Александр Осипов

Настройка Wi-Fi сети компьютер-компьютер в Windows 7

Настройка главного компьютера сети

В статье Настройка Wi-Fi сети компьютер-компьютер в Windows XP рассматривалось как объединить несколько ноутбуков работающих под управлением Windows XP в беспроводную локальную сеть Wi-Fi в режиме Ad-Hoc. В этой статье написано как создать такую же сеть на ноутбуках под управлением Windows 7.

Чтобы вам было проще ориентироваться в настройке Wi-Fi сети я поясню следующие определения:

Главный компьютер сети - компьютер или ноутбук подключенный к интернету и выступающий в качестве интернет-шлюза. На этом компьютере будет создано Wi-Fi соединение.

Другие компьютеры сети - компьютеры или ноутбуки подключенные к Wi-Fi сети созданной на главном компьютере и имеющие доступ в интернет через этот компьютер.

Включите Wi-Fi адаптер. Щелкните Пуск - далее правой кнопкой мыши по значку Компьютер.

Выберите пункт меню Свойства. Щелкните по ссылке Дополнительные параметры системы.

Перейдите на вкладку Имя компьютера.

В поле Описание: укажите описание компьютера, например Компьютер Степана. Нажмите кнопку Изменить.

В поле Имя компьютера: задайте имя компьютера. Имя компьютера должно быть уникальным. Нельзя задавать имя компьютера которое уже используется в сети.

В поле рабочей группы: укажите имя рабочей группы. Имя рабочей группы должно быть одинаковым на всех компьютерах сети. Нажмите ОК. Далее потребуется перезагрузка.

Если имя компьютера и имя рабочей группы не нужно менять просто нажмите кнопку Отмена.

Примечание: По умолчанию во всех версиях Windows 7, Vista и во всех версиях Windows XP за исключением Windows XP Home Edition имя рабочей группы - WORKGROUP.

Щелкните по значку проводного сетевого соединения.

Щелкните по ссылке Центр управления сетями и общим доступом.

Нажмите ссылку Управление беспроводными сетями.

Нажмите кнопку Добавить.

Нажмите Создать сеть "компьютер-компьютер"

Нажмите кнопку Далее.

В поле Имя сети: задайте произвольное имя сети.

В поле Тип безопасности: выберите WPA2-Personal. Если другие компьютеры сети работают под Windows XP, то выберите WEP.

В поле Ключ безопасности: введите пароль. Пароль должен состоять от 8 до 63 знаков. Если выбрано шифрование WEP, то пароль должен состоять из 5 или 13 знаков. Чем длиннее пароль тем лучше. Для создания пароля лучше использовать генератор паролей. Нажмите кнопку Далее.

В этом окне нажмите Включить общий доступ к подключению к Интернету.

Нажмите кнопку Закрыть.

Настройка других компьютеров сети

Включите Wi-Fi адаптер. Щелкните Пуск - далее правой кнопкой мыши по значку Компьютер.

Выберите пункт меню Свойства. Щелкните по ссылке Дополнительные параметры системы.

Перейдите на вкладку Имя компьютера.

В поле Описание: укажите описание компьютера, например Компьютер Анатолия. Нажмите кнопку Изменить.

В поле Имя компьютера: задайте имя компьютера. Имя компьютера должно быть уникальным. Нельзя задавать имя компьютера которое уже используется в сети.

В поле рабочей группы: укажите имя рабочей группы. Имя рабочей группы должно быть одинаковым на всех компьютерах сети. Нажмите ОК. Далее потребуется перезагрузка.

Если имя компьютера и имя рабочей группы не нужно менять просто нажмите кнопку Отмена.

Примечание: По умолчанию во всех версиях Windows 7, Vista и во всех версиях Windows XP за исключением Windows XP Home Edition имя рабочей группы - WORKGROUP.

Щелкните по значку сети.

Нажмите ссылку Центр управления сетями и общим доступом.

Нажмите по ссылке Изменение параметров адаптера.

Щелкните правой кнопкой мыши по значку беспроводного сетевого адаптера и выберите пункт Свойства.

Щелкните два раза по строчке Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4).

Отметьте пункт Использовать следующий IP-адрес:

В поле IP-адрес: назначьте IP адрес беспроводному адаптеру. IP адрес должен быть уникальным и из той же подсети что IP адрес беспроводного адаптера главного компьютера. В сети не должно быть устройств с одинаковыми IP. Так как на главном компьютере беспроводному адаптеру Wi-Fi присваивается IP адрес 192.168.137.1, то на других компьютерах сети IP адреса должны быть такими: 192.168.137.2, 192.168.137.3 и т.д.

Важно: Если главный компьютер сети работает под управлением операционной системы Windows XP, то его беспроводному адаптеру назначается IP адрес 192.168.0.1, значит на других компьютерах сети нужно указать IP адреса: 192.168.0.2, 192.168.0.3 и т.д.

В поле Маска подсети: укажите значение 255.255.255.0.

В поле Основной шлюз: укажите IP адрес главного компьютера - 192.168.137.1.

Важно: Если главный компьютер сети работает под управлением Windows XP, то IP адрес основного шлюза нужно указать 192.168.0.1

В поле Предпочитаемый DNS-сервер: укажите IP адрес предпочитаемого DNS сервера провайдера.

В поле Альтернативный DNS-сервер: укажите IP адрес альтернативного DNS сервера провайдера.

Адреса DNS серверов можно узнать у провайдера.

Нажмите ОК.

Щелкните по значку сетевого соединения.

Щелкните два раза по вашей сети.

Введите пароль. Нажмите ОК.

Все. Мы настроили беспроводную сеть Wi-Fi компьютер-компьютер в Windows 7.

Content

Александр Осипов
Настройка Wi-Fi сети компьютер-компьютер в Windows 7

Настройка главного компьютера сети

Настройка других компьютеров сети