Техника и вооружение 2004 06

На первой странице обложки рисунки А.Шепса

ТЕХНИКА И ВООРУЖЕНИЕ вчера, сегодня, завтра

Научно-популярный журнал

Июнь 2004 г.

Пулеметы Второй Мировой войны Часть I

Предлагаемый читателю спецвыпуск является продолжением разговора о пулеметах сухопутных войск и охватывает период Второй мировой войны. Обширность темы и материала при ограниченном объеме вынуждает пас, во-первых, разбить материал на два номера, а во-вторых, ограничиться рассмотрением только «пехотных» пулеметов, не касаясь (или вскользь упоминая) танковые, авиационные, морские пулеметы и установки. Поскольку ряд систем уже описывался в ТиВ, здесь эти разделы даны сокращенно и приведены ссылки на соответствующие номера.

Развитие пулеметов в межвоенный период

Два десятилетия между Первой и Второй мировыми войнами стали временем бурного развития ВВТ, существенно изменившего облик войны. Менялись и требования к пулеметному вооружению. При всей разнице взглядов на соотношение между индивидуальным и групповым оружием в решении огневых задач, взгляды на задачи пулеметов были схожи, так что в их развитии проявлялся ряд общих черт.

После Первой мировой войны первоочередным в системе вооружения пехоты стал вопрос о ручном пулемете, и в течение 1920-х гг. в разных странах создается ряд их вариантов. Для снижения массы и ускорения перезаряжания использовали воздушное охлаждение ствола и магазины емкостью от 20 до 50 патронов. Если к концу Первой мировой средняя масса ручных пулеметов составляла 11,5 кг, то в середине 1930- х гг. — 8,5 кг.

Легкие ручные пулеметы окончательно перевели в разряд индивидуального оружия пистолеты-пулеметы и автоматы. В то же время популярно стало создание к ручным пулеметам легких треножных станков в надежде заменять ими станковые, хотя создать единый пулемет, эффективный в качестве ручного, станкового, танкового и зенитного смогли к началу новой большой войны только в Германии (MG.34).

В отношении станковых пулеметов в большинстве стран были довольны «ветеранами» Первой мировой войны, меняя в основном прицелы и установки. Сганковые пулеметы должны были перекрывать огнем район действий батальона, что определяло требования к дальности стрельбы. Считалось, что с оптическими прицелами и квадрантами они могли вести огонь полупрямой и непрямой наводкой на дальности до 5000 или до 7000 м. Большое внимание уделяли использованию пулеметов нормального калибра в системе ГИЗО, и в 1920-1930-е гг. можно увидеть бурное развитие зенитных пулеметных установок и универсальных станков, зенитных прицелов. Велись, впрочем, и работы над облегченными станковыми пулеметами (в СССР, Италии).

Важные перемены произошли в семействах винтовочных (винтовочно- пулеметных) патронов. Эффективный пулеметный огонь на больших дальностях требовал тяжелых («дальнобойных») пуль, быстрое развитие военной техники повысило значение специальных пуль. Так, в СССР кроме тяжелой пули приняли зажигательную, пристрелочно-зажигательную, бронебойную, трассирующую, бронебойно-трассирующую, бронебойно-зажигательную. Характерен переход итальянской и японской армий от калибра 6,5 мм к калибрам 7,7–8 мм — казалось бы, невыгодный с точки зрения веса боекомплекта и настильности траекторий, но вызванный необходимостью повысить мощность пулеметного огня на больших дальностях и сложностью выполнения в малых калибрах специальных пуль.

Расчет станкового пулемета СГ-43 обеспечивает поддержку пехоты. 1944 г.

Крупнокалиберные пулеметы развивались интенсивнее — подстегивало развитие боевой авиации и бронетехники. Выделились два направления — пулеметы калибра 12,7-14,5 мм и приближенные к ним автоматические пушки калибра 20–25 мм. Относительно установок тут также встречались разнообразные решения.

Первая мировая война показала значение масштабов производства оружия. но восприняли этот опыт различно. Если, например, во Франции и Великобритании сохранялось достаточно изолированное положение оружейных фирм (производство оружия велось на специальном оборудовании с широким использованием квалифицированного ручного труда), то в СССР и Германии провели основательную работу по внедрению единой системы нормалей и стандартов, использованию в оружейном производстве стандартных станков и недефицитных материалов. Тут стоит отметить тесную связь военно-технических работ в СССР и Веймарской Германии в 1920-е — начале 1930-х гг. В обеих странах стремились централизовать управление разработкой и производством вооружений. На смену’ эмпирическому методу шел метод научных исследований и опытно-конструкторских работ при тесном взаимодействии заказчика, исследователя, разработчика, производителя и пользователя. Постепенно утверждалась и идея унификации автоматического оружия.

Перед парадом. Колонна мотоциклистов с установками пулемета ДП на колясках.

Расчет пулемета «Максим» на позиции. Постановочный кадр периода боев на р. Халхин-Гол. 1939 г.

На щит пулемета надет маскировочный чехол.

Последний предвоенный штат от апреля 1941 г.

Личный состав, чел.

Станковых пулеметов

Ручных пулеметов

Стрелковая дивизия военного времени

14483

174

392

Дивизия сокращенного состава

5864

163

324

Горнострелковая дивизия

8829

110

314

Автоматическое оружие в стрелковых дивизиях РККА и пехотных дивизиях вермахта (по штату) на начало 1941 г.

Соединение

Стрелковая дивизия. СССР

Пехотная дивизия. Германия

Личный состав, чел.

14483

16859

Пистолетов-пулеметов, шт.

1 204

767

— на 1 000 чел.

83

45.5

Ручных пулеметов, шт.

392

495

— на 1000 человек

27

29,4

Станковых пулеметов, шт.

174

118

— на 1000 чел.

12

7

Зенитные пулеметные установки (включая крупнокалиберные), шт.

33

-

Пулеметное вооружение РККА накануне войны

Во второй половине 1930-х гг. произошли существенные изменения в системе вооружения армий, включая пулеметное. В СССР это выразилось в появлении новых станкового и крупнокалиберного пулеметов. Правда, надежность принятого на вооружение с началом Второй мировой войны ДС оказалась недостаточной. Свою роль сыграли сужение базы опытно-конструкторских работ, менявшиеся требования и ограниченность времени.

Надо отметить, что осознавалась хорошая оснащенность потенциального противника автоматическим оружием. С 1939 по середину 1941 г. число ручных пулеметов увеличилось в РККА на 44 %, станковых — на 29 %. План на 1941 г. предполагал выпуск 3000 станковых пулеметов «Максим», 39000 ДП и ДТ,4000 ДШК Ручные пулеметы входили в состав отделений, станковые — в состав пулеметных отделений, взводов и рот.

Опыт советско-финской войны 1939–1940 гг. выявил необходимость не только в насыщении подразделений пулеметами, но и в дополнении их огня, с одной стороны, минометами, с другой — пистолетами-пулеметами.

На июнь 1941 г. в Киевском особом военном округе, скажем, стрелковые соединения 5-й армии были обеспечены ручными пулеметами в среднем на 114,5 % от штата, станковыми — на 117,8 %> 6-й армии — на 110 и 128 %, 26-й армии — 112 и 118 %, 12-й армии — 100 и 103 %. Горнострелковые дивизии округа имели в среднем 103 % от положенных ручных и 126 % станковых пулеметов. А вот пистолетов-пулеметов в дивизиях упомянутых армий было от 0 до 25–35 % от штата. Для борьбы с воздушным противником в штат стрелкового полка входила рота с тремя 12,7-мм и шестью 7,62-мм счетверенными пулеметами, еще шесть установок входили в артиллерию дивизии. Кавалерийский полк должен был иметь три установки. Фактическое наличие зенитных пулеметов было примерно один на стрелковую дивизию (плюс в пулеметной роте каждого стрелкового батальона полагалось иметь одну зенитную треногу) и шесть на моторизованную или танковую дивизии. В той же 5-й армии дивизии имели зенитных пулеметных установок в среднем 6 % от штата. Корпус ПВО (такие корпуса прикрывали Москву, Ленинград, Баку) должен был иметь 231–236 крупнокалиберных пулеметов, бригада ПВО — 27, полк ПВО — 18 пулеметов. На 21 июня 1941 г. Войска ПВО имели не более 61 % пулеметов от штата военного времени. Так что в плане пулеметного вооружения хуже всего дело обстояло с зенитными пулеметами.

Пулеметы имелись и в пулеметных батальонах, артиллерийско-пулеметных батальонах и рогах укрепленных районов. Но укрепрайоны, в основном, не были достроены, содержались по сильно сокращенным штатам и с неполным вооружением.

Интересное применение получили танковые ДТ — Директивой Генштаба от 16 мая 1941 г. вновь образованные 50 танковых полков мехкорпусов до укомплектования танками получали пушки для борьбы с танками и пулеметы ДТ (по 80 на полк) — для самообороны.

Пулемет ДШК на станке Колесникова в положении для наземной стрельбы (без щита).

Оснащенность ПВО СССР зенитными пулеметными установками на 22.06.1941 г.

Зоны ПВО

Зенитные пулеметные установки, шт.:

— по штату

— укомплектовано

% укомплектованности

Северная

258

155

60

Северо-Западная

69

69

100

Западная

225

122

54

Киевская

240

178

74

Южная

118

118

100

Итого в 1 — й полосе

910

642

70,5

Московская

238

105

44

Орловская

32

6

19

Харьковская

57

4

7

Итого во 2-й полосе

327

115

35

Всего

1237

757

61

Выпуск пулеметов в СССР в годы войны

Вторую мировую не напрасно именуют «войной заводов» или «войной индустрий». Великая Отечественная война стала противостоянием высокоразвитой и сформировавшейся индустрии Германии и подчиненных ею государств с молодой индустрией Советского Союза. Еще до начала Второй мировой войны на Германию целиком (собственная индустрия которой оставалась второй после американской) работали современные оружейные предприятия Австрии и Чехословакии, не говоря о помощи «нейтральных» стран, а оккупация Польши, Норвегии, Бельгии, Голландии. Франции дала Германии значительные запасы сырья, расширила производство железа и стали. Система управления и мобилизации германской промышленности при всей своей громоздкости действовала довольно эффективно. А ведь в агрессии против СССР участвовали еще и армии Италии, Финляндии, Венгрии, Румынии со своим вооружением.

Катастрофическое развитие событий для советской стороны в 1941- начале 1942 гг., огромные потери в живой силе и вооружении поставили вопрос не просто о восполнении потерь и наращивании выпуска вооружений, а фактически о формировании и вооружении новой армии. За первые три месяца войны производство крупнокалиберных пулеметов выросло в 5 раз, станковых — в 2 раза. Но с потерей Донбасса и юга Украины этот рост резко замедлился.

Тем не менее, при потере значительной части мощностей, ресурсов и квалифицированных кадров, спешной эвакуации ряда заводов и столь же спешной переориентации ряда производств на выпуск вооружения, промышленность смогла обеспечить большинство потребностей в вооружении. Большую роль сыграли предвоенные быстрые темпы роста, широкая подготовка инженерно-технических кадров, организация производства специальных сталей, стандартизация производства и заделы в области новых технологий поточного массового производства — холодной штамповки, лорнирования, точечной сварки.

Оружейное производство — одно из самых металлоемких, и при оружейных заводах развивали собственную металлургию и кузнечно-прессовое производство. Мобилизационная готовность артиллерийских и оружейных заводов обеспечила не только собственное наращивание производства в тяжелых условиях. но и мобилизацию предприятий гражданской промышленности. Если в 1942 г. общая выплавка стали составила лишь 44,3 % от уровня 1940 г., то в системе Наркомата вооружений — 89 %, а в 1944 г. — уже с)5.5 %.

Роль ленд-лиза в стрелковом вооружении была невелика. Если по ленд-лизу было поставлено около 131 тыс. пулеметов, то в СССР только в 1942 г. их выпустили 356,1 тыс. Правда, пулеметы прибывали еще с образцами БТВТ, самолетами и кораблями.

Но во шорой половине 1941 г. проблема вооружения оказалась чрезвычайно острой, насыщенность войск автоматическим оружием пришлось снижать. Вынуждено использовали старые иностранные пулеметы (под Москвой, например, в дивизиях РККА и народного ополчения были и старые «Льюисы», и трофейные польские «Браунинги», и германские MG.08), но боеприпасов к ним было мало, а личный состав не успевал их осваивать. Зато во время войны бойцы, даже имея достаточно своих пулеметов, охотно пользовались германскими MG.34 или MG.42. Хотя их полагалось сдавать трофейным командам, командиры при наличии патронов пополняли ими арсеналы подразделений.

Во втором полугодии 1942 г. выпуск пулеметов вновь стал расти, достигнув в октябре пика в 41100. Приходилось снижать требования к отделке — в частности, отменили чистовую обработку наружных деталей, не принимающих участия в работе автоматики. Однако технологическая документация на стрелкового оружие выполнялась «по литере Б», т. е. требовала соблюдения стандартов и не допускала каких-либо изменений в форме, размерах и материалах деталей на всех заводах. За весь 1943 г. было выпущено 458500 пулеметов (127 % от 1942 г.), за 1944 г. — 439000 (заказы снижались в связи с насыщением войск автоматическим оружием). Заметим резкий рост в 1943–1944 гг. количества крупнокалиберных пулеметов и удвоение за 1943 г. количества ручных и станковых пулеметов и насыщенности ими частей. Не забудем и рост количества бронетехники — на 1 января 1945 г в РККА имелось не менее 50000 танковых пулеметов.

Советские войска входят в Вену, апрель 1945 г. На переднем плане — британский БТР «Юниверсал Кэрриер» с установленным на нем советским пулеметом ДТ.

Пулемет ДС-39 на «самоходной» партизанской установке на телеге.

Спаренная зенитная установка пулеметов «Максим» на башне бронепоезда. Волховский фронт. 1941 г.

Год

Выпуск пулеметов всех типов

Примечания

1941

II полугодие

106200

— Эвакуация ТОЗ

1942

I полугодие

134100

— Производство ДП за заводе № 526 (Сталинск)

— Производство "Максимов" на заводе № 524 (Ижевск)

— Производство "Максимов" на заводе № 54 (Златоуст*)

— Возобновление производства "Максимов" Тульским машиностроительным заводом

— Производство ДШК в г. Куйбышеве

II полугодие

222000

1943

I полугодие

236000

II полугодие

222500

— Производство СГ-43 на заводе № 2 (Ковров)

1944

I полугодие

230500

— Производство СГ-43 на заводе № 54 (Златоуст)

II полугодие

208600

1945

I полугодие

117500

Поставлено пулеметов в вооруженные силы СССР*

Ручных

Станковых

Крупнокалиберных

1941,11 полугодие

45300

8400

1400

1942

172800

58000

7400

1943

250200

90500

14400

1944

179700

89900

14800

1945.1 полугодие

14500

10800

7300

* — учтено оружие из довоенных запасов и поставленное по ленд-лизу

Состояло в Действующей армии (СССР)

Ручных

Станковых

Крупнокалиберных

22.06.1941 г.

170400

76300

2200

01.01.1942 г.

81000

30000

2200

01.01.1943 г.

177100

63500

4700

01.01.1944 г.

344500

133000

18200

01.01.1945 г.

418100

184700

31100

09.05.1945 г.

405400

182600

37500

Всего за 1941–1945 гг. заводы Наркомата вооружений выпустили 1515900 пулеметов всех типов (Германия за тот же период произвела 1048500 пулеметов). О масштабах использования пулеметов можно судить по таким цифрам. В июле-ноябре 1942 г. ГАУ передало фронтам юго-западного направления 5302 пулемета. При подготовке Курской битвы с марта по июль 1943 г. войска Центрального, Воронежского, Степного фронтов и 11 — й армии получили 31600 станковых и ручных пулеметов. Войска, перешедшие в наступление под Курском, имели 60700 пулеметов. Характерен также средний процент потерь — по станковым пулеметам за всю войну он составил 45,3 % к ресурсу (от 64,6 % в 1941-м до 6,6 % в 1945-м), ручных пулеметов — 51,3 % (соответственно от 64,6 до 6,6 %).

Стремительно росли потребности в патронах, тем более, что значительную часть запасов потеряли в первые месяцы войны. В 1942 г. выпуск патронов составил 136 % от выпуска 1940 г., а в 1945-м — 224 %. Если в 1941 г. выпустили 4 336 млн. патронов всех типов, то в 1944 г. — 7 406 млн. По данным ГАУ, за 201 день Сталинградской битвы было израсходовано 500 миллионов патронов всех типов, столько же — за 50 дней Курской битвы, за Берлинскую операцию — 390 миллионов. Значительная часть расхода приходилась на пулеметы.

Пулеметы в общей системе вооружения Изменялась доля пулеметов в вооружении пехоты. Снижение производства самозарядных винтовок и небольшая эффективная дальность стрельбы пистолетов-пулеметов повысили значение пулеметов в огневом бою на средних (до 1000 м) и больших (до2000 м) дальностях. В июле 1941 г. стрелковая рота располагала по штату шестью ручными пулеметами, в июле 1942 г. — 12 ручными (германская рота имела 12 ручных или единых пулеметов), еще через год — 18 ручными и одним станковым пулеметом, а в декабре 1944 г. — 12 ручными и двумя станковыми. То есть за время войны количество пулеметов в роте увеличилось более чем вдвое. Уменьшение доли ручных пулеметов к концу войны связано с ростом числа пистолетов-пулеметов и минометов. Стрелковый полк к концу войны имел на 2398 человек 54 станковых и 108 ручных пулеметов (для сравнения, германский пехотный полк — 24 станковых и 107 ручных, правда, на 2000 человек).

Если принять количество оружия в РККА на 1 января 1942 г. за 100 %, то количество винтовок и пистолетов- пулеметов составит 180 % на 1 января 1943 г. и 280 % на 1 января 1944 г., а пулеметов — соответственно 210 % и 450 %. Средняя плотность ружейно-пулеметного огня в обороне увеличилась с 1,2–1,6 пуль в минуту' на 1 погонный метр в первом периоде войны до 9-12 в третьем. Однако глубина сплошного стрелкового огня уменьшилась с 400 до 200 м, поскольку' главный вклад вносили пистолеты-пулеметы.

На протяжении всей войны сохранялось значение пулеметного огня в войсковой ПВО и ПВО страны. Из 3837 самолетов противника, сбитых войсками фронтов с 22 июня 1941 г. по 22 июня 1942 г., 295 приходилось на зенитные пулеметные установки, 268 — на ружейно-пулеметный огонь войск. В ПВО Москвы на 22 июня 1941 г. было 105 зенитных пулеметов, на 1 января 1942 г. — 511, а на 1 октября 1944 г. — 686. За время войны количество пулеметов в войсках ПВО страны возросло в 12,1 раза, в основном это были крупнокалиберные пулеметы. К концу войны их роль в войсках ПВО страны снизилась, зато возросла на фронте. Использование станковых пулеметов, хотя и давало пользу при постановке заградительного огня, не могло заменить специальных зенитных установок. Крупнокалиберные пулеметы были эффективнее пулеметов нормального калибра, но и здесь станки со свободной наводкой уступали установкам с механическими или электромеханическим приводом наведения и с более совершенными прицелами.

Изменение насыщенности стрелковой дивизии РККА автоматическим оружием (по штату)

Апрель 1911 г.

Июль 1941 г.

Декабрь 1941 г.

Декабрь 1942 г.

Декабрь 1944 г.

Июнь 1945 г.

Личный состав, человек

14483

10859

11626

9435

11706

11780

Пистолетов-пулеметов:

— общее количество

1204

171

582

727

3594

3557

— на 1000 человек

83

15,75

50

77

307

302

Ручных пулеметов:

— общее количество

392

162

251

494

337

383

— на 1000 человек

27

15

21,5

52,4

28,8

32,5

Станковых пулеметов:

— общее количество

166

108

109

111

166

178

— на 1000 человек

11,5

10

9,4

11,76

14,2

15,1

Количество выстрелов в минуту из стрелково- пулеметного оружия, шт.

297460

140470

190930

204710

491160

492720

Сравнение насыщенности дивизий автоматическим оружием по штату)

Год

1941 (декабрь)

1943 (начало)

1944 (декабрь)

Соединение

стрелковая

пехотная

стрелковая

пехотная

стрелковая

пехотная

дивизия

дивизия

дивизия*

дивизия

дивизия

дивизия

Страна

СССР

Германия

СССР

Германия

СССР

Германия

Личный состав, чел.

11626

14742

9435

13656

11706

12801

Пистолетов-пулеметов, шт.

528

705

727

681

3594

1595 (с штурмовыми винтовками)

Ручных пулеметов, шт.

251

454

494

337

614

Станковых пулеметов, шт.

109

112

111

166

102

Зенитные пулеметные установки (включая крупнокалиберные), шт.

33

18 (20-мм)

18 (12,7-мм)

* — Гвардейская стрелковая дивизия на начало 1943 г. на 10670 человек личного состава имела 1097 пистолетов-пулеметов, 499 ручных и 166 спанковых пулеметов; отдельная стрелковая бригада на 4197 человек 109 ручных и 36 станковых пулеметов, мотострелковая бригада па 4000 человек — 98 ручных и 36 станковых пулеметов.

«Тачанка» 1943 г. — пулемет «Максим» обр.1941 г. на автомобиле «Виллис».

Изменения в тактике и в вооружении

Накануне войны отчасти реанимировали идею, что массовая самозарядная винтовка возьмет на себя часть задач ручного пулемета. Практика же подтвердила, что как раз ручные пулеметы снимают актуальность мощных «автоматических» винтовок.

Опыт войны заставил пересмотреть дальности применения стрелкового оружия в сторону уменьшения вследствие повышения плотности артиллерийско-минометного огня, широкого применения танков и штурмовой авиации. «Боевой устав пехоты» 1942 г. (БУП-42) устанавливал, что огонь станковых пулеметов действителен до 1000 м, «но лучше вести внезапный огонь с дистанции 600 м и ближе» («близкие» дальности), ручных пулеметов — до 800 м. По воздушным целям ручные пулеметы вели огонь на дальностях до 500 м, станковые — до 1000 м с зенитным прицелом, и до 500 м с обычным прицелом. Сравним: до войны дальность открытия огня ручных пулеметов устанавливалась в 800-1200 м, станковых — до 3000–5000 м по наземным целям и до 1500 м по воздушным. Рост насыщенности артиллерией, впрочем, не снижал значения пулеметного огня.

С отменой деления боевого порядка на ударную и сковывающую группы ручной пулемет всегда действовал в цепи отделения. При наступлении он обычно передвигался на новую позицию первым (мог вести огонь и на ходу), при выходе из боя отходил последним. В составе танкового десанта ручной пулеметчик прикрывал действия стрелков и подавлял противотанковые средства. Для станковых пулеметов танки иногда играли роль «пулеметовозов».

Изменились служебно-эксплуатационные требования. Уже в начале 1942 г. были объявлены конкурсы на облегченные образцы пистолета-пулемета, ручного и станкового пулеметов. Активизировались работы по двум направлениям: давно назревшая модернизация пулемета ДП и создание нового ручного пулемета, который бы обслуживался и переносился вместе с боекомплектом одним бойцом.

Станковый пулемет оставался главным групповым огневым средством пехотных (стрелковых) подразделений, способным к ведению интенсивного огня с боевой скорострельностью до 250–300 выстр./мин. Пулеметные роты со станковыми пулеметами обычно повзводно придавались стрелковым ротам. Согласно БУП-42, станковые пулеметы, распределенные по фронту и в глубину, прикрывали выдвижение стрелкового подразделения, поражали расчеты тяжелого оружия противника, поддерживали атаку, обеспечивали фланги и продвижение в глубину, отражали контратаку. Огонь непрямой наводкой почти не применялся, да и стрельба через головы была нечастой, обычно станковые пулеметы вели огонь в промежутки и из-за флангов.

На первом плане переносной стрелковый щит, за ним — разборный неподвижный броневой пулеметный колпак «НТП», на заднем плане — железобетонный пулеметный колпак.

Типовая схема окопа для станкового пулемета и варианты зенитных установок к пулемету «Максим», приведенные в «Боевом уставе пехоты РККА» 1942 г.

Расчет пулемета MG.37(t) из состава войск СС.

Стрельба на большие дальности все же имела место, например, в горах или при переправах через водные преграды, но и тогда не далее 2000–3000 м. Снижение дальностей прицельного огня позволяло, во-первых, сократить номенклатуру патронов (исключи ть патрон с тяжелой пулей), во-вторых, снова поставить вопрос об облегченном станковом пулемете. Однако размеры станкового пулемета, время на смену им позиций и подготовку к стрельбе не позволяли выдвигать его в передовые линии, пулеметы могли запоздать с реакцией на контратаку противника или его ожившие огневые точки. В горах, в лесу, в населенных пунктах громоздкость пулеметов оказывалась особенно чувствительной.

Свою мощь и возможности станковый пулемет проявлял в основном в обороне. При этом позиции старались приспособить к требованиям круговой обороны и для стрельбы на всех дальностях. В опорных пунктах огнем пулеметов обеспечивали заграждения промежутки и фланги, прикрывали позиции ПТР и артиллерии, их старались выдвигать в передовые пункты и позиции, выделяли отдельные «кинжальные» и дежурные пулеметы. Практиковали участки сосредоточенного и заградительного огня станковых пулеметов. накладываемые на участки минометно-артиллерийского огня.

Дальнейшее развитие получили пулеметные огневые сооружения. Так, в ходе Сталинградской битвы в самом городе создали 200 ДЗОТов, установили 37 железобетонных и броневых колпаков для пулеметов. «Значительно больше внимания стало уделяться ведению огня ночью, обучению расчетов пристрелке рубежей и ориентиров и приемам фиксирования наводки с искусственным рассеиванием по фронту и в глубину. Быстрый маневр станковыми пулеметами, особенно важный при обороне на широком фронте, был сложен даже после перехода на траншейную систему с окопами полного профиля.

В середине войны начался переход на новую систему вооружений. Создание облегченного ручного пулемета стало возможным с появлением патрона промежуточной мощности, но производство пулемета РПД начали в последние месяцы войны. Зато на вооружение РККА среди новых образцов поступил станковый СГ-43. Удачная и быстрая реализация в новом оружии опытно-конструкторского задела, накопленного до войны, и опыта боевых действий свидетельствовала о создании действенной системы разработки, испытаний, оценки и постановки па производство, в целом эффективной организации промышленности.

Пристрастие командиров РККА к колесному пулеметному станку можно объяснить тем, что он позволял перекатывать пулемет готовым к бою (многие пулеметы на треножных станках приходилось со станков снимать, а на новой позиции устанавливать заново), но в целом он скорее стеснял действия расчетов. Опыт показал преимущества треножных станков с возможностью зенитной стрельбы перед колесными и универсальными.

Хотя согласно «Наставлению по стрелковому делу» крупнокалиберные пулеметы предназначались «для стрельбы по воздушным целям» и «для борьбы с огневыми точками противника и его живой силой, прикрытой легкой броней», главной для них стала именно роль зенитных. Стрельба по воздушным целям велась обычно на дальностях до 1500 м. Зенитные пулеметы располагали обычно не далее 300–500 м от переднего края обороны, ими прикрывали также пункты управления, прифронтовые железнодорожные и автомобильные дороги. Так, в мае 1943 г. на защите железнодорожных коммуникаций фронтов трудились 558 крупнокалиберных пулеметов. За период войны на счету зенитных пулеметов (ДШК и счетверенные «Максимы») набрался 2401 сбитый самолет противника. Стрельба но скоростным низколетящим целям повышала требования по боевой скорострельности и возможности использования на комплексированных установках (это нашло свое воплощение в модернизации ДШК).

Однако и возможность дальней настильной стрельбы, и пробивное действие пуль (например, для боев в горах или в городе), и рост доли легких бронемашин также не игнорировались — в противотанковой обороне ДШК пришлось применять, например, в ходе Курской битвы.

Выявилась потребность и в более мощном варианте. В СССР для этого вернулись к пулемету под 14,5-мм патрон, а в ряде стран предпочли малокалиберные автоматические пушки. Поставки крупнокалиберных пулеметов ДШК в войска на заключительном этапе войны, в отличие от ручных и станковых пулеметов, не снижались.

Продолжались и поисковые работы. Скажем, в 1942–1943 гг. потребность в облегчении ручного пулемета породила создание на Научно-испытательном полигоне стрелкового вооружения В.Ф. Лютым. Н.М. Афанасьевым и В.С. Дейкиным пулемета ЛАД под 7,62-мм пистолетный патрон ТГ с ленточным питанием. Ухудшение меткости стрельбы пулеметов было одной из причин общего стремления повысить плотностъ огня даже в ущерб прицельности, и неудивительно появление установок «шквального огня» вроде опытного 8-ствольного пулемета И.И. Слостина (г. Ковров).

Развитие пулеметного вооружения у противников и союзников

Германский вермахт смог существенно повысить насыщенность автоматическим оружием после оккупации Чехословакии, где ему досталось 43876 пулеметов. Перед нападением на Польшу германская пехотная дивизия имела примерно 21 ручной и 7,8 станкового пулемета на 1000 человек, к началу войны с СССР — соответственно 31 и 7,6. С 22 июня 1941 г. по 15 марта 1942 г. Восточный фронт получил 27100 пулеметов. В пехотном взводе было четыре ручных или единых пулемета, в пехотном батальоне — 36 ручных и 12 станковых пулеметов, а также 70 пистолетов- пулеметов и 15 минометов, в моторизованном — 57 ручных и 12 станковых пулеметов, 10 минометов. То есть германская армия стремилась в подразделениях сочетать огонь пулеметов и минометов (в РККА в первом периоде войны легкие минометы изъяли из рот, увеличив количество пулеметов).

В качестве легкого оружия ПВО германская армия с 1930 г. предпочитала 20-мм пушки.

Только с 1 декабря 1941 г. по 28 февраля 1942 г. (поражение под Москвой) вермахт потерял на Восточном фронте 11100 пулеметов. Неудивительно, что с 1942 г. в Германии также решили «не обращать внимания на внешнее оформление готовых изделий» ради ускорения и удешевления производства и с учетом куда меньшего, нежели в мирное время, срока службы изделий. Расширялось применение в оружейной промышленности технологий массового производства, для слабонагруженных деталей использовали дешевые сплавы и пластмассы. И все же потребности фронта не покрывались.

Можно сравнить выпуск пулеметов всех типов по первому полугодию 1943 г-

Год

1943

Месяц

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

СССР

37800

38000

38700

39700

39700

42100

Германия

15600

14700

19600

16500

17800

21600

Изменение насыщенности пехотной дивизии вермахта автоматическим оружием (по штату)

Апрель 1941 г.

Декабрь 1941 г.

Декабрь 1944 г.

Личный состав, чел.

16859

14742

12801

Пистолетов-пулеметов, автоматов шт.:

— общее количество

767

705

1595

— на 1000 чел.

45,5

47,8

124,6

Ручных пулеметов

— общее количество

495

454

614

— на 1000 чел.

29,4

30,8

48

Станковых пулеметов

— общее количество

118

112

102

— на 1000 человек

7

7,6

8

Германский пулеметчик с пулеметом MG.42 на плече, пулеметной лентой и ручной гранатой. Нормандия. 1944 г.

20-мм автоматическая зенитная пушка «Испано- Сюиза», как и ряд других, могла использоваться и для наземной стрельбы.

БТР "Юниверсал Кэрриер» с ручным пулеметом «Брэн» Мк1 и противотанковым ружьем «Бойс», поставлявшийся в годы войны в СССР.

Пришлось использовать трофейное оружие и устаревшие образцы. Последние, правда, старались передавать в тыловые и резервные части, а ближе к концу войны — в фольксштурм. В последний год в пехоту пошли и переделанные авиационные пулеметы.

Уже в 1942 г. приняли на вооружение единый MG.42, признанный лучшим пулеметом Второй мировой по боевым, служебно-эксплуатационным и производственно-экономическим характеристикам. Выпуск резко возрос, и в 1943 г. составил 224,8 % от 1942 г. Немалый вклад внесло использование ресурсов оккупированных стран.

Если в начале войны в пехотном батальоне имелась пулеметная рота, то в 1943 г., в соответствии с принципом децентрализации, в пехотные роты ввели отделение тяжелого оружия с пулеметами. В германской армии также стремились к сокращению численности личного состава при увеличении силы автоматического огня. В отношении крупнокалиберных пулеметов в последний период войны вермахт оказался в положении, аналогичном РККА в ее начале — нехватка в пехоте зенитных средств (при господстве противника в воздухе). Импровизации вроде перевода в пехоту крупнокалиберных авиационных пулеметов задачу не решали.

Принятая в начале 1944 г. «программа вооружения пехоты» предполагала довести месячный выпуск пулеметов до 30000. Даже при потере производственных мощностей уровень производства артиллерийско-стрелкового вооружения оставался высоким. В период максимального производства с октября 1944 г. по февраль 1945 г. выпустили 144621 пулемет (месячный выпуск пулеметов доходил до 31000). Этому помогли имевшиеся запасы и уменьшение металлоемкости продукции, но выплавка стали во второй половине 1944 г. упала на 40 %, и взлет производства был последним. За тот же период вермахт потерял 80521 пулемет (55,7 % от выпуска), другим войскам передано 6704 (4,6 %). Вермахт оставлял свои пулеметы и националистам для «партизанской» войны. Органы НКВД только в ходе операции по выселению крымских татар в мае 1944 г. изъяли 622 пулемета. Долгие годы оставленные немцами пулеметы «воевали» в бандах националистов на Западной Украине и в Прибалтике. Впрочем, и союзники в 1945 г не спешили утилизировать германские пулеметы, собираясь «вернуть» их германским частям при необходимости «вместе противостоять Советам». Так или иначе, но пулеметы Второй мировой войны продолжили боевую службу сразу после ее окончания.

Установка пулемета «Виккерс» на БТР «Юниверсал Кэрриер».

Шотландские пехотинцы с захваченным уже у немцев пулеметом М1е1914 «Гочкис», 1944 г.

Опытная французская ЗСУ — счетверенная 13,2-мм установка HLP4 на шасси грузовика «Рено».

Состояло пулеметов всех систем в действующей армии Германии

01.09.1939 г……. 126800

01.04.1940 г……. 147700

01.06.1941 г……. 203250

01.02.1942 г……. 208500

01.10.1944 г……. 211000

01.01.1945 г……. 231078

Среднемесячное производство пулеметов по годам

Год

США

Великобритания

Германии

1940

50

2500

4400

1941

1500

3300

7700

1942

22000

5700

7100

1943

24800

6700

14100

1944

21200

4400

24200

Быстро росла насыщенность пулеметами и армии США. К началу войны американцы не только не выработали современной системы вооружения сухопутных войск, но и не накопили его запасов. Если система пулеметного вооружения за время войны улучшилась незначительно, то с масштабами производства ситуация изменилась кардинально. Американская оружейная промышленность оказалась готова к оснащению быстро формировавшейся массовой армии. Не испытывая особых трудностей с мощностями, сырьем и рабочей силой, она сумела быстро наверстать упущенное. Если в августе 1942 г. пехотная дивизия США имела на 14253 человека 280 пулеметов всех систем, то еще через год — уже 636 (примерно 45 на 1000 человек). На 1943 г. пехотный батальон армии США на 871 человека располагал 33 ручными и восемью станковыми пулеметами, батальон ПВО пехотной дивизии — 36 крупнокалиберными пулеметами. Правда, британская пехотная дивизия уже имела 1262 пулемета на 18347 человек (69 на 1000): Великобритания использовала возможности метрополии, доминионы, колонии и значительную помощь от США. Растущее военное производство США уже позволяло обеспечивать вооружением, включая пулеметы, также войска Сражающейся Франции, Китая и др.

О новых пулеметах

В целом, как в СССР, так и в других странах, образцы оружия, поступившие в серию во время войны, решили задачи, которые не успели решить к ее началу. Но параллельно началась работа над новым поколением оружия.

Новая система вооружения включала ручной пулемет под промежуточный патрон и единый пулемет. Хотя принятие в середине войны промежуточного патрона прежде всего имело в виду новое индивидуальное оружие пехоты, в СССР для унификации промежуточного патрона обр.1943 г. внутри взвода приняли программу разработки автомата, карабина и ручного пулемета. Свою роль сыграла тема «десантных» пулеметов. Десантники вели преимущественно ближний бой и предпочитали десантироваться с оружием на себе. Советские десантники предпочитали компактный ДТ, в США использовали официально не принятые на вооружение M1941 «Джонсон», да и германская FG.42 была промежуточным оружием между автоматической винтовкой и ручным пулеметом. Это было дополнительным стимулом создания нового ручного пулемета. Если первый массовый автомат под промежуточный патрон создали в Германии, то комплекс автомат — ручной пулемет первыми реализовали в СССР.

Работы над единым пулеметом в СССР тоже шли долгое время — достаточно вспомнить 6,5-мм легкий станковый пулемет с прикладом и сошками, разработанный к 1926 г. в рамках опытного семейства оружия В.Г. Федорова, попытки создания единого 7,62-мм пулемета на основе ДП. Но работы не дали результата, видимо, из-за недостаточного понимания роли такого оружия со стороны главного заказчика — ГАУ. Опыт войны перевел разработки на новый уровень, но развернулись они уже по ее окончании. Так, в Коврове на заводе № 2 в 1948–1949 гг. работали над единым пулеметом на основе СГ-43 (СГМ) под винтовочный патрон и РПД-44 под промежуточный патрон.

Союз Советских Социалистических Республик

Ручной пулемет ДП

К началу Великой Отечественной войны самыми массовыми пулеметами РККА были 7,62-мм ручной пулемет обр.1927 г. или ДП («Дегтярева, пехотный») и созданный на его основе танковый Д'Г (история и устройство этих пулеметов описаны в «ТиВ» № 4/2002).

Автоматика ДП работала за счет отвода пороховых газов через боковое отверстие снизу ствола. Ход газового поршня — длинный, газовая камера — открытая, с патрубком. Количество отводимых пороховых газов ограничивалось патрубковым регулятором. Запирание канала ствола производилось с помощью двух боевых шарнирных упоров затвора. Ствол крепился в ствольной коробке прерывчатыми винтовыми выступами и фиксировался флажковым замыкателем. На дульной части ствола крепился пламегаситель. Выстрел — с заднего шептала. Автоматический предохранитель блокировал спусковой крючок и выключался при полном охвате шейки приклада ладонью.

Дисковый магазин с радиальным однорядным расположением патронов крепился сверху, его защелка монтировалась в колодке прицела. Окно приемника ствольной коробки на марше прикрывалось шитиком. Секторный прицел насекался до 1500 м через 100.

Общее число деталей пулемета (без магазина) — 68, из них 10 винтов и четыре пружины. От большинства ручных пулеметов своего времени «Дегтярев» выгодно отличался емкостью магазина и сравнительно высокой надежностью. К достоинствам ДП относилась разборка на крупные части. Расчет пулемета состоял из пулеметчика («наводчика») и его помощника («второго номера»). Помощник переносил магазины в специальной коробке на три диска. Для подноса боеприпасов расчету могли придавать еще двух бойцов.

Пулемет ДТ («Дегярева, танковый», он же танковый пулемет обр.1929 г.) отличался отсутствием кожуха, дополнительной обточкой ребер ствола, выдвижным прикладом, пистолетной рукояткой, флажковым неавтоматическим предохранителем, стоечным диоптрическим прицелом до 1000 м, компактным двухрядным дисковым магазином на 63 патрона. Мушка и сошка ставились только для действия вне машины. Во время Великой Отечественной войны ДТ нередко использовался в качестве ручного — его боевая скорострельность оказывалась вдвое выше, чем у ДП, а компактность ДТ нравилась пехотинцам и десантникам, хотя по эргономике он уступал ДП, а укорочение прицельной линии и ее подъем над стволом снижали точность наводки.

Авиационный пулемет ДА вскоре сошел со сцены, поскольку даже в спарен ном варианте (ДА-2) не обладал нужной скорострельностью, однако во время Великой Отечественной он оставался на некоторых типах тихоходных самолетов.

Производство ДП и ДТ вел Ковровский завод (Государственный союзный завод им. К.О. Киркижа, завод № 2). Маркировка включала индекс завода и заводской номер сверх)' ствольной коробки. Порядок нумерации несколько раз менялся. С 30 апреля 1941 г. развернулось производство ДП в новом корпусе «Л» завода (потом — филиал № 1 завода). Кроме того, их производство поставили в г. Сталинске (Новокузнецк) на заводе № 526 (станки и инструмент поставил завод № 2), собирали ДП и на ленинградском заводе «Арсенал» (завод № 7) после снятия блокады города.

Схема работы пулемета ДП.

Разрез пулемета ДП.

Пулеметы ДТ. укрепленные в шаровой и на зенитной установках на танке Т-28.

Несмотря на тяжелые условия, выпуск ручных пулеметов оставался сравнительно устойчивым. Однако пришлось уменьшать нормы ЗИП — так, вместо положенных до войны 22 дисков к каждому ДП давали 12.

Вместе с явными достоинствами ДП обладал и рядом недостатков. Магазин диаметром 265 мм был неудобен при переноске, переползании и стрельбе с рук, снаряжение его было мешкотным, а ослабление пружины приводило к тому, что последние патроны оставались в магазине. При заднем шептале и одном только автоматическом предохранителе спуска существовала опасность непроизвольного выстрела при перебежках с заряженным пулеметом. Наставления даже требовали заряжания пулемета только после занятия позиции. Быстрая замена разгоряченного ствола осложнялась отсутствием его рукоятки и необходимостью отделять патрубок. Замена ствола занимала 20–30 с даже у тренированного расчета. Открытая газовая камера под стволом и открытая затворная рама повышали чувствительность к засорению на песчаных грунтах. Способ крепления сошек и антабок был малонадежным. Неудобной была и работа с газовым регулятором.

Финский пулеметчик с трофейным пулеметом ДП «Эмма», как его прозвали в финской армии).

Изменения в конструкции ударника и спускового механизма пулеметов ДП и ДПМ.

Ручной пулемет ДПМ. Пламегаситель установлен в походном положении.

В целом, однако, «Дегтярь» оказался достаточно надежным, что признавали и противники. Финны так широко применяли захваченные ими ДП и ДТ (получившие в финской армии прозвище «Эмма»), что даже поставили у себя производство магазинов к ним. Немцы передавали трофейные ДП иностранным формированиям вроде казачьего легиона или власовской РОА. Вермахт и сам использовал ДП под обозначением MG. 120 (г).

Порядок разряжания

Оттянуть рукоятку затворной рамы назад до постановки на боевой взвод. Оттянуть защелку магазина, снять магазин, осмотреть патронник и убедиться в отсутствии в нем патрона. Нажав предохранитель и спусковой крючок, направить подвижную систему вперед.

Порядок неполной разборки и сборки ДП

1. Разрядить пулемет.

2. Отвести затворную раму назад, нажать замыкатель ствола, наложить снизу ключ в пазы дульной части ствола и повернуть ключ кверху, затем, пошатывая, вытянуть ствол вперед. Отпустив замыкатель, осторожно вынуть ствол из кожу'ха, нажав предохранитель и спусковой крючок, подать затворную раму в переднее положение.

3. Отвести затворную раму немного назад, поставить ребром ключ-отвертку между задним обрезом соединительной муфты и передним краем рамы; подать рукоятку' затворной рамы вперед, и повернуть хвост соединительной муфты, освободив ее.

4. Вывинтить соединительный винт спусковой рамы и вынуть его, легким ударом рукой сверху по прикладу отделить спусковую раму с прикладом.

5. За рукоятку извлечь затворную раму с затвором из ствольной коробки назад.

6. Взять затвор за задний конец и, подняв его вверх, отделить от затворной рамы.

7. Разобрать затвор, вынув ударник и боевые упоры.

8. Поставить затворную раму отвесно, нажав на возвратно-боевую пружину вниз, свинтить газовый поршень, предварительно сдвинув его с места ключом. Отделить поршень, возвратно-боевую пружину и соединительную муфту.

9. Поставить ствол отвесно, свинтить пламегаситель, сдвинув его ключом.

10. При помощи выколотки вынуть разрезную чеку гайки. После чего отвернуть гайку ключом и снять газовый регулятор.

11. Поддерживая кожух, освободить барашек и вывести винт из выреза откидной част и хомутика, откинуть верхнюю часть хомута и отделить сошки.

Сборку производить в обратном порядке.

Пулемет ДП

Патрон… 7,02-мм обр.1908 г. (7,62x54R)

Масса пулемета без патронов

без сошек 7,77 кг

с сошками 8,5 кг

Масса ствола 2,0 кг

Длина пулемета

с пламегасителем 1272 мм

без пламегасителя 1147 мм

Длина ствола 605 мм

Парезы 4 правосторонних

с длиной хода 240 мм

Начальная скорость пули.840 м/с (легкая нуля)

Прицельная дальность 1500 м

Темп стрельбы 600 выстр./мин

Боевая скорострельность. 100–150 выстр./мин

Питание дисковый магазин на 47 патронов

Масса магазина

с патронами 2,85 кг,

без патронов 1,59 кг

Высота линии огня 345–354 мм

Расчет 2 человека

Ручной пулемет ДПМ

Объявленный в 1942 г. конкурс на ручной пулемет нормального калибра массой не более 7,5 кг не дал приемлемого образца. Более удачными оказались работы по модернизации ДП, тем более ч то усовершенствованный вариант можно было быстрее запустить в производство. На заводе № 2 под контролем Дегтярева А.Г. Беляев, А.И. Скворцов, А.А. Дубынин и П.П. Поляков провели в 1944 г. работы прежде всего с целью повышения надежности и управляемости пулемета. 14 октября 1944 г. решением ГКО на вооружение был принят ДПМ («Дегтярева, пехотный, модернизированный»).

Возвратно-боевую пружину перенесли из-под ствола, где она быстро нагревалась, в заднюю часть ствольной коробки, соответственно изменили затворную раму с поршнем и порядок разборки пулемета — теперь она начиналась с направляющей трубки и возвратно-боевой пружины. Упростили приклад, установили пистолетную рукоятку; автоматический предохранитель заменили флажковым по типу ДТ; заменили выбрасыватель; усиленные складные сошки сделали неотъемными и перенесли шарнир крепления выше ствола и несколько назад, для замены ствола отделять сошки не требовалось; уменьшили массу пулемета. Часть слабонагруженных деталей стали выполнять холодной штамповкой. Всего за 1941–1945 гг. завод № 2 выпустил 809823 пулемета ДП, ДПМ, ДТ и ДТМ.

Кроме СССР пулеметы ДП и ДПМ состояли на вооружении в ГДР, Вьетнаме, КНР, КНДР, МНР, Польши, Сейшелл, Со-

(так в журнале — предложение не закончено)

Пулемет «Максим» модификации 1941 г. на станке Соколова без щита.

Плакат периода советско-финской войны 1939–1940 гг. по обращению с пулеметом «Максим».

Пулемет «Максим» на зенитной треноге обр.1928 г.

Станковый пулемет «Максим»

Устройство пулемета «Максим» обр.1910 г. было описано в «ТиВ» № 2/2003, с. 9–13. Рассмотрим изменения, которые он претерпел до и в ходе Великой Отечественной войны.

В 1930 г. среди прочих модернизированных артиллерийско-стрелковых систем на вооружение приняли «Максим» обр. 1910/30 г. Главной причиной модернизации стало принятие патрона с тяжелой пулей массой 11,8 г и поперечной нагрузкой 25,8 г/см². Стоечный прицел получил две шкалы: одну с делениями в сотнях метров от 0 до 22 — для легкой пули, и другую — от 0 до 26 — для тяжелой. Целик для внесения боковых поправок мог перемещаться вдоль шкалы с ценою деления в одну тысячную дистанции. «Максим» оснастили и оптическим прицелом и угломер-квадрантом для ведения огня на большие дальности полупрямой и даже непрямой наводкой. Перископический панорамный оптический прицел обр. 1932 г. имел кратность увеличения 2х и поле зрения 20 град, крепился слева на кронштейне на вертлюг станка и был связан особой тягой с кожухом ствола, новый щит получил овальное окно с бронезаслонкой.

Ряд изменений внесли для облегчения эксплуатации. Спусковой механизм получил предохранитель новой конструкции, позволявший выключать его и нажимать спусковой рычаг одной рукой. Откидной затыльник короба упростил обслуживание спускового механизма и облегчил доступ к казенной части ст вола при чистке. Ударник и боек стали изготавливать как отдельные детали, а щит получил дополнительную точку крепления в виде буфера-держателя на кожухе. Возвратный механизм получил указатель натяжения пружины, облегчилась регулировка основных механизмов пулемета.

Производство пулеметов обр. 1910/30 г. вел ТОЗ до 1940 г. Маркировка включала клеймо завода, год выпуска и заводской номер (пятизначный цифровой или двухбуквенное обозначение серии и номер) на крышке короба и на коробке возвратной пружины.

Частью модернизации стало принятие в 1931 г. универсального колесно-треножного станка С.В. Владимирова с быстрым переходом от наземной стрельбы к зенитной. Дчя этого тренога с вертлюгом снималась с колесного хода, ее телескопические ноги раскладывались, и она ставилась в вертикальное положение. На теле пулемета монтировался дистанционный кольцевой прицел обр. 1929 г., допускавший стрельбу по самолетам со скоростью до 320 км/ч на высоте до 1500 м. Зенитный прицел обр. 1936 г. имел уже пять колец в переднем визире и обеспечивал поражение целей на дальностях до 1600 м и высотах до 1400 м со скоростями до 500 км/ч. Прицел обр. 1938 г. был просто упрощенным вариантом прицела обр.1936 г. В 1941 и 1943 гг. приняли еще две модели зенитных прицелов. Прицел обр. 1941 г. был унифицирован с прицелом к пулемету ДШК и отличался только установочными приспособлениями. Прицел обр. 1943 г. относился к кольцевым ракурсным, работать с ним было проще и быстрее.

Кроме универсального станка для зенитной стрельбы использовали складную треногу М.Н. Кондакова обр. 1928 г с телескопическими ногами, утлом возвышения до 88 град, и круговым обстрелом. Стрельба велась из положения стоя или с колена. Наводка — свободная, имелись зажимы для фиксации в двух плоскостях. Высота линии огня — 1500 мм. Небольшая (16 кг) масса треноги допускала ее обслуживание одним человеком, а также транспортировку во вьюке вместе со станком Соколова. Тренога использовалась и для зенитной стрельбы из пулеметов ДП и Д'Г. Универсальный станок и зенитная тренога расширили боевые возможности «Максимов», но не решили вопроса «универсализации», более того, из-за большого веса (39 кг) станок С.В. Владимирова не смог вытеснить станок Соколова, выпускался параллельно с ним и в меньшем количестве.

Для удешевления производства цветные металлы заменили сталью — так, приемник вместо латуни стали делать фрезеровкой из стали. Необходимость в металлической звеньевой ленте осознавалась, такая лента использовалась в авиационном пулемете ПВ-1 на основе «Максима», и то, что она не была принята для наземных пулеметов, можно объяснить отсутствием штамповочно-прессового оборудования для ее массового изготовления.

Для экономии винтовочных патронов и использования небольших тиров использовался 5,6-мм учебный пулемет М.Н. Блюма под патрон кольцевого воспламенения — пулемет с дисковым магазином крепился на обычном «Максиме», его спуск соединялся со спуском станкового пулемета (пулемет Блюма использовали и для обучения расчетов ДП).

На флоте сохранялись тумбовые установки «Максима». Он оставался вооружением бронепоездов и мотоброневагонов. Одним-двумя «Максимами» вооружалось большинство ДОС в укрепрайонах на Западной границе, Карельском перешейке, на

Дальнем Востоке. Их установки, рассчитанные на длительный огонь, имели подвод воды и пароотвод для лучшего охлаждения. К концу 1930-х гг. «Максим» уже не удовлетворял современным требованиям, особенно с учетом официально принятой концепции глубокого боя, требовавшей от пехоты высокой маневренности. Масса же «Максима» на станке Соколова (без воды в кожухе) составляла 66 кг, на треноге обр. 1928 г.

— 35 кг, масса коробки с патронной лентой — 9,88–10,3 кг, коробки с носимым комплектом запасных частей — 7,2 кг. На походе пулемет должна была обслуживать команда из 5–7 человек (пулеметное отделение), в бою — 2–3 человека. При этом в пулеметчики приходилось отбирать наиболее физически крепких бойцов. Снаряжение холщовой ленты было не слишком удобно даже при использовании машинки снаряжения. К тому же, надежное действие пулемета требовало высокой точности при сборке и отладке, т. е. наличия большого количества высококвалифицированных сборщиков.

Всего на 22 июня 1941 г. в войсках состояло 76300 станковых пулеметов. Колоссальные потери матчасти в первые месяцы войны (во второй половине 1941 г. потеряно 54700 станковых пулеметов) заставили сокращать их число в подразделениях Уже в июле из штата стрелковой роты вывели пулеметный взвод.

Главным производителем оставался ТОЗ. С прекращением серии ДС выпуск «Максимов» за первые п ри месяца войны увеличили в 7,5 раз. На ТОЗ с 4 по 12 октября 1941 г. инженеры И.Е. Лубенец и К).А. Козарин под руководством главного конструктора завода А А Троненкова предприняли еще одну модернизацию «Максима» в соответствии с новыми производственно-экономическими и боевыми требованиями. Для заполнения кожуха ствола снегом и льдом его снабдили широкой горловиной с крышкой на петле — решение позаимствовали у финского «Максима»

модели. 1932 г., с которым нашей армии пришлось иметь дело в 1940 г. Из-за недостатка пулеметных оптических прицелов от них решили отказаться. Основной пулеметный прицел упростили, убрав шкалу для легкой пули и отказавшись от передвижного целика, насечку для тяжелой пули увеличили до 2700 м. Опыт показывал, что схожесть траекторий пуль на дальностях до 1000 м позволяет обходиться одной шпалой без существенного ухудшения меткости, а стрельба ведется преимущественно прямой наводкой.

Дня использования холщовой и металлической лент Лубенец разработал фрезерованный приемник, для удобства разряжания он имел специальный выключатель верхних пальцев. Металлическая лента извлекалась только после нажатия на выключатель. В новом приемнике за счет удлинения верхнего колена рычага ползуна и увеличения угла между его верхним и нижним коленами удалось добиться большего отхода ползуна вправо и более надежного захватывания патрона в ленте. Однако. с целью максимально использовать значительные запасы холщовых лент, приемники только яля них продолжали выпускаться в течение всей войны. В технологию их производства также внесли изменения для ускорения и удешевление изготовления. Тогда же в октябре ГАУ и Наркомат вооружений утвердили изменения конструкции, но совершенствование продолжалось. С 1942 г приемники стали выпускать литьем под давлением из силумина или протяжкой из стали. Пока же началась эвакуация производства из Тулы, и в ноябре-декабре 1941 г. ТОЗ выпустил 71 пулемет «Максим» и 224 ДС, а за время осады на ТОЗ собрали 423 пулемета всех типов. Положение складывалось критическое.

Расчет пулемета «Максим». Вверху — буксировка «Максима» аэросанями.

К производству «Максима» подключили другие предприятия. В Ижевске для этих целей использовали мощности Государственного Союзного мотоциклетного завода, который получил название завод № 524. Завод начал производство в январе 1942 г., за первый месяц собрал 300 пулеметов. Но первые 120 пулеметов, именуемые в документах «объект № 503–504», сдали только в марте, к сентябрю же выпуск достиг 2500 в месяц, а всего за годы войны завод дал фронту 77000 (по другим данным — 83000) «Максимов».

Постановка нового производства наталкивалась на многие трудности. Наиболее сложным узлом были замки, и первые ижевские «Максимы» получили тульские замки, оказавшиеся среди эвакуированных комплектующих (некоторое время их поставляли из Златоуста). Не сразу удалось наладить изготовление в Ижевске и холщовых пулеметных лент..

Стоит отметить, что устаревшая и относительно сложная система «Максима» была все-таки рассчитана на поставленное и отлаженное производство, поэтому пулеметы «не тозовского» изготовления не могли сразу достичь той же степени надежности, тем более при характерном для военного времени дефиците времени, материалов и кадров. При допустимых условиями приемки 0,15 % задержек «Максимы» вновь поставленного производства давали на полигоне 1 % и более. С этим приходилось мириться, когда войска нужно было срочно снабжать оружием. Упростили и технологию изготовления станка.

Обслуживание пулемета «Максим» обр. 1910/30 г. Щит с окном для оптического прицела.

Расчет пулемета «Максим» на боевой позиции.

Зимой пулемет маскировался белыми чехлами на щит и кожух ствола.

В Златоусте выпуск «Максимов» и станков к ним наладили в начале 1942 г. на базе эвакуированных сюда Тульского машиностроительного и Подольского механического заводов, хотя потребовалось еще дооборудовать уже в ходе производства цеха. В 1942 г. возвращенный в Тулу Машиностроительный завод с ходу включился в производство пулеметов и за два года дал 50000 «Максимов» и 20000 станков к ним.

Изменения конструкции и упрощение технологии помогли быстрому наращиванию производства. Уже в 1942 г. выпустили 55258 «Максимов».

На протяжении всей войны пытались повысить боевые возможности «Максима». В войсках часто снимали с пулемета щит — быстрота передвижений и маскировка оказывалась лучшей защитой. Для маскировки кроме окраски использовали чехлы на кожух и щит. Зимой «Максим» ставили на лыжи или санки, в зимних боях 1941–1942 гг. — на лодку-волокушу, с которой и вели огонь (лодки-волокуши пригодились и в болотистых районах).

В ЦНИИ № 15 создали разборный броневой колпак «НТП» для быстрой организации ДОС с пулеметом «Максим» с толщиной бронелистов 10–13 мм. Нехватка специальных зенитных установок заставляла (как и в Первую мировую войну) рассылать в войска и даже включать в уставы описания кустарно изготавливаемых установок.

Модернизации не могли ликвидировать главный недостаток «Максима» — большой вес, в среднем на 20–24 кг превышавший современные иностранные образцы. Большие трудности вызывало снабжение пулеметов водой. Сложно было действовать с «Максимом» в горах, и в войсках использовали кустарно изготовленные треноги вместо штатных станков. Но, хотя приняли станковый пулемет Горюнова СГ-43, «Максим» продолжал выпускаться до 1945 г. (по- видимому, последние выпущенные пулеметы были учебными) и сохранял роль основного станкового пулемета.

После войны значительная часть советских «Максимов» оказалась в Польше, Китае, КНДР, откуда позже они попали и в другие ст раны.

7,62 мм станковый пулемет системы «Максим» обр. 1910/30 г.

Патрон. 7,62-мм обр. 1908 г. (7,62x54R)

Масса «тела» пулемета (без волы) 20,3 кг

Длина «тела» пулемета 1067 мм

Длина ствола 720 мм

Нарезы 4 правосторонних с длиной хода 240 мм

Начальная скорость пули 865 (легкая) и 800 (тяжелая) м/с

Прицельная дальность 2300 м

Наибольшая дальность стрельбы 3900 м

Темп стрельбы 600 выстр./мин

Боевая скорострельность 250–300 выстр./мин

Питание холщовая лента на 250 патронов

Масса снаряженной ленты 7,29 кг

Расчет 4–5 человек (включая подносчиков боеприпасов)

Станок Соколова

Масса станка со щитом 43,5 кг

Угол возвышения 18 град.

Угол склонения 19 град

Сектор обстрела 70 град.

Высота линии огня около 500 мм

Наибольшая длина пулемета со станком 1350 мм

Универсальный станок Владимирова обр. 1931 г.

Масса станка со щитом 39 кг

Угол возвышения 23 (наземный вариант) и 75–80 (зенитный) град.

Угол склонения 30 (наземный) и 38 (зенитный) град.

Сектор обстрела 170 (наземный) и 360 (зенитный) град.

Высота линии огня около 400 (наземный) и 1400 (зенитный) мм

Счетверенная зенитная установка

Эффективность зенитного огня одиночного пулемета резко снижалась при росте скоростей целей. Это требовало увеличения числа пулеметов на одной установке, т. е. комплексирования. Летом 1928 г. в ПКБ ТОЗ предложили спроектировать спаренную, строенную и счетверенную зенитно-пулеметные установки под пулеметы «Максим». К 1930 г. конструкторы Н.Ф. Токарев, Г.Г. Куренков, С.А. Прилуцкий и А.И. Панов выполнили задание. По результатам испытаний лучшей оказалась счетверенная установка системы Токарева, принятая на вооружение в 1931 г., практически одновременно с крупнокалиберным пулеметом. Токаревская ЗПУ широко использовалась в качестве стационарной, самоходной, корабельной, устанавливалась в кузовах автомашин, бронепоездах, железнодорожных платформах, на крышах зданий.

Установка состояла из тумбового основания, вертлюга с патронными коробками, качающейся рамы с противовесами, наплечниками и спусковой тягой, зенитного прицела и системы принудительного охлаждения. Реечно-зубчатый подъемный механизм позволял менять высоту линии огня. Вертлюг вращался на подшипниках. На трубчатой раме крепились в ряд четыре «Максима» с единой системой охлаждения, общими прицельными приспособлениями и спуском. На вертлюге размещались коробки с лентами повышенной емкостью (по 500 патронов). Наводить на цель блок массой более 80 кг наводчику' помогали наплечные дуги.

Первоначально ЗПУ использовалась с зенитным кольцевым прицелом обр. 1929 г. Для изменения установок прицела по дальности на раме был выполнен специальный вал с маховичком. Затем ставили прицелы обр. 1936 г. и обр. 1938 г. Для стрельбы по наземным целям использовали обычный (стоечный) прицел основного пулемета — второго слева. Установка обладала высокой боевой скорострельностью, быстрой наводкой и маневренностью огня и во многом превзошла появившиеся позже зарубежные аналоги. Установки находились на вооружении зенитно-пулеметных рот, включая войска НКВД и войска ПВО. Правда, подвижные установки выполнялись на автомашинах с весьма ограниченной проходимостью и без бронезащиты.

Счетверенная зенитная пулеметная установка системы Н.Ф. Токарева.

Подвижная счетверенная зенитная пулеметная установка на улицах Москвы. 1941 г.

Корабельная счетверенная зенитная пулеметная установка.

Станковый пулемет ДС-39 на треножном станке без бронещита.

К тому же к началу войны зенитных пулеметных установок не хватало. В письме Начальника ГУ ПВО от 16 июля 1941 г. указывался некомплект «зенитных крупнокалиберных и счетверенных пульустановок в частях ПВО в 3000 шт. и предлагалось «приспособить для зенитной стрельбы до 1500 шт. спаренных пулеметов ДА-2 и 1500 пулеметов ПВ-1, снятых с самолетов». На зенитно-артиллерийском полигоне переделывали счетверенную установку: второй слева «Максим» сохранялся, остальные заменялись на ПВ-1. Но такая переделка оказалась сложной для массового производства, и Н.Ф. Токарев разработал упрощенную строенную установку ПВ-1. В 1941 г. изготовили 626 таких установок, они производились и в 1942 г., использовались при обороне Ленинграда и Сталинграда. ДА-2 ставили на шкворневые зенитные установки.

Только в феврале 1943 г. 7,62-мм пулеметные установки, как устаревшие, вывели из состава зенитных полков и зенитных дивизий РГК. Вообще-то недостаточность калибра 7,62 мм для зенитных установок в связи повышением живучести боевых самолетов (бронирование, протектированные баки) была ясна еще накануне войны. Оставшиеся в войсках установки «Максим» продолжали использовать.

Счетверенная зенитно-пулеметная установка «Максим»

Масса ЗПУ в боевом положении 460 кг

Масса ЗПУ без пулеметов, лент и патронных коробок около 200 кг

Высота установки от 1,7 до 2,3 м

Высота линии огня от 1,4 до 2,3 м

Горизонтальная дальность стрельбы …. 1600 м

Досягаемость по высоте 1400 м

Угол вертикального обстрела от -10 до +82 град.

Угол горизонтального обстрела 360 град.

Начальная скорость пули 800 м/с

Темп стрельбы. 2000 выстр./мин.

Боевая скорострельность 1200 выстр./мин.

Питание от ленты на 500 патронов

Время перевода из походного положения в боевое 0,5 мин.

Расчет 3 человека

Станковый пулемет ДС-39

Потребность в легком и маневренном станковом пулемете была осознана уже по опыту Первой мировой и гражданской войн. В отсутствии собственной системы облегчегченного станкового пулемета даже намеревались принять германскую систему «Дрейзе», пользуясь военно-техническими связями с Веймарской Германией. Но удачный ручной пулемет системы Дегтярева заставил переориентироваться на него. Задание на проектирование облегченного образца станкового пулемета было дано Штабом РККА еще 13 июля 1928 г. Идея унификации пулеметного вооружения уже утвердилась, и в новом семействе к пехотному, танковому, авиационному пулеметам Дегтярева должны были добавиться станковый (ДС) и крупнокалиберный.

Первый образец станкового пулемета на основе ДП на универсальном станке Колесникова Дегтярев представил уже в начале 1930 г. Впоследствии пулемет дорабатывался неоднократно, как в связи с выявлявшимися недостатками, так и из-за менявшихся требований. Так, в 1933 г. пулемет приспособили под матерчатую ленту от «Максима», затем переключились на рассыпную ленту типа «.Максим-Виккерс».

В разработке пулемета вместе с В.А. Дегятревым принимали участие П.Е. Иванов, С.М. Крекин, мастер А.И. Кузнецов, слесарь-механик НД Зернышкин.

В результате многочисленных доработок станковый пулемет становился все менее унифицированным с ручным, однако ряд общих черт сохранил. Автоматика действовала за счет отвода пороховых газов в газовую камеру, расположенную снизу в средней части ствола. Ход тового поршня — длинный, газовая камера — с патрубком. Количество отводимых пороховых газов ограничивалось с помощью регулятора газовой камеры. Выстрел производился с заднего шептала. Запирание канала ствола производилось двумя симметричными боевыми упорами — ударник затворной рамы, продвигаясь вперед, разводил боевые упоры в стороны, при движении назад рама своими скосами сводила упоры. Оригинальной чертой пулемета был двойной темп стрельбы — 600 выстр./мин для стрельбы по наземным целям и 1200 выстр./мин для стрельбы по воздушным целям. Для этого служил смонтированный в затыльнике пружинный буфер. При больших углах возвышения буфер включался, увеличивая скорость наката.

Сменный ствол снабжался поперечным оребрением и коническим пламегасителем. Для облегчения смены ствола и переноски пулемета служила складная рукоятка на стволе.

Пулемет имел складной рамочный прицел со шкалами для легкой и тяжелой пуль. Органами управления служили две рукоятки затыльника и рычаг спуска, выполненные по типу «Максима». В связи с их установкой возвра тно-боевую пружину (размещавшуюся на опытных образцах в трубке затыльника) перенесли в трубку снизу ствольной коробки с левой стороны. Рукоятка заряжания располагалась с правой стороны.

Наибольшие проблемы создавал механизм питания. Подачу ленты производил механизм ползункового типа при ходе подвижной системы назад. Пружинный извлекатель затвора извлекал патрон из ленты, снижатель опускал патрон закраиной в жесткие лапки затвора. Те же лапки извлекали из патронника стреляную гильзу, которая отражалась вниз следующим патроном. Сложная траектория при высоком темпе стрельбы требовала высоких ускорений, вызывавших частый демонтаж или деформацию патрона. Поэтому использовались патроны только со стальной или биметаллической гильзой, использование в ДС-39 патронов с латунной гильзой запрещалось.

7.62-мм станковый пулемет ДС на треножном станке с броне щитом.

Белорусские партизаны обучаются обращению с пулеметом ДС-39.

22 сентября 1939 г. на вооружение приняли «7,62-мм станковый пулемет обр. 1939 г. системы Дегтярева (ДС-39)». Питание должно было производиться из матерчатой или металлической ленты (в том же 1939 г. ковровский конструктор И.И. Раков создал машинку для снаряжения лент). От массивного универсального станка Колесникова отказались (в это же время отказывались и от универсального станка к пулемету «Максим»), приняв складной треножный станок Дегтярева для стрельбы только по наземным целям. Станок имел регулируемые по углу поворота трубчатые ноги с жесткими основными и откидными дополнительными сошниками, дуговой механизм трубой вертикальной наводки и винтовой — тонкой наводки, кронштейн для оптического прицела. Стрельба осуществлялась из положения лежа или с колена. На станок мог крепиться бронещит с окном для пользования оптическим прицелом. Для зенитной стрельбы предназначался специальный станок. К пулемету успели принять комплект вьюков ВОД-39 для перевозки на вьючном седле. Танковый вариант пулемета остался опытным.

Спешность принятия нового пулемета, как и ряда других образцов ВВТ, можно объяснить — СССР скоро мог быть втянут в начавшуюся Вторую мировую войну. Главный противник на востоке, Япония, и главный потенциальный противник на западе, Германия (несмотря на любые подписанные договоры), уделяли самое серьезное внимание оснащению войск автоматическим оружием. А Германия в результате недавней оккупации Чехословакии не только резко повысила насыщенность войск пулеметами, но и получила в свое распоряжение сильную оружейную промышленностъ.

ДС наряду с винтовкой СВТ был важной частью программы перевооружения РККА. Выпуск ДС со станком на заводе № 2 в Коврове поставили уже в 1939 г., на ТОЗ серийное производство начали в июне 1940 г. ДС требовал большой точности изготовления. Но уже из выпущенных за 1940 г. 10677 таких пулеметов составили 6628, то есть 62 %.

Надежность пулемета оказалась недостаточной. Не удалось преодолеть разрыв патрона в ствольной коробке, выпадение тяжелой пули из гильзы, разрывы гильз (из-за высоких скоростей движения при большой длине узла запирания и отсутствии предварительного сдвига гильзы), низкую живучесть ряда деталей, неудовлетворительное действие при запылении и низких температурах. Предложения конструктора В.И. Симонина (новые радиатор ствола и стопор крышки, флажковый замыкатель ствола), реализованные в опытном пулемете в 1941 г., не исправляли главных недостатков.

Производство ДС прекратили в июне 1941 г., уже через месяц после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз возобновили выпуск «Максима». За весь 1941 г. выпустили 9691 пулеметов «Максим» и 3717 ДС (около 28 %). Всего выпустили 10345 пулеметов ДС-39, большая часть которых оказалась потерянной в первые месяцы войны (некоторые потом, понятно, встречались у партизан).

«Несчастная пулеметная драма» (как ее именуют иногда по аналогии с «несчастной ружейной драмой 1860-х гг.) была вызвана не столько конструктивной, сколько технологической недоведенностью новой системы. Однако времени на доводку не оставалось (хотя возможность успешной доводки вскоре была доказана разработкой на базе системы ДС-39 опытного пулемета ДС-43). Сложная система не позволяла быстро расширить ее производство. Необходимость срочных новых формирований из резервистов, не знакомых с новыми системами, делали возвращение к давно освоенному промышленностью и войсками пулемету вполне логичным.

Пулемет ДС-39

Патрон 7,62-мм обр. 1908 г. (7,62x54R)

Масса «тела» пулемета 14,3 кг

Масса пулемета на станке со шитом 12,4 кг

Длина «тела» пулемета 1170 мм

Общая длина пулемета на станке 1440 мм

Длина ствол 723 мм

Парезы 4 правосторонних с длиной хода 240 мм

Начальная скорость пули 860 (легкая) м/с

Прицельная дальность 2400 (легкая) и 3000 (тяжелая) м

Темп стрельбы 600 или 1200 выстр./мин.

Боевая скорострельность 300–310 выстр./мин.

Питание металлическая лента на 50 патронов или холщовая на 250 патронов

Масса патронной коробки с лентой на 250 патронов 9,4 кг

Тип станка пехотный треножный системы Дегтярева

Масса станка 11 кг

Масса щита 7,7 кг

Схема устройства пулемета СГ-43: вверху — подвижная система в переднем положении; внизу — подвижная система в заднем положении.

Станковый пулемет СГ на станке Дегтярева-Гаранина, пламегаситель и бронещит сняты.

Схема работы узлов запирания: вверху — ручного пулемета ДП; внизу — станкового пулемета СГ-43.

Станковый пулемет СГ-43

Об истории создания и особенностях работы пулемета СГ-43 рассказано в «ТиВ» № 9, 10/2003. Здесь напомним основные моменты.

Среди 14 различных конструкций пулемета, рассмотренных комиссией под председательством Начальника курсов «Выстрел» генерала-майора СА Смирнова с августа 1942 по июнь 1943 гг., пулемет П.М. Горюнова (ГВГ — «П.М. Горюнов- В.Е. Воронков — М.М. Горюнов») поначалу не был в числе лидеров. Однако простота устройства и оригинальность конструктивных решений заставили рекомендовать его для доработки и дальнейших испытаний.

В начале мая 1943 г. прошли сравнительные испытания улучшенные пулеметы ГВГ и ДС-43 Дегтярева, ставшие главными претендентами. По выводам Комиссии, ГВГ показал в 1,5 раза лучшую кучность стрельбы, нежели ДС, в 2,5 раза большую живучесть деталей, большую безотказность работы. Важна была и возможность использования металлической и холщовой лент. Наконец, после специального совещания по этому вопросу под председательством И.В. Сталина 14 мая 1943 г. решением ГКО на вооружение был принят 7,62-мм станковый пулемет обр. 1943 г. конструкции Горюнова (СГ-43) на станке Дегтярева».

Для его производства без снижения выпуска других образцов на Ковровском заводе за 2,5 месяца построили новый корпус «И». В начале июля на заводе организуются новые производства: пулеметов, станков и патронных коробок. Первые пулеметы отправили на фронт в октябре 1943 г. Всего до конца войны завод № 2 выпустил 28882 пулемета СГ-43. В 1944 г. производство СГ-43 (параллельно с «Максимом») освоили в Златоусте. И хотя выпуск СГ-43 был значительно меньшим, в завершающем периоде Великой Отечественной войны он участвовал в боях наравне с «Максимом».

СГ-43 имел сменный тяжелый ствол. Ствол должен был заменяться через каждые 500 выстрелов, замена занимала всего 7–8 с. В комплект входили два запасных ствола. Автоматика работала за счет отвода пороховых газов в газовую камеру закрытого типа снизу ствола. В камере монтировался поворотный регулятор. Запирание производилось перекосом затвора вправо. Движением затвора управлял выступ затворной рамы, он же после запирания бил по ударник)' Спусковой механизм монтировался в затыльнике. Спусковой рычаг располагался между рукоятками управления и удерживался предохранителем подобно «Максиму». Выстрел производился с заднего шептала.

В пулемете пришлось сохранить двухтактную подачу: патрон извлекался из ленты назад, затем опускался на линию досылания. Это требовало высоких ускорений и грозило демонтажем патрона в ствольной коробке, но доработка СГ-43 позволила существенно снизить частоту таких задержек. Подающий механизм ползункового типа. Использовалась металлическая нерассыпная лента по типу ДС-39 или холщовая от «Максима». Приемник с откидной крышкой в 2–3 раза ускорял перезаряжание, особенно при не полностью расстрелянной ленте. Рукоятка заряжания выступала снизу под рукоятками управления, во время стрельбы оставалась неподвижной. Рамка прицела вновь получила две шкалы: от 0 до 2000 м для легкой пули и от 0 до 2300 м для тяжелой.

Использовались различные типы патрона 7,62x54R — с легкой пулей Л (масса пули 9,6 г), тяжелой Д (11,8 г) или «суррогатированной» (11,4-11,5 г), бронебойной Б-30 (10,8-11,05 г), Б-32 (9,65–10,25 г) или БС-40 (12–12,5 г). Пуля Б-32 на дальности 200 м пробивала 10-мм броню. Использовались и бронебойнотрассирующая нуля БТ (11,0 г), бронебойно-зажигательно-трассирующая БЗТ (9,2 г), дававшая видимый след до 700 м и пробивавшая 7-мм броню с 200 м. Трассирующая пуля Т-30 (9,7 г) давала светящийся белый след, хорошо видимый до 800 м. Для стрельбы по небронированным и воздушным целям могла применяться зажигательная пуля 3 (9,9 г), пристрелочно-зажигательная пуля ПЗ (9,7-10,3 г).

Станок был создан под руководством Дегтярева конструктором Г.С. Гараниным и иногда упоминается как «станок Дегтярева-Гаранина». Он относился к полевым колесным станкам универсального типа. Для стрельбы с бруствера окопа и удобства переноски стрела складывалась. Для зенитной стрельбы станок опрокидывался, отгиб-сошник щита упирался в грунт, а пулемет крепился на вертлюг на конце стрелы. Использовался кольцевой ракурсный зенитный прицел обр.1944 г.

Масса готового к стрельбе пулемета на станке на 25,6 кг меньше, чем у «Максима» при почти равной кучности стрельбы на дальности до 1000 м, установленной БУП-42 как дальность открытия огня станковых пулеметов. СГ-43 был вполне современным станковым пулеметом и являл пример удачного сочетания известных решений с оригинальным конструктивным оформлением узлов, технологической и эксплуатационной простоты с хорошими боевыми качествами, хотя по эффективности он уступал германскому MG.42 в станковом варианте.

Как и у всякого образца военного времени, некоторые узлы и детали СГ-43 оказались излишне упрощенными. Кроме того, опыт войсковой эксплуатации выявил необходимость дальнейшего снижения массы, отказа от щита и перехода к легкому и более удобному станку. К 1945 г. был накоплен определенный заде;! по улучшению конструкции СГ-43, учитывавший результаты войсковой эксплуатации. Модернизированный пулемет СГМ на новых станках и его модификации появились уже после войны. На вооружении Советской Армии СГМ был заменен единым пулеметом ПК. СГ-43 и СГМ поставлялись в полтора десятка стран: Венгрию, Вьетнам, Гвинею, ГДР, Египет, Замбию, Индонезию, КНР, КНДР, Мали, Мозамбик, Польшу, Румынию, Сирию.

Пулемет ДШК на станке Колесникова на макете саней — волокуш. Экспозиция ЦМВС, г. Москва.

Порядок разряжания

Сдвинуть вперед защелку крышки приемника (слева в задней части ствольной коробки), открыть крышку.

Снять ленту с пальцев подавателя. Поднять нижнюю крышку приемника и извлечь патрон, который может находиться в приемнике. Отвести назад рукоятку заряжания, осмотреть патронник, нажать спусковой рычаг и вернуть рукоятку заряжания в переднее положение. Закрыть обе крышки приемника.

Пулемет СГ-43

Патрон 7,62-мм обр. 1908 г. (7,62x54R)

Масса «тела» пулемета 13,8 кг

Масса пулемета па станке со щитом 44,5 кг

Длина «тела» пулемета 1150 мм

Длина ствола 720 мм

Нарезы 4 правосторонних с длиной хода 240 мм

Начальная скорость пули 865 (легкая) и 800 (тяжелая) м/с

Прицельная дальность 2000 (легкая) и 2300 (тяжелая) м

Темп стрельбы 500–700 выст/мин

Боевая скорострельность 206–250 (предельно — 350) выстр./мин

Питание металлическая лента на 50 и 250 патронов или холщовая на 250 патронов

Тип станка пехотный колесный универсальный Дегтярева- Гаранина

Масса станка 26,6 кг

Высота линии огня 500 мм (наземная стрельба) и 1460 мм (зенитная стрельба)

Крупнокалиберный пулемет ДШК

С началом работ над пулеметом калибра 12–20 мм в 1925 г. его решили делать на основе ручного с магазинным питанием, дабы уменьшить массу. Работы начинались в Г1КБ ТОЗ на основе 12,7-мм патрона «Виккерс» и германского пулемета «Дрейзе» (пулемет П-5). ПКБ Ковровского завода занималось пулеметом под более мощный патрон и на основе ручного ДП. Новый 12,7-мм патрон с бронебойной пулей появился в 1930 г., а в конце этого года собрали первый опытный крупнокалиберный пулемет Дегтярева с дисковым магазином А.С. Кладова на 30 патронов. После испытаний в феврале 1931 г. предпочтение отдали «Дегтяреву крупнокалиберному» (ДК) как более легкому и простому в изготовлении. ДК приняли на вооружение, производство малой серии началось на Ковровском заводе им. Киркижа в 1932 г., нов 1933 г. выпустили только 12 штук.

Войсковые испытания не оправдали ожиданий. В 1935 г. производство ДК прекратили. К этому времени уже существовал вариант ДАК-32 с приемником Г.С. Шпагина, но испытания 1932–1933 гг. показали необходимость доработки системы. В 1937 г. Шпагин переделал свой вариант, создав барабанный механизм подачи ленты, не требовавший существенного изменения системы пулемета. 17 декабря 1938 г. пулемет с ленточным питанием выдержал полигонные испытания, и 26 февраля 1939 г. постановлением Комитета Обороны он был принят на вооружение как«12,7-мм станковый пулемет образца 1938 т. ДШК (Дегтярева-Шпагина крупнокалиберный)» на универсальном станке Колесникова. Велись работы также над авиационными установками ДШК, но вскоре стало очевидно, что нужен специальный авиационный крупнокалиберный пулемет.

Устройство и работа пулемета были рассмотрены в «ТиВ» № 11/2002 (с. 18–20), но поскольку речь там шла о ДШКМ, здесь остановимся подробнее на работе барабанного приемника.

Автоматика пулемета работала за счет отвода пороховых тазов в газовую камеру закрытого типа под стволом, снабженную патрубковым регулятором. По всей длине ствола выполнено оребрение, на дульной части крепился однокамерный дульный тормоз активного типа. Запирание канала ствола производилось разведением в стороны боевых упоров затвора. Выбрасыватель и отражатель смонтированы в затворе. Два пружинных амортизатора затыльника смягчали удар подвижной системы и придавали ей начальный импульс наката. Для действия рукояткой заряжания (справа внизу) в нее можно вставить патрон шляпкой гильзы. Ударный механизм работал от возвратно-боевой пружины, надетой на шток газового поршня. Флажковый предохранитель блокировал спусковой рычаг, смонтированный на затыльнике (переднее положение флажка).

Питание — с левой подачей ленты. Рассыпная лента с полузамкнутым звеном укладывалась в металлическую коробку, крепящуюся на кронштейне станка с левой стороны. Барабанный приемник ДШК приводился в действие от рукоятки затворной рамы: двигаясь назад, она натыкалась на вилку качающегося рычага-подавателя и поворачивала его. Собачка на другом конце рычага поворачивала на 60 град, барабан, который протягивал ленту. Одновременно в барабане находилось четыре патрона. При вращении барабана патрон постепенно выдавливался из звена ленты и подавался в приемное окно ствольной коробки, где подхватывался движущимся вперед затвором.

Откидной рамочный прицел для стрельбы по наземным целям насекался до 3500 м через 100. Маркировка пулемета обычно включала клеймо завода-производителя, год выпуска и заводской номер (двухбуквенное обозначение серии и номер пулемета) сверху ствольной коробки впереди затыльника.

ДШК в ходе эксплуатации использовался с тремя типами зенитных прицелов. Кольцевой дистанционный прицел обр. 1938 г. предназначался для стрельбы по самолетам, летящим со скоростью до 500 км/ч и на дальности до 2400 м. Прицел обр. 1941 г. был несколько упрощен, дальность стрельбы уменьшена до 1800 м, но возможная скорость цели увеличена до 500 км/ч (по «воображаемому» кольцу — 625 км/ч). Прицел обр. 1943 г. относился к типу ракурсных, был проще в использовании и позволял вести огонь при любом курсе цели, включая пикирование или кабрирование.

Универсальный станок Колесникова обр. 1938 г. имел собственную рукоятку' заряжания, стержневой механизм вертикальной наводки, кронштейн патронной коробки, съемный наплечник. Стрельба по наземным целям велась с колесного хода (ноги сложены). Для зенитной стрельбы колесный ход отделялся, и станок расклады в алея в виде треноги.

12,7-мм патрон имел варианты с бронебойной нулей обр. 1930 г. (Б-30), бронебойно-зажигательной обр. 1932 г. (Б-32), пристрелочно-зажигательной (ПЗ), пристрелочной (П), трассирующей (Т), против зенитных целей применялась бронебойно-зажигательно- трассирующая обр. 1941 г. (БЗТ). Б-32 давала 20-мм бронепробиваемостъ по нормали со 100 м и 15-мм — с 500 м. Патрон с пулей БС-41 (сердечник из карбида вольфрама) обеспечивал пробитие 20-мм броневого листа под утлом 20 град, на дальности 750 м. При стрельбе по наземным целям диаметр рассеивания на дальности 100 м составлял 200 мм.

Пулеметы начали поступать в войска в 1940 г., всего за этот год Ковровский завод № 2 выпустил 566 ДШК, а в первом полугодии 1941 г. — 234 (всего в течении 1941 г. поступило около 1600 ДШК при плане 4000). Всего же на 22 июня 1941 г. в частях РККА имелось около 2200 крупнокалиберных пулеметов.

Разрез ствола пулемета ДШК с дульным тормозом, стойкой мушки, газовой камерой с регулятором.

Затыльник пулемета ДШК с рукоятками управления, спусковым рычагом, буферной пружиной.

12,7-мм пулемет ДШК в положении для зенитной стрельбы, с кольцевым прицелом и наплечниками.

12.7-мм пулемет ДШК в положении для наземной стрельбы (с большим углом возвышения).

С первых дней войны ДШК неплохо зарекомендовал себя в качестве зенитного средства. Так, 14 июля 1941 г. на Западном фронте взвод из трех пулеметов в районе Ярцево сбил три немецких бомбардировщика, а в августе под Ленинградом 2-й зенитный пулеметный батальон в районе Красногвардейского сбил 33 самолета противника. Количество 12,7-мм пулеметных установок было явно недостаточно в условиях превосходства противника в воздухе — на 10 сентября 1941 г. их имелось 394: в Московской зоне ПВО — 112, Харьковской — 66, Орловской — 9, на Карельском фронте — 13, Северо-Западном — 37, Западном — 27, Юго-Западном — 72, Южном — 58.

С июня 1942 г. в штат армейского зенитно-артиллерийского полка входила рота ДШК, имевшая восемь пулеметов, а с февраля 1943 г. — 16. Формировавшиеся с ноября 1942 г. зенитные артиллерийские дивизии (зенад) РВГК имели по одной такой же роте в каждом полку малокалиберной зенитной артиллерии. Правда, с весны 1943 г. количество ДШК в зенад уменьшилось с 80 до 52, а по обновленному весной 1944 г. штату, зенад имела 88 орудий и 48 ДШК. В 1943 г. в состав танковых, механизированных и кавалерийских корпусов ввели полки МЗА (16 пушек и 16 ДШК).

Зенитные ДШК обычно использовали повзводно, нередко вводили в состав зенитных батарей среднего калибра для прикрытия их от атак с малых высот. В начале 1944 г. зенитно-пулеметные роты по 18 ДШК ввели в штат некоторых стрелковых дивизий. Потери крупнокалиберных пулеметов за всю войну составили около 10000 штук, т. е. 21 % от всего ресурса. Из всей системы стрелкового вооружения это был наименьший процент потерь, но он сопоставим с потерями зенитной артиллерии. Это уже говорит о месте и роли крупнокалиберных пулеметов.

В 1941 г. с подходом германских войск к Москве были определены заводы-дублеры на случай прекращения выпуска вооружений заводом № 2. Производство ДШК поставили в г. Куйбышеве, куда из Коврова передали 555 станков и приспособлений. В результате в ходе войны шло основное производство в Коврове и «дублирующее» в Куйбышеве.

Кроме станковых, использовались и самоходные установки с ДШК — в основном грузовики ГАЗ-АА или пикапы М-1 с установленными в кузове ДШК на станке в зенитном положении. «Зенитные» легкие танки на шасси Т-60 и Т-70 остались опытными, как и комплексированные установки (хотя строенные 12,7-мм зенитные установки нашли ограниченное применение — например, послужили в ПВО Москвы). Неудачи установок были связаны, прежде всего, с системой питания, не позволявшей менять направление подачи ленты. Зато Красная Армия не без успеха использовала 12,7-мм счетверенные американские установки типа М-17 на основе М2НВ «Браунинг».

«Противотанковая» роль ДШК, получившего прозвище «Душка», была незначительной и ограничивалась борьбой с легкими бронемашинами. Зато он стал танковым — был основным вооружением плавающего танка Т-40, легкого бронеавтомобиля БА-64Д, в 1944 г. 12,7-мм турельная зенитная установка появилась на тяжелом танке ИС-2, затем на тяжелых САУ. ДШК на тумбах или треногах вооружались зенитные бронепоезда (в войсках ПВО их во время войны действовало до 200). ДШК со сложенным станком и щитом мог сбрасываться десантам или партизанам в парашютно-десантном мешке УПД-ММ.

Флот стал получать ДШК в 1940 г. (на начало войны их имелось 830 штук), за время войны промышленность передала РККФ 4018 ДШК, еще 1146 пулеметов передали из РККА. В ВМФ зенитные ДШК ставились на все типы кораблей, включая мобилизованные транспортные и рыболовецкие. Они использовались на одиночной и спаренной тумбовых, турельной, башенной установках. Тумбовую, стоечную и башенную (спаренную) установки под ДШК, принятые на вооружение ВМФ, разработал конструктор завода № 2 И.С. Лещинский. Тумбовая установка допускала круговой обстрел с углами вертикального наведения от -34 до +85 град. Еще в 1939 г. другой ковровский конструктор А.И. Ивашутич разработал спаренную тумбовую установку, а появившаяся позднее ДШКМ-2 давала круговой обстрел с вертикальным наведением от -10 до +85 град. Уже в 1945 г. приняли спаренную палубную установку' 2М-1 с кольцевым прицелом. Созданная в 1943 г. в ЦКБ-19 башенная спаренная установка ДШКМ-2Б с прицелом ШБ-К давала круговое наведение и вертикальное: от -10 до +82 град.

Для катеров различных классов были созданы открытые спаренные турельные установки МТУ-2, МСТУ и 2- УК с углами наведения от -10 до +85 град. Сами «морские» пулеметы имели некоторые отличия от базового образца. Так, турельный вариант не имел рамочного прицела (использовался только кольцевой с флюгер-мушкой), была удлинена рукоятка затворной рамы, изменен зацеп для патронной коробки. Пулеметы для спаренных установок отличались конструкцией затыльника со спусковым рычагом и рукояткой рамы, отсутствием прицелов, управлением огнем.

Германская армия, не имевшая штатных крупнокалиберных пулеметов, охотно использовали трофейные ДШК под обозначением MG.286(r).

В конце Великой Отечественной войны К.И. Соколов и А.К. Коров провели существенную модернизацию ДШК, коснувшуюся прежде всего системы питания. Модернизированный пулемет в 1946 г. под маркой ДШКМ приняли на вооружение. Повысилась надежность работы системы — если по ТУ на ДШК допускалось 0,8 % задержек при стрельбе, то на ДШКМ уже 0,36 %. ДШКМ суждено было стать одним из самых широко распространенных пулеметов в мире.

Корабельная тумбовая установка пулемета ДШК с кольцевым зенитным прицелом обр.1941 г.

Крупнокалиберный пулемет ДШК (обрЛ938 г.)

Патрон 12,7x108 ДШК

Масса «тела» пулемета без ленты 33,4 кг

Масса пулемета с лентой на станке (без щита) 181,3 кг

Длина «тела» пулемета 162о мм

Длина ствола 1070 мм

Масса ствола 11,2 кг

Нарезы 8 правосторонних

Длина нарезной части ствола 890 мм

Начальная скорость пули 850–870 м/с

Дульная энергия пули 18785-19679 Дж

Темп стрельбы… 600 выстр./мин

Боевая скорострельность 125 выстр./мин

Длина прицельной линии 1110 мм

Прицельная дальность 3500 м по наземным,

2400 м по воздушным целям

Досягаемость по высоте 2500 м

Система питания металлическая лента на 50 патронов

Тип станка универсальный колесно-треножный

Высота линии огня. 503/1400 * мм

Углы наведения:

— по горизонтали ±60/360 * град.

— по вертикали.±27/+85, -4* град.

Время перехода из походного положения в боевое для зенитной стрельбы 30 сек

Расчет 3–4 человека

* — числитель — в наземном положении, знаменатель — в зенитном положении

Соединенные Штаты Америки

Ручной пулемет М1918А2 BAR.

Ручной пулемет М1918 (BAR)

Автоматическая винтовка Дж. М. Браунинга BAR (Browning Automatic Rifle) появилась в 1917 г. в результате оценки опыта Первой мировой войны — это проявилось, прежде всего, в введении сменного магазина и переводчика режимов огня. В армии США BAR стала ручным пулеметом с маневренностью винтовки и расчетом один человек.

Права на изготовление BAR приобрела фирма «Кольт», но сохранялась возможность выпуска и другими фирмами («Винчестер», «Марлин-Рокуэл»). Производство началось в феврале 1918 г., но боевой опыт в Первую мировую войну не вышел за рамки войсковых испытаний. Тем не менее и британцы, и французы поспешили заказать BAR. Иод явным его влиянием создан французский ручной пулемет «Шательро».

В основу конструкции BAR была положена система «Виккерс-Бертье» 1908 г., несущественно переработанная. Ствол крепился в ствольной коробке на резьбе (что не позволяло заменять его в боевых условиях) и снабжался гладкой дульной втулкой-«удлинителем». В канале сгвола выполняли сначала пять, затем четыре левосторонних нареза с длиной хода 254 мм. Автоматика работала за счет отвода пороховых газов из канала ствола. Газовая камера — закрытого типа. Перед направляющей трубкой ввинчивался газовый регулятор с тремя отверстиями. На направляющей трубке крепились хомут антабки и деревянное цевье с насечкой.

Запирание канала ствола производилось рычагом, который шарнирно крепился к ушку в средней части затвора, а через шарнирную серьгу — к затворной раме. Фрезерованная ствольная коробка вверху имела выступ. Возвратно-боевая пружина помещалась в направляющей трубке. При движении подвижной системы вперед затвор, дойдя до пенька ствола, останавливался, затворная рама продолжала движение, поворачивала серьгу и поднимала заднюю часть запирающего рычага. Опорная поверхность рычага заходила за опорную поверхность выступа ствольной коробки. После выстрела затворная рама начинала движение назад, опускала рычаг, отпирая канал ствола. Преждевременному отпиранию препятствовал вкладыш под ост. серьги, не позволявший серьге и запирающему рычагу опуститься, пока затворная рама не отойдет на соответствующее расстояние. Удаление гильзы производилось выбрасывателем затвора и жестким отражателем спусковой коробки. Затворная рама в крайней задней точке ударялась в буфер. Рукоятка заряжания при стрельбе оставалась неподвижной.

Ударно-спусковой механизм допускал одиночный и непрерывный огонь. После запирания канала ствола вкладыш наносил удар по ударнику, смонтированному в затворе. До запирания запирающий рычаг не позволял ударнику продвинуться, а при отпирании отводил его назад. То есть сочетание выступа ударника и запирающего рычага играло роль автоматического предохранителя. Спусковой механизм монтировался на рамке, расположенной внутри спусковой коробки, и снабжался буферной пружиной. При нажатии на спусковой крючок соединенный с ним разобщитель поднимал передний конец спускового рычага и освобождал затворную раму с боевого взвода.

Флажок переводчика-предохранителя находился слева позади спусковой скобы. При его переднем положении («F») разобщитель, поднимаясь, соскакивал со спускового рычага, тот возвращался в исходное положение и перехватывал затворную раму. При вертикальном положении флажка («А») чека переводчика ограничивала поворот спускового рычага так, что разобщения не происходило, и цикл автоматики повторялся. При повороте флажка назад («S») чека блокировала спусковой крючок.

Схема работы пулемета М1918 BAR

Работа спускового механизма пулемета М1918 BAR: А — переводчик поставлен на одиночный огонь; Б — переводчик поставлен на автоматический огонь; В — переводчик поставлен на предохранитель.

Американская пехота продвигается по о. Лузон при поддержке танков. В руках у пулеметчика — М1918А2 BAR без сошек.

Ручной пулемет М1918А2 BAR «Браунинг» с креплением сошек надульной части ствола, магазин отсоединен.

Откидной рамочный прицел крепился на ствольной коробке. Приклад с полупистолетным выступом надевался на хвостовую трубку ствольной коробки и крепился винтом, усиливался металлическим затылком, снизу к нему крепилась антабка ремня.

Питание — из коробчатого двухрядного магазина с шахматным расположением патронов. Защелка магазина управлялась кнопкой, выведенной внутрь спусковой скобы, так что стрелок для ускорения перезаряжания мог отжимать защелку пальцем стреляющей руки. Запасные магазины пулеметчик носил в брезентовых подсумках на поясе. Всего конструкция BAR включала 125 деталей, из них — 11 пружин.

«Кольт» и «Винчестер» обеспечили оружию неплохую отделку, а его масса вполне позволяла весги огонь очередями с приемлемой кучностью, но только с упора. Короткими очередями боевая скорострельность составляла около 60 выстр./мин, длинными — до 180 выстр./мин при условии быстрой смены магазинов.

В 1922 г. кавалерия США приняла собственную модификацию BAR Модели 1922 в качестве ручного пулемета, возимого без вьюка. Ствол утяжелили до 1,575 кг и снабдили поперечным оребрением до середины длины. Рамочный прицел с механизмом для ввода боковых поправок позаимствовали у станкового пулемета М1919 «Браунинг». Впереди цевья на направляющей трубке крепились сошки массой 1,42 кг, в боевом положении ножки фиксировались распорками. В выемке приклада помещалась складная дополнительная опора. Антабки для ремня перенесли на левую сторону подобно кавалерийскому карабину. Модель 1922 выпускалась в небольшом количестве.

Самозарядный вариант BAR «Монитор» использовался в полиции США.

В 1937 г. армия получила ручной пулемет М1918А1, имевший несколько отличий от М1918. Был установлен прицел по типу винтовки М1917 «Энфилд». Впереди цевья укрепили складные сошки, на затылке приклада — откидную плечевую опору. М1918А1 не достиг уровня Модели 1922, но именно Модель 1922 в 1940 г. полностью сняли с вооружения.

В 1941 г., перед самым вступлением США во Вторую мировую войну был принят на вооружение существенно модернизированный BAR М1918А2. Вместо режимов одиночного и непрерывного огня ввели два режима непрерывного огня с переменным темпом — 300–450 и 500–550 высгр./мин. Соответственно положения флажка «F» и «А» обозначали минимальный и максимальный темп. Изменили головку газового регулятора для упрощения работы с ним. Прицел — типа М1919 «Браунинг». В укороченное цевье вмонтировали металлическую пластину, защищавшую от перегрева цевье и возвратно-боевую пружину. На ствол надели щелевой пламегаситель. К спусковой коробке были привинчены направляющие магазина, снизившие риск его потери. Плечевую опору укоротили. В прикладе ввели дополнительную опору, но пользователи ее почти сразу стали снимать (нечто подобное ранее произошло с прикладной опорой советского ДП). Сошки были перенесены на дульную часть ствола и снабжались широкими башмаками, фиксировались винтами с барашками. При таком положении сошек ограничился сектор наводки, и многие пулеметчики попросту их снимали, так что со временем сошки стали ставить на направляющей трубке М1918А2. Плечевой опорой пулеметчики в бою также почти не пользовались и обычно демонтировали ее для облегчения оружия.

К началу Второй мировой BAR был оружием взвода и отделения. В ходе войны американцы продолжали организационные эксперименты, но всякий раз ядром мелких огневых групп становился BAR. Но при несменяемом сравнительно легком ст воле и ограниченной емкостью магазина BAR не мог дать более или менее длительной огневой поддержки. Даже при стрельбе короткими очередями перегретый ствол давал ясно видимые дым и пламя. Можно предположить, что именно отсутствие удовлетворительного ручного пулемета заставляло американцев вводить в пехотные отделения бойцов с боевыми дробовиками для ближнего боя в зарослях.

Производство BAR кроме тех же фирм «Кольтс Патент Файрармз», «Винчестер Репитинг Армз» и «Марлин-Рокуэл» вели «Ай-Би-Эм» и «Нью Ингланд Смол Армз». Маркировка включала надпись BROWNING BAR М1918 CAL 30 MFD BY (имя производителя) на ствольной коробке.

Во время войны BAR ранних выпусков возвращали на заводы, где их доводили до уровня М1918А2. С 1942 г. на пулеметы ставился пластмассовый приклад, усиленный металлическим затылком и нижней пластиной, а также рукоятка для переноски. В 1940–1941 гг. BAR поставлялись британским войскам местной обороны. Морские пехотинцы США предпочитали М1918А2, которым в войсковых мастерских «возвращали» режим одиночного огня. Вообще, из-за многочисленных «местных модернизаций» и переделок появилось множество вариантов BAR.

Количество выпущенных BAR разных моделей оценивается в 1 млн. штук, из них в США с 1922 по 1945 гг. и за время Корейской войны выпущено более 350000 пулеметов Моделей 1922, М1918 А1 и М1918 А2. После принятия единого 7,62-мм патрона НАТО (7,62x51) под него был выполнен пулемет Т34, но этот вариант BAR так и остался опытным. Хотя официально BAR М1918А2 состоял iнa вооружении до 1957 г., он продолжал службу и позже, окончательно сойдя со сцены только в 1980-е гг.

После 1945 г. США распродавали пулеметы и поставляли их «дружественным режимам». В странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока они используются до сих пор.

Порядок разряжания

Нажать кнопку защелки магазина в передней части спусковой скобы и отсоединить магазин. Отвести назад рукоятку заряжания. Осмотреть патронник через окно ствольной коробки. Вернуть рукоятку заряжания вперед, нажать спусковой крючок.

Порядок неполной разборки и сборки BAR М1918А2

1. Разрядить пулемет.

2. Повернуть вниз флажок замыкателя, извлечь замыкатель и отделить спусковую коробку с пистолетной рукояткой.

3. Отвести немного назад рукоятку' заряжания до совмещения оси серьги с отверстием на ствольной коробке, вытолкнуть ось и отделить рукоятку заряжания.

4. Извлечь вкладыш затворной рамы и стержень возвратно-боевой пружины.

5. Опустить флажок замыкателя трубки, извлечь его и отделить трубку с сошками.

6. Извлечь вперед затворную раму.

7. Отвести влево защелку затвора и извлечь затвор из ствольной коробки.

Сборку производить в обратном порядке.

Модель

М1918

М198А1

М1922

М1918А2

Модель 1924

Калибр, мм

7,62

7,62

7,62

7,62

7,62

Патрон

30-06

30-06

30-06

30-06

30-06 (M1, М2)

Масса оружия без магазина, кг

7,26

8,41

8,62

8.82

8,5/7,12*

Масса со снаряженным магазином, кг

7,805

8,965

9.165

9,365

9,045/7,665*

Длина оружия, мм

1195

1194

1194

1219

1112

Длина ствола, мм

610

660

595

610

607/457*

Число нарезов

5

4

4

4

Начальная скорость нули, м/с

823

750

735

855

Режимы огня

о/н

о/н

о/н

н

о/н

Темп стрельбы, выстр./мин

600

400

600

350-500

600

Боевая скорострельность, выстр./мин

40/180

40/180

40/180

180

40/180

Прицельная дальность, м

1460

1365

91-1365

1372

200-1600

Эффективная дальность, м

600

600

600

600

Емкость магазина. патронов

20

20

20

20

20

* — числитель — с длинным тяжелым стволом, знаменатель — с укороченным

Зарубежные модификации BAR Бельгия

Фирма «Фабрик Насьональ» (FN) приобрела лицензию на производство пулемета М1918 А1 BAR вскоре после его появления, осуществив некоторую модернизацию системы: ствол был утяжелен и снабжен поперечным оребрением до половины длины, увеличена рукоятка газового регулятора, возвратно-боевая пружина размещалась в прикладе. введены крышки гнезда магазина и окна для выброса стреляной гильзы, установлены складные сошки, для которых выполнены пазы в цевье увеличенной высоты.

В качестве ручного пулемета такое оружие выпускалось с 1923 г. до 1939 г. для бельгийской армии под 7,65-мм патрон «маузер бельгийский-», а также под 7-мм патроны «маузер испанский» и 7,92-мм «маузер» для Китая (7,92-мм модель FN 1930), Чили (7-мм FN 1930), Польши (7,92-мм FN 1928), Швеции (здесь 6,5-мм модификация BAR состояла на вооружении под обозначением Kulspruta m/21), даже калибра.30–06 для США. Пулемет поставлялся, кроме того, в Аргентину, Великобританию, Грецию, Нидерланды, Таиланд. С 1932 г. ствол выполнялся сменным (модель FN-30). Маркировка включала монограмму FN, BROWNING PATENTED, год производства и заводской номер на ствольной коробке над гнездом магазина. FABRIQUE NATIONAL DARMES DE GUERRE HERSTAL-BELGIQUE — на левой стороне ствольной коробки над магазином.

На 1940 г. пехотный полк бельгийской армии имел 108 ручных пулеметов FN-30 и 52 станковых. Война прервала производство, но сразу после ее окончания оно возобновилось. Оружие вновь модернизировали, создав Модель I). Пружинный буфер позволял менять темп стрельбы (переводчик-предохранитель имел положения S — «предохранитель», F — «низкий темп», М — «высокий темп»), были упрощены сборка и разборка механизмов, изменены мушка и секторный прицел, установлены пистолетная рукоятка и рукоятка для переноски на сменном стволе, уменьшено цевье, втулка складных сошек крепилась на направляющей трубке. Модель D была, пожалуй, наиболее удачной модификацией BAR, но явно припозднилась. Она выпускалась до 1967 г. для армии Бельгии под американский 7,62-мм патрон.30–06, а также для Египта (под 7,92-мм «маузер»). FN-30 и D еще долго применялись в ст ранах Среднего Востока и Африки.

Система BAR была использована фирмой FN при создании единого пулемета MAG (1958 г.). В США подобный эксперимент провела еще во время Второй мировой фирма «Хай Стандарт» — ее опытный Т10ЕЗ с ленточным питанием также был основан на схеме BAR.

Швеция

Эта модификация BAR получила обозначение М37 и выпускалась заводом «Карл Густав». Шведы первыми перенесли возвратно-боевую пружину в приклад, точнее — в трубку позади ствольной коробки (так сделали и в советском ДПМ). Быстросменный ствол со складной рукояткой крепился специальным замыкателем. Были установлены складные стоечный прицел и мушка с предохранителем, пистолетная рукоятка. На направляющей трубке муфтой монтировались складные трубчатые сошки. Поскольку М37 не имел цевья, сошки могли использоваться при стрельбе с рук как передняя рукоятка. Магазин — секторной формы на 20 патронов 6,5-мм «маузер шведский*. М37 по сию пору находится в шведских резервных частях.

Польша

В 1924 г. поляки провели испытания ряда ручных пулеметов. Наилучшим признали BAR бельгийского производства, предпочтя его «Мадсену», «Льюису» 1924 г., «Виккерс-Бертье», М1е 1924 «Шательро», «Праге»-24 (предшественник ZB-26). Правда, бельгийцам пришлось по требованию польской стороны внести ряд изменений: удлинить ствол, усовершенствовать затвор, выбрасыватель, спусковой механизм, изменить конструкцию прицела и сошек, приклад. После испытаний в войсках в конце 1927 г. пулемет под 7,92-мм патрон «маузер» приняли на вооружение. Он получил обозначение Wz.28 (модели 1928 г.). Фирме «Фабрик Насьональ» заказали 10000 штук, купили и лицензию на производство, которое началось после окончания бельгийских поставок в 1930 г. на государственном оружейном заводе в Варшаве и продолжалось до Второй мировой войны.

Установки переводчика-предохранителя Wz.28 обозначались «Р» (одиночный огонь), «С» (непрерывный), «В» (предохранитель). Боевая скорострельность — от 40 до 60 выстр./мин. Возвратно-боевая пружина с буфером размещалась в прикладе. Крышка окна для выброса стреляной гильзы могла запираться качающимся рычагом. Прицельные приспособления включали рамочный прицел с диоптрическим целиком и мушку. В сложенном положении прицел был рассчитан на дальность 300 м, в поднятом — от 400 до 1600 м через 100. Возможна была установка зенитного прицела — в этом случае пулемет ставился на треножный станок. Пулемет снабжался пистолетной рукояткой, складными сошками с распорками. Wz.28 выпускался в двух вариантах: один с пламегасителем, предохранителем мушки, другой без пламегасителя и предохраните-ля мушки и с укороченным прикладом.

К августу 1939 г. изготовили 10710 пулеметов. Но и с учетом бельгийских поставок полностью удовлетворить потребности армии не удалось (при этом около 600 штук поставили на экспорт), поэтому поляки в 1939 г. применяли и устаревшие пулеметы. Германский вермахт принял трофейные польские «Браунинги» под обозначением MG.28 (р), а завод в Варшаве выпускал их для немцев в период оккупации. С другой стороны, после похода 1939 г. польские «Браунинги» оказались и на советских складах. В 1941 г. они вместе с другим трофейным и устаревшим оружием пошли в бой. В частности, «Браунинги» 1928 г. использовало ополчение при обороне Москвы осенью 1941 г.

Схема устройства пулемета BAR с возвратно-боевой пружиной в прикладе.

FN Модель D

М/37

Wz.28

Калибр, мм

7,62

6,5

7,92

Патрон

30-06

6,5x55

7,92x57

Масса оружия без магазина, кг

9,18

9,53

8,85

Длина оружия, мм

1143

1168

1110

Длина ствола, мм

508

610

610

Число нарезов

4

6

4

Начальная скорость пули, м/с

854

745

760

Режимы огня

о/н

о/н

о/н

Темп стрельбы, выстр./мин

400 и 650

500

500

Прицельная дальность, м

800

1600

Емкость магазина, патронов

20

20

20

Польский ручной пулемет М1928 «Браунинг».

Американские морские пехотинцы на одном из островов Тихого океана. Солдат на переднем плане вооружен пистолетом-пулеметом М1 «Томпсон»; на втором плане — боец с ручным пулеметом BAR.

Ручной пулемет М1941 «Джонсон».

Ручной пулемет М1941 «Джонсон»

Капитан запаса Корпуса морской пехоты США Мелвин Мейнард Джонсон разработал свой легкий ручной пулемет в конце 1930-х гг. на основе его же самозарядной винтовки, которая одно время выступала конкурентом винтовке Гаранда. В ограниченном количестве она закупалась для парашютистов морской пехоты США. а также Голландией. Выпускала пулемет компания «Крэнстон Армз». Пулемет и винтовка имели ряд унифицированных деталей и узлов.

Автоматика действовала по смешанной схеме: отпирание затвора производилось в процессе короткого отката ствола, а дальнейшие операции перезаряжания — за счет инерции самого затвора (ускорителя не было). Поворотный затвор сцеплялся со стволом восемью боевыми выступами и расцеплялся, пройдя со стволом около 3 мм. Трубчатый перфорированный кожух ствола был продолжением короба. Пулемёт мог вести одиночный или непрерывный огонь. Характерной особенностью ударно-спускового механизма было то, что стрельба одиночными производилась с переднего шептала для большей меткости, очередями — с заднего (для предотвращения самовоспламенения патрона в патроннике). Темп стрельбы регулировался усилием возвратной пружины затвора (от 300 до 900 выстр./мин). С правой стороны спусковой коробки монтировался флажковый переводчик-предохранитель. Переднее положение флажка отвечало состояние «непрерывный огонь», вертикальное — «предохранитель», заднее — «одиночный огонь». Чтобы уменьшить «подбрасывание» ствола, конструктор использовал схему «линейной отдачи», расположив приклад на продолжении оси канала ствола, а прицельные приспособления — на высоких стойках. Складной прицел изготовлялся как отдельная сборка, поставлявшаяся фирмой «Лаймэн» или «Марблз». Сошки складывались назад. Приклад и пистолетная рукоятка — деревянные. Имелись антабки для ремня.

Без магазина пулемет весил менее 6,0 кг, существенно меньше, чем BAR. Сменный коробчатый магазин крепился слева. Через окно в правой стенке короба можно было дозаряжать магазин по одному патрону или из стандартной обоймы, что и повышало боевую скорострельность, по сравнению с ВАК. Крепление сбоку позволило бы и повысить емкость магазина, но также вызывало сильное и непостоянное заваливание оружия вбок при стрельбе. Направляющие, по которым патрон подавался в патронник, были частью короба, а не магазина, что повышало надежность работы системы питания. Ствол легко и быстро отсоединялся от короба для замены или уменьшения размеров при переноске. На сборку пулемета опытный пулеметчик затрачивал не более 30 с.

Легкий и компактный ручной пулемет со съемным стволом заинтересовал парашютистов морской пехоты, а также подразделения специального назначения. Однако закупка пулеметов была вызвана не столько достоинствами системы, сколько нехваткой штатных BAR. Часть пулеметов поставили Голландии вместе с винтовками Джонсона.

Ручной пулемет и винтовка Джонсона известны как M1941, однако это не соответствует порядку обозначения вооружений, принятому с 1930-х гг. в армии и Корпусе морской пехоты, поскольку официально на вооружение пулемет не принимался. И надпись Light Machine Gun Johnson Automatics Model of 1941 сверху приемной горловины короба больше отвечала правилам коммерческого рынка.

Из случаев боевого использования пулеметов M1941 «Джонсон» известно применение их «первым отрядом специальных сил* и небольшими армейскими диверсионными группами в Италии.

Хотя в целом ручной пулемет «Джонсон» заслужил у бойцов хорошую репутацию, он так и не смог выйти из тени BAR. Превосходя последний по огневым возможностям и представляя собой более современную конструкцию, спешно пущенный в производство «Джонсон» уступал ему в надежности, часты были случаи неизвлечения стреляной гильзы. Модификация M1944 получила для упрощения одиночную трубчатую сошку и приклад, составленный из двух параллельных труб и простого плечевого упора. Всего пулеметов Джонсона выпустили около 5000 (хотя приводились и цифры до 10000).

В 1950 г. оборудование для выпуска оружия Джонсона, по некоторым сведениям, было вывезено в Израиль, где производство началось в 1952 г. Во всяком случае, израильтяне в небольшом количестве изготовили собственную модификацию пулемета «Джонсон» под названием «Дрор» с двуногими сошками, но с прикладом по типу M1944.

Пулемет М1941 «Джонсон»

Патрон 30–06 (M1, М2)

Масса оружия без магазина 5,9 кг

Масса оружия с магазином 6,48 кг

Полная длина оружия 1066 мм

Длина ствола 58 мм

Нарезы ствола 4 правосторонние

Начальная скорость пули 855 м/с

Темп стрельбы300-900 выстр./мин (по другим данным 150–700 выстр./мин)

Прицельная дальность м

Эффективная дальность стрельбы 800 м

Система питания коробчатый магазин на 20 патронов

Ручной пулемет «Дрор» — израильская модификация пулемета М1941 «Джонсон».

Второй лейтенант В. Браунинг демонстрирует станковый пулемет М1917 своего отца в 1918 г.

Тренировка расчета пулемета М1917,1920-е гг.

Схема устройства пулемета М1917 «Браунинг».

Станковый пулемет «Браунинг»

В феврале 1917 г. Браунинг представил американскому военному ведомству автоматическую винтовку и станковый пулемет. Пулемет отвечал принятым взглядам: тяжелый, с водяным охлаждением ствола (что позволяло выпустить подряд три ленты по 250 патронов), на треножном станке, но при этом без воды и станка весил всего около 15 кг, разбирался и собирался быстрее и проще. Было заказано 15000 станковых пулеметов, получивших обозначение М1917, а также 12000 «автоматических винтовок Браунинга» (BAR, см.). Однако боевое крещение Ml917 состоялось только в конце сентября 1918 г. Выпускали пулемет фирмы «Кольт» (основной подрядчик), «Ремингтон» и «Вестингауз». В 1920–1921 гг. на 25000 пулеметов пришлось усиливать дно короба.

Автоматика действовала по схеме отдачи сгвола с коротким ходом, запирание канала сгвола производилось с помощью вертикально перемещавшегося клина ствольной коробки. Ствол фиксировался в ст вольной коробке защелкой, мог нести конический пламегаситель. Охлаждение ствола — водяное с пароотводной системой по типу пулемета Максима, емкость кожуха — 3,5 л воды. Ствол и затвор имели свои возвратные пружины. В затворе монтировался ударно-спусковой механизм ударникового типа. Спусковой механизм состоял из спускового рычага с крючком на одном конце и головкой на другой, ползуна с шепталом и пружиной и допускал только непрерывный огонь.

При откате подвижной системы (ствол, ствольная коробка и затвор) после выстрела стержень запирающего клина находил на наклонные передних концов спусковой рамы и опускал клин. Затвор расцеплялся со ствольной коробкой и отходил назад. Затворная рама поворачивала смонтированный на оси в спусковой раме рычажный ускоритель, который увеличивал скорость движения затвора. В то же время ускоритель играл роль останова — повернувшись, он соединял ствольную коробку со спусковой рамой, и ствольная коробка оставалась в заднем положении, ожидая затвора. Извлечение стреляной гильзы из патронника производилось зацепами затвора, а ее отражение в окно короба — выступом извлекателя, шарнирно укрепленного на затворе. При движении затвора назад его лодыжка, взаимодействуя с неподвижным коробом, поворачивалась и отводила ударник назад, шептало заскакивало за боевой взвод ударника. В крайнем заднем положении затвор ударял в амортизатор затыльника, включавший ряд последовательно уложенных фибровых колец. При движении вперед под дейст вием возвратной пружины затвор досылал в ствол очередной патрон, поворачивал ускоритель, освобождая ствольную коробку. В процессе наката нижняя наклонная плоскость клина набегала на наклонную плоскость вкладыша на дне короба, клин поднимался и сцеплял затвор со ствольной коробкой, после чего подвижная система шла еще некоторое расстояние до крайнего переднего положения, а горизонтальная поверхность вкладыша удерживала клин в запертом положении. Ползун с шепталом набегал на скошенные выступы головки спускового рычага и опускался, отпуская ударник с боевого взвода. Таким образом, спуск ударника был возможен только в крайнем переднем положении, что и предотвращало преждевременный выстрел. Если крючок спускового рычага отпущен, головка рычага поднималась вверх, и выстрела также не следовало.

Схема работы станкового пулемета «Браунинг».

Самоходная 37-мм противотанковая пушка М6 на шасси БТР М3 с пулеметами М1917А1 и М2НВ «Браунинг» в качестве дополнительного вооружения.

Подающий механизм пулемета ползункового типа смонтирован в откидной крышке короба и работал как двухтактный. Подача ленты — слева. В криволинейном пазе на верхней грани затвора скользила пятка двуплечего рычага подачи. При движении назад затвор поворачивал его, рычаг своей головкой перемещал влево ползун приемника. В это время извлекатель, перемещаясь вместе с затвором, извлекал патрон из ленты, под действием трапециевидной стойки крышки короба опускал патрон в Т-образный паз личинки затвора, на линию досылания Палец ползуна перескакивал через патрон в ленте. При движении затвора вперед ползун перемещался вправо и продвигал лету на один шаг. Стреляная гильза выбрасывалась из пазов затвора очередным патроном через нижнее окно (в этом система была несколько сродни пулемету «Виккерс»).

Откидной рамочный прицел насекался от 100 до 3400 (или до 2800) ярдов через 50 с промежуточными рисками через 25, имел маховичок введения боковых поправок. При сложенной рамке использовался второй целик для стрельбы с постоянной установкой. Имелись и модификации с диоптрическим целиком и косым пазом рамки для автоматического учета деривации пули. Рукоятка управления крепилась на затыльник. Рукоятка заряжания (соединялась с затвором) располагалась справа. Маркировка включала надпись на коробе US INSP BROWNING MACHINE GUN US CAL 30 MODEL OF 1917 MFD BY (название производителя).

Пулемет разбирался без инструментов. К недостаткам относилась невозможность регулировки зазора между зеркалом затвора и пеньком ствола — а она была не лишней при такой большой длине узла запирания.

М1917 «Браунинг» положил начало нескольким семействам пулеметов, включавшим более 40 модификаций различных калибров, состоявших на вооружении во многих странах. По опыту' эксплуатации в конструкцию М1917 вносились отдельные изменения. Наконец, в 1936 г. их свели воедино в вариант М1917 А1: был усовершенствован рычаг подающего механизма, усилено дно короба, крышка короба могла удерживаться в открытом положении, заново насечен прицел (в связи с принятием патрона с пулей M1), рукоятка затыльника на части пулеметов заменена двумя рукоятками с рычагом спуска, треножный станок получил возможность зенитной стрельбы. Переделка пулеметов велась в 1936–1937 гг. в арсенале Рок-Айленд.

В конце 1930-х гг. фирма «Кольт» поставляла на экспорт пулеметы М1917 и М1917 А1 под обозначением соответственно M1938 и M1938 В. В 7,92-мм варианте эти пулеметы успешно продавались. например, в Китай, покупавший тогда оружие в разных странах. Пулеметы типа М1917А1 состояли на вооружении также в Швеции (где выпускалась лицензионная копия М1936) и Норвегии.

Сравнительно простой и легкий станок М1917 А1 со штыревым вертлюгом имел шарнирно укрепленные на основании две передние и одну длинную заднюю ноги, допускал стрельбу сидя и лежа. Фланец основания имел ограничители рассеивания. Патронная коробка крепилась слева на качающуюся часть. Для зенитной стрельбы станок опрокидывался вперед, качающаяся часть использовалась как опора, а пулемет крепился на конце задней ноги. Применялся английский кольцевой прицел, рассчитанный на высоты до 1500 м. В годы войны пулемет ставился и на более современный станок М2.

Вступление США во Вторую мировую войну потребовало резкого увеличения количества пулеметов, и с 1942 г. начался крупномасштабный выпуск и поставки М1917 А1. Боевой опыт Второй мировой войны заставил вносить в конструкцию М1917 А1 в 1942–1944 гг. дополнительные изменения. Например, кожух стали делать из стали, а не из бронзы (в русском «Максим» обр.1910 г., заметим, это сделали значительно раньше), прицел насекали под патрон с пулей М2 (9.85 г), на ствол крепился конический пламегаситель М8, поскольку' при столь мощном патроне и относительно коротком стволе дульное пламя было весьма заметно. Кроме дульного пламени пулемет сильно демаскировал громкий звук стрельбы, так что более легкий и маневренный вариант, позволяющий быстрее менять позицию, был просто необходим. Максимальная дальность стрельбы пулемета составляла: обыкновенной пулей M1 — 5500 ярдов (5029 м); М2 — 3450 ярдов (3155 м); бронебойной М2 — 4500 ярдов (4155 м). Применялись также патроны с трассирующей и зажигательными пулями Ml. За время войны выпустили 53854 пулеметов М1917 А1, они использовались в основном в рогах оружия пехотных батальонов. В целом этот пулемет быстро сдавал позиции М1919 А4, отправляясь на склады или в другие страны. Правда, после войны пытались переделать М1917 А1 под патрон 7,62x51 (пулемет Т214), закончив эти попытки только после выбора в 1956 г. единого пулемета Т161ЕЗ (прототип М60).

Порядок разряжания станкового пулемета М1917 «Браунинг»

Потянув назад крышку короба за выступ позади прицела, освободить крышку и открыть ее вверх. Снять ленту. Отвести назад рукоятку заряжания и осмотреть зеркало затвора, если затвор удерживает извлеченный патрон, удалить патрон. Осмотреть патронник. Закрыть крышку. Отпустить рукоятку заряжания, нажать спусковой крючок.

Порядок неполной разборки пулемета М1917 «Браунинг»

1. Разрядить пулемет, не закрывая крышку короба.

2. Отделить затыльник, отведя защелку' вперед.

3. Извлечь возвратную пружину с направляющим стержнем, для чего подать головку' вперед, отвести внутрь короба и вынуть из него.

4. Отвести рукоятку' заряжания назад, извлечь ее, затем извлечь затвор.

5. Утопить стопор спусковой рамы, расположенный с правой стороны короба, и извлечь ствол со ствольной коробкой и спусковой рамой из короба.

6. Повернув ускоритель, отделить спусковую раму от ствольной коробки.

7. Сдвинув защелку ствола вперед, отделить ствол от ствольной коробки.

Пулемет М1917 А1 «Браунинг»

Патрон 30–06 (M1l, М2), 7,62x63

Масса «тела» пулемета

— без воды 14,97 кг

— с водой 22.7 кг

Длина «тела» пулемета.978 мм

Длина ствола 610 мм

Нарезы 4 правосторонних

Длина хода нарезов 254 мм

Начальная скорость пули 853 м/с

Прицельная дальность 2560,32 м (2800 ярдов)

Длина прицельной линии 668 мм

Эффективная дальность стрельбы 1000 м

Темп стрельбы 500 выстр./мин

Боевая скорострельность 250 выстр./мин

Система питания матерчатая лента на 250 патронов

Тип станка треножный

Масса треножного станка 24,0 кг (М1917)

Высота линии огня 300–700 мм (М1917)

Угол наведения по горизонтали 360 град.

Станковый пулемет WZ.30 «Браунинг» на станке Борека модели 36 с в положении для зенитной стрельбы.

Расчет польского зенитного пулемета «Браунинг» позирует перед фотокамерой. 1939 г.

Зарубежные модификации станкового пулемета M1917 «Браунинг»

Бельгия

Фирма «Фабрик Насьональ» по лицензии выпускала станковые пулеметы Браунинга М1917 и М1917 А1 — обе модификации в бельгийском производстве обозначались FN1917, но имели ряд отличий. Так, первая имела переключаемую двухстороннюю подачу ленты, рукоятку управления и ставилась на сравнительно тяжелый треножный станок. Вторая отличалась подачей ленты только слева, двумя рукоятками управления и облегченным станком разработки FN. Пулеметы выпускались в нескольких калибрах — 7,65 мм для бельгийской армии и для Аргентины, 7 мм для Таиланда, 7,92 мм для Китая, Греции и Нидерландов. Бельгия получила немного таких пулеметов — во всяком случае, на 1940 г. основным станковым пулеметом бельгийской пехоты оставался германский MG.08 «Максим», перестволенный под бельгийский патрон.

Пулемет FN 1917

Патрон 7,65x53,5

Масса «тела» пулемета 35,2 кг с водой

Длина «тела» пулемета 981 мм

Длина ствола 610 мм

Нарезы 4 правосторонних

Темп стрельбы 500 выстр./мин

Боевая скорострельность? выстр./мин

Прицельная дальность 2500 м

Система питания металлическая лента на 250 патронов

Тип станка треножный

Масса станка 16,40 кг

Польша

После конкурса 1927 гдля замены старых «Максимов» обр. 1910 г., MG.08, «Шварцлозе» и «Гочкисов» М1е1914 поляки выбрали М1917 «Браунинг» производства фирмы «Кольт» для переделки под 7,92-мм патрон «маузер». Пулемет поступил на вооружение как Wz.1930 (Wz.30) и начал выпускаться на заводе в Варшаве. Дабы повысить эффективность стрельбы, приняли удлиненный ствол и металлическую ленту на 330 патронов. В 1938 г. появилась модификация Wz.1930A с улучшенными ударником, пружиной подавателя, затвором, выбрасывателем. креплением ствола и рукояткой, повысилась общая надежность работы.

Польский «Браунинг» использовался с собственными треножными станками модели 30 или модели 36 Борека (его автором называют 3. Кроткевски). Этот станок с регулируемыми ногами включал противооткатные приспособления, ограничители рассеивания по фронту' и дальности. «Тело» пулемета крепилось на штангу, которая служила также для зенитной стрельбы. Пулемет использовался с механическим, оптическим или зенитным кольцевым прицелом, к затыльнику крепился съемный приклад. Станок Борека отличался быстрым переходом от наземной стрельбы к зенитной.

«Браунинги» Wz.1930 и 1930А стали штатными пулеметами только в пулеметных ротах пехотных дивизий и отдельных пулеметных батальонах укрепрайонов. К маю 1939 г. в войска поступило 7861 штук, еще 420 продали Румынии. При таких объемах поставок польской армии пришлось оставить на вооружении устаревшие модели станковых пулеметов. В 1939 г. польский пехотный полк на 1900 человек личного состава имел 90 ручных и 36 станковых пулеметов, что было довольно высоким тогда показателем. Станковые пулеметы имелись и в пулеметных эскадронах кавалерийских дивизий (в том числе — на тачанках). Но при общей слабости армии это не спасло Польшу. Германская армия использовала трофейные Wz.1930 «Браунинг» под обозначением MG.30 (р).

Пулемет Wz.1930 «Браунинг»

Патрон 7,92x57 «маузер»

Масса «тела» пулемета 25,00 кг с водой

Длина «тела» пулемета 1200 мм

Длина ствола 720 мм

Начальная скорость пули 845 м/с

Темп стрельбы 600 выст/мин

Прицельная дальность 2000 м

Эффективная дальность стрельбы 1000 м

Система питания металлическая лента на 330 патронов

Тип станка треножный

Масса станка модели 34 26,3 кг

Масса станка модели 36 17,0 кг

Станковый пулемет М1919А2 «Браунинг» на треножном станке М2.

Пулемет М1919 А4 «Браунинг» в варианте танкового.

Экипаж танка МЗА1 «Стюарт» морской пехоты США с пулеметом М1919А4 «Браунинг» на легком треножном станке. На башне танка установлен зенитный 12,7-мм пулемет М2НВ. Соломоновы острова, ноябрь 1943 г.

Советские танкисты на «ленд-лизовских» танках МЗА1 «Стюарт» демонстрируют приемы зенитной стрельбы из пулеметов М1919А4 и пистолетов-пулеметов «Томпсон» М1928.

Станковый пулемет М1919 А4 «Браунинг»

Вариант станкового пулемета с воздушным охлаждением появился уже в конце Первой мировой войны как авиационный М1918. Уже на его основе создали авиационный и танковый пулеметы М1919, снабженные тяжелым стволом воздушного охлаждения, укороченным до 457 мм, и кожухом с овальными вентиляционными отверстиями (впоследствии замененными круглыми). Питание — от матерчатой ленты с металлическими полосками между гнездами. На затыльнике крепилась пистолетная рукоятка с открытым спусковым крючком. M1919 стал основой для семейства пулеметов различного назначения, прослужившего несколько десятилетий.

С воздушным охлаждением пулемет работал вполне надежно, и кавалерия вместе с ручным 1922 BAR приняла модификацию танкового М1919 А2, приспособленную для перевозки на вьючном седле и для установки на легкий треножный станок. Опыт кавалеристов побудил к созданию легкого станкового пулемета М1919 АЗ, доработка которого дала в 1934 г. модификацию А4. Ствол был той же длины, что и у М1917, но в 2,5 раза тяжелее.

В конце 1930-х гг М1919 А4 приняли как штатный для всех родов войск. М1919 А4 имел две разновидности: «для неподвижных установок» (танковый или для комплексированных зенитных установок) и основной для «подвижных установок» (станковый и для танковых шкворневых установок). Возвратно-боевую пружину, в отличие от М1917, надевали на направляющий стержень без предварительного поджатия, головка направляющего стержня не соединялась со стенкой короба, а проходила через отверстие затыльника наружу. Секторный прицел крепился в задней части короба, откидная мушка — в передней, что укорачивало прицельную линию почти вдвое и вместе с уменьшением массы снизило меткость стрельбы.

Как и М1917, пулеметы М1919 поначалу специальных предохранителей не имели, но впоследствии с правой стороны короба укрепили предохранительную пластину с вырезом для удержания затвора в заднем положении за рукоятку. Маркировка включала надпись BROWNING М1919А4 US Cal.30 [название производителя] [год производства] [заводской номер] на левой стороне короба.

В пехоте сравнительно маневренный М1919 А4 служил батальонным и ротным средством огневой поддержки и зарекомендовал себя как надежное оружие. Его компактность и маневренность огня не в последнюю очередь определялась длиной ствола, но на обычных дальностях применения пулемета его баллистика была вполне достаточна. Пламегаситель М6 выглядел нелишним. На кожух могла крепиться рукоятка для переноски.

Пулемет ставился на облегченный полевой треножный станок М2 с одной короткой передней и двумя длинными раздвижными задними ногами с башмаками и сошниками, винтовым механизмом тонкой вертикальной наводки (от -21 до +19 град.) и механизмом горизонтальной наводки (±25 град.) на поперечной планке со шкалой между задними ногами. Механизмы могли отключаться для свободной наводки. Крепления для патронной коробки не было. Станок М2 долго сохранялся в американской армии.

Надо отмстить, американцы осознавали устарелость своего станкового пулемета, о чем свидетельствуют хотя бы попытки выполнить под свой патрон копии германских единых MG.34 и MG.42. Но эти и другие попытки создания более современной модели оказались безуспешными, и М1919 А4 остался на вооружении до 1960-х гг.

В качестве танкового пулемет попал с американскими танками во многие страны, включая СССР и Великобританию (7,62-мм «Браунинги» ставились и на некоторые британские танки). Танковые М1919А4 легко снимались и быстро ставились на возимых (согласно инструкции) в танках станках. В неподвижных курсовых установках использовалась модификация М1919 А4 НВ с тяжелым стволом. Модификация А5 для установки на легкий танк М3 отличалась системой питания и специальным полозком взведения вместо обычной рукоятки. Всего с 1940 по 1945 гг. выпустили 729423 пулеметов «Браунинг» с воздушным охлаждением, включая пехотные, танковые и авиационные.

Взаимозаменяемость деталей внутри семейства М1919 «Браунинг» играла важную роль, но станковый М1919 А4 для своего времени оказался уже недостаточно «универсален», да и патрон.30–06 «Спрингфилд» был излишне мощным как для ручного, так и для легкого станкового пулемета. Тем не менее М1919 А4 достаточно широко использовались во время Корейской войны 1950–1953 гг. Морская пехота под обозначением Мк 21 Mod 0 применяла М1919 А4, переделанные под патрон 7,62x51 НАТО.

Станковый M1919 поставлялся многим союзникам США, некоторые использовали их до конца 1980-х гг. Этот пулемет можно было встретить в Китае, Вьетнаме, Южной Корее, Иране, Либерии, Мексике, Израиле, на Гаити и на Кубе. Большое количество М1919 А4 и его танковых модификаций все еще используется в различных частях света.

Легкий танк М5 «Стюарт» со спаренным, лобовым и зенитным пулеметами М1919 «Браунинг».

Схема устройства пулемета М1917 «Браунинг».

Ручной пулемет М1919А6 «Браунинг».

Порядок разряжания М1919 аналогичен М1917.

Неполная разборка пулемета М1919 отличалась от М1917 следующим:

1. перед отделением затыльника отвести затвор назад, поднять задний конец предохранительной планки, чтобы основание рукоятки затвора попало в вырез планки

2. после этого лезвием отвертки утопить головку направляющего стержня внутрь короба до отказа и, не отпуская головку; повернуть ее на 90 град, по часовой стрелке.

Пулемет М1919 А4

Калибр 7,62 мм

Патрон 30–06 US (7,62x63)

Масса «тела» пулемета 14,05 кг

Полная длина 1041 мм

Длина ствола 610 мм

Масса ствола 3,33 кг

Нарезы 4 правосторонних

Начальная скорость пули 853 м/с

Прицельная дальность. 2194,56 м (2400 ярдов)

Длина прицельной линии 354 мм

Эффективная дальность стрельбы до 1000 м

Система питания матерчатая лента на 250 патронов

Темп стрельбы 500 выстр./мин.

Боевая скорострельность 120 выстр./мин.

Масса треножного станка 6,35 кг

Ручной пулемет М1919 А6 «Браунинг»

Боевая скорострельность BAR не удовлетворяла войска, эффективной огневой поддержки за счет сочетания огня ручных пулеметов отделений и станковых ротных не получалось. Разработка, испытания и постановка производства новой системы, по мнению Комитета пехоты, заняли бы слишком много времени, поэтому решили ограничиться «переводом в ручные» М1919 А4 (попытка повторить путь устаревших «ручных» пулеметов — германского MG.08/19 и советского МТ). Результат получился не лучшим.

«Телу» Ml919 А4 добавили металлический приклад массой 790 г и формы, рассчитанной больше для опоры на плечо, чем для упора, рукоятку переноски, конический пламегаситель М7, регулируемые сошки, изменили спусковой механизм, для облегчения заряжания и разборки ослабили возвратную пружину затвора и упростили защелку крышки короба, снизу кожуха и затыльника крепили антабки для ремня. Убрали стопор затвора. В феврале 1943 г. М1916 Аб приняли на вооружение в качестве ручного пулемета отделения, и после некоторой доработки в апреле пустили в производство.

Несмотря на облегчение ствола (предполагалась меньшая интенсивность стрельбы, чем у станкового пулемета), М1919 А6 был громоздок, с плохим балансом, не имел крепления для патронной коробки, что мешало переноске заряженною пулемета. Свинтив пламегаситель можно было вывинтить ствол и заменить cm. рукоятка в этом не участвовала, гак что по-прежнему требовалась асбестовая рукавица. Расположение рукоятки вдали от центра тяжести не добавляло удобства при переноске.

М1919 А6, по словам американских историков, «вызывал искреннюю неприязнь у всех, кто с ним работал», и расчеты предпочитали снимать приклад и сошки, вновь превращая пулемет в М1919 А4, и ставить его на треножный станок, так что ручным пулеметом отделений оставался BAR. Иногда пулеметчики предпочитали вести огонь с рук (от бедра) из обычного М1919 А4, сняв его со станка — способ, не дававший меткости, но позволявший при внезапных столкновениях обеспечить высокую плотность огня на малых дальностях.

Тем не менее было выпущено 43479 пулеметов М1919 Аб, и официально они оставались на вооружении до начала 1960-х гг. Часть М1919 А6 передали «не вызывавшим подозрений* США (в тс годы) режимам. Они попали, например. в Турцию. Пакистан, на Тайвань, Кубу, могут по сию пору проявляться в разных странах, особенно в Центральной Америке. Возможно, быстрое распространение не очень удачного единого пулемета М60 было вызвано в том числе и памятью о совсем уж неудачном М1919 А6.

Пулемет M1919A6

Калибр 7,62 мм

Патрон 30–06 US

Масса оружия

без патронов, с сошками 14.94 кт

Полная длина оружия 1346 мм

Длина ствола 610 мм

Нарезы 4 правосторонних

Начальная скорость пули 853 м/с

Прицельная дальность стрельбы 1463 м (1600 ярдов)

Эффективная дальность стрельбы 800 м

Система питания матерчатая лента на 250 натронов

Темп стрельбы 500 выстр./мин

Американская складная треножная зенитная установка пулемета М2 «Браунинг».

Самоходная ЗУ на шасси колесного БТР МЗА1 в китайских войсках. Установка вооружена 127-мм пулеметом М2 «Браунинг» с водяным охлаждением и 7,62-мм М1919А4 с воздушным охлаждением.

Крупнокалиберные пулеметы М1921, М2 и М2НВ «Браунинг»

В конце Первой мировой войны американское командование под впечатлением французского 11-мм пулемета «Гочкис» и германского 13-мм TuF потребовало снабдить американские части таким же оружием. Компания «Винчестер» вскоре разработала патрон калибра.50 (12,7 мм), а Браунинг, повторяя. по сути, путь германских конструкторов, увеличил свой пу лемет М1917.

Испытания нового комплекса «патрон-оружие» 15 октября 1918 г. прошли не совсем удачно. После ознакомления с германским 13-мм патроном, конструкторы «Винчестер» создали свой патрон уже на его основе. Переделка пулемета не ограничилась заменой ствола — мощность патрона потребовала, как минимум, введения гидравлического (масляного) буфера с пружинным накатником для смягчения действия отдачи на оружие. Гак появился крупнокалиберный зенитный пулемет М1921 с водяным охлаждением, массой 35,8 кг. длиной ствола 910 мм, начальной скоростью пули 865 м/с. Регулируя взаимное положение отверстий дисков компрессора, можно было менять скорость наката подвижной системы и темп стрельбы. Крупнокалиберный пулемет отличался от М1917 изменением спусковой рамы, возможностью применения металлической или холщовой лент, спусковой механизм вместо спускового крючка получил рычажный спуск между рукоятками управления.

В 1925 г. пулемет М1921 закупил ВМФ США для ПВО кораблей, небольшое количество приобрела и армия. Зенитный пулемет использовался на складном треножном станке с поворотной стойкой или тумбовой установке, причем на вертлюг тумбы крепилась качающаяся часть полевого станка. Имелись и комплексированные зенитные установки. В 1930 г. пулемет получил увеличенный кожух системы охлаждения и обозначение М1921 А1, М1921 и М1921 А1 оставались на вооружении до 1944 г.

В 1933 г. появилась авиационная модификация М2 с воздушным охлаждением (связано с переходом в армии США к обозначению по номеру модели в данном типе вооружений вместо обозначения по году'). Возможность выбора левой или правой подачи ленты обеспечили приспособлением, подобным управляемому перекрестку — на затворе выполнили два копирных паза, на пересечении которых находился переставляемый вкладыш с диаметральной канавкой. В зависимости от установки вкладыша «рабочим» был тот или другой паз, соответственно, двигался ползун подачи.

Длину ствола впоследствии увеличили с 914 мм до 1143 мм. В связи с необходимостью в наземном крупнокалиберном пулемете установили толстостенный ствол массой 10,4 кг. получив модификацию М2НВ (Heavy Barrel — «тяжелый ствол»). Он был принят в двух вариантах: для неподвижных установок (танковые, авиационные, комплексированные зенитные) и для подвижных (танковые турельные, полевой станок, одинарная зенитная установка).

12,7-мм М2 с легкими стволами разной длины и темпом стрельбы до 1250 выстр./мин продолжали использовать как авиационные.

На затыльнике помещались два спусковых рычага: для одиночной и для непрерывной стрельбы. Для производства одиночного выстрела нужно было сначала нажать на нижний спуск, освободив затвор с боевого взвода, затем — нажать на верхний спуск для освобождения ударника. Для ведения непрерывного огня нужно было выключить нижний спуск, затем нажать на верхний. Кроме того, для использования дистанционного спуска позади затвора установили ползун, а на внутренней стороне короба — рычаг. Механизм заряжания мог размещаться с левой или с правой стороны короба.

Устройство и работа пулемета М2НВ в целом рассмотрены в «ТиВ» № 11/2002 (с.31–35).

Производство М2НВ началось также в 1933 г. С началом войны спрос на крупнокалиберные пулеметы стал расти, войска весьма ценили их и как мобильное зенитное средство, и как дальнобойное оружие поддержки подразделений. В пехотных частях крупнокалиберные М2 и М2НВ имелись во взводах оружия пехотных рот, в ротах тяжелого оружия, штабных ротах. К производству пулемета привлекли фирмы «Кольт», «Сэведж Армз», «Баффало Армз», «Сэйноу Стиринг Геар» и другие. До 1945 г. несколькими компаниями было выпущено 1968686 пулеметов М2НВ, производство продолжалось многие годы и после войны. Маркировка пулемета включала заводской номер, надпись BROWNING MACHINE GUN CAL 50 М2 MFD BY (название производителя).

Для замены в ВМФ пулеметов M1921 выпускалась модификация М2 с принудительной циркуляцией воды в кожухе, допускавшей интенсивную стрельбу с темпом до 650 выстр./мин. Водяная рубашка при длине ствола 915 мм содержала 8 л воды, при длине ствола 1145 мм — 10 л. Рубашка соединялась с водяной камерой емкостью 30 л, откуда вода перекачивалась насосом. Масса достигла 54,9 кг, ствол длиной 1140 мм обеспечивал начальную скорость пули 895 м/с. М2 этой модификации изготовили около 82000 в основном для зенитных установок. 1161 спаренную 12,7-мм зенитную установку М2 «Браунинг» («Браунинг-Кольт») по ленд-лизу поставили в СССР, где их использовали на кораблях, бронепоездах и в объектовой ПВО.

Крупнокалиберный пулемет М2НВ на треножном станке М3 для наземной стрельбы.

Пулемет М2НВ «Браунинг» в танковом варианте.

Треножный станок М3 для наземной стрельбы и четырехопорный станок («крестовина») М63 для зенитный стрельбы.

Компрессор и накатник пулеметов М2 и М2НВ «Браунинг».

М2НВ работал надежно, но требовал частой регулировки зазора между зеркалом затвора и пеньком ствола и положения затвора. Регулировка была возможна в собранном пулемете. Замена разогретого ствола требовала работы двух бойцов в течение нескольких минут, а новый ствол необходимо было регулировать. Немаловажную роль играла также схожесть процессов осмотра. подготовки к стрельбе, заряжания, разряжания и устранения задержек пулеметов семейств М1917, М1919, M1921, М2 и M2HB, такая унификация облегчала освоение и эксплуатацию пулеметов различного назначения.

Для стрельбы использовали патрон.50 «браунинг»: с обыкновенной пулей М2 массой 46,79 г, бронебойной М2 (46,53 г, на дальности 100 м пробивала 25-мм стальной лист), трассирующей М10 (41,67 г) или М17 той же массы, зажигательной M1 (41,02 г).

Хотя пулемет считался удовлетворяющим требованиям, некоторые изменения все же ввели — например, на части пулеметов заменили гидравлический буфер пружинным.

Основным станком был треножный М3, увеличенная модификация станка М2 от 7,62-мм пулемета, допускавшая стрельбу только по наземным целям. М3 относился к «жестким» станкам с зарывающимися сошниками, и стрельба с него сопровождалась значительным рассеиванием, однако его простота и мобильность нравились войскам. Для зенитной стрельбы использовалась шкворневая установка с опорой на крестовину. Войска изготавливали и зимние установки на волокушах или санях.

Зенитные М2НВ сводили в батареи по 12 пулеметов в составе дивизий. М2НВ ставился на джипы, грузовики, тягачи, танки, САУ. бронемашины на шкворневых, подвижных шкворневых (рельсовых), тумбовых или турельных установках. Одинарные, спаренные, строенные и счетверенные зенитные установки М2 использовались как стационарные, самоходные(в основном — на шасси БТР) или корабельные, снабжались большими коробками для патронных лент. Пулеметы на зенитных установках могли иметь увеличенный до 650 выстр./мин темп стрельбы (за счет замены пружин и буфера). Для облегчения заряжания могла крепиться качающаяся рукоятка, тянувшая рукоятку затвора.

Серийная спаренная пулеметная ЗСУ М13 (1942 г.) на шасси полугусеничного БТР М3 несла турель «Макссон» с круговым обстрелом, утлом возвышения до +90 град., склонения — до -11,5 град., выпущено 535 штук. Такая же турель ставилась на шасси БТР М5 (ЗСУ М14), но из 1905 выпущенных большую часть поставленных Великобритании переделали обратно в БТР. ЗСУ М15 и М15А1 (1942–1943 гг.) несли строенную установку' — 37-мм автоматическая пушка М1А2 или МЗЕ1 и два 12,7-мм пулемета М2НВ на шасси БТР М3. Параллельно выполнялась установка турели М45 «Макссон» со счетверенными пулеметами и электросиловым приводом на шасси полугусеничных БТР М3 и М5 — эти более удачные ЗСУ обозначались соответственно М1б (построено 724 штуки) и М17 (1000 штук).

М45 «Макссон» в боевом положении (с наводчиком) весила около 960 кг, обеспечивала круговой обстрел с углами возвышения до +90 град., склонения — до -10 град., бесступенчатое наведение со скоростью до 60 град./с в обеих плоскостях. Она состояла из неподвижного основания и поворотной турели, вращавшейся на шариковых подшипниках и бензино-электрического силового привода. Прицел — коллиматорный Mk-IX с подсветкой прицельной сетки. Установка использовалась также для стационарной ПВО.

М2МВ «Браунинг» применялись и в РККА — они поставлялись в основном как вооружение американских танков и бронемашин, на зенитных установках, но были и пехотные. Использовавшаяся в СССР ЗСУ М17 послужила образцом при создании после войны счетверенной 14,5-мм ЗСУ на шасси БТР-152. Противник также использовал трофейные М2НВ, а в Японии даже выпускали его копию под обозначением Тип 1.

Пулемет М2НВ стал одним из самых распространенных образцов в мире, из крупнокалиберных пулеметов с ним конкурирует только советский ДШКМ.

Счетверенная зенитная установка М16 для пулеметов М2НВ «Браунинг».

Порядок разряжания М2НВ

Отжать вниз останов затвора. Повернуть защелку крышки короба и поднять крышку^. Снять ленту, если она установлена. Отвести назад рукоятку заряжания с правой стороны короба, чтобы затвор встал на боевой взвод. Осмотреть зеркало затвора, удалить патрон или гильзу, извлеченную из ст вола, убедиться в отсутствии патрона в патроннике. Нажать вниз выбрасыватель на зеркале затвора, закрыть крышку, нажать вниз останов затвора и дать затвору вернуться в переднее положение, нажать спусковой рычаг.

Порядок неполной разборки М2НВ

1. Разряди ть пулемет.

2. Отделить ствол, вывинтив его.

3. Открыть крышку короба, повернув ее защелку.

4. О тделить затыльник от короба, оттянув его защелку назад.

5. Подать головку направляющего стержня вперед, отвести внутрь короба и вынуть возвратную пружину со стержнем из короба.

6. Повернуть и отвести рукоятку заряжания назад до совмещения венчика чеки затвора с вырезами стенки короба, извлечь чеку, извлечь затвор из короба назад.

7. Утопить стопор спусковой рамы, расположенный с правой стороны короба, и извлечь ствольную коробку со спусковой рамой из короба.

8. Отделить спусковую раму от ствольной коробки, повернув вперед рожки ускорителя.

Сборку производить в обратном порядке.

Пулемет М2 (с водяным охлаждением)

Калибр 12,7 мм

Патрон 50 «браунинг» (50 US, 12,7x99)

Масса «тела» пулемета без патронов, с водой

— при длине ствола 915 мм 50,0 кг

— при длине ствола 1145 мм 54,9 кг

Масса «тела» без воды — при длине ствола 915 мм 30,4 кг

Полная длина 1450 или 1650 мм

Длина ствола 915 или 1145 мм

Нарезы 8 правосторонних

Начальная скорость пули

— при длине ствола 915 мм 785 м/с

— при длине ствола 1145 мм 800 м/с

Эффективная дальность стрельбы 1828,8 м (2000 ярдов)

Система питания

— холщовая лента на 110 патронов

— металлическая лента на 100 и 200 патронов

Масса снаряженной холщовой ленты на 100 патронов 12,0 кг

Масса снаряженной металлической ленты на 200 патронов 26,2 кг

Темп стрельбы

при длине ствола 915 мм 500–600 выстр./мин

при длине ствола 1145 мм 400–500 выстр./мин

Средняя боевая скорострельность 200–300 выстр./мин

Пулемет M2HB

Калибр 12,7 мм

Патрон. 50 «браунинг» (50 US, 12,7x99)

Масса «тела» пулемета без патронов 38,22 кг

Полная длина 1653 мм

Длина ствола 1143 мм

Нарезы 8 правосторонних

Начальная скорость пули — 898 м/с

Прицельная дальность стрельбы 2377 м (2600 ярдов)

Эффективная дальность стрельбы 1400 м

Система питания металлическая лента на 110 патронов

Темп стрельбы. 450–550 выстр./мин

Боевая скорострельность 75 /200 выстр./мин

Масса треножного станка 19,86 кг

Великобритания

Ручной пулемет «Брэн»

Пулеметное вооружение британской армии почти его лег состояло из зарубежных систем, производившихся в самой Великобритании. Таковым стал и ручной пулемет «Брэн».

Еще в середине 1920-х гг. военное руководство Великобритании объявило конкурс на пулемет для замены тяжелого «Льюиса-», но из британских, датских, французских, швейцарских и чешских систем не выбрало ни одну. На испытаниях 1932 г. на первое место вышел «Виккерс-Бертье», но новый пулемет должен был заменить уже и ручной «Льюис», и станковый «Виккерс», а требованию интенсивной стрельбы со станка «Виккерс-Бертье» удовлетворить не смог и попал на вооружение только индийских частей.

Благодаря положительным отзывам британского военного атташе в Праге, на конкурс попал чешский 7,92-мм пулемет ZB-30 «Зброевка Брно», который и вызвал наибольший интерес технической комиссии полковника Ридли. Модернизация, проведенная по просьбе англичан чешскими конструкторами Вацлавом и Эмануилом Холеками и Антоном Мареком, дала модель ZB-33 (ZGB33 — Zbrojovka, Great Britain, 1933) под патрон.303 «бритиш сервис». Поскольку патрон имел выступающую закраину, а кордитный порох давал иные характеристики давления в канале ствола и засорял газоотводные пути, пришлось заметно изменить систему питания (введя, в частности, магазин секторной формы, попутно увеличив его емкость до 30 патронов) и сместить назад газоотводное отверстие, обеспечив лучший продув газовой камеры. Соответственно были изменены регулятор и газовый поршень. Для смягчения отдачи введен буфер.

Испытания ZB-33 в Англии прошли успешно, причем с пулеметами поступили также треножные станки с возможностью зенитной стрельбы. Решено было принять пулемет на вооружение и организовать собственное производство. Пулемет ZB-33 под 7,92-мм патрон «маузер» поставлялся также армии Чехословакии (Vz.34), в Болгарию, Литву, в калибрах 7,92 и.303 — в Египет и Ливию.

В мае 1935 г. британское правительство и «Зброевка Брно» подписали договор о лицензионном производстве. Технологическая доводка на заводе «Ройал Смолл Армз» в ганфилд (Энфилд Лок, Мидлэссекс) затянулась до сентября 1937 г. Название пулемета составили по первым слогам городов Брно и Энфилд (BRno-ENfield — BREN).

Первая модификация была принята на вооружение в августе 1938 г. и получила обозначение Mk 1. В целом этот пулемет повторял прототип, но приклад снабдили откидной плечевой опорой и рукояткой для левой руки. Такой тип приклада не получил особого признания. так что при упрощении конструкции эти черты были устранены первыми. Массовое производство развернули только в 1939 г., после нападения Германии на Польшу, недельный выпуск довели до 400 штук, и в конце года британскую пехоту оснаст или пулеметами «Брэн».

Ручной пулемет «Брэн» Мк1 с телескопическими сошками и снятой задней рукояткой.

Продольный разрез ручного пулемета «Брэн».

К июню 1940 г. в армии было более 30000 пулеметов «Брэн» Mk 1. Большое их количество оставили у Дюнкерка, и «Брэн» вместе со своим прототипом

ZB-26 послужил и в вермахте. Британская армия, готовясь отразит ь вторжение на остров, имела всего около 2300 «Брэнов». Фирма «Ройал Смол Армз» с большим напряжением наращивала выпуск, стараясь упростить производство, и к 1943 г. достигла уровня 1000 пулеметов «Брэн» в неделю.

Устройство и работа пулемета «Брэн» уже были описаны в «ТиВ» № 6/2002, (с.8-10). Автоматика действовала на основе отвода пороховых газов из канала ствола. Сменный ствол соединялся со ствольной коробкой сухарно-резьбовым соединением при помощи поворотной муфты ствольной коробки с рукояткой. Замена ствола занимала 6–7 с. Перестановка регулятора производи-

лась без разборки, вершинкой пули патрона и занимала несколько секунд. Запирание канала ствола — перекосом затвора. Существенным отличием от прототипа (ZB-30) было движение ствола со ствольной коробкой при выстреле назад вдоль спусковой рамы для частичной компенсации действия отдачи на оружие. Движение гасилось амортизатором, который возвращал откатившиеся части в переднее положение.

Выстрел производился с заднего шептала. Переднее положение флажка переводчика-предохранителя («А» или «30») отвечало режиму «непрерывный огонь», среднее («S» или «0») — «предохранитель», заднее («R> или«1») — «одиночный огонь». Предохранитель разъединяет спусковой крючок и шептало посредст вом разобщителя, выступ которого удерживает шток газового поршня за вырез.

Установка магазина сверху заставила сместить влево мушку и секторный прицел с диоптрическим целиком, эксцентриковым регулятором. Окна ствольной коробки в походном положении закрывались сдвижными крышками. Прицел насекали от 200 до 2000 ярдов (от 182,88 до 1828,8 м) через 50. Максимальная дальность стрельбы составляла 3000 м, эффективная дальность — 650 м при стрельбе по наземным целям, 550 м — по воздушным. Стрельбу рекомендовалось вести короткими очередями (не более пяти выстрелов). При скорострельности 120 выстрелов в минуту' по инструкции полагалось заменять ствол после 300 выстрелов (10 магазинов) или через 2,5 минуты. Пулемет достаточно просто разбирался и обслуживался.

Британские пехотинцы на тренировке. Слева — пулеметчик с «Брэном».

Бой на острове. Слева — пулеметчик с «Брэном».

Легкий треножный станок к пулемету «Брэн» в положении для зенитной стрельбы (слева) и зенитный прицел (справа).

«Брэн», приспособленный для зенитной стрельбы.

Кроме запасного ствола пулемет поначалу комплектовали и треножным станком массой 12 кг, дававшим ограниченный сектор обстрела — после реорганизации пехотных батальонов и изъятия из них старых станковых пулеметов «Виккерс» на «Брэн», оружие отделения, пытались возложить задачи единого пулемета. Попытка оказалась неудачной, и заготовление большого числа станков стало скорее напрасной тратой средств. К каждому пулемету полагалось 25 наполненных магазинов — один на оружии, остальные в двух стальных коробках по 12 штук, имелся рычажный снаряжатель для ускорения наполнения магазина патронами. В бою магазины носились в сумках пулеметчиком и его помощником. Кроме коробчатого магазина на 30 патронов имелся и дисковый многорядный на 100 патронов (с радиальным их положением). Если масса снаряженного коробчатого магазина составляла 1,25 кг, то дискового — 5,5 кг, и с дисковым магазином пулемет использовался в основном на зенитных установках. Магазины изготавливали компании «Бирмингем Смол Армз» и «Остин Мотор Уоркс». Из-за перекосов или цепляния патрона.303 «бритиш» рекомендовалось снаряжать магазин 28–29 патрона ми — не редкость для автоматического оружия под па трон с выступающей закраиной, когда магазин «недоснаряжали» на 2–3 патрона.

Производство «Брэнов» Mk 1 было непростым и металлоемким. Только для изготовления ствольной коробки требовалось около 270 операций и 550 обмеров, причем деталь массой до 2 кг получалась из заготовки в 10 кг — потери металла, для военного времени очень чувствительные. Поэтому «Брэн» Mk 2, принятый в июне 1941 г., отличался, прежде всего, упрощением и ускорением производства. Он получил упрощенный секторный прицел, вместо единой сборки «пламегаситель — мушка — газовый регулятор* из нержавеющей стали появились три разные части, а из нержавейки делали только газовый регулятор. Приклад лишился дополнительной рукоятки, вместо телескопических сошек ставили нерегулируемые, рукоятка заряжания выполнялась нескладной, на ствольной коробке уже не делали канавок для облегчения. В результате масса пулемета увеличилась с 10,04 кг до 10,52 кг. От станка к «Брэну» отказались.

На 1943 г. британский пехотный батальон имел около 50 пулеметов «Брэн» — в отделениях (по одному), во взводе легких БТР, в штабной роте, а также четыре спаренных зенитных установки. «Брэн» использовался также как зенитное вооружение танков и бронемашин, САУ, ставился на автомобили, катера, корабли.

В июле 1944 г. примяли «Брэн» Mk 3 и Mk 4 — это были соответственно модификации Mk 1 и Mk 2. На Mk 3 ствол укоротили до 562 мм, уменьшили массу до 8.76 кг. Пулеметы Mk 4 обладали еще более коротким стволом и массой, сниженной до 8,65 кг. минимума, допустимого при стрельбе патронами.303. Предполагали использовать эти укороченные модификации в джунглях, в действительности же их применяли на всех фронтах.

Всего до конца Второй мировой войны выпустили не менее 300000 «Брэнов» нескольких модификаций. Маркировка включала надпись BREN Mk XX с правой стороны.

Ручной пулемет «Брэн» канадского производства калибра 7,92 мм.

Пулеметчики с «Брэном» Мк2 в индийских частях британской армии.

Британские пехотинцы на броне танка «Шерман». В составе десанта — пулеметчик с «Брэном» Мк2.

В критичном 1940 г. производство пулеметов «Брэн» по лицензии «Ройал Смол Армз» начали в странах Содружества. В Канаде этим занялась «Джон Инглис Компани» в Торонто, в Австралии — завод «Смол Армз» в Литгоу. К 1942 г. они выдавали в неделю по 150 пулеметов под британский патрон. Фирма «Джон Инглис» в 1942-194Згг. изготовила около 60 % всех «Брэнов» как для стран Содружества, так и на экспорт, включая 7,92-мм модификацию для Китая. «Брэн» Mk 1 канадского производства имел отдельные пламегаситель, мушку и газовый регулятор, пулеметы под патрон «-маузер» несли надпись «7,92» на ствольной коробке. Пулеметы «Брэн» калибра.303 состояли на вооружении в странах Содружества, в иностранных формированиях под британским флагом (французских, голландских, бельгийских, чешских, польских).

Надежный, с хорошей кучностью и сравнительно мягкой отдачей, облегчавшими управление, «Брэн» считается одним из лучших ручных пулеметов Второй мировой войны. Если по боевым и эксплуатационным характеристикам это оправданно, то по производственно-экономическим показателям «Брэн» явно отстал от своего времени. После принятия единого 7,62-мм патрона НАТО пришлось выполнять пулеметы под него («Брэн» L4) — тут пригодилась канадская 7,92-мм модификация «китайского контракта». Различные послевоенные модификации «Брэнов» используются до сих пор.

Порядок разряжания

Отсоединить магазин. Отвести назад рукоятку заряжания, осмотреть патронник через окно гнезда магазина. Удерживая рукоятку заряжания, нажать спусковой крючок, вернуть рукоятку заряжания вперед. Закрыть окно магазина, сдвинув его крышку назад, закрыть нижнее окно ствольной коробки для выброса гильз, сдвинув его крышку назад.

Порядок неполной разборки и сборки

1. Разрядить пулемет.

2. Нажать защелку соединительной муфты и, повернув ее рычаг вверх, отделить ствол.

3. Отделить от газовой камеры регулятор, повернув его до совпадения наконечников регулятора с продольным окном газовой камеры.

4. Отвести вправо замыкатель спусковой рамы и отделить спусковую раму с прикладом.

5. Повернуть рычаг соединительной муфты ствола вниз, извлечь из ствольной коробки затворную раму с затвором.

6. Отделить затвор от затворной рамы.

7. Отделить сошки от ствольной коробки.

Сборку производить в обратном порядке.

Пулеметы «Брэн»

Mk 1

Mk 3

Патрон

303 «бритиш сервис» (7,7x56 R)

Масса оружия без патронов, кг

10,15

8,80

Полная длина оружия, мм

1150

1087

Длина ст вола, мм

635

566

Нарезы

6 правосторонних

Масса ствола, кг

2,9

2,3

Начальная скорость пули, м/с

745

730

Прицельная дальность, м

1829

1829

Темп стрельбы, выстр./мин

660

500

Боевая скорострельность, выстр./мин

60-120

60-120

Емкость коробчатого магазина, патронов

30

30

Австралийский пулеметчик с «Брэном» в ходе атаки японских позиций на Новой Гвинее.

Британские пулеметчики с пулеметами «Брэн» на марше. Италия. 1943 г.

Пулеметный расчет в ходе боев в Италии, 1944 г.

Ручной пулемет «Безал»

Ручной пулемет «Виккерс-Бертье».

Схема работы узла запирания пулемета «Виккерс-Бертье».

Ручной пулемет «Безал»

Поскольку единственным поставщик ручных пулеметов был завод «Ройал Смол Армз», а Энфилд Лок находился близко от Лондона, подвергавшегося германским бомбардировкам, фирма «Бирмингем Смол Армз» (BSA) в 1940 г. получила задание на разработку' модели для быстрой постановки на производство, если будет выведен из строя завод в Энфилде.

Г. Фолкнер разработал ручной пулемет «Безал» (BESAL — не путать с BESA). Пулемет имел газоотводный двигатель автоматики, запирание с помощью двух личинок, темп стрельбы — до 600 выстр./мин, магазин был унифицирован с «Бреном». Затворная рама и поршень имели прямоугольное сечение, ствольная коробка и газовая трубка выполнялись штамповкой, прицел имел только два положения на 300 и на 500 ярдов, сошки — нерегулируемые. Но завод в Энфилде продолжал производство, и заказов на «Безал» так и не поступило. Пулемет остался примером сравнительно удачной разработки максимально упрощенного в производстве образца оружия военного времени.

Ручной пулемет «Безал»

Калибр 7,7 мм

Патрон 303 «бритиш сервис» (7.7x56 R)

Масса оружия без магазина 9,74 кг

Полная длина оружия 1 185 мм

Диша ствола 558 мм

Нарезы 4 правосторонних

Начальная скорость пули 745 м/с

Прицельная дальность 457 м (500 ярдов)

Эффективная дальность 450 м

Система питания коробчатый магазин на 30 патронов

Темп стрельбы 600 выстр./мин

Ручной пулемет «Виккерс-Бертье»

Еще в 1908 г. французский офицер А. Бертьс (Berihie) представил легкий пулемет с газоотводным двигателем автоматики, запиранием канала ствола качающейся личинкой, одиночным и непрерывным режимами огня, коробчатым магазином и оригинальной системой принудительного охлаждения ствола, но не добился успеха. После Первой мировой Бертье повез свою систему в Великобританию. Здесь ему удалось продать права концерну «Виккерс», и в 1925 г. появился ручной пулемет «Виккерс- Бертье».

В течении 1920-1930-х гг. фирма «Виккерс» активно предлагала этот пулемет на рынке, продав несколько партий в разные страны. В конструкцию вносились различные изменения. Прежде всего, внедрили сменный ствол, его замена занимала около 5 с. К достоинствам «Виккерс-Бертье» относились плавная работа автоматики, небольшое количество подвижных деталей, разборка без инструментов.

Автоматика пулемета работала за счет отвода пороховых газов через отверстие снизу ствола, ход поршня — длинный. Ввинченный в газовую камеру регулятор имел отверстия диаметром 1,2 и 3 мм и изменял количество газов, сбрасывавшихся из камеры. Со ствольной коробкой ствол сцеплялся сухарным соединением и фиксировался флажковым замыкателем. Запирание канала ствола производилось перекосом затвора вверх. Выстрел производился с заднего шептала. При приходе подвижной системы в переднее положение фигурный выступ затворной рамы поднимал заднюю часть затвора, и опорная плоскость затвора вставала на опорную плоскость вкладыша ствольной коробки. Ударник на стойке затворной рамы, пройдя через сквозной паз затора, разбивал капсюль патрона. Выброс стреляных гильз — через окно в левой стенке ствольной коробки, закрывавшееся щитком. Спусковая рама с прикладом закрывала ствольную коробку сзади.

Спусковой механизм, смонтированный в спусковой раме, допускал режимы одиночного и непрерывного огня. Флажковый переводчик-предохранитель, смонтированный справа над спусковой скобой, ограничивал поворот спускового крючка. Если флажок поставлен на одиночный огонь (S), спусковой крючок поворачивался на большой угол и срывался со спускового рычага. При постановке на непрерывный огонь (А), зацепление спускового крючка со спусковым рычагом увеличивалось, и срыва не происходило. В положении на предохранитель (нижнее, D), спусковой крючок блокировался. Такая упрощенная схема спускового механизма действовала, впрочем, вполне надежно.

Питание — из установленного сверху коробчатого магазина секторной формы (из-за этого «Виккерс-Бертье» нередко путали с «Брэном»). Для стрельбы, как и в других британских пулеметах, использовался в основном патрон Mk 7 с тяжелой пулей. Органами управления служили узкая пистолетная рукоятка и приклад с откидным наплечником.

Прицел — стоечный, переставлялся барабаном с зубчаткой. Рукоятка заряжания помещалась справа, при стрельбе оставалась неподвижной. Конструкция включала 140 деталей, включая 15 пружин и 25 винтов. В целом конструкция считалась удачной, но слишком легкий ствол (2,76 кг с газовой камерой и мушкой) ограничивал боевую скорострельность даже при быстрой его замене.

Ручной пулемет «Виккерс-Бертье» МкЗ. установленный с помощью специальной рамы на треножном станке «Виккерс».

«Виллис» подразделений SAS со спаренными пулеметами «Виккерс»-К, подготовленный к десантированию.

«Виллисы» подразделений SAS, вооруженные спаренными и одинарными пулеметами «Виккерс»-К со 100-зарядными магазинами и пулеметами «Виккерс»-А с ленточным питанием. Северная Африка, 1942 или 1943 г.

На сравнительных испытаниях, проведенных британской армией, «Виккерс- Бертье» обошел пулеметы ZB-26, «Мадсен» 1924 г. и BAR, но выполненный по требованию Генерального штаба пулемет с тяжелым стволом и возможностью установки на треножный станок показал низкую надежность и живучесть при интенсивной стрельбе.

«Виккерс-Бертье» Mk 1 (1928 г.) отличался крупным цевьем, к которому крепился на антабках ремень, стволом с оребрением. Mk 2 (1929/30 г.) имел скругленные формы цевья. В 1931 г. эту модификацию с некоторыми изменен ия м и изготовил и для испытаний в Индии.

В 1933 г. армия Индии, пользовавшаяся определенной самостоятельностью в выборе вооружения, приняла на вооружение «Виккерс-Бертье» Mk 3 с тяжелым стволом, хотя еще ранее отдельные британские индийские части закупали Mk 1 и Mk 2. «Виккерс-Бертье» Mk 3 выпускались как «Виккерс- Армстронг» в Великобритании, так и в самой Индии заводом «Индиан Смол Армз» в Ишапуре. Маркировка включала надпись VICKERS-BERTHIER и заводской номер сверх)' ствольной коробки. В Ишапуре создали собственную модификацию ЗВ, отличавшуюся повышенной надежностью работы газового регулятора в сложных климатических условиях. Общее количество пулеметов «Виккерс-Бертье», произведенных в Великобритании и Индии, оценивается примерно в 30000 штук (пулеметов «Брэн» в 1937–1945 гг. выпустили в 10 раз больше). Некоторое их количество имелось и в резервных частях в Великобритании.

На вооружении индийских войск «Виккерс-Бертье» оставался и после получения Индией независимости. Возможно, некоторые пулеметы и сейчас остаются на складах в Индии и Пакистане. Ручной «Виккерс-Бертье» долго встречался в странах третьего мира.

На основе «Виккерс-Бертье» еще в 1928 г. был создан авиационный пулемет «Виккерс»-К, известный также как VGO (Vickers Gas Operated — т. е. «Виккерс» с газоотводной системой автоматики). Многие «Виккерсы»-К (VGO) передали в армию, но здесь они не пользовались успехом из-за своей громоздкости и слишком высокого темпа стрельбы (хотя его и несколько уменьшили). Спаренные «Виккерс»-К ставили на зенитные установки. Спаренные установки с дисковыми магазинами на 96 патронов (изначально — на 100 патронов, но и эти магазины предпочитали иедосиаряжать) крепили на «Лендроверы» для «пустынных групп дальней разведки» и подразделений SAS. Результаты их применения в Северной Африке сочли настолько хорошими, что такие установки использовали до середины 1960-х гг. Такие же спаренные установки монтировали и на американских джипах «Виллис» для воздушно-десантных войск.

Порядок разряжания пулемета «Виккерс-Бертье»

Включить предохранитель. Нажав на защелку' магазина, отделить магазин. Осмотреть патронник и убедиться в отсутствии в нем патрона. Выключить предохранитель и плавно освободить затворную раму с боевого взвода. Нажать спусковой крючок. Закрыть щитком окно для магазина и выводное окно для гильз.

Порядок неполной разборки и сборки «Виккерс-Бертье»

1. Разрядить пулемет.

2. Отвести рукоятку заряжания назад, повернуть флажок замыкателя ствола вверх и отделить ствол, повернув его вверх.

3. Плавно освободить затворную раму с боевого взвода.

4. Повернуть вниз флажок замыкателя спусковой рамы, извлечь замыкатель и отделить спусковую раму с прикладом.

5. Извлечь затворную раму с затвором, отделить затвор от затворной рамы.

6. Отделить вперед направляющую трубку' с сошками от ствольной коробки.

Сборку производить в обратном порядке.

Пулемет Мк 3

Патрон 303 «бритиш сервис» (7,7x56 R)

Масса оружия без магазина 9,43 кг

Масса пустого магазина 0,34 кг

Полная длина оружия 1 180 мм

Длина ствола 607 мм

Нарезы 5 правосторонних

Начальная скорость пули 745 м/с

Прицельная дальность 1463 м (1600 ярдов)

Эффективная дальность стрельбы 600 м

Система питания коробчатый магазин на 30 патронов

Темп стрельбы 450–500 выстр./мин

Боевая скорострельность 60/120 выстр./мин

Пулемет Виккерс-К (VGO)

Патрон 303 «бритиш сервис» (7,7x56 R)

Масса оружия без патронов

и органов управления 8,86 кг

Полная длина оружия 1 016 мм

Длина ствола 508 мм

Нарезы 5 правосторонних

Начальная скорость пули 745 м/с

Система питания дисковый магазин на 100 патронов

Темп стрельбы 1 050 выстр./мин, позднее снижен до 950 выстр./мин

Узкоколейный бронепоезд местной обороны со щитовой установкой пулемета «Льюис».

Ручной пулемет «Льюис» без радиатора на зенитной шкворневой установке на британском корабле.

Ручной пулемет «Льюис»

Когда в июне 1940 г. британцы спешно эвакуировали войска из Дюнкерка, они вынуждены были оставить врагу самое современное вооружение, имевшееся у британской армии. Пока промышленность предпринимала отчаянные усилия увеличить выпуск современного вооружения, его недостаток британская армия компенсировала в 1940–1941 гг. возвращением в строй старых систем и рядом импровизаций. Среди прочего вернули в армию и около 50000 пулеметов «Льюис» (см. «ТиВ» № 2/2003, с. 18–20), снятых с вооружения в прошлое десятилетие.

Авиационные «Люисы» Мк 4 производства «Бирмингем Смол Армз» вернули в разряд наземных и выдавали в основном частям местной обороны, либо ставили в качестве зенитных на мобилизованные торговые суда. Несколько сот старых «Льюисов» под патрон.30–06 дополнительно закупили, а также получили под ленд-лизу в США вместе с пулеметами BAR — это были в основном авиационные «Льюисы» производства «Сэведж» (англичане называли их «Сэведж-Лыоис»). Авиационные «Льюисы» не имели массивного радиатора и кожуха ствола, на них ставили упрощенный прицел, рассчитанный на 400 ярдов, к рукоятке приваривали скелетообразный металлический приклад с деревянными накладками и затылком. На ствол крепили конический пламегаситель-компенсатор. Эти пулеметы принял британский флот. Чтобы отличить американские пулеметы от пулеметов под британский патрон, на ствольной коробке «Сэведж-Льис» рисовали большую красную полосу позади гнезда магазина, заднюю половину магазина также закрашивали красным. Кроме того, старые «Льюисы» и «Гочкисы» использовали на различных зенитных установках, бронепоездах местной обороны, срочно выполненных бронемашинах, легких самолетах.

В августе 1942 г. для переделки флотских пулеметов приняли так называемую модификацию SS (Shoulder Shooting, именуется также Mk XI SS) — со старых английских «Льюисов» (калибра.303) снимали радиатор, ставили дульный компенсатор, укороченный приклад, цевье. Есть упоминания о передаче небольшого количества «Льюисов» СССР.

Отметим, что германская армия также использовала старые пулеметы «Льюис» — это были трофейные пулеметы, например, около 3900 пулеметов 6,5-мм модификации М.20, захваченные в Голландии и получившие германское обозначение MG. 100(h). Эти пулеметы оснащались дисковым магазином на 97 патронов, имели массу 13 кг.

Ручной пулемет «Хефа»

В июне 1940 г. компания «Дактайл Стил» представила разработанный в инициативном порядке ручной пулемет, представлявший собой значительно упрощенную систему «Льюис». Затвор имел один боевой выступ, возвратно-боевую пружину расположили в трубке, крепившейся к ствольной коробке, снизу монтировался несколько измененный дисковый магазин от «Брэна». Это делало неудобной стрельбу с сошек, и армия от него отказалась. Предполагалось использовать его в качестве зенитного на легких судах. После долгих поисков нашли производственные мощности и пулемет, перешедший в ведение компании «Хефа» (Hefah), в мае 1942 г. был заказан британским ВМФ как «Хефа» Mk 1 (встречается обозначение «Хефа»-У). Производство и применение были весьма ограничены, и уже в ноябре 1944 г. его стали снимать с вооружения.

Танковый пулемет «Беза».

Расчет британского пулемета «Виккерс» ведет огонь с использованием оптического прицела.

Станковые пулеметы

Возлагая надежды на ручные пулеметы с возможностью стрельбы со станка и на пулеметы пехотных танков, англичане вывели станковые пулеметы «Виккерс» (см. «ТиВ» № 2/2003, с. 14–15) из батальонов, снизив их роль и в атаке, и в обороне. Но война потребовала вернуть станковые пулеметы в подразделения. Справедливости ради отметим, что «Виккерс» на треножном станке был все же заметно легче советского «Максима» на колесном станке. Он переносился на руках, перевозился на легких БТР «Юниверсал», в Бирме — на мулах, в операциях в пустыне — на джипах.

Технологически и морально конструкция «Виккерса» уже не соответствовала условиям Второй мировой войны, но отличалась завидной прочностью и надежностью. «Виккерсы» применялись армиями стран Британского содружества до конца 1960-х гг., когда их заменили единым L7 (русский «Максим» был снят с вооружения сразу после Второй мировой).

В начале Второй мировой войны британская армия вынуждена была использовать и другие устаревшие пулеметы. В частности, в ожидании германского вторжения на остров в 1940–1941 гг. частям местной обороны и армии передали присланные из США и переделанные пулеметы «Марлин» (в самих США эти устаревшие авиационные пулеметы заменялись «Браунингами») — их ставили в основном на зенитные установки.

Танковый и станковый пулеметы «Беза»

Армия Великобритании кроме ручного чешского пулемета заинтересовалась и станковым ZB-53 системы В. Холека и М. Рольчика (будет описан отдельно), предложенным фирмой «Зброевка Брно» в 1935 г. Намеревались получить достаточно мощный пулемет с воздушным охлаждением ствола для вооружения танков и бронемашин. В начале 1937 г. была куплена лицензия на производство пулемета на фирме «Бирмингем Смол Армз» (BSA). Но после оккупации Чехословакии Германией (чему, по сути, способствовала и Великобритания) провести переделку под британский патрон калибра.303 на базе «Зброевка Брно» было невозможно, сами британцы слишком торопились, чтобы тратить время на такую работу. Ставка на создание «полностью механизированных сил» требовала новых танковых пулеметов и быстрее. Поэтому пулемет после незначительной доработки под технологию производства BSA приняли на вооружение под обозначением «Беза» в калибре 7,92 мм и построили завод для выпуска маузеровских патронов для него. Такой выход казался дешевле, пулемет приняли в качестве танкового, что могло сгладить отрицательные стороны «двухкалиберности». Но они все же проявлялись, когда в качестве зенитных пулеметов на танки и бронемашины пришлось ставить «Брэн».

Пулемет не относился к технологически простым, но его выпуск удалось поставить также на фирме «Ройал Смол Армз» в Энфилде, поэтому «Беза» (BESA) иногда расшифровывают так: В — Birmingham, Е — Enfield, SA — Small Arms. Вместо рукояток управления и кнопочного спуска танковый пулемет имел пистолетную рукоятку управления со спусковым крючком — она же служила рукояткой заряжания. Неавтоматический предохранитель в таком варианте располагался с левой стороны рукоятки, его переднее положение отвечало состоянию «огонь», заднее — «предохранитель». Пулемет был достаточно компактен. Ограждение ствола, в отличие от станкового варианта, было сплошным, без отверстий.

В британских танковых частях «Беза» использовали и как станковые, устанавливая на станок пулемета «Виккерс» (пулемет крепился на станок только за переднюю проушину). Хотя пулемет заслужил репутацию надежного и меткого и был легче «Виккерса» 1912 г., его официальному введению в пехотные части препятствовал нештатный патрон.

Официальное принятие на вооружение пулемета «Беза» Mk 1 состоялось только в июне 1940 г., когда он уже поставлялся в войска. Маркировка включала надпись «BESA Mk I BSA Ltd» (для выпущенных в Бирмингеме), год и заводской номер сверху короба. Одновременно приняли модификацию Мк 2: пружинный буфер перенесли назад, радиатор укоротили, для облегчения производства несколько изменили ствольную коробку и ее крышку. Обе модификации имели переменный темп стрельбы — при установке флажка буфера на «Н» (high) он составлял 750–850 выстр./мин, в «L» (low) — 450–500. Как танковый пулемет «Беза» имел два недостатка: для заряжания необходимо было поднимать крышку (это требовало свободного пространства высотой не менее 200 мм), а через ствольную коробку в боевое отделение попадало много газов — требовался вентилятор.

В августе 1943 г. приняли сразу три модификации «Беза». Вариант Мк 2* имел несколько усовершенствованные детали (опять же для упрощения производства), но взаимозаменяемые с Мк 2. У Мк 3 убрали выключение буфера, оставив только высокий темп стрельбы (700 выстр./мин), изменения других деталей сделали их невзаимозаменяемыми с предыдущими модификациями. Модификация Мк 3*, напротив, имела только низкий темп стрельбы (500 выстр./мин). Высокий темп давал излишний расход патронов, и позже Мк 3 доводили до уровня 3*.

Всего до конца войны в Великобритании выпустили около 60000 пулеметов «Беза». В 1951 г. их признали устаревшими. В 1952 г. и 1954 г. пулеметы модернизировали (Мк 3/2 и 3/3) и сохраняли на вооружении до конца 1960-х гг.

Танковый пулемет «Беза»

Патрон 7,92-мм «маузер» (7,92x57)

Масса «тела» пулемета 21,46 кг

Длина «тела» пулемета 1105 мм

Длина ствола 736 мм

Нарезы 4 правосторонних

Начальная скорость пули 823 м/с

Прицельная дальность 2286 м (2500 ярдов)

Эффективная дальность 1600 м

Темп стрельбы 750–850 выстр./мин

Система питания лента на 225 патронов

Масса станка 10,11 кг

«Беза» был стандартным танковым пулеметом. На фото танки «Ковенантер» с такими пулеметами.

Британский легкий танк «Виккерс» ММ. вооруженный 15-мм и 7,92-мм пулеметами «Беза».

Крупнокалиберный пулемет «Беза 15 мм» Мк 1

На основе чешского ZB-60 (системы Холека и Рольчика) британская BSA разработала 15-мм пулемет, принятый на вооружение в июне 1940 г. как «Беза 15 мм» Mk 1 для вооружения легких танков и бронемашин. Пулемет выполнялся под патрон 15x104, отличался возможностью вести одиночный огонь. Он не пользовался успехом, и в 1942 г. развернулась работа по его переделке под 20-мм выстрел «Испано-Сюиза». С 1944 г. использование 15-мм «Беза» ограничили, а в 1949 г сняли их с вооружения.

Крупнокалиберный пулемет «Беза 15 мм»

Патрон 15x104

Масса «тела» пулемета 56,9 кг

Длина «тела» пулемета 2050 мм

Длина ствола 1462 мм

Парезы 8 правосторонних

Начальная скорость пули 820 м/с

Темп стрельбы 400–450 выстр./мин

Система питания лента на 25 или 40 патронов

Крупнокалиберный пулемет «Виккерс»

Фирма «Виккерс» на основе своего станкового пулемета разработала пулемет калибра 12,7 мм. известный как «Виккерс.50». 12,7-мм патрон снаряжался пулей массой 35,64 или 37,03 г. Первая на дальности 200 м пробивала 15-мм никелевую броню, на 400 м — 11-мм. Крупнокалиберный пулемет отличался от прототипа нормального калибра кроме больших размеров устройством шарниров и наличием специального замедлителя, который позволял регулировать темп стрельбы от 300 до 700 выстр./мин.

В сухопутных войсках пулемет ставили на полевой треножный станок с механизмами вертикальной и горизонтальной наводки, подобном треноге «Виккерса» нормального калибра и рассчитанном на стрельбу в положении сидя, или зенитной установке. Последняя представляла собой тяжелую треногу, обеспечивавшую круговой обстрел, углы вертикальной наводки — от -5 до +80 град., имела механизм грубой и тонкой вертикальной наводки. Высота оси канала ствола составляла 1000 мм, так что стрельбу можно было вести из положения сидя или с колена.

«Виккерс.50» ставился также на боевых машинах.

В ВМФ и объектовой ПВО «Виккерс.50» использовались на комплексированных зенитных установках. Так, стационарная спаренная установка была выполнена на массивном трехопорном основании с домкратами на опорах. Для ускорения наводки она была разделена между правым и левым наводчиком и выполнялась с помощью автоматического зенитного прицела. Пулеметы имели правую и левую подачу ленты, на качающейся части крепились патронные коробки большой емкости, на поворотной — сидения наводчиков. На корабельной счетверенной установке пулеметы для экономии места располагались по вертикали, крепились на вертлюге каждый на своей оси качания и связывались шарнирно-параллелограмным механизмом. Правда, такая установка оказалась сложной и ограничивала углы вертикальной наводки. Выпускался также авиационный вариант 12,7-мм пулемета «Виккерс» (тип С) с воздушным охлаждением.

Корабельные установки 12,7-мм «Виккерс» были и на советских кораблях. В СССР поставили 92 счетверенные установки, кроме того, советские корабли, участвовавшие в конвоях, довооружались зенитными пулеметами в портах союзников.

Крупнокалиберный пулемет «Виккерс.50»

Калибр 12,7 мм

Патрон 12,7x80 «виккерс»

Масса «тела» пулемета 30 (с водой) кг

Масса «тела» пулемета (без воды) 25,5 кг

Длина «тела» пулемета 1143 мм

Длина ствола 762 мм

Число нарезов 7

Начальная скорость пули 778 м/с

Максимальная дальность стрельбы 6400 м

Максимальная досягаемость

по высоте 4 500-5000 м

Темп стрельбы 450–600 выстр./мин

Боевая скорострельность до 400 выстр./мин

Питание лента на 100 патронов

Тип станка полевой треножный, зенитный

Масса полевого станка 49 кг

Масса зенитного станка 59 кг

Франция

Ручной пулемет М1е 1924/29 «Шательро».

Ручной пулемет М1е1924/29 «Шательро»

Французы, располагавшие во время Первой мировой войны не слишком удачным пулеметом Шоша, занялись разработкой нового ручного пулемета уже в 1920 г. Главную проблему составлял 8-мм вин товочный патрон «лебель» с габаритной гильзой с выступающей закраиной, и работу начали с создания нового винтовочного патрона.

Патрон 7,5x58 с бутылочной гильзой с легкой конусностью и без выступающей закраины был схож с германским 7,92x57 «маузер», под него Manufacture Nationale dj\rmes de Chatellerault (MAC) и выполнила ручной пулемет «Шательро». Первый вариант, в конструкции которого прослеживалось влияние американского BAR М1918 и опытной системы Бертье, появился уже в 1921 г., а в 1924 г. его приняли на вооружение под обозначением М1е1924. Однако работа;! и пулеметы неудовлетворительно, нередко разрывались при стрельбе из-за перегрева легкого ствола, на изготовление которого шла к тому же дешевая сталь. Мощность патрона казалась излишней, а длинная гильза была причиной частых задержек в работе системы питания и механизма экстракции, и вскоре гильзу решили укоротить. Появился патрон М1е1924С (coutre), более известный как М1е 1929 или 7,5x54 «французский служебный». Масса обыкновенной пули составляла 9,07 г. Была принята и бронебойная пуля массой 9,3 г со стальным сердечником.

Пулемет, скомбинированный из конструктивных решений других образцов, показал удовлетворительную работу и под обозначением М1е 1924/29 был принят на вооружение.

Автоматика имела газовый двигатель, ход газового поршня — длинный. Ствол соединялся со ствольной коробкой резьбой и фиксировался флажковым замыкателем, снабжался коническим перфорированным пламегасителем. Ствольная коробка сзади закрывалась затыльником с прикладом, фиксировавшимся замыкателем — использование флажковых замыкателей вообще характерно для этого пулемета. Ствол требовал охлаждения после 150 выстрелов. Запирание канала ствола, как и у большинства пулеметов тех лет — асимметричное, производилось перекосом затвора вверх при помощи двух шарнирных серег с правой и левой стороны, соединявших его с затворной рамой.

Схема работы пулемета «Шательро».

Схема устройства пулемета «Шательро»: вверху — подвижные детали в заднем положении; внизу — подвижные детали в переднем положении.

Выстрел производился с заднего шептала. При приходе затворной рамы в крайнее переднее положение ударник, заделанный в ее стойке, разбивал капсюль патрона. Стреляная гильза выбрасывалась через правое окно коробки. В заднем положении затвор ударялся о стрежень буферной пружины инерционного механического замедлителя темпа стрельбы, смонтированного в затыльнике, а затворная рама ударялась о толкатель и верхнее плечо рычага замедлителя. Толкатель освобождал рычаг, тот поворачивался и захватывал боевой взвод затворной рамы. Сравнительно массивный толкатель отходил назад, сжимая свою пружину, затем под ее давление возвращался вперед, поворачивал рычаг, освобождая боевой взвод затворной рамы, и та снова шла вперед.

Спусковой механизм монтировался в спусковой раме с пистолетной рукояткой и включал два спусковых крючка: передний для одиночной стрельбы, задний для непрерывной. Шепталом служил выступ двуплечего спускового рычага. При нажатии на передний крючок тот поворачивал передний конец спускового рычага, и шептало отпускало боевой взвод затворной рамы. При дальнейшем повороте крючка шатун срывался с рычага, спусковой рычаг возвращался в исходное положение, шептало подхватывало затворную раму. При нажатии на задний спусковой крючок он поднимал передний конец спускового рычага и оставлял его так, пока крючок не отпускался. Использование двух спусковых крючков было простым, но не слишком удобным решением, к тому же передний спуск был удален от пистолетной рукоятки и неудобен для наложения указательного пальца, разобщение переднего спускового крючка срывом могло приводить к сдвоенным и строенным выстрелам вместо одиночного. Флажковый неавтоматический предохранитель монтировался позади заднего спускового крючка. Нижнее положение флажка — «предохранитель» (блокированы оба спусковых крючка), верхнее — «огонь».

Питание — из ставившегося сверху прямого коробчатого магазина. При снятом магазине приемное и гизльзоотводное окна ствольной коробки закрывались откидной крышкой.

Секторный прицел с диоптрическим целиком был насечен от 200 до 2000 м через 200. В походном положении диоптр складывался. Рукоятка заряжания помещалась справа, при стрельбе оставалась неподвижной. Деревянный приклад имел откидной наплечник, а также заднюю откидную опору, хотя пользы от последней было мало. На ствол крепились неотъемные сошки, в разведенном положении они фиксировались распорками. На станок пулемет с легким стволом ставился только для зенитной стрельбы. Конструкция включала 193 детали, включая 19 пружин и 39 винтов.

Серийное производство пулемета начали в 1930 г. на заводах MAC (Шательро) и Manufacture d'Armes de St Etienne (MAS, Сент-Этьен) и продолжали до 1940 г. Маркировка включала надпись «Мlе 1924М29» и заводской номер, выбитые на правой стороне ствольной коробки. Хотя М1е 1924/29 признали в войсках удачным, введя по одному пулемету на отделение, закупка шла медленно. Деньги на новые вооружения отпускали неохотно, значительную долю бюджета съедала Линия Мажино. Но она же требовала пулемет: ее казематы имели от двух до 15 казематных установок с бронещитами и один ручной пулемет, капониры «ансамблей» — по четыре пулемета.

В связи с этим разработали «крепостную» модификацию пулемета М1е 1931 (Мlе 1931 С1) с удлиненным стволом, дисковым магазином на 150 патронов, крепившимся с левой стороны. Темп стрельбы повысили до 600 выстр./мин, оставили только спусковой крючок для непрерывного огня, предохранитель исключили. Отражение стреляной гильзы производилось вниз. На измененном затыльнике крепился упор-рукоятка. Принудительная система охлаждения впрыскивала в патронник порцию воды после извлечения гильзы — ценность такой системы так и осталась неясной. Такую же модификацию массой 16,3 кг (без системы принудительного охлаждения) использовали в качестве танкового пулемета. Существовала также мотоциклетная установка ручного «Шательро». Был разработан и авиационный пулемет с магазинным или ленточным питанием.

Ручному пулемету «Шатерльро», удачно работавшему в различных климатических условиях, была суждена долгая служба. Часть их поставлялась за рубеж — в частности, их использовали китайские войска. Большое количество пулеметов досталось германской армии в 1940 г. и использовалось под обозначением 24/29 (f), производство продолжалось и при германской оккупации. Немало «Шательро» использовалось, например, для организации противодесантной обороны островов и побережья Ла-Манша.

Пулеметы «Шательро» французская армия использовала до начала 1950-х гг. Немалое количество оставалось на вооружении бывших французских колоний.

Танковый пулемет М1931 «Шательро».

Порядок разряжания

Опустить флажок предохранителя вниз, отсоединить магазин, отвести назад рукоятку заряжания. Осмотреть патронник через окно магазина. Поставить флажок предохранителя в верхнее положение, удерживая рукоятку заряжания, нажать один из спусковых крючков, вернуть рукоятку заряжания вперед. Закрыть крышки окон ствольной коробки. Опустить вниз флажок предохранителя и оттянуть назад защелку магазина до ее запирания.

Порядок неполной разборки и сборки

1. Разрядить пулемет.

2. Отвинтить замыкатель затыльника и отделить затыльник с прикладом.

3. Отделить спусковую раму.

4. Извлечь затворную раму с затвором из ствольной коробки.

5. Вытолкнув ось серег, отделить затвор от затворной рамы.

6. Извлечь возвратно-боевую пружину из затворной рамы.

7. Повернуть флажок замыкателя направляющей трубки поршня вверх (на букву «D») и отделить трубку вправо.

8. Повернуть флажок замыкателя ствола вниз и отвинтить ствол.

Сборку производить в обратном порядке.

Пулемет Мle1924/29

Калибр 7,5 мм

Патрон 0 7,5x54 «французский служебный»

Масса оружия без магазина, с сошками 8,93 кг

Масса магазина

— пустого 0,28 кг

— снаряженного 10 кг

Масса сошек 0,66 кг

Длина оружия 1082 мм

Длина ствола 500 мм

Нарезы 4 левосторонних

Масса ствола с газовой камерой и мушкой 2,315 кг

Начальная скорость пули 823 м/с

Прицельная дальность стрельбы 1200 м

Эффективная дальность стрельбы 800 м

Длина прицельной линии 645 мм

Система питания коробчатый магазин на 25 патронов

Темп стрельбы 450–500 выстр./мин

Боевая скорострельность 52/100 выстр./мин

Высота линии огня… $20 мм

Ручной пулемет М1922 «Гочкис» с питанием из жесткой ленты.

Ручной пулемет М1922/26 «Гочкис»

Была разработан фирмой «Гочкис» (Hotchkiss) в коммерческих целях и выпущен на рынок в 1922 г. В ручном пулемете «Гочкис» использовалась привычная для фирмы автоматика на основе отвода пороховых газов и запирание качающимся южном (рычагом). Система работала достаточно плавно, но большая длина узла запирания относилась к недостаткам системы. Газовая камера снабжалась вывинчиваемым регулятором, изменявшим ее объем. Ствол соединялся со ствольной коробкой резьбой. Возвратно-боевая пружина помещалась в канале приклада. Выстрел производился с заднего шептала. Спусковой механизм допускал только непрерывный огонь. Переднее положение расположенного справа флажка предохрани геля («А») соответствовало состоянию «огонь», заднее («S») — «предохранитель», блокировался спусковой крючок. В спусковой коробке монтировался оригинальный механический замедлитель темпа стрельбы, включавший барабан с рычагом, механизм из зубчатых колес, рычаг замедлителя и балансир. Замедление определялось подбором зубчатых колес и балансира.

Модификации пулемета отличались системой питания: из крепящегося сверху коробчатого магазина секторной формы, из традиционной подаваемой сбоку жесткой ленты (кассеты) «Гочкис» или из разработанной для пулемета М1е 1914 гибкой металлической ленты с жесткими звеньями по три патрона. Последний вариант мог иметь тяжелый ствол для ведения огня длинными очередями и ставиться на треножный станок, но относить cm к «единым» пулеметам было бы сильной натяжкой.

Подача ленты справа налево производилась подавателем рычажного типа, приводившимся в действие затвором. Неопределенность положения патрона при досылании обуславливала частые задержки из-за утыкания при подаче. Питание из магазина оказывалось более надежным. Отражение стреляной гильзы производилось вниз.

Прицел — секторный. Маркировка включала надпись «HOTCHKISS 1922 (1924 или 1926) Brevcte» на правой стороне ствольной коробки и заводской номер сверху коробки.

Французская армия использовала ручные пулеметы «Гочкис» очень ограниченно. Отдельные поставки за рубеж позволяли фирме продолжать производство до 1939 г. Так, модель 1922 поставлялась в Грецию, Югославию, Норвегию, Чехословакию, Южную Африку в калибрах от 6,5 до 8 мм, с питанием от жестких металлических лент на 15–30 патронов или коробчатых магазинов на 20–30 патронов. 7,92-мм модификация поступала в Чехословакию (1000 штук) и Югославию. Этот пулемет оказал влияние на появление чешского ZB-26. Модификация М1925 под 7-мм патрон «маузер» выпускалась для Испании, видимо, из этой же партии поставили пулеметы в Доминиканскую Республику и Бразилию. «Гочкис» М1926 с питанием от ленты на 25 патронов также поставлялся в ряд стран, включая Грецию (всего туда попало около 5000 ручных «Гочкисов»).

О боевом применении ручных пулеметов «Гочкис» во Второй мировой войне известно мало. Разве что их имели вишистские французские войска в Африке (в том числе на автомобильных установках), да в британские войска поступила незначительная партия калибра.303, закупленная в 1922–1923 гг. для испытаний.

Схема устройства пулемета «Гочкис» М1923 с питанием из жесткой ленты.

Порядок разряжания

При магазинном питании. Отсоединить магазин, отвести назад рукоятку затворной рамы, осмотреть патронник. Отпустить рукоятку затворной рамы, нажать спусковой крючок.

При ленточном питании. Оттянуть защелку крышки ствольной коробки, открыть крышку вперед-вверх. Вынуть ленту с патронами вправо. Отвести назад рукоятку заряжания, осмотреть патронник. Отпустить рукоятку заряжания. нажать спусковой крючок.

Порядок неполной разборки

1. Разрядить пулемет.

2. При ленточном питании — открыть крышку и снять приемник.

3. Вынуть штифт затыльника, оттянуть затыльник назад и снять его.

4. Извлечь из ствольной коробки подвижную систему, снять соединительный стержень; вытолкнуть ось серьги, разъединить затвор, затворную раму, серьгу; отделить ударник.

5. Снять цевье, отведя его назад и вниз.

6. Снять рукоятку заряжания, оттянуть ее назад и подав вправо.

7. Вывернуть регулятор из переднего патрубка газовой камеры.

8. Снять сошки.

9. Снять спусковую коробку, для чего повернуть рычажок штифта коробки вниз, вынуть его влево и отвести коробку вниз.

Сборку производить в обратном порядке.

Пулемет «Гочкис «М1926

Патрон различных калибров

Масса оружия без патронов

— 6,5-мм модификация 9,52 кг

— 8-мм модификация 12,0 кг

Полная длина оружия 1215 мм

Длина ствола 577 мм

Парезы 4 правосторонних

Начальная скорость пули 700 м/с (патрон 8x50,5R)

Прицельная дальность 2000 м

Эффективная дальность стрельбы 800 м

Система питания жесткая лента (кассета) на 15, 20,25 патронов

Масса ленты с 15 патронами 0,75 кг

Темп стрельбы 450–500 выстр./мин

Боевая скорострельность до 150 выстр./мин

Масса станка 10,0 кг

Станковый пулемет «Гочкис»

К 1940 г. во французской армии оставался станковый пулемет «Гочкис» (см. «ТиВ» № 2/2003, с. 23–25). Хотя он нес обозначение М1е 1914/25, сам пулемет остался неизменным. В 1925 г. к нему был принят лишь новый облегченный треножный станок с возможностью кругового обстрела. Сохранили и плохо подходящий для автоматического оружия 8-мм патрон «лебель», и систему питания, мало надежную при использовании гибкой металлической ленты и особенно подверженной деформациям жесткой ленты (кассеты). На пулемет мог крепиться металлический плечевой упор и призматический оптический прицел Краусса. Громоздкость «Гочкис» не смущала армию, готовившуюся к позиционной обороне и «методическим» наступлениям.

Использовались патроны с пулями D массой 12,53 г (патрон для автоматического оружия имел уменьшенный заряд пороха), тяжелой N (12,9 г) со свинцовым сердечником, бронебойной со стальным сердечником, трассирующей Т, зажигательной Р.

Четыре пулемета М1е 1914/25 «Гочкис» составляли взвод пулеметно-минометной роты пехотного батальона. На 1940 г. каждый пехотный полк французской армии имел по штату на 3000 человек 112 ручных и 48 станковых пулеметов — неплохое насыщение.

В Польше пулеметы «Гочкис» состояли на вооружении под обозначением Wz.1914, в варианте под 7,92-мм патрон «маузер» — Wz.1925, использовались в основном на танках и бронемашинах. При тяжелом стволе пулемет имел скорострельность до 380–400 выстр./мин, питание осуществлялось от ленты на 252 патрона. «Гочкис» М1с1914 имелись и в Испании.

Вермахт ограниченно использовал трофейные станковые «Гочкис» под обозначением MG.257 (f), есть упоминания об их применении под Ленинградом.

После войны станковый «Гочкис» не вернулся на службу во французскую армию, однако он продолжал эксплуатироваться в бывших французских колониях.

Схема устройства пулемета М1е1914 «Гочкис».

Схема устройства крупнокалиберного пулемета М193 °CА «Гочкис»: вверху — с ленточным питанием: внизу — с магазинным питанием.

Германские солдаты на стационарном посту, оснащенном трофейными станковыми пулеметом М1е1914 «Гочкис» (MG.257(t)) и танком «Рено» FT. 1943 г.

Одинарная 13.2-мм зенитная установка на шасси VPR2 «Берлие». Видны прицел-корректор и способ снаряжения коробчатых магазинов.

Крупнокалиберный пулемет «Гочкис» модели 1930 г

Крупнокалиберными пулеметами французы занялись среди первых, но 11-мм пулемет М1е1917 «Баллун» («Гочкис») получился не слишком удачным, да и требования к такому оружию быстро менялись. К концу 1920-х гг. «Гочкис» разработала новый 13,2-мм пулемет на основе ручного пулемета «Гочкис» М1922 с элементами конструкции станкового М1е1914. Этот пулемет известен также как М193 °CА (Contre avions — зенитный). Он был не единственным претендентом, скажем, завод «Пюто» в это же время и для тех же целей предлагал 20-мм двадцатиствольную пушку.

13,2-мм пулемет «Гочкис» М193 °CА с питанием от жесткой ленты на треножном зенитном станке.

Спаренная 13,2-мм зенитная пулеметная установка R4 на шасси полугусеничного транспортера Р19.

Автоматика имела газовый двигатель, газовый регулятор изменял объем газовой камеры. Ствол соединялся со ствольной коробкой резьбой, снабжался радиатором с поперечными ребрами, мог крепиться конический пламегаситель. Запирание канала сгвола производилось с помощью каина, связанного с затворной рамой шарнирной серьгой. Выстрел производился с заднего шептала. Шептало, удерживавшее затворную раму за боевой взвод, было передней частью качающегося спускового рычага, смонтированного в затыльнике, головка спускового рычага выступала между рукоятками управления. Рукоятка заряжания находилась справа. Извлечение стреляной гильзы из патронника производилось выбрасывателем затвора, удаление за пределы оружия — рычажным отражателем, смонтированным в ствольной коробке. Бронебойная пуля массой 52 г пробивала на дальности 200 м стальную броню толщиной 30 мм, бронебойно-трассирующая (49,7 г) использовалась в основном для зенитной стрельбы.

Питание осуществлялось либо из жесткой ленты (обоймы) на 15 патронов, вставлявшейся справа, либо из вставлявшегося сверху коробчатого магазина на 30 патронов. Лента с 15 патронами весила около 2 кг. Подача жесткой ленты слева направо производилась рычажным механизмом, смонтированным в откидной крышке ствольной коробки и приводившимся в действие движущимся затвором. В варианте с магазинным питанием использовалась другая ствольная коробка, имелся останов, удерживавший затворную раму в заднем положении по израсходовании магазина. После установки снаряженного магазина останов автоматически отпускал раму. Секторный прицел насекался от 200 до 3600 м. Максимальная горизонтальная дальность стрельбы составляла 7000 м, досягаемость по высоте — 3000 м, наклонная дальность — 4500 м.

В зависимости от назначения пулемет ставился на легкий треножный станок для стрельбы по наземным целям с сидением на задней ноге, на полевой универсальный треножный станок или на специальную стационарную зенитную установку, одинарную или комплексированную. Универсальный треножный станок допускал круговой обстрел, углы вертикального наведения от 0 до +90 град., сидение для пулеметчика вращалось вместе с верхним станком (вертлюгом). Коробка пулемета образовывала со станком параллелограмм, позволявший стрелку не менять положение головы при всех углах возвышения. Станок был массивен и мало маневренным. Имелся также полевой колесный станок с раздвижными опорами и зенитной стойкой.

Из зенитных установок наиболее удачными считались спаренные R4 на тумбовой установке и R3b на тяжелой складной треноге, получившие наибольшее распространение, и счетверенные HLP4. В комплексированых установках использовались пулеметы с магазинным питанием. Спаренные установки ставились на грунт, монтировались на автомашинах, железнодорожных платформах, на судах, прицепах, снабжались механизмами горизонтального и вертикального наведения, пружинным уравновешивающим механизмом. На верхний станок крепились сидение для стрелка, подножки с раздельными педальными спусками для каждого пулемета, на кронштейне перед головой стрелка ставился коллиматорный прицел-корректор Ле-Приер (автоматически вносивший в углы наведения поправки на время полета пули). Масса установки R3b на треноге с пулеметами и прицелом составляла 375 кг. Спаренные французские ЗПУ использовались в ряде стран.

Счетверенная HLP4 весила вместе с пулеметами 1200 кг и использовалась в качестве стационарной или полустационарной, обеспечивала общий темп стрельбы 1800 выстр./мин. Установка монтировалась на круговом погоне, по бокам крепились сидения наводчиков по вертикали и горизонтали со своими прицелами и педальными спусками. Стрельба открывалась только при совпадении нажатия на педали, т. е. при совпадении правильной наводки по вертикали и горизонтали. Малая высота линии огня повышала меткость стрельбы. Заряжание пулеметов производилось одновременно одной большой рукояткой. Французские зенитные пулеметные установки были среди первых, имевших механизмы наведения с маховичками, что уменьшало ошибки и повышало скорость наведения. Использовались и довольно совершенные прицелы.

13.2-мм пулемет «Гочкис» 1930 г. ставился на легкие танки, на его основе создали и авиационный пулемет «Гочкис» 1934 г. с темпом стрельбы 450 выстр./мин.

13.2-мм пулемет «Гочкис» 1930 г. поставлялся в ряд стран, включая Грецию, Испанию, Польшу, Румынию, Югославию. В Японии он выпускался по лицензии под обозначением Тип 93. Под французский патрон 13,2x99 в Финляндии был разработан пулемет L-34 Лахти.

Разряжание пулемета в целом аналогично ручному пулемет) «Гочкис» Ml 922/26.

Порядок неполной разборки (для пулемета с ленточным питанием)

1. Разрядить пулемет.

2. Открыть крышку ствольной коробки, нажав ее защелку сверху затыльника.

3. Утопить задний конец направляющего стержня возвратно-боевой пружины (внизу затыльника), извлечь засов и отделить затыльник с возвратнобоевой пружиной.

4. Извлечь затворную раму с затвором, отделить затвор от рамы, вытолкнув ось серьги.

5. Извлечь из затвора ударник.

Сборку производить в обратном порядке.

Пулемет «Гочкис» модели 1930 г.

Патрон 13,2-мм «Гочкис» (13,2x99)

Масса «тела» пулемета 39,7 кг

Длина «тела» пулемета 1460 мм

Длина ствола 992 мм

Масса ствола 14,0 кг

Длина нарезной части ствола 896 мм

Нарезы левосторонние

Начальная скорость пули 800 м/с

Темп стрельбы 450 выстр./мин

Боевая скорострельность.90-100 / 180–200 выстр./мин

Прицельная дальность (наземная стрельба) 3600 м

Масса снаряженной ленты (обоймы) на 15 патронов 2,0 кг

Масса пулемета на треножном станке 97 кг

Расчет 5–6 человек

Китай

Китайский 7,92-мм станковый пулемет Тип 24 на треножном станке.

Станковые пулеметы системы Максима

С 1900 по 1914 гг. Китай закупил пулеметы в Германии, в основном 7,92-мм MG.09 (коммерческая модификация MG.08, см. «ТиВ» № 2/2003). С началом японской агрессии в Маньчжурии в 1931 г. китайское правительство решило приступитъ к собственному производству, и в 1935 г. на вооружение приняли пулемет Тип 24, выполненный по типу MG.09 и выпускавшийся Мукденским арсеналом. Треножный станок также изготовили по типу германского модели 1916 г. с зенитной стойкой. Патронная коробка крепилась на короб справа по образцу MG.08/15. В 1937 г. выпустили 36000 таких пулеметов. Существовала и модификация с воздушным охлаждением ствола.

7,92-мм пулемет Тип 24 использовался гоминьдановской Национальной революционной армией (в 1941 г. пехотная дивизия этой армии имела по ш тату 36 станковых и 200 ручных пулеметов). затем и Народно-освободительной Армией Китая. В 1950–1953 гг. пулеметы поставлялись в Северную Корею, позднее попали и во Вьетнам, где часть их приспособили под советский патрон 7,62x54R.

Ограниченный собственный выпуск устаревшей системы не мог удовлетворить потребностей Китая в вооружении. В 1930-1940-е гг. закупались пулеметы в различных странах Европы (Чехословакии. Финляндии), в Канаде. Советский Союз только с 1937 по 1942 it. передал Китаю 14000 ручных и станковых пулеметов. Немало вооружения, включая пулеметы, поставили в Китай гоминьдановским войскам США.

Станковый пулемет Тип 24

Патрон 7,92-мм «маузер» (7,92x57)

Масса «тела» пулемета 23,81 кг

Длина «тела» пулемета 1220 мм

Начальная скорость пули 890 м/с

Темп стрельбы 300 выстр./мин

Питание холщовая лента на 250 патронов

Список источников:

1. 1941 год Уроки и выводы. М… «Воениздат». 1992.

2. Бахирев В В. Кириллов И.И Конструктор В.А. Дегтярев. М., «Воениздат». 1979

3. Боевой устав пехоты Красной Армии (БУП-42). чч. 1.2. М., «Воениздат», 1945-46.

4. Болотин Д.Н История советского стрелкового оружия и патронов СПб. «Полигон». 1995.

5. Болотин Д.Н Советское стрелковое оружие за 50 лет Ленинград. Издание ВИМАИВВС. 1967

6 Бутурлин. Якиманский Постановления ГКО по совершенствованию ПВО страны // Военно-исторический журнал 1975 № 10.

7. Великая Отечественная война. Энциклопедия М… «Советская энциклопедия». 1985

8. Вопросы тактики в советских военных трудах 1917–1940 гг. М… «Воениздат». 1970.

9. Владимирский А В На киевском направлении. М… -Воениздат». 1989

10. Воронов Н.Н. На службе военной. М… «Воениздат». 1963.

11. ГА РФ ф 9401. оп.2, д 94

12. Глухарев К Зенитный 13.2-мм пулемет Гочкиса // Война и техника 1927 № 11-12

13. Гриф секретности снят. м… -Воениздат». 1993

14. Из архивов партии // Известия ЦК КПСС 1990 №№ 2.5.

15. История второй мировои войны 1939–1945 Знцикпопедия. тт. М2. М… -Воениздат». 1974-1980

16. Калягин А Я. На китайской земле. По дорогам Китая 1937–1945. М… Издательство — Наука». 1989.

17. Клементьев В. 0 вооружении горной пехоты // Военный вестник 1946 № 17–18.

18. Лощагин H.H., Яковлев Б.Н. Особенности тактики уличного боя М… -Воениздат». 1945.

19. Малимон А.А. Отечественные автоматы (записки испытателя-оружейника). М… МО РФ. 1999

20. Материальная часть стрелкового оружия Под редакцией АА Благонравова Книга 2. М… «Госвоениздат». 1946

21 Миддельдорф Э. Тактика в русской кампании. М… -Воениздат», 1958.

22. Михайленко И… Чедлеев Н. ПВО железнодорожных коммуникаций // Военно-исторический журнал 1973 № 8.

23. Монетчиков С. Они делали Победу II Оружие 2000 № 6.

24. Монетчиков С. Противостояние // Оружие 2000 N*4.

25. Мюллер-Гиллебранд Б. Сухопутная армия Германии 1933–1945. М… -Изографус». 2002

26. Мы — с Тульского оружейного Тула. Приокское книжное издательство. 1987

27. Новиков В.Н. Накануне и в дни испытаний. М., «Политиздат», 1988.

28. Оружие Победы Под ред. В.Н. Новикова. М., «Машиностроение». 1987.

29. Основания устройства стрелкового оружия. Под редакцией В.Н. Зайцева. М… -Воениздат», 1953.

30. Охотников Н Стрелковое вооружение Советской Армии в Великой Отечественной войне // Военно-исторический журнал 1969 № 1

31 Портнов М.Э… Слостин В.И. Хроника развития отечественного вооружения Выпуск первый Стрелковое оружие. М… -Армейский сборник», 1995

32. Промышленность Германии в период войны 1939–1945 гг. М… Издательство иностранной литературы. 1956

33. Развитие тактики Советской Армии в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Под общей ред. К.С. Колганова. М… «Воениздат». 1958.

34. Справочник по вооруженным силам Германии. М., -Воениздат». 1942.

35. Справочник по стрелковому оружию иностранных армий М… «Воениздат». 1947

36 Станковый пулемет Горюнова // Военный вестник 1943 № 22.

37. Столяров П. Чужие среди своих // Оружие 2000 № 4

38. Устинов Д.Ф Во имя Победы Записки Наркома вооружения. М… -Воениздат», 1988 39 Федоров В.Г. Эволюция стрелкового оружия, т.2. М., -Воениздат». 1939.

40. ЦАМ0 СССР ф.208. on. 2511. Д.250 41 ЦДНИУР, ф.16, on. 1.Д.3402.

42. Черняев В. Развитие тактики оборонительного боя // Военно-исторический журнал 1976 № 6.

43. Широкорад А.Б. Оружие отечественного флота. Минск. Харвест-АСТ. 2001

44. Штрихи истории. Известные и неизвестные страницы истории Ковровского завода им В А Дегтярева с 1917 по 2002 год. Владимир. 2002.

45. Яковлев Н.Д. Об артиллерии и немного о себе. М… «Высшая школа». 1984.

46. Янчук А.М. Справочные баллистические и конструктивные данные стрелкового оружия. М.-Л… Издание Артиллерийской Академии РККА. 1935.

47. Assault Weapons. Edited by J. Lewis. Northbrook. DBI Books. 1996.

48. Bull S. Twentieth Century Arms amp; Armour. London. Studio Editions. 1996

49. Gander T The Machmegun A Modern Survey. London. Patrick Stephens Ltd. 1993

50. Hahn F. Waflen und Geheimwaften des deutschen Heeres 1933–1945. b.1. Bonn. Bernard amp; Graefe Verlag. 1992

51. Hogg I. Adam R. Guns. Recognition guide. Glasgow. Jane s/Harper Collins Publishers. 1996.

52 Hogg I., Weeks J. Military Small Arms of the 20-th Century. Northbrook. DBI Books. 1996

53. Lidschun R.. Wollert G. Intanteriewatfen Gestern (1918–1945). bb 1.2. Berlin, Brandenburgisches Verlagshaus. 1998.

54. Lugs J. Handfeuerwaffen. bb 1.2 Berlin. MV. 1982.

55 Weeks J. Infantry Weapons New York. Ballantine Books. 1971

Самоходная гаубица М8 с пулеметами М 1919 А4 и М2НВ «Браунинг» на открытой сверху башне.

Ручной пулемет «Льюис» с зенитным прицелом на палубе корабля, эвакуирующего союзные войска из Норвегии.

Легкий танк М5 «Стюарт» со спаренным, лобовым и зенитным пулеметами М 1919.

Белорусские партизаны с ручным пулеметом ДП.

Танковый пулемет ДТ (с сошкой и мушкой) в качестве ручного у белорусских партизан.

Расчет станкового пулемета М 1917 А1 «Браунинг» в ходе учений.

Конструктор-оружейник американец Джонсон со своим ручным пулеметом М 1941.

Пехотное отделение британской армии с ручным пулеметом «Брэн».

Германский пулемет MG.81 в варианте ручного у бойцов сопротивления.

Крупнокалиберный пулемет М2НВ «Браунинг» на треножном станке М3

Content

Техника и вооружение 2004 06

Пулеметы Второй Мировой войны Часть I

Развитие пулеметов в межвоенный период

Пулеметное вооружение РККА накануне войны

Выпуск пулеметов в СССР в годы войны

Изменения в тактике и в вооружении

Развитие пулеметного вооружения у противников и союзников

О новых пулеметах

Союз Советских Социалистических Республик

Ручной пулемет ДП

Ручной пулемет ДПМ

Станковый пулемет «Максим»

Станковый пулемет ДС-39

Станковый пулемет СГ-43

Крупнокалиберный пулемет ДШК

Соединенные Штаты Америки

Ручной пулемет М1918 (BAR)

Ручной пулемет М1941 «Джонсон»

Станковый пулемет «Браунинг»

Станковый пулемет М1919 А4 «Браунинг»

Ручной пулемет М1919 А6 «Браунинг»

Крупнокалиберные пулеметы М1921, М2 и М2НВ «Браунинг»

Великобритания

Ручной пулемет «Брэн»

Ручной пулемет «Безал»

Ручной пулемет «Виккерс-Бертье»

Ручной пулемет «Льюис»

Ручной пулемет «Хефа»

Станковые пулеметы

Танковый и станковый пулеметы «Беза»

Крупнокалиберный пулемет «Беза 15 мм» Мк 1

Крупнокалиберный пулемет «Виккерс»

Франция

Ручной пулемет М1е1924/29 «Шательро»

Ручной пулемет М1922/26 «Гочкис»

Станковый пулемет «Гочкис»

Крупнокалиберный пулемет «Гочкис» модели 1930 г

Китай

Станковые пулеметы системы Максима

Список источников: