пазов в казеннике больше длины вырезов личинки. Поэтому последняя ускоряется относительно ствола. Роликовый узел запирания и рычажный подаватель обеспечивают плавную работу, без задержек и значительного трения, обеспечивая в то же время достаточную площадь опорной поверхности и малую длину узла запирания. Ствол после отпирания проходит еще 21 мм, после чего возвратная пружина ствола посылает его в переднее положение. Стреляная гильза зажимается выбрасывателем, расположенном на зеркале затвора. Отражатель представляет собой рычаг из двух частей. Задняя часть работает от пружины амортизатора, в результате передняя часть выходит на уровень казенного среза ствола, поворачивает гильзу и удаляет ее вниз. Возвратно-боевая пружина выполнена сильной и подает затвор в переднее положение с большой скоростью.

Движение ленты обеспечивается стойкой в верхней части затвора, движущейся в криволинейном канале рычага подачи. Этот рычаг находится под крышкой ствольной коробки и может вращаться вокруг своей задней части. При работе затвора передок рычага подачи движется по ствольной коробке и приводит в действие рычаг, прикрепленный к ползуну приемника. Ползун приемника имеет два комплекта пружинных пальцев, установленных с каждой стороны центрального шарнира ползуна. Таким образом, когда один комплект пальцев выдвигается и поддерживает патроны в ленте, другой комплект втягивает ленту в пулемет. Каждый комплект пальцев продвигает ленту на полшага. Такое разделение нагрузки приводит к снижению сил, действующих на ленту и механизм подачи, исключает дерганье ленты и обеспечивает плавную подачу боеприпасов к пулемету.

Высокий темп стрельбы обусловил значительную скорость движения затвора, и поэтому связь между шепталом спуска и боевым взводом затвора должна осуществляться всей плоскостью соприкасающихся поверхностей. Чтобы предотвратить повреждение шептала и боевого взвода, ударно-спусковой механизм имеет управляемое шептало, поднимающееся в определенную точку в соответствии с положением движущегося затвора. Это обеспечивает полное соприкосновение рабочих поверхностей двух элементов. Спусковой крючок соединен с разобщителем, имеющим собственную пружину, которая толкает его вперед. Хвост шептала проходит через разобщитель, а Т-образный стержень на его конце ограничивает поворот разобщителя вперед. Передняя часть разобщителя имеет выступ. Когда стрелок нажимает спусковой крючок, последний вращается на оси и толкает хвост шептала вверх, а другой его конец, носик, опускается вниз, освобождая боевой взвод затвора. Под действием возвратно-боевой пружины затвор идет вперед. Пружина поворачивает разобщитель, выступ разобщителя оказывается под Т-образным стержнем хвоста шептала.

Единые пулеметы MG3 сил береговой обороны Норвегии

Расчет пулемета MG3 на учениях.

Пулемет снабжен насадкой для холостой стрельбы

Единый пулемет MG3 с открытой крышкой приемника и готовым к извлечению стволом

Когда стрелок отпускает спусковой крючок, хвост шептала опускается на выступ разобщителя. Поэтому носик шептала не может подняться, чтобы перехватить боевой взвод затвора. Вращение спускового крючка толкает прикрепленный к нему разобщитель вверх к накатывающемуся над ним затвору. При откате затвор бьет по головке разобщителя и вращает его обратно. Это освобождает боевой взвод из-под хвоста шептала, который затем опускается, а носик шептала поднимается вверх и встает на пути движения затвора. К тому времени, когда затвор снова начинает движение вперед, носик шептала поднят полностью и подставляет всю свою переднюю плоскость боевому взводу. Таким образом предотвращаются поломки, неизбежные при взаимодействии поверхностей неравной площади на высоких скоростях их движения.

Любопытным элементом MG1A3 было введение двух комплектов затвор-буфер для изменения темпа стрельбы: затвор V550 массой 550 г и пружинный буфер N дают темп стрельбы 1 1 50-1 350 выстр./мин, тяжелый затвор V950 массой 950 г и фрикционный буфер R — 750–950 выстр./мин.

Мушка пулемета находится на переднем конце кожуха ствола на откидной пластине, секторный прицел — на основании на крышке приемника. Прицел MG3 насечен от 200 до 1 200 метров. Зенитный ракурсный прицел в виде фигурной рамки шарнирно крепится впереди секторного прицела. Приклад с характерной формой «рыбий хвост» находится на продолжении линии оси канала ствола.

Ствол должен заменяться при стрельбе короткими очередями с темпом около 200–250 выстрелов в минуту после отстрела 150 патронов или 3-х лент по 50 патронов. Запасной ствол носится в специальном контейнере. Смена ствола производится быстро и весьма проста. Пулемет взводится, а фиксатор ствола, находящийся с правой стороны кожуха ствола, откидывается вперед. Казенник ствола выдвигается наружу вправо и ствол вынимается движением назад. Новый ствол вставляется дульной частью через фиксатор в кожух, казенник ставится сквозным поперечным отверстием вертикально, фиксатор закрывается.

MG3 достаточно компактен — его ширина с приемником не превышает 1 30 мм. Кожух ствола защищает стрелка от ожогов и позволяет вести стрельбу с ходу или, скажем, зенитный огонь с плеча второго номера расчета.

Пулемет устанавливается на складном треножном станке, при этом он может использоваться с перископическим прицелом — прием, также идущий от мировой войны. Люлька с пулеметом крепится на вилке вертлюга. На поперечной штанге горизонтальной наводки имеются подвижные ограничители рассеивания, монтируется винтовой механизм вертикальной наводки и механизм автоматического рассеивания. Обе задние ноги станка регулируемые, на передней укреплены легкие пластиковые амортизаторы для удобства переноски сложенного станка за спиной. Зенитной стойки нет. Кроме треножного станка к MG3 разработан ряд других установок различного назначения, включая тумбовую спаренную зенитную, на которую кроме MG3 можно ставить MG42 — как модернизированные, так и «родные». Ряд шкворневых и тумбовых установок разработала для MG1 и MG3 фирма KUKA.

Модификации MG3A1 и АЗ представляют собой танковые пулеметы и имеют те же отличия, что и MG1А4. Они используются на танках и бронемашинах в качестве спаренных, турельных, дистанционно управляемых. «Рейнметалл» разработала также облегченный пулемет MG3e, но в серию он не пошел.

MG1 (MG42/59) и MG3 состоят на вооружении в ФРГ, Австрии, Австралии (только танковые), Бирме, Гвинее-Биссау, Дании (М62), Иране, Испании, Италии, Капе-Верде, Мавритании, Мозамбике, Нигерии, Норвегии, Пакистане, Португалии, Саудовской Аравии, Судане, Того, Турции, Чили. В ряде стран пулеметы приспосабливали к своим станкам. MG 1А2 с тяжелым затвором выпускались по лицензии в Италии и Австрии (MG74 «Штейр»), MG3 — в Греции, Италии (ML42/59, выпускался «Пьетро Беретта», «Луиджи Франки», «Уайтхед Мотофайдес»), Португалии, Турции (со станком германского образца). Пулеметы итальянского производства поставлялись в Австрию, которая не могла официально закупать оружие в самой Германии. Пулеметы этой системы выпускались также в Испании, Пакистане (MG1A3P), Чили — сочетание хороших боевых качеств и относительной дешевизны массового производства делали систему весьма привлекательной. С начала 1950-х гг. копии MG42 выпускались в Югославии (7,92-мм модель под обозначением М53) и в Швейцарии (7,5-мм MG51). Югославский М53, известный также под названием «Сарак» Ml 953 использовался на станке по типу германского времен Второй мировой, ленточный приемник мог заменяться дисковым магазином на 50 патронов. Кроме него в текущей гражданской войне в Югославии нашли себе применение и другие модификации MG42 и MG1.

Переноска единого пулемета MG3 за ремень

Стрельба из пулемета MG3 по воздушной цели с использованием штатного зенитного прицела и импровизированного «вертлюга»

Единый пулемет М53 на учениях армии Югославии…

…и такой же М53 у хорватских националистов во время гражданской войны в Югославии

MG42/59 в армии Нигерии

Немало «родных» MG42 оказалось в странах «третьего мира» — после Второй мировой войны как СССР, так и США со своими союзниками передавали трофейное вооружение «дружественным» режимам и партизанам. MG1, MG3 и их модификации остались, по сути, последними едиными пулеметами с автоматикой на основе отдачи ствола.

Характеристики MG3

Патрон 7,62x51 НАТО

Масса пулемета без сошек, кг 10,5

Масса пулемета с сошками, кг 11,05

Масса ствола, кг 1,8

Длина пулемета, мм 1225

без приклада 1097

Длина ствола, мм 565

Начальная скорость пули, м/с 820

Темп стрельбы, выстр./мин 700-1300

Прицельная дальность, м

с сошек 800

со станка 2200

Дальность убойного действия пули, м 3750

Емкость ленты, патронов 50

Порядок разряжания

Отвести назад рукоятку взведения, нажать влево кнопку предохранителя. Нажать защелку в задней части короба и откинуть вверх крышку приемника. Снять ленту с лотка приемника. Сдвинуть вперед замок кожуха ствола (с правой стороны короба) настолько, чтобы ствол отсоединился и мог быть смещен в поперечной плоскости, чтобы осмотреть патронник. Сдвинуть назад замок и вернуть ствол на место. Убедиться в отсутствии патрона в приемнике и направляющем пазе, закрыть крышку приемника. Нажать кнопку предохранителя вправо, удерживая рукоятку взведения, нажать спусковой крючок и вернуть рукоятку взведения в переднее положение.

Единый пулемет Vz.59 в варианте ручного (VZ.59L) на сошках

Стрельба из пулемета Vz.59L

Чехословакия

Единый пулемет Vz.59

Модель Vz.59 стала достаточно удачной попыткой использовать проделанную в Vz.52/57 модернизацию старой системы Vz.26 для создания единого пулемета. Выбран был патрон 7,62x53 советского образца. Vz.59 много проще, чем Vz.52, но имеет такой же внешний вид и принцип действия. Сохранена схема работы автоматики и большинства механизмов. Газовый регулятор имеет два положения. Оружие может комплектоваться двумя типами стволов — легким для использования в качестве ручного пулемета и тяжелым, к тому же удлиненным на 100 мм для использования в роли станкового с большей прицельной дальностью и интенсивностью стрельбы. Впрочем, пулемет с легким стволом также можно устанавливать на треножный станок. Тяжелый ствол должен заменяться в среднем после 500 выстрелов, легкий — после 300. Конический пламегаситель упрощен по сравнению с предыдущими моделями.

Выстрел — с заднего шептала. Необычная схема перезаряжания с использованием рукоятки управления со спусковой коробкой была заимствована от другого старого чешского пулемета — станкового Vz.37. Для того, чтобы взвести оружие, нужно опустить вниз рычажок защелки (слева на спусковой коробке), нажать спусковой крючок и продвинуть пистолетную рукоятку управления вперед, пока спусковая коробка не захватит сборку штока поршня (затворной рамы) с затвором, затем оттянуть назад. Оттянутый назад шток поршня подхватывается за боевой взвод шепталом. Флажковый предохранитель (флажок — слева над пистолетной рукояткой) запирает шептало и шток поршня, не допуская взведения оружия. При нажатии на спусковой крючок он приподнимает тягу, которая поворачивает шептало, шток поршня срывается с боевого взвода. Продвинувшись вперед, шток поршня поднимает затвор, а после окончания запирания канала ствола бьет своей стойкой по ударнику затвора. После выстрела стреляная гильза выбрасывается вниз.

От Vz.52 позаимствована и удачная система ленточного питания (магазинный вариант исключен). В этой системе лента, подводимая по направляющим приемника в ствольную коробку, захватывается там пальцами подачи, а патрон выталкивается из звена ленты вперед — в патронник ствола. Прямую подачу из открытого звена ленты удалось реализовать, несмотря на выступающую закраину гильзы патрона. Окно приемника защищено от загрязнения подпружиненным откидным щитком. Ленты укладываются в металлические коробки, в варианте ручного пулемета (Vz.59L) патронная коробка крепится с правой стороны пулемета, в варианте станкового — переносится и ставится на позиции отдельно.

Секторный прицел насечен от 100 до 2000 м через 100. Длина прицельной линии — 744 мм. Несколько необычной чертой Vz.59 является посадочное место для установки оптического прицела, который можно применять при стрельбе с сошек или станка. Прицел с кратностью увеличения 4х и массой 0,38 кг имеет внутреннюю подсветку сетки для стрельбы в сумерки, он же используется для стрельбы по воздушным целям, снабжен резиновым наглазником. Деревянный приклад снабжен складным наплечником. Сошки на легком стволе крепятся в дульной части.

Треножный станок имеет оригинальную конструкцию со складными задними ногами, регулируемой высотой линии огня, механизмами горизонтальной и вертикальной наводки. Для наземной стрельбы пулемет крепится низко относительно оси вертлюга, что повышает устойчивость пои стрельбе. Для зенитной стрельбы пулемет крепится сверху на вертлюг телескопической зенитной стойки. При стрельбе по воздушным целям газовый регулятор устанавливается на широкое отверстие для повышения темпа стрельбы. Сошки при установке пулемета на станок снимаются.

В варианте с тяжелым стволом пулемет именуется просто Vz.59, в танковом варианте с электроспуском — Vz.59T. На экспорт выпускалась модификация

Vz.59N под единый 7,62-мм патрон НАТО (7,62x51), он отличался также отсутствием газового регулятора.

Характеристики

Патрон 7,62x53

Масса пулемета, кг

с сошками и легким стволом 8,67

с тяжелым стволом и на станке 19,24

Масса ствола, кг

легкий ствол 3,2

тяжелый ствол 3,79

Длина пулемета, мм

с легким стволом 1116

с тяжелым стволом 1215

Длина ствола, мм

легкий 593

тяжелый 693

Нарезы, правосторонние 4

Длина хода нарезов, мм 240

Начальная скорость легкой пули, м/с

при легком стволе 810

при тяжелом стволе 830

Начальная скорость тяжелой пули, м/с

при легком стволе 760

при тяжелом стволе 790

Темп стрельбы, выстр./мин

наземная стрельба 700-800

зенитная стрельба 1000

Боевая скорострельность, выстр./мин

при легком стволе 150

при тяжелом стволе 350

Прицельная дальность, м 2000

Эффективная дальность стрельбы, м

с сошек 1000

со станка 1500

Емкость ленты, патронов 50/250

Масса снаряженной ленты, кг

на 50 патронов 1,38

Масса станка, кг 9,93

Угол возвышения на станке, град 21,6

Угол наведения по горизонтали, град

наземная стрельба 43,2

зенитная стрельба 360

Стрельба из единого пулемета MG51 со станка в положении лежа

Швейцария

Единый пулемет MG51

Швейцарский MG51 представляет собой копию германского MG42 под швейцарский патрон 7,5x54 (см. «ФРГ. Единый пулемет MG3»). Кроме калибра он отличается от прототипа более качественным исполнением, достигнутым возвращением от штамповки к фрезеровке ряда деталей, но стоит дороже и весит на 4 кг больше прототипа — более высокое качество и стоимость в целом характерны для швейцарского оружия. Вместо роликов в системе запирания MG51 применяются фигурные выступы. Увеличение массы и точности пригонки деталей повысили и кучность стрельбы. С пулеметом используются станок с оптическим прицелом и 50-зарядная лента в патронной коробке. Пулеметы MG51 продавались и в Данию, но в 1 960-х гг. началась их замена в обеих странах, так что MG51 оказались на складах и в резервных формированиях. В Швейцарии часть MG51 переделали в танковые и капонирные Model 87 (танковые установлены, например, на «Леопарде-2» швейцарской армии).

В качестве замены ручного пулемета швейцарская армия использовала штурмовую винтовку Stgw57 со складными сошками, отличавшуюся хорошей кучностью.

Обычная для Швейцарии картина — единый пулемет MG51, навьюченный на армейский велосипед

Единый пулемет MG 51 на треножном станке, с патронной коробкой

Характеристики MG51

Патрон 7,5 мм М11

Масса пулемета с сошками, кг 16

Масса пулемета на станке, кг 27

Длина, мм 1270

Длина ствола, мм 564

Темп стрельбы, выстр./мин 1000

Прицельная дальность стрельбы, м

с сошек 800

со станка 1000

Емкость ленты, патронов 50/250

Единый пулемет SIGMG710

Модель SIG MG 710 относится к немногочисленной семье единых пулеметов с полусвободным затвором. «Швейцарише Индустриал Гезельшафт» выпускала несколько серий этого пулемета, заслужившего весьма похвальные отзывы:

• пулеметы серии MG 710-1 производили впечатление гибрида между швейцарской штурмовой винтовкой Stgw57 (или германской опытной StuG 45 (М)) с питанием и дизайном германского пулемета MG42, смена ствола производилась по примеру MG42. В производстве широко практиковалась ручная доводка, что обеспечило высокую точность, но и немалую цену изделий;

• MG 710-2 имели укороченный цилиндрический кожух, рукоятку для переноски и смены ствола (ствол вынимался вперед), измененный пламегаситель, смещенное назад крепление сошек. Как и MG 710-1, модификация 710-2 была разработана на экспорт под несколько патронов — 6,5-мм «шведский маузер», 7,62-мм НАТО, 7,92-мм «маузер»;

• основная модель MG 710-3 представляла собой модернизацию 710-1 с небольшими изменениями кожуха, щелевым пламегасителем ствола и более широким использованием штамповки, холодной ковки и пластмасс. Замена ствола — по варианту MG 710-1. Выполнялся только под патрон 7,62x51 НАТО.

Автоматика MG 710 действует за счет отдачи полусвободного затвора с роликовым замедлением. При выстреле пороховые газы прижимают гильзу к зеркалу затвора. Затвор состоит из трех основных частей: боевой личинки с роликами; остова с втулкой, на который опираются ролики; и муфты, охватывающей всю тыльную часть затвора. В момент выстрела ролики в боевой личинке входят под давлением втулки в пазы ствольной коробки. Втулка, в свою очередь, толкается муфтой.

После выстрела боевая личинка затвора начинает двигаться назад. Это движение передается на остов через ролики, которые, перемещаясь, воздействуют на наклонную часть втулки затвора и муфту. Инерция остова затвора, включая муфту, и противодействие пружины оказывают сопротивление этому движению. Из-за формы втулки остов затвора при движении назад проходит большее расстояние, чем боевая личинка, и, следовательно, ускоряется относительно нее. Когда ролики выходят из пазов ствольной коробки, весь затвор откатывается под действием остаточного давления газов. Чтобы предотвратить прихват и разрыв гильзы, патронник ствола выполнен «плавающим» (с «канавками Ревелли»).

Штурмовая винтовка SIG SG 550 в варианте ручного пулемета с оптическим прицелом, откинутыми сошками, тремя сцепленными коробчатыми магазинами

Единый пулемет SIG MG 710-3 на сошках

Единый пулемет SIG MG 710-3 со стволом, приспособленным для стрельбы оперенными винтовочными гранатами

При сжатии возвратно-боевой пружины до предела затвор упирается в демпфер и начинает двигаться обратно, находясь в разделенном состоянии, так как ролики удерживаются направляющими втулки. Когда патрон дослан, ролики располагаются напротив пазов в ствольной коробке. Остов затвора продолжает движение под действием воз-

вратно-боевой пружины. Втулка проходит между роликами, выталкивая их в пазы и, тем самым, обеспечивая себе дальнейшее продвижение до контакта со свободно плавающим ударником, который накалывает капсюль.

Муфта играет в этом механизме необычную роль. Когда капсюль накалывается, остов затвора доходит до упора, в то время как муфта имеет еще 5 мм свободного хода. Ее кинетическая энергия при этом расходуется на решение двух задач. Во-первых, необходимо предотвратить отскок затвора от пенька ствола в момент воспламенения порохового заряда, и, во-вторых, обеспечить запирание, пока давление газов в патроннике не снизится до безопасного уровня.

Благодаря тому, что шептало поднимается только после выстрела, боевой взвод затвора взаимодействует со всей поверхностью шептала. Это препятствует износу взвода и шептала, присущим другим пулеметам, у которых шептало всегда поднято. Данный механизм успешно предохраняет от повреждения боевой взвод и шептало, но если пружина разобщителя ослаблена, возникает опасность случайного выстрела, несмотря на то, что переводчик будет стоять в позиции «SAFE».

Предохранитель имеет поперечный стержень, удерживающий шептало. Так как носик шептала находится внизу, пока разобщитель не провернется, оружие необходимо взвести перед постановкой на предохранитель. Для этого надо отвести рукоятку перезаряжания немного на себя и отпустить ее, затем включить предохранитель.

Питание — от рассыпной или нерассыпной звеньевой металлической ленты. Рычажный механизм подачи ленты — как и спусковой механизм — в целом аналогичен MG42.

Ствол изготовлен из ванадиевой стали, быстро заменяется с помощью защелки и расположенной с правой стороны рукоятки. Выпускался вариант ствола с обтюрирующими поясками на дульной части для отстрела оперенных винтовочных гранат.

Мушка в виде плоской пластины крепится на «ласточкин хвост» в передней части укороченного коробчатого кожуха. Откидной рамочный прицел на наклонной колодке смещен на крышку приемника, насечен от 100 до 2000 м через 100. Может ставиться оптический прицел кратностью 2,5х. Имелся и прицел-угломер. Сошки — штампованные, пистолетная рукоятка — пластиковая.

Вместо деревянного приклада мог ставиться трубчатый металлический. К пулемету SIG разработан ряд установок различного назначения, включая амортизированный треножный станок L810.

Несмотря на внедрение более дешевых технологий, в производстве MG 710-3 сохранялась необходимость ручной правки деталей, сборки и отладки пулемета. Высокая репутация изделий SIG вызвала интерес к системе пулемета. SIG 710-3 находится на вооружении сухопутных войск Бельгии и Брунея, поставлялся в Латинскую Америку. По ряду причин — включая высокую стоимость самого оружия и запасных частей, строгость законодательства Швейцарии в отношении экспорта оружия — это в целом удачное и надежное оружие не нашло ожидавшегося спроса. Пулемет MG 710-3 сохранился на вооружении в Брунее, Боливии и Чили (в армии и жандармерии). Та же причина высокой себестоимости заставила SIG прекратить выпуск.

Схема устройства пулемета SIG 710-3

1 — патронник с «канавками Ревелли», 2 — боевая личинка затвора, 3- ударник, 4 — ролик, 5 — вкладыш ствольной коробки, 6 — фигурная грань наковаленки затвора, 7 — ствольная коробка, 8 — кожух затвора, 9 — остов затвора

Характеристики MG 710-3

Патрон 7,62x51

Масса пулемета без патронов, кг 9,25 (MG 710-1 11,7)

Масса ствола, кг

тяжелый 2,5

облегченный 2,04

Длина пулемета, мм 1143 (MG 710-1 1235)

Длина ствола, мм 559

Нарезы 4

Начальная скорость пули, м/с 790

Темп стрельбы, выстр./мин 800-950

Прицельная дальность, м

с оптическим прицелом 2200

с механическим прицелом 1200

Дальность эффективного огня, м

с сошек 800

со станка 2000

Емкость ленты, патронов 50/250

Масса станка, кг 10,3

Южно-Африканская Республика

Единый пулемет SS-77 (l9)

В период действия международного эмбарго на поставку вооружения и военных материалов режиму апартеида ЮАР вынуждена была развивать собственную военную промышленность (с помощью, кстати, стран, признавших эмбарго), что позволило запускать в производство собственные образцы оружия. Одним из результатов такого развития стал пулемет SS-77, который вошел в тройку лучших в мире образцов этого класса наряду с отечественным ПК и бельгийским FN MAG. Новым пулеметом намеревались заменить «Брен» L4A4 и М1919А4 «Браунинг» (в ЮАР обозначался MG4).

Аббревиатура SS обозначает двух основных разработчиков системы — ведущих инженеров компании «Армскор» Смита и Серджи. Хотя пулемет создавался как ручной, был выбран патрон 7,62x51 для повышения мощности пулеметного огня, играющего особую роль в операциях Сил Обороны Южной Африки. Пулемет поступил на вооружение в 1 986 г. (имеет также армейское обозначение L9), выпускается «Литтон Инжиниринг Воркс».

Пулемет имеет вполне обычную конструкцию, автоматика действует за счет отвода пороховых газов из канала ствола, механизм подачи ленты — рычажный. Ствол быстросъемный, устанавливаются сошки и съемный приклад. Канал ствола хромирован. Конструкция ствола, система автоматики и узел запирания ствола выполнены по типу старого советского пулемета СГМ («станковый Горюнова модернизированный»). Шток поршня — отдельный, со своей возвратной пружиной. Запирание осуществляется перекосом тыльной части затвора и зацеплением его боевых упоров с опорной поверхностью ствольной коробки. Имеется пламегаситель-компенсатор. Газовый регулятор, имеющий три положения, увеличивает подачу газа для преодоления загрязнения, а также регулирует темп стрельбы. Он имеет также положение, в котором перекрываются отверстия для сброса газов для сведения к минимуму их истечения наружу — это делает пулемет более пригодным для стрельбы из тесных закрытых помещений. При выстреле газовый поршень, расположенный под стволом, отводит затворную раму назад. Длинный ход подвижной системы и двойная возвратно-боевая пружина позволяют погасить значительную часть энергии отдачи и смягчить как работу самой автоматики, так и действие отдачи, и уменьшить ее влияние на меткость стрельбы.

Единый пулемет SS-77 (L9) на сошках. Вид слева

Питание — от рассыпной звеньевой ленты с левой подачей. Используются нерассыпная лента DM1, рассыпная М13 (стандартизованная в рамках НАТО) или «Ре-Ми».

Если спусковой крючок нажат, затворная рама с затвором под действием возвратно-боевой пружины движется вперед, по пути захватывая из звена ленты очередной патрон и досылая его в патронник. Стержень на затворной раме движется в фигурном вырезе затвора и поворачивает его заднюю часть, ставя боевые упоры против опорной поверхности ствольной коробки. Ролик, укрепленный на штыре на верхней тыльной стороне затворной рамы, сцепляется с рычагом механизма подачи ленты. Благодаря форме рычага он поворачивается вокруг своей оси таким образом, что передняя часть посредством пальцев подавателя перемещает патрон наполовину вперед, а при возвратном движении продвигает его на оставшееся расстояние, после чего затвор досылает патрон в патронник.

В спусковом механизме использовано двойное шептало для предотвращения самопроизвольного выстрела из-за износа шептала или боевого взвода — обычного для оружия, стреляющего с заднего шептала. Флажок предохранителя расположен внутри спусковой скобы, при включении запирает шептало, крючок и затвор во взведенном или невзведенном положении. Это позволяет маневрировать на поле боя с заряженным оружием, не боясь ударов и падений пулемета.

Пластиковая, защищенная от попадания воды и грязи патронная коробка с лентой на 100 патронов крепится на пулемет в варианте ручного, для ведения более интенсивного огня служит лента на 200 патронов. Окна приемника и выброса стреляных гильз прикрыты подпружиненными крышками. Прицел — сектор ный, с диоптрическим целиком, мушка с боков защищена «ушками», для стрельбы в сумерки мушка и прицел снабжены тритиевыми вставками. Для удобства применения из машин пулемет имеет складной приклад. Вырез приклада позволяет удерживать его при стрельбе левой рукой. Складные сошки крепятся на газоотводной трубке и снабжены складными опорами. Пулемет может ставиться на треножный станок пулемета М1919А4. В таком варианте он может снабжаться оптическим прицелом Н-01 9, допускающим непрямую наводку (хотя от такой наводки пулеметов в большинстве армий отказались еще во Вторую мировую войну). Крепление пулемета на вертлюге станка производится за цапфы впереди спусковой скобы и проушины впереди цевья. SS-77 используется также в качестве танкового и авиационного. Имеется также «специфически местная» спаренная полевая установка со щитом.

Неполная разборка пулемета SS-77

Пулемет SS-77 (L9) на сошках. Вид справа

Ствол может быть снят нажатием на фиксатор и вращением ствола на 90 градусов до разъединения его резьбовой муфты со ствольной коробкой. При неполной разборке пулемет разделяется на 12 частей, включая соединительные шплинты.

Облегченный вариант пулемета под патрон 5,56x45 получил название «Mini SS» и предназначается для использования в качестве ручного в пехотном отделении. Масса уменьшена до 7,6 кг, длина составляет 1 000 мм. Ствол длиной 51 3 мм сообщает пуле начальную скорость 980 м/с. Газовый регулятор позволяет варьировать темп стрельбы в пределах 700–850 выстр./мин.

Характеристики

Патрон 7,62x51

Масса пулемета, кг 9,6

Длина пулемета, мм

со сложенным прикладом 943

с откинутым прикладом 1 155

Длина ствола, мм 550

Нарезы, правосторонние 4

Длина хода нарезов, мм 305

Темп стрельбы, выстр./мин 600-900

Начальная скорость пули, м/с 840

Прицельная дальность, м 1 800

Емкость ленты, патронов 100/200

Порядок разряжания Нажав защелку, откинуть крышку приемника и снять патронную ленту. Отвести назад рукоятку взведения, осмотреть патронник, убедиться в отсутствии в нем патрона. Отпустить рукоятку взведения, нажать спусковой крючок, закрыть крышку приемника.

Единый пулемет Тип 62 с рамкой под мешок с патронной лентой

Япония

Единый пулемет Тип 62

Требования на единый пулемет были сформулированы в Японии в 1 950-е гг. Разработкой руководил доктор М. Кавамура на фирме «Ниттоку» (NTK) в Токио. Прототип 5М был представлен под патрон.30–06 «Спрингфилд», затем появился 7М под патрон 7,62x51. Наконец была создана модель 9М, принятая на вооружение Силами самообороны Японии в 1962 г. как Тип 62 для замены старых японских моделей и американских М1919А4 (в качестве ручного пулемета японцы использовали свою штурмовую винтовку с сошками).

Автоматика пулемета Тип 62 («62 Шики Киканью») действует за счет отвода пороховых газов из канала ствола. Газовая камера и трубка с поршнем располагаются под стволом. Особенностью автоматики является возможность использования как патронов типа 7,62x51 НАТО, так и японских патронов 7,62x51 с ослабленным зарядом (такие патроны выпускались для штурмовой винтовки Тип 64).

Узел запирания не совсем обычен. Запирание канала ствола производится при перекосе затвора вверх. При приходе подвижной системы в переднее положение наклонный выступ в задней части штока поршня, нажимая сзади на затвор, приподнимает его переднюю часть (ли-

чинку), при этом два боевых выступа входят в пазы ствольной коробки. Верхняя грань штока поршня удерживает затвор в этом положении. После запирания поршень, продолжая двигаться вперед, толкает боек, закрепленный на штоке поршня, через затвор к капсюлю патрона. До тех пор, пока передняя часть затвора не поднялась полностью, и запирание канала ствола не закончено, отверстие для прохода бойка к патрону закрыто. После выстрела часть пороховых газов проходит через газоотводное отверстие и отбрасывает поршень назад. Боек втягивается обратно, а затвор сначала опускается вниз, затем отходит назад.

В выбрасывающем механизме нет обычного подпружиненного выбрасывателя, зато имеется подпружиненный рычаг, отжатый вверх, в продольный паз, когда патрон находится в патроннике. Когда личинка затвора при отпирании идет вниз, жесткий выступ на зеркале затвора входит в кольцевую проточку гильзы. При движении затвора назад гильза извлекается без предварительного «страгивания». Большая вертикальная рукоятка взведения расположена справа.

Питание — от звеньевой рассыпной ленты, подающейся слева. Механизм подачи ленты — рычажный, рычаг подачи приводится в движение затвором. Лента перемещается в два шага — соответственно при откате и накате подвижной системы.

Единый пулемет Тип 62 на треножном станке М2

Единый пулемет Тип 62 на сошках. Рядом — штурмовая винтовка Тип 64 на сошках

В спусковой раме над спусковой скобой смонтирован флажковый предохранитель. Переднее положение флажка — «огонь», заднее — «предохранитель». Механический прицел — стоечный, длина прицельной линии — 590 мм. Приклад пулемета снабжен складным наплечником.

Ствол снабдили высокими поперечными ребрами для лучшего охлаждения — скорее, по традиции, чем по необходимости — и довольно эффективным, хотя и громоздким пламегасителем. Для смены ствола нужно отжать его фиксатор поднятием крышки приемника, повернуть ствол за его рукоятку и вынуть вперед. Поднятая крышка ствольной коробки не дает передней части затвора подняться и открыть отверстие для прохода бойка. Таким образом исключается выстрел во время, когда меняется ствол или канал ствола заперт не полностью.

Стрельба производится с сошек или с американского треножного амортизированного станка М2. В варианте на сошках патронная лента может укладываться в матерчатый мешок, закрепленный проволочной рамкой снизу ствольной коробки. На станке пулемет может снабжаться оптическим панорамным прицелом. На автомобилях и бронемашинах единый пулемет ставится на шкворневой установке.

Всего было выпущено около 3,5 тысяч пулеметов Тип 62, вне Японии они не использовались. На основе единого был создан танковый пулемет Тип 74, отличающийся от Тип 62 тяжелым стволом без оребрения, усилением газовой трубки и других деталей, электроспуском (в спаренном варианте) или затыльником с двумя рукоятками и спусковым рычагом (на шкворневой установке). При необходимости Тип 74 можно установить на треножный станок.

Характеристики Тип 62

Патрон 7,62x51

Масса «тела» пулемета, кг 10,7

Масса пулемета на станке, кг 22,7

Масса ствола, кг 2,0

Длина пулемета, мм 1200

Длина ствола, мм 524

Начальная скорость пули, м/с 855

Прицельная дальность, м 1200

Эффективная дальность стрельбы, м 1 100

Темп стрельбы, выстр./мин 650

Емкость ленты, патронов 50/200

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Болотин Д.Н. История советского стрелкового оружия и патронов. СПб., «Полигон», 1995.

Вооружение и техника. Справочник по иностранным армиям. М., «Воениздат», 1984, 1986.

Малимон А.А. Отечественные автоматы (записки испытателя-оружейника). М., МО РФ, 1 999

Мураховский В.И., Федосеев С.Л. Оружие пехоты. М., «Арсенал-Пресс», 1997.

Наставления по стрелковому делу. М., «Воениздат», 1985.

Наставление по стрелковому делу. 7,62-м ручной пулемет Дегтярева (РПД), М., «Воениздат», 1961.

Основания устройства стрелкового оружия. Под ред. В.Н. Зайцева. М., «Воениздат», 1953.

Петухов С.И., Шестов И.В. История создания и развития вооружения и военной техники ПВО Сухопутных войск России, ч.1. М., Изд-во ВПК, 1998.

Руководство по 5,45-мм АК74, АКС74, АК74Н, АКС74Н и РПК74, РПКС74, РПК74Н, РПКС74Н. М., «Воениздат», 1984.

Федоров В.Г. Эволюция стрелкового оружия, т.2. М., «Воениздат», 1939.

Федосеев С.Л. Оружие современной пехоты. ч.2, М., АСТ/»Астрель», 2001.

Assault rifles. Guns amp; Ammo Action Series, V.10, N.2. 1992.

Assault Weapons. Edited byJ. Lewis. Northbrook, DBI Books, 1996.

Bull S. Twentieth Century Arms amp; Armour. London, Studio Editions, 1996.

Combat Guns and infantry weapons. Shrewsbury, Airlife Publishing Ltd., 1996.

Gander T. The Machinegun. A Modern Survey. London, Patrick Stephens Ltd, 1993.

Jane's Infantry Weapons 1984-85. London, 1985.

Mesko J. Desert Storm. Ground War.- Squadron/signal Publication, 1 992.

Musgrave D.D. German Machineguns. Alexandria, Virginia, Ironside International Publishers, 1 992.

Hogg I. Guns. Glasgow, Jane's/Harper Collins Publishers, 2000. Hogg I. Infantry Support Weapons. London, Greenhilbooks, 1995.

Hogg I., Weeks J. Military Small Arms of the 20-th Century.

Northbrook, DBI Books, 1996.

MCI 7005A. Weapons. Marine Corps Institute. Washington, 1991. Schuttzenwaffen Heute. bb. 1,2. Berlin, Militarverlag der DDR, 1988.

Torecki S. Bron i amunicja strelecka LWP. Warszawa, WMON, 1985.

CD «Энциклопедия вооружений Кирилла и Мефодия» — 1 998. Журналы:

«Армейский сборник» за 1994–2000 гг. «Военно-исторический журнал» 1973//№ 3.

«Военный вестник» за 1985–1991 гг.

«Военный парад» за 1994–2001 гг.

«Зарубежное военное обозрение» за 1 975-2000 гг. «Калашников» за 2000 г.

«Оружие» за 1995–2001 гг.

«Ружье. Оружие и амуниция»» 1997//№ 5–6.

«Техника и вооружение» за 1987–1994 гг.

«Солдат удачи» (русское издание) за 1995–1998 гг. «Defence» за 1985–1990 гг.

«International Defence Review» за 1986–1993 гг.

«Jane's Defence Weekly» за 1990–1999 гг.

«Military Technology» за 1986–1995 гг.

«Soldat und Technik» за 1 989-1 992 гг.

«Przegled wojsk ladowych» за 1 992-1 993 гг. «Wehrausbildung» за 1986 г.

«Wojskowy Przegled Techniczny» за 1988–1991 гг.

Единый пулемёт ПК. Обучение пулеметчиков

Единый пулемёт ПК ведёт огонь по воздушной цели (справа)

Единый пулемёт М84 у сербской полиции

Единый пулемёт MAG на позиции

Огневая точка итальянского контингента войск ООН в Мозамбике Справа виден единый пулемёт MG42/59.

Единый пулемёт M240G на огневом рубеже

Малокалиберный единый пулемет "Амели"

Крупнокалиберный пулемёт M2HB «Браунинг» на Ближнем Востоке

Единый пулемёт MAG на израильском наблюдательном пункте. Ливан, 1988 г.

Единый пулемёт М60 во Вьетнаме

Единый пулемёт М60 на станке

Крупнокалиберный пулемёт М2НВ «Браунинг» на турели

Единый пулемёт М240Е4

На обложке использованы фото из журналов International Defense Review, Jane's Defence Weekly и книги Twentieth-Century Arms and Armor

Content

Техника и вооружение 2002 11

Современные единые и крупнокалиберные пулеметы

Введение

Бельгия

Бразилия

Великобритания

Израиль

Испания

Китайская Народная Республика

Союз Советских Социалистических Республик/Россия

Сингапур

Соединенные Штаты Америки

Франция

Федеративная Республика Германия

Чехословакия

Швейцария

Южно-Африканская Республика

Япония