Ардашев А.Н., Федосеев С.Л

"ОРУЖИЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ, НЕОБЫЧНОЕ, ЭКЗОТИЧЕСКОЕ"

Иллюстрированный справочник

Предуведомление от авторов

Данная книга посвящена двум большим темам — оружие специального назначения и «необычное» оружие, принципы действия которого отличаются от привычных огнестрельных, пневматических или пружинных схем. Поскольку конструкторам такого оружия приходится решать нетиповые задачи и прибегать к далеко нестандартным решениям, подобное объединение двух тем кажется вполне логичным.

В последние годы в нашей стране вышло значительное количество околооружейной литературы и множество журнальных публикаций, посвященных в том числе и оружию специального назначения. Но, к сожалению, в основной своей массе подобная «популярная» литература, написанная лихим и бойким языком, не выдерживает никакой критики, зачастую причудливо нагромождая смесь технической фантазии, заблуждений, бытовых слухов, исторических легенд и просто журналистских выдумок о столь интересном и захватывающем предмете, как оружие специального назначения. Свою посильную лепту в этот процесс внес и кинематограф, вообще увлекающийся оружейными небылицами и демонстрацией того, «как не надо обращаться с оружием». Принято даже считать, что если в публикациях о «линейном» оружии («военном», «гражданском», охотничьем) слухи, легенды и фантазии составляют до 10–20 процентов, то в отношении оружия специального назначения это показатель достигает 70–75 процентов. То же относится к оружию необычных схем, нестандартных принципов действия.

Немногие высокопрофессиональные издания просто потерялись в этом потоке, да и написаны они часто весьма сухо, специализированным и узкопрофессиональным языком. Для читателя не профессионального, а просто любопытствующего они трудны, а потому нечитабельны и малоинтересны.

Авторы данной книги видели свою задачу в том, чтобы рассмотреть оружие специального назначения как интересный технический объект, показать разнообразие его типов и схем. Заметим сразу, что полностью раскрыть тему оружия для специальных целей и операций невозможно, учитывая завесу секретности, окружающую данную область. Эта книга — не энциклопедия и не технический справочник, и уж, конечно, не учебник или сборник наставлений. Скорее, то книга для чтения, адресованная всем интересующимся оружейной тематикой.

Книга составлена большей частью по техническим описаниям, информационным материалам фирм, инструкциям по эксплуатации, патентным материалам. И если авторам удалось хоть частично утолить информационный голод на правдивую информацию и развеять некоторые популярные заблуждения, то им удалось выполнить свою задачу.

Часть I. ОРУЖИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Глава 1. Введение. Несколько слов о понятии «оружие специального назначения»

Словосочетание «специальное назначение» стало в последние годы весьма популярным, в том числе по отношению к оружию. Типичная ошибка при этом — поспешное отнесение к «оружию специального назначения» всякого образца, как-то выбивающегося из привычного ряда военного оружия. Причем в одну кучу валятся образцы «военного», «полицейского» и даже «гражданского» (когда речь заходит о «карманных» пистолетах) типа, специальное оружие и реальные образцы специального назначения. На наш взгляд, под оружием специального назначения следует понимать оружие, созданное для нужд войск специального назначения, контртеррористических формирований, спецслужб. Разумеется, сам факт наличия образца на вооружении «спецназа» еще не делает его оружием специального назначения. В систему вооружения «спецназа» входит немало образцов военного или полицейского типа, специальное оружие (сигнальные пистолеты, пиротехнические приспособления, оружие несмертельного действия и т. п.). При внешнем смысловом сходстве («special» означает «особый», «выделенный») разница между «специальным оружием» и «оружием специального назначения» примерно та же, что между «специальными войсками» и «войсками специального назначения». Если первые решают задачи небоевого обеспечения (инженерного, химического, технического, тылового, связи), то вторые предназначены для проведения «специальных операций», предполагающих решение разведывательных задач в глубоком тылу противника, проведение диверсий против объектов и конкретных лиц, партизанские и контрпартизанские действия, ведение «психологической войны» (в том числе террор и акции возмездия) и т. п.

Оружие специального назначения, конечно, не представляет собой какого-то нового явления, порожденного бурным XX веком, — в том или ином виде оно существовало издревле. Однако широкое его развитие началось в годы Второй мировой войны, когда «специальные операции» вошли в практику всех воюющих сторон. Соответственно возрос спрос на штучные и серийные образцы оружия для использования в таких операциях. Опыт локальных войн и стремительное развитие войск специального назначения, не менее бурный рост терроризма и создание антитеррористических служб привели к тому, что оружие специального назначения стало все более расширяющейся отраслью оружейного дела. В несколько более широком толковании к оружию специального назначения относятся образцы, специально сконструированные или доработанные для решения специфических огневых задач, для действий в особых условиях, либо проявляющие специальные свойства при решении типовых задач. Существуют специальные огневые и иные задачи, выполнить которые обычными средствами либо затруднительно, либо вообще невозможно. Характерный пример — стрельба под водой, для чего приспособлены только специально сконструированные комплексы. Отметим, впрочем, что специальные огневые задачи могут решать не только подразделения сил специальных операций, но и обычные, армейские. Например, поражение противника в непростреливаемом штатным вооружением (т. н. мертвом) пространстве является специальной огневой задачей, разрешаемой без риска для жизни экипажа только оружием специального назначения. Исходя из этого, к оружию специального назначения можно отнести:

1. Оружие скрытого применения. Здесь, прежде всего, можно выделить оружие со значительно пониженным уровнем звука выстрела, именуемое обычно бесшумным или оружием беззвучной и беспламенной стрельбы. Такое оружие решает, в принципе, типовые огневые задачи, но при этом проявляет специальные свойства (бесшумность), позволяющие выполнять задачи в особых условиях. «Бесшумное» оружие — самое массовое и разнообразное в ряду оружия специального назначения. К «скрытому применению» можно отнести и так называемое оружие непрямой наводки, а точнее — оружие для стрельбы из-за укрытия, позволяющее стрелку вести прицельный огонь, находясь полностью в укрытии. Речь не идет о дистанционно управляемом вооружении танков, бронемашин или летательных аппаратов. Мы говорим здесь именно о «ручном» оружии — специфичность самой задачи позволяет отнести такое оружие к разряду специального назначения. Наиболее специфично кривоствольное оружие.

Очевидно, что при выполнении, в принципе, типовых огневых задач применение такого оружия будет для противника скрытым, ибо стреляющий находится вне линии прицеливания, а обнаружить только дульную часть ствола чрезвычайно затруднительно.

Снайперские винтовки особо высокой точности стрельбы. В отличие от армейских (универсальных) снайперских винтовок, они предназначены для уничтожения противника на больших дальностях стрельбы (до 1500 м) либо на меньших, но гарантированно с одного выстрела. Отличаются претенциозным изготовлением (часто — индивидуальным), использованием специально подобранных боеприпасов и мощной оптики. Как правило, такие винтовки требуют от стреляющего высокой квалификации и осторожности в обращении, поскольку требования высокой точности и

2. кучности стрельбы заставляют уменьшать усилие спуска, вводить ряд «тонких» дополнительных устройств.

3. Крупнокалиберное нарезное оружие. Поступившие на вооружение некоторых армий в последние два десятилетия крупнокалиберные длинноствольные винтовки до сих пор вызывают разночтения в их классификации. Одни источники относят их к снайперскому оружию, другие выделяют в особый класс. Правильнее кажется разделение такого оружия по кругу огневых задач, решаемых с его помощью. Преимущественно это уничтожение огневых и транспортных средств, военной техники (в том числе легкобронированной), элементов инфраструктуры на средних и больших дальностях стрельбы (600-1600 м). И только во вторую очередь — снайперские задачи по уничтожению живой силы на больших дальностях. Появившиеся в последние годы некоторые короткоствольные образцы крупнокалиберного оружия (кое-где даже называемые карабинами) вовсе не предназначены для решения снайперских задач и приспособлены для ближнего боя с той же задачей — поражение легкозащищенной материальной части и живой силы в средствах индивидуальной бронезащиты.

4. Вооружение боевых пловцов. Мы не имеем здесь в виду оружие, предназначенное для борьбы на «воздухе», которое лишь доставляется под водой. Речь идет об оружии для подводной стрельбы. В силу особенностей среды применения оно требует специальных подходов к разработке и боеприпасов, и самого оружия. Мы намеренно избежали общего термина «подводное оружие», чтобы отделить образцы специального назначения от ружей для подводной охоты.

Оружие скрытого монтажа. Иначе его еще именуют маскированным, понимая под этим оружие, имитирующее по внешней форме другие предметы или сделанное специально для монтажа в таких предметах. Замаскировать клинок, пружинное, огнестрельное или пневматическое метательное устройство под безобидный с виду и не слишком примечательный предмет, который вполне привычно смотрится в повседневной жизни (часть одежды, аксессуары, ручная кладь, инструмент и т. п.), — значит получить преимущество внезапности. К «маскированному» оружию можно отнести также образцы, рассчитанные на скрытое ношение и внезапное применение, вроде складных пистолетов-пулеметов или «кейсов-автоматов». Сюда же можно отнести и некоторые образцы «комбинированного» оружия. Наиболее характерный пример — боевой нож с замаскированным стреляющим устройством.

Однозарядная 12,7-мм винтовка RA1 Модель 500

Снайперская винтовка «Паркер-Хэйл» Модель 85

6. Портативные средства поддержки — специальные гранатометы (реактивные, безоткатные, активные) и минометы. Это особо облегченные и уменьшенные образцы, рассчитанные на применение подразделениями специального назначения, «бесшумные» гранатометы и минометы, а также противодиверсионные средства.

7. «Штурмовое» портативное оружие, предназначенное для создания высокой плотности огня и достижения высокого поражающего действия в ближнем бою. Оно находится на стыке линейного боевого оружия и оружия специального назначения. «Специальное назначение» можно понимать и как узкую специализацию: образцы такого оружия создаются обычно для решения узкого круга боевых задач, а порой — на одну-две операции. Оружие специального назначения — инструмент профессионала и соответственно рассчитывается на определенный уровень подготовки владельца. Оно чрезвычайно разнообразно по типам поражающих элементов, устройству и способам применения. Так, стрелковое оружие может быть выполнено огнестрельным, реактивным, пневматическим, пружинным, с гладким или нарезным стволом и т. д.

Оружие специального назначения может создаваться на основе имеющихся служебных, спортивных или охотничьих образцов либо заново. То же можно сказать и о боеприпасах — разработчик может ориентироваться на существующий патрон (в его настоящем виде или модифицированный), или же патрон создается параллельно с оружием. Скажем, хорошо всем знакомый АКМ в сочетании с прибором ПБС и специальным «дозвуковым» патроном с пулей УС превращается в «бесшумный» образец. Это, однако, не дает повод относить сам АКМ к оружию специального назначения. Малые 9-мм пистолеты-пулеметы «Кедр» и «Клин» представляют собой вполне стандартные для нашего времени образцы полицейского назначения, но вариант «Кедр-Б» с интегрированным глушителем и съемным «насадком» относится уже к разряду специального назначения. Такой подход справедлив и в отношении «модульных» оружейных комплексов, таких как российский стрелково-гранатометный комплекс ОЦ-14 «Гроза» или английский пистолет-пулемет IDW «Бушмен». ОЦ-14, например, может быть собран в нескольких конфигурациях: короткий автомат, штурмовой комплект «автомат + гранатомет», «бесшумный» автомат. Понятно, что к оружию специального назначения, даже при использовании патронов СП-5 и СП-6, строго говоря, относится только третий вариант. Кстати, сами 9-мм патроны СП-5 и СП-6 являют пример обратного перехода элементов комплексов специального назначения в область линейного боевого оружия — будучи созданы в рамках бесшумных снайперского и автоматного комплексов, они позже использованы в коротких автоматах «Вихрь», «Тисс», 9А-91.

Созданные заново комплексы «патрон оружие-приспособления» позволяют наиболее полно согласовать параметры оружия с его задачами. При этом, правда, не соблюдаются требования унификации и повышается цена оружия, но сравнительно небольшие объемы производства и важность решаемых задач заставляют поступиться стоимостью.

Узкая специализация оружия не позволяет предъявить к нему каких-либо общих требований и стандартов — все определяется конкретной задачей. Так, например, «аквапистолет» Барра, состоящий на вооружении британских боевых пловцов (служба SBS), способен вести огонь оперенными стрелами под водой и в воздухе, не давая в первом случае пузырьков, во втором — вспышки и звука выстрела. Это делает его средством вооружения разведывательно-диверсионных отрядов. Советский СПП-1 создавался прежде всего для отрядов борьбы с подводными диверсионными силами и средствами, поэтому главными требованиями были надежность и точность поражения целей на дальности видимости под водой, а на пузыри особого внимания не обращалось. Пожалуй, единственным типовым требованием к оружию специального назначения, как и к любому оружию, может быть высокая надежность действия. Но и здесь критерии сильно расходятся.

Скажем, надежность действия «бесшумного» автомата и одноразовой «стреляющей авторучки» определяется по-разному. Различные варианты оружия специального назначения могут создаваться в рамках одного унифицированного семейства. Скажем, в рамках обширного семейства западногерманской фирмы «Хеклер унд Кох» наряду с различным «линейным» оружием созданы и серия «бесшумных» пистолетов-пулеметов MP5SD, и высокоточные снайперские винтовки PSG-1 и MSD-90, и маскированный «кейс-автомат». Винтовка английской «Экьюреси Интернэшнл» может служить примером «универсального снайперского семейства»: ее стандартный вариант под патрон 7,62x51 НАТО с прицелом типа 6x42 стал армейской винтовкой L96 А1, вариант под патрон. 308 «федерал магнум» с прицелом кратностью 10—12х — винтовкой особой точности для специальных сил полиции, а модель AWS с интегрированным глушителем — «бесшумным» вариантом для службы SAS. Иногда к разряду «специального назначения» относят гладкоствольное боевое оружие, иначе именуемое боевыми дробовиками.

Войска специального назначения и спецподразделения полиции разных стран действительно охотно применяют такое оружие — особенно в джунглях, населенных пунктах, подземных коммуникациях и других стесненных условиях скоротечного ближнего боя. Но столь же охотно их включают в комплект вооружения «линейных» войск, так что ныне боевые дробовики скорее можно отнести к «обычному» боевому оружию.

К гранатометам специального назначения относится, скажем, советский противодиверсионный комплекс ДП-64 — двуствольный 45-мм ручной гранатомет и гранаты к нему (фугасная ФГ-45 и сигнальная СГ-45). На силы специального назначения в первую очередь рассчитаны и «бесшумные» гранатометы, и нарезные «ручные пушки» типа 35-мм швейцарской ARPAD 600 или 30-мм американской «Маади-Гриффин».

Существуют еще предельно упрощенные и дешевые образцы, специально разрабатываемые для спешного вооружения партизанских формирований на территории противника. Поскольку организация таких формирований и руководство их действиями — одна из задач войск специального назначения, а само «партизанское» оружие имеет узкоспециальную задачу (быстрое нападение накоротке, добывание «настоящего» оружия), мы также рассмотрим и его варианты.

Отметим тот факт, что отечественными оружейниками создана и внедрена в производство широкая гамма оружия специального назначения, в целом отвечающая современным требованиям. Сюда входят и такие уникальные образцы, как подводный автомат АПС или самозарядный «бесшумный» пистолет ПСС с отсечкой пороховых газов. Однако принятое в последние годы бравирование оружием специального назначения кажется совершенно излишним. Любое средство хорошо тогда, когда применяется по назначению. Патрулирование улиц с БСК или БАК может привести лишь к попаданию столь серьезного оружия в руки уголовников.

Оружие специального назначения — весьма интересный технический объект. В дальнейшем главное внимание мы уделим особенностям его устройства и тем конструктивным решениям, которые используются для решения тех самых специальных задач. Сможем мы оценить и то, насколько «новы» те или иные решения.

Глава 2. Шелестящая смерть

История создания и развития бесшумного оружия. Концепции. Источники звука при выстреле. Приемы снижения уровня звука выстрела

Речь пойдет об огнестрельном оружии, позволяющем произвести выстрел скрытно и не выдающем стрелка звуком выстрела и вспышкой пламени. Так называемые бесшумные образцы, или, точнее, образцы с низким уровнем звука выстрела, наиболее многочисленны в ряду оружия специального назначения. Различные типы так называемых глушителей звука выстрела огнестрельного оружия известны уже более 100 лет. Но ограниченность применения и особая секретность породили массу слухов и небылиц об этих устройствах. А устройства эти и в самом деле очень любопытные, по крайней мере с инженерной точки зрения. Они имеют весьма богатую историю.

Реклама времен начала XX века — охотничья «автоматическая» винтовка Винчестера с глушителем конструкции Максима

Бесшумным, как правило, называют «любое оружие, оснащенное устройством, снижающим звук выстрела. В настоящее время термин бесшумное» (Silenced) постепенно заменяют термином «с подавленным звуком» (Noise suppressed). Термин этот условный, так как абсолютного глушения, как будет показано ниже, достичь невозможно. Но принято, что если уровень звука при выстреле не превышает уровня звука при стрельбе из пневматического оружия, то такое оружие можно считать бесшумным. А выстрел с уровнем звука не выше 6 дБ можно считать почти полностью бесшумным. Огнестрельное оружие существует уже несколько веков, но его «громогласность» до нашего века считалась просто его характерной особенностью и неизбежным злом, вполне терпимым и уместным на поле боя. «Музыка боя» традиционно складывалась из канонады, дыма и пламени выстрелов и считалась даже положительным качеством, т. к. оказывала огромное устрашающее воздействие на противника. Например, испанские конквистадоры одним ружейным залпом, изрыгающим пламя, гром и клубы дыма, покоряли целые народы Нового Света. Да и позже особой нужды в «тихом» выстреле еще не ощущалось.

Работы над устройствами «глушения звука выстрела» начались в конце XIX в. — вслед за введением бездымных порохов. При этом сразу выявилось два основных способа решения проблемы, сосуществующие и по сей день: первый — отсечка пороховых газов и их «запирание» в канале ствола или гильзе, второй — предварительное расширение и охлаждение газов перед их выходом в атмосферу. Известный оружейный специалист того времени У. Гринер писал в своих мемуарах, что он разработал глушитель задолго до начала этого столетия, но не удосужился его запатентовать, поскольку «в то время не было осознанной необходимости в глушителях» и они воспринимались скорее как праздная игра инженерного ума, чем требования суровой действительности. Но до настоящего времени не сохранилось ни натурного образца, ни даже рисунка или схемы глушителя конструкции Гринера. В 1898 году французский полковник Гумберт создал механическую конструкцию глушителя.

Первый патент на многокамерный глушитель был выдан в 1899 году датчанам Дж. Борренсену и С Сигбьернсену. Первый глушитель, который имел коммерческий успех, был сконструирован Хайрамом Стивенсоном Максимом и дорабатывался вместе с Хайрамом Перси Максимом (сыном создателя знаменитого пулемета). Различные варианты его конструкции были запатентованы в 1908,1909 и 1910 годах, и в 1910 году была создана фирма для серийного выпуска своих устройств — началось промышленное производство самого совершенного варианта. Глушители даже продавались частным порядком в разных странах, включая Россию. Несколько более удачную конструкцию представила в 1914 г. фирма «Стивене». Но все же это направление военной техники до поры до времени развивалось довольно вяло. В России глушители успешно разрабатывал конструктор А. Эртель, предложивший свою конструкцию в 1916 году. Но он занимался прежде всего глушителями для орудий, так как тогда как раз вошел в повседневную боевую практику метод звуковой засечки артиллерийских позиций и проблемы контрбатарейной борьбы вышли на первый план. К тому же тактика ведения боевых действий не предусматривала скрытого уничтожения живой силы противника на малых дистанциях. Этим объясняется отсутствие бесшумного оружия в Красной Армии до середины тридцатых годов, хотя конструкции различных «звукоглушителей» описаны даже в учебнике для школ оружейных техников за 1934 год. Интересно, что первыми использовать глушитель стали не военные и не спецслужбы, а охотники, которые быстро оценили преимущества бесшумного выстрела при добыче зверя или птицы, когда промах не вспугивал добычу и охотник мог спокойно прицелиться вторично. В начале века в открытой продаже были даже глушители для гладкоствольных ружей. В России глушители Максима перед Первой мировой войной свободно продавались в специализированных магазинах. Но достоинства бесшумного оружия быстро оценили и преступники. Поэтому в США в 1934 году законодательно ограничили продажу таких устройств. Этот запрет действует и по сию пору, и наличие сегодня у гражданина глушителя — это верная статья Уголовного кодекса.

Не было недостатка в предложениях различных «устройств глушения» и в годы Первой мировой войны, но тогда они практически не привлекли внимания. Всякая идея по-настоящему реализуется только тогда, когда в ней появляется необходимость. Между Первой и Второй мировыми войнами глушителями интересовались в основном «криминальные элементы» и спецслужбы. Кроме того, они предлагались охотникам, чтобы «не распугивать дичь» — как, например, глушитель Паркера для малокалиберных винтовок и охотничьих ружей. В СССР глушители для различных образцов оружия разрабатывали Маркевич, Корленко, Гуревич, позднее — братья Митины (прибор «Брамит»).

«Военная» карьера глушителей началась фактически в годы Второй мировой войны. С началом широкомасштабных военных действий на полях Второй мировой несколько оживился интерес и к проблеме глушения звука выстрела стрелкового оружия, хотя эти устройства применялись еще довольно мало. Причины тому понятны — рост значения разведывательно-диверсионных действий в тылу противника привел к появлению соответствующих подразделений и частей и быстрому развитию различных образцов оружия и специального снаряжения для них. Традиционно диверсанты достаточно эффективно орудовали вполне бесшумными ножами, дубинками и удавками. Но когда союзники начали широкие тайные и диверсионные операции, то полезность бесшумного оружия быстро стала очевидной. Сначала в таких операциях использовали все те же ножи и арбалеты. Но сразу же стало понятно, что бесшумное огнестрельное оружие намного эффективнее и лучше подходит для этих операций. Характерно принятие в эти годы на вооружение «бесшумных» образцов специальной разработки. Эффективное использование германскими агентами пистолетов «Парабеллум» с глушителями при проведении диверсионных операций заставило пересмотреть отношение к бесшумному оружию и их противников.

Советские партизаны, разведывательно-диверсионные группы РККА и НКВД в тылу немецких войск успешно применяли в этот период снайперский вариант трехлинейной винтовки Мосина с прибором «Брамит», названный так в честь его разработчиков — братьев Митиных (БРАтья МИТины). Устройство представляло собой цилиндр диаметром 32 мм и длиной 140 мм и выпускалось по несколько тысяч штук ежемесячно.

Бурное же развитие конструкций глушения звука выстрела началось в 60-е годы. Это совпало с развитием разнообразных спецслужб и «сил специальных операций» многих стран. Это и неудивительно: в мире вовсю бушевала «холодная война», в разных уголках планеты пылали небольшие и довольно крупные, хотя и локальные, военные конфликты и «необъявленные» войны — достаточно назвать Индокитай, освободительные движения против колонизаторов в странах Азии и Африки, Ближний Восток, повстанческие движения в Центральной и Южной Америке, бои в Афганистане, Нагорном Карабахе, Абхазии, Таджикистане и Чечне.

Источники звука при выстреле из огнестрельного оружия и способы его подавления

Прежде чем перейти к рассмотрению конструкции различных глушителей, необходимо остановиться на основных источниках звука при выстреле из огнестрельного оружия. Это прежде всею звук действия самого механизма оружия: удар курка по ударнику и ударника по капсюлю, лязг подвижных частей автоматики при перезаряжании оружия, удары затвора о ствол и затыльник. При стрельбе ночью на открытой местности звук соударяющихся металлических частей хорошо слышен на расстоянии 50 метров.

Поэтому в специальных случаях пользуются однозарядным неавтоматическим оружием с ручным перезаряжанием.

Затем, еще до вылета пули из ствола, звук издает воздух, вытесняемый из ствола пулей, движущейся по стволу, и пороховыми газами, прорывающимися в зазор между пулей и стволом и опережающими ее со сверхзвуковой скоростью. У револьверов дополнительный шум создают пороховые газы, прорывающиеся между каморой барабана и стволом. Основные источники звука — пуля (если ее скорость превышает скорость звука), генерирующая ударную (баллистическую) волну, и, наконец, дульная волна, создаваемая пороховыми газами, идущими вслед за пулей.

Уровень звука от баллистической волны пули может быть сопоставим с громкостью самого выстрела. Поэтому первое категорическое требование к бесшумному оружию — скорость пули должна быть меньше скорости звука (310 м/с). Уменьшение начальной скорости пули достигается либо за счет укорочения ствола, либо за счет просверливания в стволе множества радиальных отверстий, через которые при выстреле истекают пороховые газы (фактически это то же самое укорочение ствола), либо за счет использования специальных патронов с уменьшенным пороховым зарядом (так называемых дозвуковых патронов).

Во всех этих случаях эффективная дальность стрельбы (100 м) уменьшается незначительно и проблем с устойчивостью пуль на траектории также не возникает. Однако появляются трудности с работой автоматики оружия. При уменьшенном импульсе отдачи ее надежность не обеспечивается. В этом случае уменьшают массу подвижных частей и усилие возвратных пружин (т. е. полностью переконструируя оружие) либо мирятся с с этим и делают оружие с ручным перезаряжанием.

Но все вышеназванное относится только к пистолетным патронам. С винтовочными дело обстоит сложнее. В этом случае околозвуковую начальную скорость можно получить только за счет специальных патронов — ведь даже если полностью отрезать ствол винтовки и стрелять из одного патронника, то скорость пули все равно будет превышать скорость звука. Создать патрон с уменьшенным зарядом пороха, естественно, несложно. Однако при этом возникает целый ряд специфических проблем.

Первая — при снижении скорости пули до дозвуковой (а это примерно в 3 раза!) резко сокращается дальность эффективной стрельбы. Это можно частично компенсировать за счет увеличения массы пули. При большей массе пули возрастает ее поперечная нагрузка (отношение массы к площади поперечного сечения), снижаются потери скорости пули на траектории (помимо того, что они снижаются вследствие меньшей, чем у штатных, скорости пули) и, следовательно, эффективная дальность стрельбы возрастает. Массу пуль увеличивают (по сравнению с массой пуль штатных патронов) во всех без исключения винтовочных патронах, предназначенных для бесшумной стрельбы. Вторая проблема — устойчивость пули на траектории. Она решается за счет усиления гироскопического эффекта. Необходимая скорость вращения достигается крутизной нарезов ствола, шаг которых определен, исходя из аэродинамических характеристик штатных патронов. В патронах для бесшумной стрельбы все аэродинамические параметры пули отличаются от штатных. Поэтому всегда есть опасность, что ствол штатной винтовки может не подойти для бесшумной стрельбы. Поэтому в бесшумном оружии повышают крутизну нарезки канала ствола. Третья проблема — плотность заряжания патрона. Навеска пороха, например, в 5,56-мм винтовочных патронах для бесшумной стрельбы составляет лишь 1/14 часть навески пороха штатных патронов. В этом случае при штатной гильзе плотность заряжания очень низкая (порох заполняет лишь часть внутреннего пространства гильзы). При этом не обеспечивается стабильность сгорания порохового заряда, а при стрельбе под большими углами склонения (круто вниз) могут быть осечки (порох в гильзе пересыпается к пуле, и рядом с капсюлем его нет). Приходится или уменьшать свободный объем гильзы, или применять другой порох, с меньшей гравиметрической плотностью.

Звук выстрела объясняется высокими давлением и температурой пороховых газов у дульного среза ствола, намного превосходящими давление и температуру окружающего воздуха: давление пороховых газов у дульного среза ствола стрелкового оружия — около 200 кг/см^2, температура — около 1000 °C. Быстрое расширение пороховых газов после вылета из ствола, образование ударной волны и сопровождаются столь резким и громким звуком. Уровень громкости (интенсивности) звука определяют в логарифмических единицах — децибелах (дБ). Децибел, напомним, единица относительная. За «нулевую» же величину в акустике принимается интенсивность пДж/(кв. м∙с), примерно равная нижнему пределу слышимости на 1000 Гц.

Пистолет «ЗИГ-Зауэр» P220 и специально изготовленный для него ствол с глушителем расширительного типа

Можно выделить два основных источника звука выстрела:

— пороховые газы, прорывающиеся через зазор между пулей и стенками канала ствола; уровень громкости звука, порождаемого этим источником, достигает 100–125 дБ;

— газы, вылетающие из ствола вслед за пулей и обгоняющие ее; уровень звука — 115–135 дБ.

При сверхзвуковой скорости полета пули — свыше 320 м/с на уровне моря — перед ее носком в воздухе образуется ударная («баллистическая») волна, которая также является источником звука высокого уровня. Начальная скорость пули у пистолетных патронов обычно не превышает звуковую. Заметим, что ни одна схема глушения звука выстрела не устраняет его полностью — речь идет о снижении громкости до величины, плохо различимой на определенном расстоянии. Наиболее распространенным устройством для понижения уровня звука является глушитель расширительного типа, именуемый у нас прибором бесшумной стрельбы (ПБС). В его камерах пороховые газы постепенно расширяются и теряют свою скорость и температуру.

Действие большинства из них основано на рассмотрении потока пороховых газов как идеального газа, подчиняющегося законам Бойля-Мариотта и Гей-Люссака. Закон Бойля-Мариотга выражается уравнением состояния идеального газа. Согласно ему, произведение величин давления и объема данной массы газа прямо пропорционально его температуре. Таким образом, уменьшения давления потока пороховых газов — а значит, и снижения уровня звука выстрела — можно достигнуть увеличением их объема и снижением температуры перед выходом в атмосферу. ПБС в виде дульной насадки применен, скажем, в пистолете АПБ. «Глушители» расширительного типа к отечественным и зарубежным пистолетам и револьверам стали обычной продукцией и подпольных «самодельщиков».

Иногда совершенно игнорируют звук, генерируемый ударной волной сверзвуковой пули: считается, что локализовать место нахождения оружия по звуку от пули затруднительно. Возможно, это и приемлемо на поле боя, однако совершенно недопустимо для оружия, предназначенного для специальных операций. Тем более что недавно появилось устройство, разработанное во Франции, определяющее точку, из которой произведен выстрел, именно по звуку пролетевшей пула Система из 4 микрофонов, расположенных определенным образом, регистрирует звук полета пули, а компьютер на основе полученных данных вычисляет траекторию пули и местоположение снайпера, которое тут же выводится на экран монитора. Команды «охотников за снайперами» неплохо зарекомендовали себя в Югославии, оперативно уничтожая нарушителей перемирия.

Давление пороховых газов (200 кг/см^2) и их температура (1000 °C) у дульного среза намного превосходят эти же параметры окружающего воздуха. Мгновенно расширяясь при выходе из ствола, они и производят тот самый оглушительный грохот. Задачей глушителя и является погасить дульную волну: снизить давление пороховых газов перед их выходом в атмосферу до 1,9 кг/см^2, а температуру до 15–30 °C

Существенно влияет на громкость выстрела и звук от попадания пули в цель. Например, попадание пули в живую цель создает звук громкого и отчетливого шлепка, который на открытой местности с незначительным звуковым фоном можно отчетливо слышать в радиусе нескольких сот метров (!). Если пуля попала в автомобильную шину, то звук лопнувшей покрышки слышен весьма далеко, а если, например, в водосточную трубу, — то грохот может быть просто оглушительным. Бороться с этим звуком нельзя в принципе. Можно только маскировать его посторонними звуками на местности, выбирать место попадания пули (цель «помягче») и использовать состав предметов, находящихся за целью, наличие или отсутствие отражающих (булыжная мостовая или кирпичная стена) или поглощающих (трава, кустарник, деревья) предметов. Современные конструкции подавления звука выстрела делятся на четыре класса: надульные (многокамерные), интегральные, механические, специальное оружие с расширением газов в переменно-замкнутом объеме.

Самые первые эффективные «приборы бесшумной и беспламенной стрельбы» были разработаны в виде надульного многокамерного глушителя, являвшегося практически надульной насадкой на стандартное оружие. Позже была разработана конструкция более совершенного так называемого интегрального глушителя, который уже составлял с оружием единое конструктивное целое. Но подлинно революционной идеей в области бесшумной стрельбы явилась разработка систем с расширением пороховых газов в переменно-замкнутом объеме. Разрабатывались механические системы глушения звука выстрела и совсем уж экзотические устройства.

В настоящее время наибольшее распространение получили многокамерные глушители расширительного типа и интегральные. Несколько особняком стоят системы «замкнутого» типа, приоритет разработки которых и мировое лидерство сегодня, бесспорно, у отечественных оружейников. Механические системы «прибора бесшумной и беспламенной стрельбы» применяются крайне редко. Эти устройства основаны на механическом подавлении звука выстрела, при этом энергия пороховых газов тратится на деформацию пружин или других упругих элементов-демпферов либо на перемещение каких-либо частей самого глушителя. Кроме подразделений для выполнения специальных операций и тайных агентов, для которых бесшумность важнее эффективности, «тихим» оружием оснащают все большее количество служб охраны правопорядка, вооруженных не только пистолетами, пистолетами-пулеметами и снайперскими винтовками, но и гладкоствольными дробовиками.

Подобное вооружение ныне используется гораздо шире, чем можно было бы предположить: его применяют антитеррористические группы полиции и другие специальные формирования, армейский спецназ, тайные агенты при совершении террористических актов и даже коммунальные службы для отстрела бродячих и бешеных животных в черте города («не вызывая паники среди жителей», как деликатно сказано в рекламном проспекте одной из зарубежных оружейных фирм). В Европе глушители были издавна популярны среди спортсменов, поскольку они снижали «шумовое загрязнение» окружающей среды и предохраняли от повреждения слух самих стрелков при длительных многочасовых тренировках, особенно в закрытых тирах.

Постепенно глушители находят все большее применение и в армии. Современные войны, в отличие от войн прошлых, когда в лобовых столкновениях сходились огромные многомиллионные армии, все больше принимают характер полупартизанско-полутеррористической борьбы. В этом случае боевые действия сводятся к тактическим схваткам небольших групп, и наличие «бесшумного» оружия становится жизненно необходимым. Но «полноразмерный» глушитель достаточно дорог, чтобы им вооружить каждого солдата, и значительно снижает боевые возможности оружия, в частности скорострельность (при интенсивной стрельбе эффективность почти всех современных глушителей резко снижается). Поэтому российскими оружейниками разработана конструкция более дешевого трехкамерного надульного устройства, поглощающего часть энергии отдачи и названного снижателем звука выстрела. Свое несколько корявое название «снижатель» получил потому, что он действительно лишь несколько снижает громкость выстрела, но главное его достоинство — рассеивание звука, делающее определение позиции стрелка довольно непростым занятием. Кроме этого, применение данного устройства позволяет командиру легко управлять бойцами голосом, а при стрельбе в помещениях звук выстрела не так оглушает самого солдата. Это устройство гораздо дешевле классического глушителя и может применяться гораздо более массово.

Многокамерные надульные глушители

Самые первые глушители (так сказать, классические) были именно дульными многокамерными устройствами расширительного типа, представлявшими собой надульные насадки на стандартное оружие, в которых поперечные диафрагмы делили внутренний объем корпуса устройства на отдельные отсеки — расширительные камеры. «Глушители расширительного типа» стали наиболее распространенными. Пороховые газы, двигаясь вслед за пулей, последовательно расширяясь и охлаждаясь в камерах глушителя, постепенно теряли свою энергию, существенно снижая звуковое давление на выходе устройства и снижая вспышку выстрела. Поэтому глушитель играет одновременно роль и пламегасителя. Считается, что с увеличением количества камер повышается и эффективность глушения. Однако часть пороховых газов всегда опережает пулю, и, так как диаметр отверстий в поперечных перегородках больше диаметра пули, часть газов истекает из глушителя со сверхзвуковой скоростью, что несколько снижает эффективность данных устройств. Их конструкция достигла в настоящее время высокой степени совершенства.

Классический многокамерный глушитель расширительного типа: 1 — камера, 2 — перегородка

Такие глушители расположены вокруг ствола или крепятся к его дульной части. Хотя они довольно громоздки, распространены они очень широко. Задача типичных глушителей — ограничить скорость выходящих из ствола пороховых газов. Конструкторы стремятся всеми способами уменьшить энергию истекающих газов. Это может достигаться за счет их расширения, завихрения, перетекания из камеры в камеру, сталкивания со встречными потоками, а также с помощью различных теплопоглотителей.

Простейший образец состоит из расширительной камеры, установленной на конце ствола. Ее выходная часть прикрыта упругой мембраной с щелью либо с отверстием, которое по диаметру несколько больше пули. Газы, перед тем как очутиться снаружи, расширяются в камере, объем которой значительно больше объема канала ствола, при этом падают их давление и температура. По теории, газы должны вытекать из корпуса глушителя только после вылета пули. Однако фактически это происходит раньше, когда давление снизилось еще недостаточно (необходимо, чтобы оно было ниже 2 ат).

Эффективность глушителя повышается при последовательном расположении нескольких камер, разделенных перегородками (они делаются из пробки, кожи, пластика, резины и даже плотного картона), тоже с отверстиями, соосными стволу. Чтобы газы не успели обогнать пулю, эти отверстия могут прикрываться глухими мембранами (пробками). Но на их пробивание уйдет дополнительная энергия — в результате скорость пули снизится. Кроме того, ухудшится кучность огня. Мембраны моментально изнашиваются (многие, по существу, одноразовые), поэтому оружие с глушителем применяется лишь для огня одиночными выстрелами.

Выстрел слышится, как глухой хлопок, и трудноразличим даже в относительной тишине — на малолюдной улице или в подъезде. Например, в рекламе германского глушителя ABC для пистолета АСП-9 указывается, что уровень звука не превышает 33 дБ, то есть не сильнее, чем «при закрывании двери «Мерседеса». Иногда эти устройства называют «тявкающими щенками», имея в виду низкую громкость выстрела.

Легендарный отечественный «Брамит», уже упоминавшийся выше, конструктивно состоит из двух камер, каждая из которых заканчивается обтюратором — цилиндрической прокладкой из мягкой резины толщиной 15 мм. В первой камере помещен отсекатель. В стенках камер для стравливания пороховых газов просверлены два отверстия около 1 мм. При выстреле пуля пробивает поочередно оба обтюратора и выходит из прибора. Пороховые газы, расширяясь в первой камере, теряют давление и медленно стравливаются через боковое отверстие наружу. Часть пороховых газов, прорвавшаяся вместе с пулей через первый обтюратор, расширяется таким же образом во второй камере. В итоге звук выстрела гасится. Подобный глушитель был разработан и для револьвера «Наган» образца 1895 года.

Глушитель с обтюрацией. 1 — распорная втулка, 2 — резиновый (эбонитовый) обтюратор, 3 — расширительная камера

Прямые перегородки расширительных камер часто заменяют изогнутыми и воронкообразными, отклоняющими пороховые газы к периферийной части глушителя, что препятствует их обгону пули. Этот же эффект достигается применением винтообразной перегородки, проходящей по всей длине глушителя. Иногда расширительные камеры частично заполняют теплопоглощающим материалом — абсорбирующей мелкой алюминиевой сеткой-наполнителем или даже просто стружкой, медной проволокой. Газы, нагревая наполнитель, сами охлаждаются, снижая собственное давление. Но сетки сложно очищать от порохового нагара и приходится периодически менять. Заметно влияет на эффективность глушения даже материал перегородок; простая замена стальных на алюминиевые, более теплопроводные, дает заметный эффект снижения звука выстрела. Но при продолжительной стрельбе, по мере повышения давления в расширительных камерах и нагрева охлаждающих элементов и всей конструкции, эффективность устройства резко падает, и после десятка-другого выстрелов, произведенных подряд, «бесшумное» оружие превращается в самое обычное шумное. Поэтому рекомендуется вести огонь одиночными выстрелами и с большими паузами, чтобы дать остыть всей конструкции.

Глушитель с завихрением и разбиением потока. 1 — внутренняя втулка с перфорацией, 2 — винтовая спираль для разбиения потока

Эффект глушения звука выстрела повышает наличие небольшого количества воды в корпусе глушителя. При этом часть тепловой энергии пороховых газов затрачивается на превращение воды в пар. Но не будешь же перед каждым выстрелом макать ствол оружия в баночку с водой.»

Простейшее устройство — детская соска в качестве глушителя

Громоздкий корпус глушителя часто закрывает обычные прицельные приспособления, поэтому его располагают эксцентрично стволу, когда его ось значительно ниже оси канала ствола. Канал для прохода пули должен быть строго соосным со стволом, т. к. даже легкое касание пулей внутренних перегородок резко снижает кучность стрельбы. А ослабление узла крепления корпуса глушителя на стволе оружия приводит к стрельбе через его переднюю стенку. И здесь уж о меткости говорить уже не приходится…

Эффективность глушителя повышают путем сложных и скрупулезных расчетов его внутренней газодинамики, когда за счет использования фигурных перегородок сложного профиля в его корпусе создаются поворот потока газа, противопотоки и турбулентные завихрения. Частицы газа, соударяясь, быстро теряют при этом свою энергию.

В глушителе с обтюрацией межкамерные перегородки изготовляются из упругого материала и имеют щели для пропуска пули. В этой конструкции газы не опережают пулю, а замедленно истекают вслед за ней из расширительных камер. Но недостатком подобных конструкций является быстрый выход из строя межкамерных перегородок.

Иногда киллеры для одного-единственного верного выстрела надевают на дуло пистолета обычную пустую пластиковую бутылку, которая служит простейшим одноразовым однокамерным глушителем расширительного типа. Пуля свободно простреливает ее, но пороховые газы, предварительно расширившись в объеме бутылки, несколько снижают всю энергию и соответственно звуковой эффект. Пытались применять и другие подручные средства и даже совсем уж курьезные способы глушения звука: например, надев на дульную часть оружия обычную детскую соску, примотанную к стволу проволокой. При выстреле резиновое изделие раздувалось шаром, задерживая пороховые газы в ограниченном объеме. Затем газы выходили через рваное отверстие в соске, которое образовывалось после пролета пули. Звук выстрела это примитивное устройство снижало незначительно и было также одноразовым, но подкупает своей простотой и дешевизной. Если приоритет в использовании короткоствольного бесшумного оружия можно отдать, видимо, германским (еще фашистским) спецслужбам, то пальма первенства в массовом применении в те же годы винтовок с глушителями определенно принадлежит СССР. После Второй мировой войны многокамерные глушители расширительного типа активно совершенствовались в США, которые на сегодня лидируют в этой области (по крайней мере, они сами так считают). Лучшие конструкции на сегодня обеспечивают коэффициент снижения звука выстрела при ведении огня (без глушителя/с глушителем) более чем 500:1 (для пистолетов). При выстреле слышен только металлический лязг от передвижения затвора. Показатели для автоматов и винтовок значительно скромнее. Сегодня основные направления исследований — дальнейшее уменьшение звука, снижение веса и габаритов глушителей, снижение их влияния на меткость и кучность огня. Им свойственны и недостатки: низкая надежность (особенно при использовании эластичных мембран или шайб), необходимость индивидуальной подгонки. Поэтому они остаются специальным средством и бесшумное стрелковое оружие пока не может стать массовым для армий.

Интегральное оружие

Естественным развитием «классического» многокамерного дульного глушителя расширительного типа явились так называемые интегральные, которые составляют с оружием одно конструктивное целое. Их действие основано на принципе предварительного отвода пороховых газов из канала ствола. В подобной конструкции в стволе оружия проделан ряд отверстий, через которые газы, следующие за пулей, выходят в заднюю расширительную камеру корпуса глушителя.

Пистолет пулемет «Стерлинг» L54AI

Передняя его часть представляет собой обычный многокамерный глушитель, в котором происходит дополнительное расширение и охлаждение пороховых газов, вышедших вслед за пулей из дульной части ствола, то есть потеря их энергии. Предварительный «отбор мощности» газов позволяет снизить скорость пули до дозвуковой, что позволяет использовать в бесшумном оружии обычные, «сверхзвуковые* боеприпасы. Уменьшается также длина бесшумного оружия, так как глушитель большей частью расположен вокруг ствола и за дульный срез выступает довольно незначительно. Но главное — повышается эффективность глушения звука по сравнению с многокамерным глушителем. Но в то же время поражающее действие пули в итоге снижается весьма сильно. Самый значительный эффект снижения звука выстрела достигается при одновременном использовании нескольких принципов глушения, в частности интегральности, многокамерности и теплопоглощения. Для этого заднюю камеру и часть передних расширительных камер заполняют теплопоглощающим материалом — алюминиевой или медной сеткой или даже просто стружкой, иногда пористым металлом. Простая замена стальных диафрагм-перегородок на алюминиевые также дает заметный эффект снижения звука. Но при интенсивной стрельбе, по мере нагрева теплопоглотителя, эффективность устройства резко снижается. Так что проблемы здесь те же, что и v многокамерных надульных глушителей. В 1969 году швейцарец Эдвин Рох из фирмы «Хаммерли АГ» предложил конструкцию, в которой газовыводные отверстия в стволе были расположены практически сразу за патронником (то есть весь ствол состоял фактически из патронника). Через них газы попадали в две продольные камеры-каналы, расположенные параллельно стволу и покрытые изнутри звукопоглощающим материалом. В районе дульного среза камеры имели отверстия наружу, через которые, в конечном счете, газы, потеряв свою энергию, неспешно и выходили в атмосферу.

Современный комплексный интегральный глушитель, в котором используются различные физические принципы снижения звука выстрела: многокамерности, завихрения газов, предварительного отвода газов из канала ствола, теплопоглощения

Глушитель с коническими отклоняющими перегородками

Глушитель с параллельными каналами (1969 год, Эдвин Рох, фирма «Хаммерли АГ», Швейцария)

Из новейших отечественных разработок в этой области следует отметить винтовку снайперскую специальную ВСС «Винторез» и автомат специальный АС «Вал», созданные в ЦНИИточмаш (г. Климовск, Моск. обл.). Испытания этого оружия проходили еще в период боевых действий в Афганистане, и в настоящее время оно принято на вооружение спецподразделений Российской армии и Министерства внутренних дел. В этом оружии используются специальные дозвуковые 9-мм патроны, которые изначально создавались как комплекс «оружие-боеприпас». Глушитель интегрирован (но не составляет одно целое) со стволом, обычного типа, с завихрителями потока газов и теплопоглощающей (абсорбирующей) сеткой-наполнителем. Пороховые газы попадают в полость глушителя через ряд веерообразных отверстий в стенке ствола. В расширительной камере происходит сброс давления, затем газы разделяются на противопотоки и окончательно охлаждаются на сетке-наполнителе. Недостатком «интегралов» является малая реальная длина ствола при больших его геометрических размерах. Ведь эффективной длиной ствола, где и происходит собственно разгон пули, является фактически его отрезок от патронника до первого отверстия в его стенке. В итоге снижается не только скорость пули мощного в общем-то патрона, но и ее проникающая и поражающая способность. Да и вообще с инженерной точки зрения сама концепция выглядит порочной: взять хороший мощный боеприпас, а затем старательно портить его блестящие характеристики…

Идея «интеграции» особенно популярна в настоящее время в Великобритании и США. При выстреле раздается практически только тихое шипение выходящих из глушителя пороховых газов. До последнею времени интегральные глушители звука выстрела являлись самыми эффективными из всех существующих подобных им конструкций, и лишь совсем недавно отдали пальму первенства глушителям замкнутого (изолирующего) типа.

Глушители механического типа

Есть особый тип конструкции «прибора бесшумной и беспламенной стрельбы», который применяется крайне редко. Это устройство основано на механическом подавлении звука выстрела, при этом энергия пороховых газов тратится на деформацию пружин или других упругих элементов-демпферов либо на перемещение каких-либо частей самого глушителя.

Одно из первых более-менее действенных приспособлений этого типа создал в 1898 году французский полковник Гумберт, установив на конце ствола цилиндрическое устройство с цилиндрическим каналом, продолжающим канал ствола, каморой с клапаном и отводными каналами для пороховых газов. В «орудийном» варианте клапаном служила массивная пластина, шарнирно укрепленная на поперечной оси. После вылета снаряда из ствола следующие за ним пороховые газы поднимали платину и прижимали ее к дульному отверстию. Отсеченные таким образом газы сбрасывались в атмосферу через узкие отводные каналы назад, так что устройство должно было служить еще и дульным тормозом. В «стрелковом» варианте вместо пластины использовался шарик, поднимаемый из своего специально спрофелированного гнезда газовым потоком и также перекрывавшим дульный

срез. Другими словами, в подобной конструкции фактически применен принцип запирания пороховых газов в переменно-замкнутом объеме, на котором основаны современные российские разработки, непревзойденные пока никем в мере.» Среди достоинств изобретения Гумберта называлась возможность его использования на штатных образцах. Однако испытания, проведенные фирмой «Гочкис», показали, что, хотя уровень звука и дульное пламя заметно снижались, прорыв газов наружу еще до выхода снаряда (пули) из ствола не позволял достичь желаемой цели, а отдача не снижалась вовсе.

Современный механический глушитель германского инженера Юзефа Р. Сматча. Вверху — внешний вид. Внизу — разрез

Есть и другие недостатки. Во-первых, клапан быстро засоряется пороховым нагаром и перестает работать. А в полевых условиях разбирать и чистить глушитель после каждой стрельбы весьма затруднительно. Во-вторых, ударная волна истекающих назад пороховых газов неприятно «бьет по ушам» самого стрелка. В-третьих, невозможна автоматическая стрельба из оружия, так как запорный шарик обладает большой инерцией. И в-четвертых, оружие в бою не всегда горизонтально. А если надо стрелять круто вверх или вниз? Ведь тогда шарик клапана перекрывает пулепропускное отверстие. Да и просто при перебежках и переползании солдата на поле боя шарик свободно катается в корпусе глушителя, периодически перекрывая дорогу пуле. А выстрел в такой момент чреват разрывом ствола и выходом оружия из строя. Американец П. Максим в 1907 году существенно доработал схему Гумберта и даже пытался организовать серийное производство. Ему удалось лишь несколько снизить громкость выстрела, но устранить многие органические пороки данной конструкции он все же не смог.

Но изобретатели не сложили руки. Германский инженер Юзеф Рудольф Сматч в 1984 году предложил оригинальную конструкцию надульного механического глушителя. Его устройство на первый взгляд очень напоминает обычный многокамерный глушитель расширительного типа, но вся изюминка заключается в том, что приспособление почти полностью надевалось на ствол оружия, лишь слегка выступая за его дуло. То есть устранялся коренной порок всех аналогичных конструкций: громоздкие габариты. При этом данный глушитель имел возможность перемещаться вдоль ствола вперед. При выстреле пороховые газы, ударяясь о поперечные перегородки, перемещали корпус устройства вперед, сжимая пружину и резко увеличивая объем его задней камеры. В исходное положение глушитель возвращается пружиной.

Выгоды, казалось бы, очевидны: устройство компактно и почти не увеличивает габариты стандартного оружия (что нельзя сказать об обычных надульных устройствах), а тот факт, что расширяющиеся газы дополнительно затрачивают свою энергию на механическую работу по перемещению глушителя и сжатию возвратной пружины, позволяет повысить его эффективность, то есть еще более снизить силу звука при выстреле. Но недостатки, к сожалению, перевешивают достоинства. Ведь дополнительное довольно массивное механическое устройство, перемещающееся вдоль ствола, снижает как надежность оружия в целом, так и кучность стрельбы, вызывая дополнительные колебания оружия. К тому же сам конструктивный принцип устройства не позволяет вести автоматический огонь. По этим причинам данный, казалось бы столь многообещающий, глушитель так и не получил путевку в жизнь.

Как видим, над этими конструкциями глушителей еще работать и работать. Но сама инженерная идея очень интересна и перспективна, обещая в будущем новые, еще более оригинальные решения.

Русский шепот — бесшумное оружие замкнутого типа

Подлинно революционной идеей в области бесшумной стрельбы явилась разработка систем с расширением пороховых газов в переменно-замкнутом объеме. Отечественные конструкторы пошли именно этим путем и достигли здесь изумительных успехов. Аналогов подобным конструкциям в мире больше нет. Это принципиально новый и радикальный путь устранения звука выстрела — «отсекать» пороховые газы, оставляя их в стволе или небольшой насадке. При этом газы вообще не выходят наружу. В конструкцию специального патрона введен своеобразный «пыж», который выталкивает пулю, но отсекает пороховые газы, не позволяя им выйти из ствола в окружающую атмосферу. Эта едва ли не старейшая идея «глушения» не так уж проста в исполнении, поскольку требует специальной конструкции патрона и оружия, позволяющей запереть дульную часть ствола после вылета пули. Преимущества — подобные конструктивные решения значительно уменьшают размеры «бесшумного» оружия и позволяют придать ему вид обычного, то есть служат целям эффективной маскировки.

Безусловно, пионерами в этой области являются наши соотечественники братья В.Г. и И.Г. Митины, поэтому мировой приоритет нашей страны бесспорен. В далеком уже от нас 1929 году они подали заявку и получили патент на «револьвер для беззвучной стрельбы с применением ведущего пулю и остающегося в канале поддона увеличенного диаметра».

Револьвер Митиных имеет одну оригинальную конструктивную особенность, которая сразу бросается в глаза при первом взгляде на оружие: у него два (!) барабана — один боевой, на привычном месте, и второй добавочный, расположенный соосно с первым у дульной части оружия. Оба барабана закреплены на общей оси. Патроны, как обычно, заряжаются в боевой барабан. При этом пули находятся в поддонах (или «поддонках» — по терминологии авторов). В дульном барабане имеются гнезда, подобные боевому, шомполом как стреляные гильзы из боевого барабана, так и поддонки, засевшие в гнездах дульного барабана. Но для оружия подобного типа большая скорострельность обычно и не требуется.

«Беззвучный револьвер» братьев Митиных

К сожалению, автору не удалось обнаружить данных о том, был ли создан натурный, действующий образец оружия Митиных, а также об его испытаниях. Но, с другой стороны, конструкция представляется легко реально осуществимой и не видно принципиальных конструктивных и технологических трудностей, препятствующих ее воплощению в металл. Оружие Митиных следует отнести к первому в мире образцу конструктивно детально проработанного, работоспособного, действительно полностью бесшумного оружия и к тому же вполне реально осуществимому. Позже братья увлеклись разработкой классических надульных глушителей. В частности, ими был разработан знаменитый в наших войсках в годы войны прибор «Брамит» (то есть глушитель БРАтьев МИТиных) и широко применявшийся как на револьверах, так и на винтовках.

Советский инженер Гуревич работал над созданием подобного оружия «замкнутого цикла» в годы войны на Тульском оружейном заводе. Он использовал принцип жидкого толкателя, т. е. между поршнем и пулей находилась жидкость, которая проталкивала пулю через канал ствола. Объем жидкости соответствовал объему канала ствола. Поршень, переместившись до дульца гильзы, упирался в него и запирал пороховые газы внутри замкнутого объема гильзы. При этом пыж вытеснял воду из гильзы, вследствие чего пуля двигалась по каналу ствола со скоростью истечения жидкости. Ввиду того, что вода, как и всякая жидкость, практически несжимаема, то скорость движения пули будет во столько же раз больше скорости движения пыжа, во сколько раз площадь поперечного сечения канала ствола меньше площади поперечного сечения гильзы (принцип гидравлического редуктора). В итоге отсутствовала звуковая ударная волна, а низкая начальная скорость пули (189–239 м/с) исключала и возникновение баллистической волны. Таким образом, обеспечивалась практически полная бесшумность выстрела, но большое облако водяных брызг выдавало стрелка. К тому же использование воды в качестве толкателя пули затрудняло применение оружия при зимних, отрицательных температурах. К недостаткам следует отнести и большую потерю энергии пороховых газов на преодоление сопротивления при перетекании жидкости и на придание ей скорости пули. Образцы стрелкового оружия конструкции Гуревича проходили испытания на научно-исследовательском полигоне стрелкового вооружения Красной Армии в ноябре 1943 г. Гуревич разработал несколько образцов однозарядных пистолетов, но в малосерийное производство в конце 40-х годов пошел только его 7,62-мм пятизарядный револьвер. По-видимому, конструкцию Гуревича можно считать первым в мире бесшумным оружием, доведенным до действующего образца, прошедшего государственные испытания, принятого на вооружение и выпускавшегося малой серией. Но с окончанием войны интерес к данному вопросу снизился. Всерьез вернулись к разработке этих патронов в конце 50-х годов, когда развернулись работы по исследованию иных конструкций специальных патронов. В частности, проходил испытания патрон со ступенчатой пулей к пистолету с коническим каналом ствола калибра 9/7,62мм. Снижение уровня шума достигалось запиранием порохового газа в стволе поршнем, расположенным в гильзе за пулей. Поршень от предыдущего выстрела выталкивался следующей пулей.

Тогда же американцы создали несколько опытных образцов аналогичных патронов, но закрыли эту программу по экономическим соображениям, так как технические и технологические проблемы, возникшие при разработке подобного оружия, показались им труднопреодолимыми.

В 1969 году американцы Ирвин Р. Барр и Джон Л. Крайчер из «АА1 Corporation» разработали и запатентовали шестиствольный аква-револьвер — то есть оружие, приспособленное для стрельбы под водой. Каждый патрон представлял собой фактически вкладной ствол, снаряженный стрелой-гарпуном. Стрела выбрасывается пороховыми газами с помощью пыжа-поршня, который остается в гильзе, изолируя в ней пороховые газы. Таким образом достигается бесшумная, беспламенная и бездымная стрельба. Но это оружие эффективно только под водой, на воздухе стрела быстро теряет устойчивость и начинает беспорядочно (хотя и беззвучно) кувыркаться. Подобным оружием оснащены бельгийские «коммандос» и подводные пловцы.

Но наиболее эффективным оказался отечественный патрон СП-2, похожий на вышеописанный патрон Гуревича, но жидкий толкатель в нем был заменен легким металлическим, присоединенным к донной части тупоконечной пули. После выстрела пуля вместе с толкателем вылетала из канала ствола, а оставшийся в гильзе поршень запирал в ней пороховые газы. Этот 7,62-мм патрон вместе со стреляющим устройством в середине 50-х годов был принят на вооружение армейской разведки.

В начале 60-х гг патрон модернизировали: пуля была заменена на обыкновенную 7,62-мм автоматную ПС Телескопический поршень-толкатель после выстрела оставался в гильзе. Новый боеприпас получил индекс СП-3. Предполагалось, что автоматная пуля затруднит опознание типа применявшегося оружия, однако более крутые нарезы ствола выдавали специальное оружие. Патроны СП-2 и СП-3 чаще всего использовали в малогабаритном двухствольном неавтоматическом пистолете МСП и ноже разведчика НРС Но создать автоматическое или полуавтоматическое оружие под этот патрон практически невозможно, так как при стрельбе пистон (толкатель), выталкивающий пулю, выходит из гильзы почти на половину своей длины.

В 1972 году в СССР был разработан двуствольный неавтоматический пистолет МСП под специальный 7,62-мм патрон СП-3. Блок из двух вертикально расположенных стволов выполнен поворотным — для заряжания и разряжания. Специальный 7,62-мм патрон СП-3 (масса 15 г, длина 52 мм) обеспечивает бесшумность, беспламенность и бездымность выстрела за счет блокировки газов в гильзе. Дальность эффективной стрельбы равна 15 м. Оружие широко применялось как подразделениями армейского спецназа, так и отечественными спецслужбами.

Ввиду особенностей устройства данных патронов, применяться они могут только для недальнобойного короткоствольного оружия, так как разгон пули в стволе происходит на длине, равной длине хода поршня (или штока). А он, как правило, не превышает длины самой патронной гильзы. Их главное достоинство — применение подобных спецпатронов позволяет создать бесшумный пистолет в габаритах обычного боевого пистолета. Следует отметить повышенную опасность при обращении со всеми подобными патронами. В снаряженном виде каждый патрон представляет собой фактически заряженный однозарядный пистолет. А в «стреляном» виде он не менее опасен, так как содержит находящиеся под большим давлением в замкнутом объеме пороховые газы, к тому же еще и раскаленные. На принципе запирания пороховых газов внутри гильзы основана конструкция еще целого ряда образцов бесшумною оружия, принятого на вооружение отечественных спецподразделений. К ним относятся 30-мм бесшумный подствольный гранатомет, пробивающий трехсантиметровый стальной лист на расстоянии 800 м, двухствольный бесшумный пистолет С-4М. Разрабатывалось и более тяжелое и мощное оружие: в первой половине Великой Отечественной войны в Советском Союзе испытывался бесшумный миномет КБ завода № 58.

В Бельгии в начале 70-х годов была разработана портативная система бесшумного оружия «Джет Шот». Точнее, это целое семейство пехотного оружия, в которое входят: одноствольный миномет, миномет одноразового использования, 12-ствольный гранатомет. Следует отметить, что система оружия «Джет Шот» обеспечивает скрытность и внезапность боевого использования и может с успехом применяться в пехотных и спецдиверсионных подразделениях.

Приятно сознавать, что в этой — бесшумно-оружейной — области мы были первыми и являемся лидерами по сей день. И что интересно: в самой первой конструкции бесшумного оружия — братьев Митиных — был осуществлен тот же самый принцип изоляции пороховых газов в замкнутом объеме с помощью поршня-поддона, что и в новейшем и секретнейшем российском патроне СП-4 аналогичного назначения. Другими словами, развитие современного бесшумною оружия идет как раз по линии развития той конструкции, которую предложили российские инженеры Митины.

Но вот что самое интересное, в патентной формуле своего изобретения Митины в первой, ограничительной ее части говорят о «беззвучной стрельбе с применением ведущего пулю и остающегося в канале поддона увеличенного диаметра», то есть как об уже известном и осуществленном конструктивном принципе глушения звука выстрела. Следовательно, это позволяет нам предположить наличие еще более раннего прототипа изобретения и что на самом деле мы еще, кроме того, первые… Недаром за рубежом подобное оружие известно под названием «русский шепот».

Нестандартные и экзотические конструкции глушителей

Развитие бесшумного оружия в настоящее время происходит по вполне традиционным направлениям. Но существуют отдельные весьма нетрадиционные и даже просто экзотические конструкции глушителей, не подпадающие под классическую классификацию. Например, Зигфридом Хюбнером из фирмы «Карл Вальтер» (Германия) в 1970 г. разработана конструкция, основанная на принципе отражения газов от вогнутой параболической внутренней поверхности передней стенки глушителя. Снижение энергии газов происходит за счет многократного переотражения ударной волны внутри корпуса глушителя и встречного гашения ударной волны встречной волной.

Устройство это предельно просто по своей конструкции, но требует скрупулезного расчета внутренней газодинамики под конкретное оружие и конкретный патрон: простая замена боеприпаса (хоть на более, хоть на менее мощный) резко меняет всю картину внутренних газовых потоков, и в результате эффективность глушения звука выстрела резко падает.

Карабин «Де Лизл Каммандо Карбайн» под патрон.45 АСР

Нетрадиционные конструкции: глушители с рефлектором-отражателем — пороховые газы отражаются от внутренних торцевых криволинейных стенок корпуса. В результате многократного переотражения и встречного гашения одной ударной волны другой энергия газов снижается. Зигфрид Хюбнер из фирмы «Вальтер», Германия, 1970 г.

В Японии разработано экзотическое устройство снижения звука выстрела, на первый взгляд совсем элементарного и состоящего из надульного конуса-диффузора и охватывающей его трубки с открытыми торцами. Но за счет тщательного расчета сложного процесса интерференции ударных волн внутри данного устройства и эффекта эжекции пороховыми газами внешнего воздуха (при интенсивном смешении с ним газы быстро охлаждаются) эффект снижения звука выстрела получился весьма существенным.

Дипл Р. Холзер из фирмы «Тейлор» (Англия) в 1975 г. запатентовал аналогичную конструкцию: глушитель-эжектор, в котором струя пороховых газов эжектирует окружающий холодный воздух, интенсивно перемешивается с ним и активно охлаждается.

По ряду причин эти устройства не нашли сколько-нибудь широкого применения на практике. Но эти примеры наглядно показывают, что в технике нет проторенных путей и успеха можно достигнуть самыми разными, порой очень необычными путями.

Образцы «бесшумного» оружия

Великобритания

Стоит отметить, что в годы Второй мировой войны немалый вклад в развитие «бесшумного» оружия внесли англичане. Поражение 1940 г. заставило Великобританию искать новые способы борьбы с Германией, одним из которых стало развертывание подрывных операций в тылу противника. В 1941 г. в Вельвине на севере Лондона появилась экспериментальная лаборатория под руководством Д.М. Невитта, специалиста по взрывчатым веществам. Задачей лаборатории, прозванной «магазином игрушек Черчилля», была разработка оружия и специальных средств диверсионного характера.

Среди прочего появились первые «бесшумные» пистолет и карабин специальной разработки, пошедшие в серийное производство.

Дня начала в лаборатории в Вельвине было создано однозарядное бесшумное приспособление под 7,65-мм пистолетный патрон.32 АСР или 9-мм «парабеллум». Оно состояло из ствола с цилиндрической ствольной коробкой, интегрированного глушителя, затвора-крышки и ударно-спускового механизма. Патрон вкладывали в патронник, после чего в ствольную коробку ввинчивали затвор. Сбоку ствольной коробки выступали два рычажка — взводителя ударника и предохранителя. Впереди на кожухе глушителя монтировалась спусковая кнопка, связанная с ударным механизмом тягой, проложенной вдоль кожуха. От случайного нажатия кнопку защищали боковые «ушки». Приспособление получило название «Велрод» (WELvin-ROD). Предполагалось, что оно будет носиться в рукаве на шнуре, прикрепленном к ушку крышки, а для выстрела вытягиваться и обхватываться ладонью так, чтобы спусковая кнопка оказывалась под большим пальцем. После первых испытаний было признано полезным дополнить оружие магазином. Вскоре ствол и интегрированный глушитель «Велрод» дополнили рукояткой удержания, а затем — магазином и продольно-скользящим затвором. Так появился 9-мм бесшумный пистолет «Велрод» Mk1, нашедший, в отличие от «рукавного» прототипа, практическое применение.

К тому времени британское Управление специальных операций (УСО) уже выбрало 5,6-мм однозарядный спортивный «Веблей-Скотт» с дульным глушителем, однако 9-мм магазинный «Велрод» сулил лучшие перспективы.

В стволе выполнялись четыре правосторонних нареза. «Интегрированный» глушитель длиной 127 мм и диаметром 35 мм состоял из двух камер. Первая располагалась вокруг ствола, ограничивалась стальной втулкой спереди и ствольной коробкой сзади. Пороховые газы отводились в нее через отверстия, высверленные в стенке утолщенной части ствола впереди патронника. Перед дульным срезом ствола располагалась вторая камера, прикрытая спереди втулкой с дульной выемкой. Впереди камеры и перед стволом путь пороховым газам преграждали укрепленные на стальных шайбах сплошные резиновые шайбы, между ними на продолжении оси канала ствола располагалась трубка с четырьмя рядами отверстий, отводящих пороховые газы к периферии камеры. Упоминается, что в опытных моделях «Велрод» в глушителе использовали также кожаные сплошные шайбы, пропитанные маслом. Глушитель плотно пригонялся к ствольной коробке, изготовленной из стального цилиндра. В сквозном канале коробки помещался затвор. Поворотная личинка затвора с двумя боевыми выступами крепилась к остову в тыльной части винтом. Запирание канала ствола производилось поворотом личинки, а насеченная втулка личинки служила рукояткой затвора. Продольное движение затвора ограничивалось винтом в правой стенке ствольной коробки, входившим в продольный паз затвора. Винт, которым личинка крепилась к остову затвора, служил также упором боевой пружины ударника, помещенного в канале затвора. При досылании патрона в патронник ударник вставал боевым упором на шептало спускового механизма. Шептало было связано со спуском. Последний представлял собой трубку с крючком, насаженную на стрежень, и смещался при нажиме назад. Автоматический предохранитель спускового механизма имел вид клавиши позади основания рукоятки и выключался только при полном охвате рукоятки ладонью. Выброс стреляной гильзы производился выбрасывателем затвора через верхнее окно ствольной коробки. Основание рукоятки крепилось к ствольной коробке снизу четырьмя винтами.

Собственно рукояткой служил сам магазин — обычный металлический коробчатый магазин на 6 патронов, «упакованный» в резиновый чехол. Защелка магазина в виде пружинящей пластины помещалась на задней стенке его корпуса. Прицельные приспособления включали мушку, укрепленную на глушителе, и целик с прорезью, крепящийся «ласточкиным хвостом» в пазе ствольной коробки позади ее верхнего окна. Для стрельбы ночью прицел и мушка могли снабжаться светящимися точками (!).

Для неполной разборки нужно было отсоединить магазин, вывернуть шлицевой отверткой или подходящим лезвием винт с правой стороны ствольной коробки и извлечь затвор. Глушитель также мог отсоединяться. В разобранном виде «Велрод» мог носиться в специальном подмышечном чехле под верхней одеждой. Масса 9-мм «Велрод» Мк1 с глушителем и магазином составляла 1,545 кг, длина — 365 мм, высота — 140 мм, начальная скорость пули — 300–305 м/с. Пистолет был рассчитан на стрельбу тренированным стрелком на дальностях до 45 м днем и до 18 м ночью, однако далее 10 шагов стрельба была малоэффективной, и инструкции рекомендовали малые дальности. Без глушителя (неполная сборка) пистолет мог применяться в упор для самообороны Глушитель оказался довольно эффективным, а магазинная схема с запиранием затвора исключала механические звуки при выстреле и после него. В процессе производства детали пистолета изменялись. Наиболее существенные изменения были внесены в 1944 г. Ударно-спусковой механизм получил второй предохранитель в виде поворотного рычага внизу ствольной коробки позади рукоятки. На части пистолетов появилась спусковая скоба, крепившаяся спереди петлей к глушителю, а сзади — осью к основанию рукоятки. Размеры спусковой скобы позволяли вести стрельбу в перчатках. Защелка магазина была перенесена в пределы спусковой скобы и могла управляться указательным пальцем стреляющей руки — удобно для боевого пистолета, но малозначительно для «бесшумного» оружия специального назначения. В это же время пистолет стали выполнять под 7,65-мм патрон «браунинг» («7,65 Ауто») и значительно видоизменили глушитель. Теперь пороховые газы в его заднюю камеру отводились через 24 отверстия диаметром 3,2 мм, выполненные в стенках ствола по дну нарезов. Часть глушителя перед стволом разделялась на несколько камер резиновыми и жестяными шайбами, между которыми помещались упорные кольца. Для лучшего прохождения тупоконечной пистолетной пули через резиновые шайбы в них выполнялись узкие конические каналы, раскрытые в сторону дульного среза ствола. Такой 7,65-мм пистолет со старой защелкой магазина и без спусковой скобы получил обозначение «Велрод» МкII. При длине ствола 110 мм общая длина MkII составляла 305-3 10 мм, вес — 0,91 кг, начальная скорость пули — 213 м/с. «Велрод» выполнялся под патроны «парабеллум» и «браунинг» не случайно — на территории Европы, где должны были действовать британские агенты, это были тогда наиболее распространенные пистолетные патроны. Отсутствие клейм и надписей вполне понятно для оружия специального назначения. Грубоватая внешняя отделка «Велрода», видимо, указывает на полукустарное изготовление, хотя «Велрод» MkII (МкПА) выпускался «Бирмингем Смол Армз». Производителем кобур для скрытого ношения была лондонская фирма «Маппин энд Веб». Интерес к «Велроду» проявили и американцы. В 1944 г. 9-мм «Велрод Мкll» вошел в каталоги Управления стратегических служб США В 1945 г. в самих США фирма «Ю.С Нэвэл Ган Фэктори» начала выпуск такого пистолета для УСС Позже в США начали выпуск также 11,43-мм модели «Велрод» под патрон.45 АСР (эта модель известна как «Хэнд Файринг Дивайс» MkI). Заметим, что американцы использовали «Велрод» значительно дольше англичан. 11,43-мм модель, «опоздавшая» ко Второй мировой, применялась во время корейской войны. А в начале 70-х 7,65-мм «Велрод» оказались у бойцов специальных американских групп SOG («группы исследований и наблюдения»), проводивших тайные операции на территории Лаоса, Камбоджи и Северного Вьетнама. И связано это было не только с характеристиками самого «Велрода» — SOG старались максимально использовать «неамериканское» оружие.

Пистолет «Велрод» — разрезы и общий вид

Магазинный карабин «Де Лизл Коммандо»

Одним из лучших образцов «бесшумного» оружия периода Второй мировой считается британский «Де Лизл Коммандо Карбин» (De Lisle Commando Carbin — вспомним, что отряды английских «коммандос» начали формироваться уже в 1940 г.). Интересно, что разработан этот карабин был в инициативном порядке частным лицом. Уильям Годфрэй Де Лизл к началу Второй мировой работал в британском министерстве авиации. Еще в 16 лет увлекшись оружием, он вместе с друзьями разработал конструкцию глушителя для спортивной винтовки под 5,6-мм патрон.22 LR кольцевого воспламенения. С началом войны он вернулся к своей идее и предложил «бесшумное» 5,6-мм оружие на основе самозарядного карабина Браунинга.

Осознавая невысокое пробивное и убойное действие малокалиберного патрона на дальностях применения карабина, Де Лизл некоторое время экспериментировал с пистолетным 9-мм патроном «парабеллум», но лучший результат получился с американским патроном.45 АСР (11,43x23) — его пуля при массе 14,9 г имела начальную скорость 260 м/с (заметно ниже скорости звука) и поперечную нагрузку 14,5 г/см^2. Это позволяло ей сохранять убойную силу на достаточно большой дальности. В результате появился 11,43-мм магазинный «Де Лизл Карбин», заинтересовавший британское УСО.

Конструкция «Де Лизл» представляла собой сочетание приклада, затвора и спускового механизма штатной магазинной винтовки «Ли Энфильд» MkIII, укороченного ствола пистолета-пулемета «Томпсон», магазина пистолета М1911 «Кольт» и оригинального глушителя Де Лизла. Поворотный затвор сцеплялся со ствольной коробкой двумя боевыми выступами, имел плоский насеченный курок и удобную, отклоненную книзу рукоятку, предохранитель монтировался на ствольной коробке. Ствол крепился в ствольной коробке резьбой. На передний выступ ствольной коробки также резьбой крепилась труба (кожух) интегрированного глушителя, продольная ось шторой находилась ниже оси канала ствола. «Асимметричное» положение кожуха глушителя позволило «уложить» оружие в небольшие габариты и не поднимать излишне прицельные приспособления над прикладом.

Внутри глушитель разделялся на две части в передней располагался сепаратор, задняя, окружающая ствол, образовывала единую расширительную камеру. Расширение пороховых газов производилось как бы в несколько ступеней. На дульную часть ствола навинчивалась муфта. Газы отводились из ствола через четыре ряда отверстий, выполненных по дну нарезов, сначала в пространство между стволом и муфтой, а оттуда в заднюю камеру глушителя. Перед дульным срезом ствола муфта образовывала раструб, способствовавший расширению большей части газов, как опережающих пулю, так и следующих за ней и не отведенных через отверстия в стенках ствола. Эти газы попадали в сепаратор, представлявший собой ряд разрезных медных шайб, надетых на два продольных стержня и образующих ряд камер. Разрезы шайб были выполнены вверху, причем края разреза отгибались в разные стороны. Это не только открывало путь пуле, но и способствовало «закручиванию» газов, их торможению и отводу к периферии камер. Сепаратор мог извлекаться из глушителя для чистки или замены. Хотя замена шайб в процессе службы вряд ли понадобилась бы они выдерживали до 4500 выстрелов, что было, кстати, заметным преимуществом перед глушителями с резиновыми шайбами. Такая схема делала глушитель весьма эффективным — по английским данным, звук выстрела был очень трудно различим даже ночью на дальности 50 ярдов (около 46 м). При дальности прицельной стрельбы до 200–275 ярдов (183–251 м) это был отличный показатель. Как утверждают, самым громким источником звука был удар бойка по капсюлю патрона.

Карабин «Де Лизл Коммандо Карбайн» под патрон 45 АСР и его разрез

Правда, стук деталей при перезаряжании был столь же громким, как у штатной винтовки, так что стрелку приходилось рассчитывать на поражение цели с первого выстрела. Но удобный приклад с выступом шейки, спуск с «предупреждением» и сравнительно длинный для данного патрона ствол способствовали меткости стрельбы. Чтобы «не шуметь» при подготовке выстрела, стрелок мог носить карабин с патроном в патроннике и включенным предохранителем. Перед выстрелом предохранитель выключался, а курок затвора вручную оттягивался назад, взводя ударник Для установки пистолетного магазина нижнее окно ствольной коробки перекрывалось специальной крышкой с вкладышем, переделывалась защелка магазина. Был разработан также магазин на 11 патронов, но он оказался почти вдвое длиннее штатного пистолетного и не пошел в серию.

Снизу к глушителю крепились деревянное цевье и передняя антабка, сверху — основание мушки и колодка секторного прицела. Планка прицела имела насечки от «1» до «6». Сменная мушка крепилась в основании на «ласточкин хвост», ее задний срез не допускал бликов в сторону прицела и обеспечивал четкую видимость мушки при любом направлении освещения (кроме «контрового света», разумеется).

Первую партию в 17 карабинов выпустила фирма «Форд-Дагенхэм». «Серийное» производство поставила «Стерлинг Армамент Компани», изготовившая 500 штук «Стерлинг» («Sterling», там же в Дагенхэме) внесла в конструкцию ряд изменений: заменила стальной кожух глушителя алюминиевым для снижения веса, исключила переднюю втулку кожуха, насечку прицела выполнила в ярдах 50,100,150 и 200 (около 45,5, 91,5, 137 и 183 м). Небольшое количество карабинов для «коммандос»-парашютистов снабдили пистолетной рукояткой и складным прикладом, в соответствии с этим антабки для ремня перенесли на левую сторону оружия. Любопытно, что конструкция складного приклада была аналогична пистолету-пулемету «Стерлинг», который в этот период был только разработан (позже уже сам «Стерлинг» получил глушитель по схеме «Де Лизл Коммандо»). Детали карабинов заказывались отдельным лондонским фирмам.

Длина карабина «Де Лизл» составляла 945–960 мм при длине ствола 190–210 мм, вес без патронов — 3,7 кг. Емкость магазина — 7 патронов, патрон в патроннике увеличивал их запас до 8. По степени глушения звука выстрела, кучности стрельбы, поражающему действию пули карабин «Де Лизл» превосходил такие образцы оружия для «коммандос», как «бесшумные» пистолеты-пулеметы «Стэн» Mk2S и Мкб. Однако он требовал тщательной обработки и пригонки деталей.

Для военного времени это было серьезным недостатком, поэтому выпуск и оказался небольшим — во всяком случае, карабинов изготовили меньше, чем «Стэн» Mk2S.

Карабины «Де Лизл» практически не применялись в Нормандии — потребность в «бесшумном» оружии оказалась здесь невелика. Зато для них нашлась работа в джунглях Юго-Восточной Азии. Например, в Бирме «коммандос», просачиваясь в глубину обороны японцев, обстреливали из «бесшумных» карабинов транспортные колонны и конвои. В Малайзии карабины пригодились при операциях против восставшего местного населения. Вскоре после войны большая часть «Де Лизл» была уничтожена — британские власти опасались, что в послевоенной неразберихе столь эффективное оружие может попасть в преступные руки. В результате до наших дней дожило немного «Де Лизл Коммандо Карбин». Правда, в начале 80-х их выпуск попытались возродить. Так, «Лоу Энфорсмент Интернэшнл Лтд.» наряду с другими образцами «бесшумного» оружия представила модели «Де Лизл» МкЗ и Мк4 уже под патрон 7,62x51 НАТО с соответственно переделанным глушителем и магазином, затвором и спусковым механизмом по типу «Ли Энфильд» № 4, а также с кронштейном для установки оптического прицела. Хотя такое оружие и предлагалось для «сил специальных операций», оно было рассчитано скорее на современных коллекционеров — благо, при малом выпуске «Де Лизл» сумел снискать себе немалую известность. Внесенные же в конструкцию изменения, видимо, неслучайны. Во-первых, это уже не чистый «плагиат»; во-вторых, при винтовочных патронах «глушитель» становится скорее «снижателем» уровня звука выстрела, а значит, оружие может быть разрешено для коммерческой продажи; в-третьих, несколько возросла меткость и кучность стрельбы, что придает оружию и «спортивный» интерес.

Пистолет-пулемет «СТЭН» Mk2S

Появившийся в середине 1941 г. 9-мм пистолет-пулемет «СТЭН» стал ответом на выявившуюся потребность в срочном оснащении армии легким автоматическим оружием. Его название представляет собой аббревиатуру «Shepherd-Turpin-ENfild» из первых букв

фамилии начальника «Бирмингем Смол Армз Компани» майора Р. Шеферда и главного конструктора этой компании Г. Турпина, а также г. Энфилд, в котором «Ройал Смол Армз» собрала первые партии нового оружия. Благодаря предельно упрощенной конструкции «СТЭН» производился в больших количествах до 1945 г. выпущено более 4 млн штук нескольких модификаций. Около половины из них составили пистолеты-пулеметы модификации Мк2, появившейся в 1942 г.

Пистолет-пулемет «СТЭН» Mk2S

Автоматика оружия действовала за счет отдачи свободного цилиндрического затвора, выстрел производился с заднего шептала. Спусковой механизм, смонтированный в отдельном корпусе, допускал одиночный и непрерывный огонь, определявшийся кнопочным переводчиком. Питание производилось от крепящегося слева прямого коробчатого магазина на 32 патрона. Прицельные приспособления простейшие. Приклад на «СТЭН» Мк2 поначалу выполнялся в виде трубы с плечевым упором, затем в виде простой штампованной рамки.

Небольшое количество Мк2 второго варианта было переделано в «бесшумный» вариант по заказу УСО и МИ-6. Эта модификация получила индекс S (Silence). На ствол жестко крепился глушитель классической расширительной схемы. Для уменьшения скорости пули ниже звуковой использовался 9-мм патрон с несколько ослабленным зарядом, а ствол укорачивался до 91,4 мм (против 197 мм у обычных Мк2). Соответственно пришлось уменьшить массу затвора до 454 г.

Из «СТЭН» Mk2S рекомендовалось вести одиночный огонь, но и при этом глушитель сильно нагревался, и для защиты руки стрелка от ожогов на глушитель надевали брезентовый кожух. Огонь очередями допускали только в крайних случаях. Для повышения точности стрельбы усилие спуска уменьшили с 2,6 до 2,2 кгс. Но при выстреле с заднего шептала большой точности не получалось. Глушитель был эффективен, но лязг металлических деталей отчетливо различался на 20 м.

Mk2S прменялся британскими «коммандос» в десантных операциях в Европе и на Сингапуре, передавался американским союзникам, французские маки небезуспешно пользовались ими в засадах и налетах. Это оружие выбрали и германские парашютисты в операции по выкрадыванию Муссолини.

Видимо, учитывая такой успех, англичане в 1944 г. решили возобновить производство «бесшумных» пистолетов-пулеметов, взяв теперь за основу «СТЭН» Мк5 с постоянным деревянным прикладом и пистолетной рукояткой. У него также укоротили ствол и установили глушитель по типу Mk2S так появилась модификация Мкб или Mk6S. В конце войны на нее в опытном порядке ставили подсветочные ночные прицелы. Мкб официально состояли на вооружении до 1953 г.

Приведем основные характеристики бесшумных «СТЭН»

Пистолет-пулемет «Стерлинг» L34A1

Система пистолета-пулемета «Стерлинг» была разработана Дж. У. Пэтчетом еще в 1942 г, а к концу войны «Стерлинг Армамент Компани» подготовила его производство. Но тогда более дешевый «СТЭН» перекрывал дорогу другим образцам. Только в 1953 г. на вооружение был принят «Стерлинг» МкЗ под армейским обозначением L2A1. Модель L2A2 пришла на смену в 1955 г, а с 1956 г. выпускался L2A3 («Стерлинг» Мк4).

Схема в целом продолжала линию «СТЭН» (а по сути была развитием линии МР18 Шмайссера) автоматика на основе отдачи свободного затвора, выстрел с заднего шептала, цилиндрическая затворная коробка, переходящая впереди в перфорированный кожух ствола, крепление магазина горизонтально с левой стороны коробки. На поверхности затвора выполнены спиральные канавки, играющие роль очистителя. В сочетании с большими зазорами это повышает надежность работы системы в случае засорения. В начале 1960-х годов специалисты Генерального штаба сформулировали требование на компактное бесшумное оружие под стандартный патрон 9x19 типа Mk2 Z с основным режимом одиночной стрельбы и стрельбой очередями при необходимости. В соответствии с этим Пэтчет разработал вариант «Стерлинг» Мк5 с интегрированным глушителем, принятый на вооружение под обозначением L34A1 (в коммерческом варианте «Пэтчет Стерлинг» Мк 5). Выпускался также в варианте только с одиночным огнем («Стерлинг Полис Карбайн» Мк 5).

Интегрированный глушитель выполнен по типу «Де Лизл Коммандо» и состоит из двух камер. Первая камера окружает ствол. Через отверстия, выполненные в несколько рядов по дну нарезов ствола, в нее сбрасывается часть пороховых газов, что уменьшает начальную скорость пули до 300 м/с (т. е. ниже скорости звука). Отвод газов позволил, в отличие от бесшумных «СТЭН», не укорачивать ствол. Отведенные газы охлаждаются свернутой в рулон проволочной сеткой, попадают в диффузорную трубку, далее в расширитель, оттуда в кожух ствола и медленно просачиваются наружу. Впереди дульного среза ствола корпус глушителя образует диффузорную камеру, в которой установлен спиральный диффузор. Пороховые газы закручиваются, отражаются от дна диффузора и смешиваются с газами, уже прошедшими через отверстия в стволе. В результате их давление снижается. Во время испытаний из опытного образца было произведено 60 тыс. выстрелов, после чего износ внутренней поверхности ствола был признан удовлетворительным. Глушитель показал неплохую живучесть, хотя довольно сложен в уходе. На его корпусе крепятся мушка и цевье. Уменьшение рабочего давления пороховых газов заставило облегчить затвор с 481 до 420 г и поставить одинарную возвратно-боевую пружину для нормальной работы автоматики. Боек жестко закреплен на зеркале затвора.

Оба отверстия прицела рассчитаны до 100 м, одно из них служит для стрельбы в сумерки отверстие имеет больший диаметр и окружено мелкими отверстиями для увеличения количества света, поступающего на периферию глаза.

КНР

«Бесшумные» пистолеты Тип 64 и Тип 67

Пистолет Тип 64 выпускался в качестве оружия разведывательных и специальных подразделений. Для достижения наибольшей бесшумности выступы скользящего поворотного затвора, который размещен в кожухе, должны войти в пазы на ствольной коробке, выстрел производится при «глухом» запирании затвора. Освобождение затвора и извлечение гильзы после выстрела производят вручную. При переводе селектора вправо выступы затвора не входят в пазы на ствольной коробке, и пистолет действует в полуавтоматическом режиме на принципе отдачи. Однако движение затвора и выброс гильзы сопровождаются значительным шумом. В пистолете применяются патроны калибра 7,65x17 мм с гильзой без закраины.

Пистолет Тип 64: вверху затвор заперт, внизу затвор открыт

Специальный патрон с уменьшенной начальной скоростью пули ограничивает дальность стрельбы 40–50 м, но для «бесшумного» пистолета этого более чем достаточно. Эффект подавления звука достигается за счет глушителя значительных размеров в передней части ствольной коробки, это приспособление выступает далеко вперед за пределы дульного среза. Пороховые газы покидают канал ствола и расширяются внутри цилиндра, заполненного проволочной сеткой. Сам цилиндр находится внутри объемного металлического корпуса. Пуля проходит через ряд резиновых мембран, которые задерживают пороховые газы. При ведении огня одиночными выстрелами с ручным перезаряжанием пистолет становится практически бесшумным, но невысокая начальная скорость полета пули в большой степени сказывается на ее убойной силе. Питание от коробчатого магазина на 9 патронов. Тип 67 является усовершенствованной моделью, практически не отличается от пистолета Тип 64, за исключением глушителя, получившего форму цилиндра, что сделало более легким его ношение в кобуре и придало хорошую балансировку. В устройстве глушителя имеются отдельные изменения, но принцип работы сохранен прежним.

Пистолет Тип 67

Характеристики Тип 64 следующие (в скобках даны характеристики Тип 67): масса без патронов 1,81 (1,02) кг, длина 222 (225) мм, длина ствола 95 (89) мм, начальная скорость пули 205 (181) м/сек. Уровень звука выстрела 80 дБ.

Пистолеты-пулеметы Тип 64 и Тип 85

Пистолет-пулемет Тип 64 китайской разработки сочетает компоненты различных систем: принцип работы автоматики с отдачей свободного затвора и особенности действия затвора аналогичны лучшему пистолету-пулемету времен Второй мировой войны советскому ППС-43; ударно-спусковой механизм со сменой режима огня взят у английской модели «Брен» (большое количество которых было захвачено в ходе корейской войны), хотя и упрощен технологически.

В целом образец представляет собой вариант бесшумного автоматического оружия специального назначения. Применяется старый советский пистолетный патрон 7,62x25 ТТ. Хорошо подходящий для пистолетов-пулеметов благодаря своей баллистике, он однако не слишком удобен для бесшумного оружия из-за сверхзвуковой начальной скорости пули. Но эту проблему удалось просто разрешить. Магазин имеет секторную форму и размещается впереди спусковой скобы. Для облегчения экстракции стреляной гильзы на стенках патронника выполнены три продольные канавки Ревелли шириной 0,1 мм и глубиной 0,075 мм, начинающиеся у входа патронника и имеющие длину около 10 мм несколько выравнивая давление пороховых газов внутри и вовне гильзы, они снижают риск ее обрыва при извлечении. Спусковой механизм допускает ведение одиночного и непрерывного огня. Глушитель классического расширительного типа. Ствол длиной 200 мм на протяжении примерно 157 мм имеет четыре ряда отверстий диаметром 3 мм, расположенных по дну нарезов (всего 36 отверстий). За счет истечения пороховых газов через отверстия начальная скорость пули уменьшается ниже скорости звука. Сплошной кожух, окружающий ствол, имеет длину 165 мм и крепится втулкой к ствольной коробке. Внутри кожуха помещен пакет перегородок с отверстиями, соединенных двумя стержнями. Пороховые газы, попавшие в кожух, расширяются в камерах, образованных перегородками, и затем медленно истекают через отверстия последней перегородки у переднего среза кожуха. Глушитель, несмотря на простоту конструкции, весьма эффективно подавляет вспышку выстрела и значительно снижает уровень звука. Упрощенная и облегченная модификация, предназначенная на экспорт, обозначена как Тип 85. Его механизмы аналогичны механизмам пистолета-пулемета Тип 64. С патроном Тип 64 звук выстрела снижен до уровня менее 80 дБ. Может использоваться выпускающийся в Китае вариант патрона 7,62x25 с утяжеленной остроконечной пулей и дозвуковой начальной скоростью. Масса пистолета-пулемета Тип 64 без магазина 3,4 кг, длина оружия 843 мм с откинутым прикладом и 635 мм с убранным, длина ствола 244 мм, начальная скорость пули 313 м/с, темп стрельбы 450 в мин. Эффективная дальность стрельбы 135 м. Емкость магазина 30 патронов.

Пистолет-пулемет Тип-б4

СССР/Россия

Пистолет ПБ

Оригинальным примером оружия, в котором интегрированный глушитель сочетается со съемным, может служить ПБ («пистолет бесшумный», индекс 6П9), разработанный конструктором АА Дерягиным с использованием элементов ПМ и принятый на вооружение в 1967 г.

ПБ имеет двухсекционный «глушитель». Непосредственно на удлиненный до 105 мм ствол пистолета надет кожух-расширительная камера диаметром 32 мм. Камера фиксируется на переднем отростке рамки, пороховые газы отводятся в нее через отверстия, выполненные по дну нарезов ствола. Между стволом и кожухом уложена рулоном металлическая сетка, отбирающая температуру пороховых газов. К передней части камеры сухарным соединением крепится съемный узел глушителя «насадок». Внутри корпуса насадка помещен сепаратор, включающий несколько шайб, установленных под разными углами наклона к оси канала ствола. Шайбы дробят и перенаправляют газы.

ПБ в собранном виде

Пуля свободно проходит в отверстия шайб. На корпусе «насадка» выполнена наметка под пальцы. Подобная схема «глушителя» стала типовой в отечественном оружии мы можем увидеть ее в пистолете-пулемете «Кедр-Б», винтовке ВСС, автомате АС. Начальная скорость пули снижена до 290 м с, т. е. ниже скорости звука. Многие пользователи, правда, отмечают недостаточную степень «глушения» звука выстрела из-за прорыва газов из «насадка». Затвор значительно укорочен. Возвратная пружина вертикально установлена в рукоятке и взаимодействует с затвором через качающийся рычаг сродни схеме английского «Веблей-Скот». Затворная задержка управляется кнопкой. Пистолет имеет сравнительно высокие мушку и постоянный прицел. ПБ поступил на вооружение рот специального назначения армейских разведбатов, групп специального назначения КГБ «Альфа» и «Вымпел», состоит на вооружении спецподразделений ФСБ и ВВ МВД Из аналогов можно назвать его ровесника китайский пистолет специального назначения Тип 67. Однако в отличие от него ПБ может применяться как в «полном», так и в «укороченном» варианте. К тому же съемный «насадок» позволяет переносить пистолет в компактной поясной кобуре. Кобура выполнена из кожзаменителя, снабжена застегиваемым на шпенек клапаном и отделением для «насадка».

Масса ПБ без патронов 0,97 кг, со снаряженным магазином 1,02 кг, длина без насадка 170 мм, с насадком 310 мм, высота 134 мм, ширина 32 мм, начальная скорость пули 290 м с, дульная энергия 251 Дж, прицельная дальность 50 м, емкость магазина 8 патронов.

Автоматический пистолет АПБ

В начале 70-х конструктором А.С. Неугодовым на основе автоматического пистолета Стечкина была разработана «бесшумная» модель АПБ (АО-44, изделие 6П13), принятая на вооружение в 1972 г. Напомним, что АПС имеет автоматику на основе отдачи свободного затвора-кожуха, полностью охватывающего ствол, для уменьшения темпа стрельбы введен инерционный замедлитель, ударный механизм курковый, прицел секторный. Устройство «прибора бесшумной стрельбы» здесь принципиально аналогично самозарядному ПБ. Удлиненный ствол окружен интегрированной расширительной камерой, в которую пороховые газы отводятся через отверстия в стенках ствола 4 отверстия высверлены по дну нарезов примерно в 15 мм от патронника и еще 8 в 15 мм от дульного среза. Благодаря отводу газов начальная скорость пули падает ниже звуковой. После вылета пули из канала ствола газы из расширительной камеры возвращаются в ствол и истекают наружу через дульный срез уже с уменьшенными температурой и давлением. Дульная часть ствола слегка выступает впереди затвора-кожуха и имеет пологую нарезку для крепления цилиндрического «насадка» — глушителя длиной 230 и наружным диаметром 35 мм. Внутри «насадок» разделен на ряд последовательных расширительных камер. Он построен по эксцентрической схеме: ось его симметрии проходит ниже оси канала ствола, так что глушитель не перекрывает линии прицеливания. Оригинальной чертой стало буквальное «вписывание» интегрированной камеры в обводы затвора-кожуха. Для удержания всей конструкции рамка пистолета впереди слегка удлинена.

Вместо кобуры-приклада АПБ получил съемный проволочный приклад. Приклад крепится на те же пазы рукоятки, имеет регулировку по длине. При переноске оружия снятый «насадок» крепится винтом на прикладе. Модель АПБ широко применялась в Афганистане подразделениями специального назначения. Спецназ буквально реанимировал АПС и его «бесшумного» отпрыска.

Двуствольный пистолет МСП

На идее отсечки пороховых газов в гильзе с помощью пыжа-поршня основано и устройство пистолетов МСП и ПСС, созданных на ТОЗ в сотрудничестве с ЦНИИточмаш.

Пистолет МСП в разрезе: 1 — блок стволов, 2 — рамка, 3 — ось стволов, 4 — взводитель, 5 — спусковой крючок, 6 — ползун, 7 — предохранитель, 8 — защелка предохранителя, 9 — стопорное кольцо, 10 — ось шептала, 11 — пружина взводителя, 12 — штырь, 13 — отверстие, 14 — пружина шептала, 15 — правое шептало, 16 — курок, 17 — боевая пружина, 18 — шток, 19 — ось запирания, 20 — фиксатор рычага запирания, 21 — рычаг запирания, 22 — нижний боек, 23 — штифт, 24 — верхний боек, 25 — экстрактор, 26 — рычаг экстрактора, 27 — ось рычага экстрактора, 28 — лунки рамки

Ударно-спусковой механизм с двумя курками и винтовыми цилиндрическими боевыми пружинами целиком размещен внутри рукоятки. Он имеет несколько степеней предохранения: флажковый неавтоматический предохранитель, защелка блока стволов, автоматически запирающая спуск при не полностью запертых стволах, предохранительные взводы курков («отбой»), инерционный предохранитель спуска в виде тяжелого толкателя. Последний связан с легким спусковым крючком и своей инерцией обеспечивает запирание шептал курков при случайном ударе или падении оружия. Нажимая на спусковой крючок, сперва надо преодолеть инерцию толкателя.

Рычажок флажкового предохранителя помещен слева в окне рамки позади спусковой скобы. Остается добавить, что курки взводятся специальным рычагом-взводителем, расположенным у спусковой скобы (так, чтобы с ним мог работать средний палец руки). От самовзводного механизма отказались по понятным причинам спуск с предварительным взведением обеспечивает лучшую меткость стрельбы, а специфика применения бесшумных пистолетов дает стрелку время на взведение курка. Снижается скорострельность, но от оружия такого типа особенно «скорой» стрельбы и не требуется. Тем более что уже после одного выстрела патронник ствола сильно нагревается.

Прицел постоянный. Щечки рукоятки крепятся винтом. Как и на обычном пистолете, рукоятка снабжена антабкой для ремешка или шнура. Простые и обтекаемые внешние формы пистолета допускают ношение его в кобуре или кармане. Пистолет управляется одной рукой выключение предохранителей и взведение курков при некотором навыке выполняется одним движением кисти. Другим примером неавтоматического пистолета с отсечкой пороховых газов служат двухствольные С-4 и С-4М «Гроза» под более мощные патроны ПЗ, ПЗА и ПЗАМ. Патроны снаряжаются такой же остроконечной пулей, которая так же выталкивается поршнем. Заряжание и разряжание пистолетов С-4 и С-4М также производятся с помощью пачки (обоймы). МСП и С-4М «Гроза» применялись советским «спецназом» в Афганистане. Из МСП, снаряженного патронами СП-2, можно вести огонь и под водой. Так, на базе Тульского артиллерийского инженерного училища полковником Ю.С. Даниловым были проведены работы по превращению пистолетов МСП и С-4М «Гроза» в оружие боевых пловцов с удлинением стволов один из вариантов унификации «бесшумного» и «подводного» пистолетных комплексов. Масса МСП без патронов 0,53 кг, с патронами 0,56 кг, длина 115 мм при длине стволов 66 мм, высота 91 мм, боевая скорострельность 6 выстр./мин, прицельная дальность 50 м.

Самозарядный пистолет ПСС («Вул»)

7,62-мм ПСС («пистолет специальный самозарядный», индекс изделия 6П24, в процессе разработки имел шифр «Вул») создан в ЦНИИточмаш конструкторами А. Левченко и Ю. Крыловым под патрон СП-4 разработки В. Петрова. Этот оружейный комплекс был принят на вооружение в 1983 г.

Пистолет ПСС

Бутылочная бесфланцевая гильза СП-4 полностью скрывает пулю. Длинный пыж-поршень заменен небольшой подвижной деталью в форме колпачка. Она тормозится у дульца гильзы и в отличие от СП-3 не выступает за ее пределы. Патрон СП-4 снаряжен цилиндрической пулей массой 9,3 г, выполненной из твердого сплава, с латунным ведущим пояском впереди и небольшим углублением сзади. Такая форма пули несколько ухудшает баллистику и снижает пробивную способность, зато повышает останавливающее действие на малых дальностях. Впрочем, тяжелая пуля, как утверждают, с 20 м пробивает стальную каску, бронежилет 2-го класса защиты (останавливающий обычную пулю 9x18 ПМ) или равноценное бронестекло, а с 30 м стальной лист толщиной 5 мм.

Принцип действия патрона СП-4

Уровень звука выстрела ПСС находится в промежутке между выстрелом 4,5-мм пневматической винтовки (что соответствует 101 дБ) и хлопком ладоней. Самозарядный режим работы явился немалым достижением, если учесть, что автоматическому извлечению гильзы из патронника препятствует большое давление внутри нее. Поэтому кроме особого устройства патрона ПСС отличает также оригинальное решение устройства ствола нарезная часть ствола отделяется от патронника, последний отходит некоторое расстояние вместе с откатывающимся затвором, а нарезная часть ствола несколько смещается вперед под действием движущейся пули.

Дизайн ПСС, на первый взгляд, вполне обычен для самозарядных пистолетов. Ствол помещен внутри особой втулки рамки. Затвор-кожух охватывает ствол спереди и сверху. Возвратная пружина надета на втулку рамки. В передней части затвора имеется фиксатор в виде поворотной влево втулки со скосами под пальцы. Выбрасыватель выполнен открыто с правой стороны затвора. Ударный механизм курковый, с полускрытым курком и пластинчатой боевой пружиной. Нижний конец пружины образует защелку магазина. Спусковой механизм здесь обеспечивает выстрел самовзводом или с предварительным взведением курка. На затворе-кожухе слева-сзади смонтирован флажковый предохранитель. Имеется затворная задержка.

Рукоятку образует только задний отросток рамки, к которому винтом крепятся пластиковые щечки. В рукоятку вставляется сменный однорядный магазин на 6 патронов с боковыми окнами в стенках. «Карманные» размеры и скрытое ношение вполне соответствуют оружию «скрытной стрельбы». ПСС постепенно заменяет на вооружении ПБ. Выпуск ПСС и МСП наладил Тульский оружейный завод. Серийных аналогов такого оружия в мире, как мы уже указывали, нет.

Масса ПСС со снаряженным магазином 0,85 кг, длина 170 мм, высота 140 мм, ширина 26 мм, прицельная дальность — 25 м.

Приборы ПБС для автоматов Калашникова

Многие признают, что по-настоящему эффективным «спецназ» сделали бесшумное оружие, ночные приборы и портативные средства связи. Советский прибор беззвучной и беспламенной стрельбы (ПБС) был создан для использования с 7,62-мм автоматами АК и АКС Начальная скорость пули при стрельбе из АК обыкновенным промежуточным патроном обр. 1943 г. составляет 715 м/с, т. е. значительно превышает скорость звука. Поэтому для устранения звука от «баллистической» волны в комплекте с ПБС используют дозвуковой патрон с ослабленным зарядом и начальной скоростью пули УС (головная часть окрашена черным с зеленым пояском) 295–310 м/с.

Действие ПБС основано на принципе предварительного расширения газов, причем в его схеме предусмотрены различные камеры для расширения газов, вырывающихся из ствола до выхода пули и газов, следующих за пулей. На некотором расстоянии перед дульным срезом ствола располагается сравнительно толстая резиновая пробка. Газы, прорывающиеся между пулей и стенками канала ствола, задерживаются упругой преградой и через соответствующие каналы направляются в «периферийную» заднюю расширительную камеру, откуда плавно вытекают в атмосферу. Кроме того, пороховые газы, отсеченные резиновой пробкой, создают в канале ствола давление, достаточное для работы автоматики так компенсировался ослабленный заряд патрона УС Пуля, вылетев из канала ствола, пронизывает слой резины, за ней прорывается часть пороховых газов. Эти газы последовательно проходят через несколько расширительных камер и выходят в атмосферу со значительно меньшими давлением и температурой. Конструктивно эта схема решалась различно. Прибор ПБС для автомата АК включал корпус, на заднюю часть которого навинчивалсь головка. Корпус состоял из двух полуцилиндров, шарнирно соединенных осями в передней части. Головка скрепляла полуцилиндры, при этом выполненные в полости каждого полуцилиндра двенадцать перемычек образовывали поперечные перегородки с отверстиями для прохода пули. Головка включала обтюратор с резиновой пробкой в обойме, патрубок на ее основании имел внутреннюю резьбу для крепления на дульную часть ствола, а тарельчатая пружина предотвращала самоотвинчивание. Конструкция корпуса ПБС была проста в изготовлении и обслуживании, но не обеспечивала должной герметичности. И с 1962 г. уже для АКМ и АКМС выпускался ПБС-1. В нем, видимо под влиянием зарубежных конструкций, ввели отдельный, вставляемый в цилиндрический корпус сепаратор. Сепаратор собирался на трех продольных стержнях, скрепленных передним и задним кольцами. На стержни крепились десять перегородок, от смещения их удерживали надетые на стержни втулки. Кольца и перегородки имели отверстия для свободного прохода пули. Поскольку баллистика пули УС значительно отличается от обыкновенной, прицельная планка секторного прицела автомата заменялась специальной с хомутиком и регулируемым по направлению целиком. В зависимости от установки головок хомутика планка использовалась для стрельбы пулей УС (установки прицела до 400 м для нее наносились на поворотных головках) или обыкновенным патроном обр. 1943 г. (установки до 1000 м нанесены на самой планке). Однако стрельба обыкновенным патроном с приборами ПБС (ПБС-1) не допускалась, и их следовало снимать.

Прибор ПСБ в разрезе

Прицельная дальность стрельбы пулей УС до 400 м. ПБС и ПБС-1 имели достаточно высокую эффективность: степень снижения уровня звука около двадцати раз. Уровень звука выстрела из 7,62-мм автомата АКМ с ПБС-1 не выше, чем при выстреле 5,6-мм спортивной винтовки. Звук выстрела неразличим с дальности 200 м. Живучесть ПБС без смены резиновой шайбы до 200 выстрелов. Для 5,45-мм АК-74 были разработаны ПБС-3 и соответствующий патрон с пулей УС.

Занятно выглядит АКС74-УБ «бесшумная» модификация укороченного 5,45-мм автомата АКС-74У. На дульной части ее ствола крепится ПБС, а под стволом может крепиться бесшумный гранатомет БС-1, действующий по схеме с отсечкой газов. Таким образом, в одном компактном автоматно-гранатометном комплексе сочетаются два основных принципа снижения уровня звука выстрела.

Бесшумный снайперский и автоматный комплексы

Образец снайперского оружия специального назначения — бесшумный снайперский комплекс (БСК) — был создан в ЦНИИ точного машиностроения конструкторами П. Сердюковым и В. Красниковым и принят на вооружение в 1987 г. Под комплексом понимается вновь созданное сочетание «оружие-патрон». БСК включает винтовку специальную снайперскую (BCС на этапе испытаний именовалась «Винторез») и специальный 9-мм патрон СП-5 (7Н8).

Патрон СП-5 создан Н.А. Забелиным и Л.С. Дворяниновым в середине 80-х годов на основе гильзы промежуточного патрона обр.1943 г.) имеет 16,2-г «тяжелую» (поперечная нагрузка 24,6 г/см^2) остроконечную цельнооболочечную пулю с биметаллической оболочкой. Стальной сердечник смещен к носку пули, позади него полость внутри оболочки заполнена свинцовой рубашкой. Удлинение пули — 4:1. Благодаря такой конструкции дозвуковая пуля сохраняет достаточную устойчивость на траектории, дает хорошее пробивное действие (на 150 м пробивает обе стенки стандартной кевларовой каски армии США) и высокое останавливающее действие за счет своего калибра, массы и потери устойчивости движения внутри цели. На 400 м пуля поражает цель в бронежилете 2-3-го класса (по отечественной классификации).

Винтовка имеет автоматику на основе отвода пороховых газов, запирание канала ствола производится поворотом затвора с шестью боевыми выступами. Движениями затвора управляет затворная рама. Использование двойной возвратной пружины смягчило работу автоматики и снизило ее шумность.

Ударный механизм — ударникового типа, с отдельной боевой пружиной и легким ударником. Такой ударник после спуска с боевого взвода вносит меньшее возмущающее действие, чем, скажем, курок А КМ. Режимы огня — одиночный и непрерывный. Предохранитель — флажковый. Переводчик режимов огня размещен внутри спусковой скобы позади спускового крючка, так чтобы снайпер мог оперировать им указательным пальцем, не отрывая руки от приклада.

«Интегрированный» цилиндрический глушитель крепится на ствол двумя сухарными соединениями и защелкой, целиком накрывая его впереди короткого цевья. Газы отводятся в глушитель через шесть рядов отверстий, выполненные в стенках ствола по дну нарезов. В глушителе газы последовательно рассеиваются, проходят расширительные камеры, сепаратор (для чистки сепаратор легко извлекается из глушителя), разбиваются на взаимогасящие потоки, охлаждаются особой сеткой-радиатором, свернутой в рулон. Сепаратор включает несколько перегородок, установленных под разными углами к оси канала ствола. Уровень звука выстрела не превосходит спортивную малокалиберную винтовку (около 130 дБ). Поперечник рассеивания попаданий в серии из 4–5 выстрелов составляет 75 мм на дальности 100 м и около 200 мм на 200 м. Общая масса патрона — 56,2 г. Сравнительно мягкая отдача низкоскоростного патрона способствует меткости стрельбы.

Специальный патрон СП-3

ВСС может использоваться также в сочетании с патроном СП-6 массой 56 г (конструкции Н. Забелина, Л. Дворянинова и Ю. Фролова). Пуля массой 16 г (головка окрашена в черный цвет) имеет стальной закаленный сердечник с оголением в головной части, так что при попадании в цель ему не приходится тратить энергию на пробивание оболочки. Пробивное действие при этом повышается, но снижается точность.

На ВСС крепятся прицел ПСО-1 (ПСО-1-1) с соответствующим образом измененной дистанционной шкалой с установками от 50 до 400 м, любой штатный ночной прицел (предпочтителен НСПУ-3 с дальностью действия до 300 м), а также прицелы типа ПО-Зх34 со специальным переходником; на кожухе глушителя установлены также открытый секторный прицел, насеченный до 420 м, и регулируемая мушка.

Магазины сменные, пластмассовые на 10 или 20 патронов, с шахматным их расположением. Снаряжаться магазин может прямо из обоймы.

Постоянный деревянный приклад рамочной формы снабжен упругим затылком. Узкий приклад не дает опоры голове стрелка, не регулируется по длине — явная дань стремлению снизить вес и размеры. Другим недостатком, способствующим снижению точности выстрела, является длинный ход спускового крючка и заметный его «провал» после спуска. Для переноски ВСС в собранном виде служит чехол.

Масса ВСС без патронов и прицела 2,6 кг, с магазином на 10 патронов и прицелом ПСО 3,41 кг. Прицельная дальность, как и у большинства «бесшумных» образцов, ограничена 400 м. Небольшая длина ВСС (894 мм) соответствует ее специальному назначению. ВСС легко разбирается на крупные узлы: ствол со ствольной коробкой, деталями автоматики, ударно-спусковым механизмом и цевьем, глушитель с прицельными приспособлениями, приклад. Все это вместе с прицелами и магазинами укладывается в «дипломат» размером 450x370x140 мм. Сборка оружия в зависимости от подготовки стрелка занимает от 30 до 60 секунд. БСК создавался для контртеррористических групп в системе КГБ и армейского спецназа. Выпуск его наладил ТОЗ. Ныне БСК вместе с БАК используется в основном спецназом внутреннего употребления ОДОН, Служба охрана Президента и т. д., хотя имеется также в спецназе ВДВ, подразделениях глубокой разведки. Сочетая свойства снайперского оружия и оружия ближнего боя, он приспособлен для работы в составе мелких подразделений, особенно на пересеченной местности, в населенных пунктах, при высадке с вертолетов.

70 % деталей и узлов снайперской винтовки унифицировано с «бесшумным автоматным комплексом» (автомат специальный АС + патрон СП-6), с которым она составляет одно «семейство». Автомат имеет складываемый влево скелетообразный металлический приклад, пластиковую пистолетную рукоятку. В случае автомата снижение уровня шума служит не только для скрытности применения (в ближнем бою звук такого уровня становится различим для противника), но и для уменьшения акустической нагрузки на самого стрелка и обеспечения возможности голосовой связи при бое в тесном помещении, подземных переходах, туннелях и т. п. Масса АС без патронов 2,5 кг, длина с откинутым прикладом 875 мм, со сложенным 675 мм. БСК и БАК активно рекламировались на международных выставках.

БАК (АС или «Baл»)

Любопытно, что американская фирма «Грендел», активно занимающаяся оружием специального назначения, при разработке своей «бесшумной» снайперской винтовки S-16 пошла, в сущности, по тому же пути, создав собственный специальный патрон на основе автоматного. Патрон 7,62x36 «грендел» разработан на основе 5,56x45 гильза укорочена, ее дульце расширено, в нее вставлена тяжелая пуля массой 14,3 г, диаметром 7,83 мм, большого удлинения. Это позволило с достаточной плотностью разместить сравнительно небольшой пороховой заряд. При длине ствола 409 мм начальная скорость пули находится «на пределе звука» т. е. чуть ниже 330 м/с. В сочетании с интегрированным глушителем это дает значительное снижение уровня звука выстрела при достаточном пробивном действии пули.

Сказались ли тут известные в США данные о российских «бесшумных» комплексах, сказать трудно.

«Снайперский автомат» ВСК-94

Как ни странно звучит само словосочетание «снайперский автомат», в России его уже приняли вполне официально. Видимо, опыт ВСС и тот факт, что ТОЗ вынужден был свернуть ее выпуск, подвигли на разработку аналогичного образца тульское КБ приборостроения. Качества патронов 9x39 подвигли конструкторов КБП к созданию сначала малогабаритного автомата 9А 91, принятого в системе МВД а затем и максимально унифицированного с ним винтовочного снайперского комплекса. В 1995 г. здесь была создана «бесшумная» 9-мм снайперская винтовка ВСК-94 с прицельной дальностью до 400 м. Винтовка вошла в семейство оружия, разрабатываемого на основе 9А-91. Для стрельбы из этой винтовки (или «снайперского автомата») можно также использовать патроны СП-5, СП-6, однако они довольно дорогостоящие. Поэтому Тульский патронный завод поставил производство более дешевого патрон ПАБ-9 (9x39) с бронебойной пулей массой 17,3 г. Такой патрон более подходит для малогабаритных автоматов. 9А-91 имеет автоматику на основе отвода пороховых газов с длинным ходом газового поршня, запирание канала ствола поворотом затвора, курковый ударно-спусковой механизм с флажковым переводчиком-предохранителем. Затворная рама отличается складной рукояткой взведения, флажок переводчика-предохранителя почти неслышным (по сравнению с АКМ или СВД) щелчком.

«Бесшумный снайперский автомат» ВСК-94

Масса ВСК-94 без магазина и прицела 2,7 кг, со снаряженным магазином и прицелом ПКС-07 3,87 кг, длина 900 мм, темп стрельбы 700 900 выстр./мин. Магазины используются прямые коробчатые на 10 и 20 патронов. Подобно ВСС, винтовка ВСК-94 легко разбирается для переноски в специальном кейсе (разделяется на «автомат», глушитель, приклад, прицел, магазин). Вряд ли это оружие стоит считать полноценно «снайперским» скорее, это типичный «эрзац», который может быть полезен полицейским штурмовым группам в городских условиях. Любопытно, что ЦНИИточмаш ранее сделал «обратный ход» создал на основе ВСС и АС укороченный «шумный» автомат «Вихрь».

США

Бесшумный «туннельный» револьвер

В ходе печально знаменитой войны во Вьетнаме притчей во языцех стала проклинаемая американскими войсками «туннельная тактика», применяемая вьетнамскими партизанами. Неглубоко пролегавшие под землей наскоро вырытые туннели использовались для скрытного перемещения, укрытия, внезапных нападений и т. п. Лабораторией по исследованию наземных операций Абердинского полигона был разработан целый ряд образцов оружия для борьбы с противником в туннелях или подземных складах. Среди них был и «бесшумный» револьвер. Требование малошумности было легко объяснимо звук выстрела в тесном туннеле не только привлек бы внимание противника, но и оглушил бы самого стрелка. Стрельба предполагалась накоротке при внезапной встрече с противником. Револьвер был переделан из револьвера под 11,2-мм патрон.44 «магнум» путем замены нарезного ствола на короткий гладкий и переделки барабана под специальный патрон. Оружие получило название «Бесшумный револьвер специального назначения».

Схема патрона для туннельного бесшумного револьвера

Патрон состоит из гильзы, изготовленной из легированной стали, и имеет диаметр 13,3 мм, длину 47,6 мм. В гильзе расположены капсюль ударного действия, метательный заряд, поршень и поддон-контейнер с 15 дробинками. При ударе бойка по капсюлю патрона метательный заряд воспламеняется, и под действием расширяющихся пороховых газов поршень выталкивает поддон-контейнер с дробовым зарядом из гильзы и ствола револьвера. При этом поддон-контейнер разрушается и дробинки (начальная скорость 228 м/с) обеспечивают эффективное поражение противника на дальности до 15 м. Поршень, выталкивающий поддон-контейнер, при подходе к передней части гильзы врезается в резьбу, имеющуюся в этой части гильзы, теряет свою энергию, останавливается, блокируя пороховые и капсюльные газы внутри гильзы, исключая выход их наружу, в результате резко уменьшаются звук, пламя и дым при выстреле. Сообщается, что звук выстрела лишь несколько громче звука при холостом спуске курка в результате его удара по рамке револьвера. В барабане 6 патронников. Масса револьвера 0,9 кг.

Поскольку такие патроны представляют собой, по существу, заряженные стволы, при неправильном обращении они представляют большую опасность, чем обычные патроны. При транспортировке они укладываются в стальные контейнеры с 3-мм стенками. Револьвер довольно успешно применялся во время войны во Вьетнаме.

Приспособление «Биджот»

Оригинальный вариант превращения крупнокалиберного пистолета в «бесшумный стреломет», действующий по схеме с отсечкой пороховых газов, был разработан в США в годы Второй мировой войны под условным наименованием «Биджот» (Bigot «фанатик»). «Биджот» представлял собой вставляемый с дульной части в ствол 11,43-мм пистолета «адаптер» с оперенной стрелкой длиной 175 мм и диаметром 10,3 мм. В головной части стрелки находился тяжелый надкалиберный наконечник диаметром 28 мм, в хвостовой холостой 6,35-мм патрон типа «браунинг» и обтюратор-отсекатель. Вдоль «древка» стрелки свободно скользила втулка с четырехлопастным оперением, занимавшая свое нормальное положение в хвостовой части древка после вылета стрелки из ствола. Прицельная дальность стрельбы с использованием пистолета М1911А1 «Кольт» составляла не более 5 м. Хотя устройство назначалось для оснащения УСС, его выпуск «Нью Продактс Корпорэйшн» поставила уже по окончании войны. О «Биджоте» вспомнили уже во время вьетнамской войны в связи с «тоннельной войной», где столкновения с противником происходили практически в упор, внезапно и в крайне стесненных условиях.

«Бесшумный Вальтер»

"Бесшумный набор" к пистолету Р.38 «Вальтер»

В 1958 г. для ЦРУ был принят комплект бесшумной стрельбы "Саунд Модератор Пистол" для германского 9-мм пистолета Р38 "Вальтер", включавший съемный глушитель расширительного типа, сменный ствол с резьбой на дульной части и четырьмя рядами отверстий для отвода пороховых газов в глушитель, набор для чистки и смазки. Комплект применялся в сочетании с патроном типа 9x19 «парабеллум», но с массой пули 10,2 г и меньшей начальной скоростью. Длина пистолета вместе с глушителем составляла 356 мм, масса — 1,44 кг. Стрельбу приходилось вести неприцельно — глушитель перекрывал линию прицеливания. Весь комплект упаковывался в небольшой кейс.

Выбор пистолета для переделки легко объясним — Р38 был лучшим боевым пистолетом Второй мировой войны, а после нее широко распространился по миру в качестве трофеев. Производственную линию «Карл Вальтер» в 1945 г. первыми взяли те же американцы.

Пистолет Mark 3 Model 0

Китайские «бесшумные» пистолеты, захваченные во Вьетнаме, заставили и американцев в конце 1960-х годов самим заняться разработкой самозарядных «бесшумных» пистолетов под мощные патроны для сил специальных операций — до того они предпочитали 5,6-мм варианты под патрон.22 LR. Для сил специальных операций (ССО) ВМФ США начали разработку «бесшумного» пистолета под патрон 9x19 «парабеллум» на основе сначала серийного «Смит энд Вессон» Модели 39, уже закупавшейся американскими ССО, а затем Модели 59 с магазином на 14 патронов. Проект получил обозначение WOX-13A, известен был также под прозвищем «Хаш Паппи» («тявкающий щенок»).

В июле 1972 г. новый комплекс «пистолет-глушитель «был запатентован, а вскоре принят на вооружение под "флотским" обозначением МкЗ Model 0. Главной целью разработки было создание эффективного «водонепроницаемого» глушителя, который боевой пловец мог бы использовать сразу после выхода из-под воды на берег. Для этого само устройство-«глушитель» размещалось внутри цилиндрического кожуха, навинченного на дульную часть удлиненного ствола, и прижималось винтовой пружиной к его передней стенке с отверстием для прохода пули. Спереди и сзади "глушителя" имелись кольцевые обтюрирующие втулки.

Сам «глушитель» представлял собой трубу, разделенную резиновыми пробками на три последовательные расширительные камеры. Пробки удерживались и сжимались втулками и шайбами, а для облегчения пробивания пулей имели крестообразные надрезы.

Глушитель работал вполне эффективно, но живучесть его составляла всего 30 выстрелов. В связи с установкой кожуха глушителя на затвор-кожух пистолета сшили повышенные мушку и регулируемый прицел.

На случай если пистолет и глушитель транспортировались пловцом отдельно, дульная часть ствола герметизировалась резиновым колпачком. В случае спешки стрелять можно было и сквозь колпачок.

Для стрельбы использовался 9-мм "дозвуковой" патрон Мк144 Mod 0 с массой пули 10,2 г. Масса пистолета с глушителем составляла 1,07 кг, длина — 324 мм.

Схема устройства глушителя пистолета МкЗ Мод 0 — с патента 1972 г.

Пистолет Магк23 Model 0

В конце 80-х годов Командование сил специальных операций США (US SOCOM) объявило о программе создания "наступательного личного оружия" с целью получить компактное, носимое в кобуре оружие для активных действий в ближнем (до 25–30 м) бою. С учетом ограничений на вес и размеры оружия для сил специальных операций речь шла об оружии, занимающем нишу где-то между штатным 9-мм пистолетом М9 и 5,56-мм карабином «Кольт Коммандо». Поскольку среди «потребителей» оружия должны были быть команды боевых пловцов, основные требования программы JSOR были представлены в феврале и в октябре 1990 г. Центром наземных способов ведения войны ВМФ. Рассматривался комплекс, включающий «семейство» патронов, самозарядный пистолет, глушитель и «прицельный блок». Модульная схема допускала сборку двух основных вариантов: «штурмовой» (пистолет + прицельный блок) и «лазутчик» (stalking) с добавлением глушителя. В связи с требованием максимально вероятного поражения живой цели в минимальное время выбрали 11,43-мм патрон.45 АСР.

К глушителю предъявили требования быстрого — до 15 с — крепления, небольшого изменения баланса. Пистолет должен был выдерживать до 2000 выстрелов без задержек и, независимо от конфигурации, давать отклонения попаданий (в серии из пяти выстрелов) не более 63,5 мм на дальности 22,7 м (т. е. 25 ярдов).

В начале 1993 г. было представлено 30 "технологических демонстрационных" образцов. При этом выделились две крупнейшие оружейные фирмы — «Кольт Индастриз» и «Хеклер унд Кох». Осенью 1995 г. SOCOM остановило свой выбор на 11,43-мм USP для реализации "третьей фазы контракта", предполагавшей выпуск 1950 пистолетов и 10 140 магазинов к ним. Поскольку заказчиком выступал ВМФ США, пистолет получил «флотское» обозначение Мк23 Model 0 "US SOCOM Pistol". Выпуск Mk23 Mod 0 передали "Хеклер унд Кох Инкорпорэйтед" — американскому филиалу германской фирмы. Хотя Мк23 принят на вооружение, споры о его целесообразности продолжаются.

Пистолет Мк23 имеет в основе новую модель USP («универсальный самозарядный пистолет»), хотя Мк23 крупнее модели USP-45.

Пистолет Мк23 Mod 0 в руках бойца "сил специальных операций"

Ствол изготовлен методом холодной ковки на оправке и имеет полигональную нарезку. Разделка патронника позволяет использовать однотипные патроны разных производителей и с разными типами пуль. Установку глушителя допускают удлиненный ствол и нарезка на его дульной части, выступающей из затвора-кожуха.

Пистолет Мк23 Mod 0 без глушителя и "прицельного блока"

Автоматика работает по схеме отдачи ствола с коротким ходом и запиранием перекосом ствола. В отличие от классической схемы "Браунинг Хай Пауэр" снижение ствола производится не жестким штифтом рамки, а снабженным буферной пружиной крюком на заднем конце стрежня возвратной пружины. Это позволяет смягчить воздействие отдачи на оружие и стрелка, продлить срок службы системы.

Схема устройства пистолета USP "Хеклер унд Кох"

Кроме того, по утверждению разработчиков, такая схема делает систему автоматики менее чувствительной к разбросу мощности применяемых патронов различного снаряжения.

На стволе в 12,5 мм позади дульного среза укреплено резиновое кольцо, обеспечивающее постоянство его положения внутри затвора-кожуха от выстрела к выстрелу. По мере износа кольцо может быть заменено без применения специальных инструментов.

Хотя, по утверждению фирмы, живучесть кольца достигает 20 000 выстрелов.

Затвор-кожух составляет основную часть веса оружия и изготовлен как единая деталь фрезерованием из хромо-молибденовой стали, поверхности подвергнуты нитрогазовой обработке и покрыты воронением. К этому добавлена специальная обработка, позволяющая пистолету выдержать погружение в морскую воду.

Рамка выполнена излитого пластика. Направляющие затвора-кожуха усилены стальными полосами. На передней части рамки выполнены пазы для крепления осветителя, который надевается на рамку спереди и фиксируется винтом или стержнем в отверстии на передней части спусковой скобы.

Ударный механизм — курковый. Головка курка выполнена в форме кольца. Усилие спуска, с предварительным взведением курка составляет 2 кгс, самовзводом — 5.4–5,5 кгс, т. е. обычным для боевого пистолета. Наличие самовзвода и конструктивное разделение рычага безопасного спуска курка и флажка предохранителя позволяет носить пистолет в двух положениях — «заряжен и взведен, на предохранителе» и «заряжен, со спущенным курком».

Двусторонний флажковый предохранитель запирает курок и разобщает спуск и шептало. При спущенном курке предохранитель блокируется в положении «огонь», и, наоборот, — при включенном предохранителе блокируется рычаг безопасного спуска.

Имеется и автоматический предохранитель, блокирующий ударник до того момента, когда будет полностью нажат спусковой крючок. Магазинного предохранителя нет, и возможен выстрел при вынутом магазине.

Двусторонний рычажок защелки магазина расположен позади спусковой скобы и укрыт от случайного нажима. Двухрядный, с шахматным расположением патронов магазин вмещает 12 патронов. В верхней части магазин плавно переходит в однорядный, что придает ему удобную при снаряжении форму и улучшает работу механизма питания. Удлиненный рычаг задержки помещен на левой стороне рамки. Передняя и задняя стороны рукоятки покрыты рифлением, боковые поверхности — шероховатые. В сочетании с продуманным балансом и утлом наклона рукоятки к оси канала ствола в 107 градусов это делает удержание пистолета весьма удобным. Спусковая скоба увеличена и позволяет стрелять в плотных перчатках. При таких размерах скобы ее передний изгиб становится не совсем ясным — у редкого стрелка при стрельбе с двух рук указательный палец второй руки вытянется так далеко.

В пазах на низких выступах затвора-кожуха «ласточкиным хвостом» крепятся сменные регулируемый прицел с прямоугольной прорезью и мушка прямоугольного сечения. Прицельные приспособления могут снабжаться белыми пластиковыми вставками или тритиевыми точками.

Съемный глушитель расширительной схемы разработан Р. Найтос и снижает уровень звука выстрела до уровня "бесшумной" модели 5,6-мм пистолета «Ругер» MkII, также используемой силами специальных операций. Хотя инерция и вибрация глушителя при отдаче усложняют работу автоматики пистолета, начального импульса патрона вполне достаточно для надежного перезаряжания. Установка глушителя не должна смещать среднюю точку попадания более чем на 50 мм на дальности 25 м.

Масса Mk23 Model 0 без глушителя — 1,2 кг, с глушителем и снаряженным магазином — 1,92 кг, длина без глушителя — 245 мм, длина ствола — 152 мм, высота пистолета — 150 мм, ширина — 39 мм.

Емкость магазина — 12 патронов.

Самозарядный пистолет «Эмфибиэн»

Пистолет «Эмфибиэн» («Ругер» МкII с интегрированным глушителем)

Невысокое давление газов и дозвуковая скорость пули 5,6-мм патронов кольцевого воспламенения делают их почти идеальными для создания "бесшумного" оружия. Неудивительно, что основой для такого оружия часть становятся спортивные образцы под широко распространенный 5,6-мм патрон типа.22 LR.

Среди таких образцов — популярный американский самозарядный пистолет «Ругер» Мк2 (фирмы «Штурм, Ругер и Ко»). Автоматика этого пистолета работает за счет отдачи свободного затвора.

К особенностям конституции относятся движение затвора внутри цилиндрической затворной коробки, сравнительно тяжелый ствол, малое время срабатывания ударно-спускового механизма, магазин емкостью 9 патронов. Пистолет характеризуется удобным наклоном рукоятки и надежностью работы механизмов.

Схема «Ругер» Мк2 просто напрашивалась на установку интегрированного глушителя. Наиболее удачные варианты создала фирма «AWC Систем Текнолоджи», довольно успешно работающая на рынке устройств снижения уровня звука выстрела.

Для сил специальных операций ВМФ США, проявляющих неизменный интерес к личному оружию для боевых пловцов, фирма выполнила на основе» Pyrep» Мк2 серию пистолетов «Омфибиэн». Чтобы обеспечить коррозионную стойкость оружия, оно целиком выполнено из нержавеющей стали. Конструкция интегрированных глушителей рассчитана на то, чтобы открыть огонь сразу после выхода из воды, когда нет времени на вытряхивание воды из оружия.

Корпус глушителя выполнен как единая деталь с затворной коробкой. Укороченный до 50 мм (в стандартном варианте пистолета — 122 мм) ствол снабжен газоотводными отверстиями вблизи пульного входа. Высокое давление пороховых газов в этом участке канала ствола позволяет отвести значительное количество газов, ограничившись четырьмя отверстиями, и не заботиться о скоплении в них нагара. Сепаратор представляет собой сварной узел и содержит ряд специально спрофилированных перегородок. В модели «Эмфибиэн»-II в нем установлено 11 конических перегородок с отверстиями для прохода пули и радиальными прорезями.

При попадании в сепаратор небольшого количества воды она не мешает стрельбе. Напротив, она, по утверждению производителя, способствует снижению уровня звука, поглощая часть энергии пороховых газов.

Уровень звука при выстреле из «Эмфибиэн»-II, в зависимости от модели патрона.22LR достигает 113–115 дБ (между уровнем звука выстрела пневматической винтовки и малокалиберной спортивной винтовки). Подбор варианта патрона с различными значениями начальной скорости пули связан с одним недостатком переделочного «Эмфибиэн» — укорочение ствола и сброс части пороховых газов не всегда обеспечивает давление, достаточное для надежной работы автоматики.

Длина «Эмфибиэн»-II — 324 мм, масса — 1,243 кг. На затворную коробку — корпус глушителя крепятся сменная мушка и регулируемый прицел.

Пистолет «Эмфибиэн»-II (на основе «Ругер» МкII)

Пистолет-пулемет М10 «Ингрэм»

В 1971 г. вновь созданная фирма «Милитари Армамент Корп.» (MAC) представила малый пистолет-пулемет «Ингрэм» в двух вариантах — М10 под патрон.45 АСР или 9x19»парабёллум» и уменьшенный МП под патрон 9x17 «браунинг» (.380 АСР). При разработке оружия Дж. Ингрэм стремился удовлетворить определенному набору требований — малые размеры, допускающие скрытое ношение, простота, дешевизна, эффективность применения накоротке, возможность установки глушителя. Пистолет-пулемет имел автоматику на основе отдачи свободного затвора, набегающего в переднем положении на ствол, компоновку с размещением магазина в пистолетной рукоятке, выдвижной приклад. Спусковой механизм допускал ведение одиночного и непрерывного огня. Раннее отпирание канала ствола, небольшой ход затвора и выстрел с заднего шептала дали высокий темп стрельбы. Простота конструкции, массивный затвор, «вывешенный» на направляющих стержнях, большие зазоры делали оружие устойчивым к загрязнению и попаданию воды.

Малый пистолет-пулемет «Ингрэн» М10 с глушителем AWC

«Дульные» глушители к М10 и М11 разработал МЛ. Уербелл, бывший владелец и главный конструктор компании «Сайоникс», оказавший немалую помощь Ингрэму в продвижении его оружия. Глушитель «Сайоникс» — расширительного типа с поперечными перегородками — снижает уровень звука на 17 Дб, брезентовый кожух позволяет использовать его как цевье. По длине глушитель превышает само оружие. Глушитель типа MAC не имеет перегородок и шайб, уменьшающих скорость пули. Спиральные каналы, идущие вперед от дульного среза ствола, встречаются с такими же каналами от передней части глушителя. Противоположные потоки газов гасят друг друга, скорость их резко падает, уровень звука снижается на 38 Дб. Снаружи глушитель имеет теплоизолирующее покрытие из «номекса А». Длина глушителя для М10 — 291 мм, для M11 — 224 мм, масса соответственно — 0,545 и 0,455 кг. Позднее «Вильсон Армз Ко» предложила глушитель МАС9 длиной 267 мм и массой 0,566 кг, снижающий уровень звука на 30 Дб.

Малый пистолет-пулемет «Ингрэн» М10 с глушителем MAC

Для продажи за рубеж Госдепартамент США запретил резьбу для крепления глушителей, не без оснований полагая, что оружие попадет «не в те руки». Это снизило экспортные возможности.

«Ингрэм», хотя и привлек поначалу широкое внимание, так и не получил успеха на рынке, хотя он и поставлялся в Израиль, Индонезию, Иорданию, Испанию, Португалию, Саудовскую Аравию, Эфиопию, Южную Корею, Таиланд ряд стран Латинской Америки.

Незначительное количество приобрели для подразделений специального назначения США и Великобритания.

Масса «Ингрэм» М10 (под патрон 9x19 «парабеллум») без глушителя и магазина составляла 2,84 кг, длина с выдвинутым прикладом — 548 мм, с убранным — 269 мм, длина ствола — 146 мм, масса снаряженного магазина на 25 патронов — 0,69 кг.

Самозарядные карабины «Винчестер» Модели 74

Среди оружия под патрон.22LR, приглянувшегося спецслужбам для переделки в «бесшумное», оказался и американский самозарядный спортивный карабин «Винчестер» Модели 74 с магазином на 14 патронов. Во время Второй мировой войны на его основе для британской УСО изготавливалась «снайперская бесшумная винтовка» с дульным глушителем «типа Максима» и установкой оптического прицела. Прицельная дальность такой винтовки ограничивалась 100 ярдами (91,4 м), причем винтовка была довольно громоздка — длина 1321 мм с глушителем, 1118 мм без глушителя.

Четверть века спустя уже для ЦРУ на той же основе выполнили винтовку с интегрированным глушителем и той же прицельной дальностью. Длина винтовки с новым блоком «ствол-глушитель» уменьшилась до 1029 мм, масса составила 3,2 кг. Правда, здесь ограничились уже простым открытым прицелом со сменной мушкой.

Финляндия

Бесшумные снайперские винтовки SSR «Вайме»

Интересным образцом бесшумной снайперской винтовки является «бесшумная» винтовка SSR «Вайме», разработанная совместно компаниями «Сако» и «Ой Ваймениметалли АБ». За основу взята магазинная винтовка «Сако». Винтовка выпускается в двух модификациях: SSR Mk1 под патрон 7,62x51 и SSR МкЗ под 5,6-мм патрон.22 LR. В последнем случае обеспечивается почти полная "бесшумность" стрельбы. «Вайме» SSR МкЗ рекламируется как «городская снайперская и контрснайперская винтовка».

Ствол SSR Mk1 выполнен заодно с интефированным глушителем, разработанным фирмой «Ваймениметалли». Ствол имеет длину 465 мм, глушитель — 660 мм. Эффективное снижение уровня звука выстрела достигается при использовании дозвуквого снайперского патрона с тяжелой пулей, разработанного «Сако». Прицельная дальность — до 300 м.

Ложа с развитым пистолетным изгибом шейки изготовлена из пластмассы. Позади пистолетного выступа в прикладе сделана выемка под ладонь. К ложе крепятся складные, регулируемые по высоте сошки. Открытого прицела винтовка не имеет, предусмотрен только кронштейн для установки оптического прицела. Масса 7,62-мм Mk1 — 4,1 кг, 5,6-мм Мк3 — 3 кг, длина образцов соответственно 1180 и 1010 мм.

Снайперская винтовка SSR «Вайме» Mk1

Снайперская винтовка SSR «Вайме» Mk3

ФРГ

Пистолет-пулемет MP-5SD

9-мм пистолет-пулемет МР5 был создан западногерманской фирмой «Хеклер унд Кох» на основе ее же 7,62-мм из шурмовой винтовки G3 и справедливо разделил «родительский» успех, став самым популярным и почитаемым в своем классе. В 1966 г. МР5 начал поступать на вооружение полиции и Пограничной охраны ФРГ, а вскоре стал закупаться другими странами. Сейчас его модификации используются более чем в 30 странах мира. Из немецких пользователей МР5 наиболее известны контртеррористическая группа GSG-9 Пограничной охраны и подобная ей команда KSK. Знаменитая британская SAS тоже выбрала МР5 и даже сделала ему прекрасную рекламу в ходе операции по освобождению иранского посольства в Лондоне в 1981 г. Во Франции МР5 состоит на вооружении аналогичной группы GIGN жандармерии, в США — группы «Дельта», команд SWAT полиции и ФБР. МР5 используются также войсками специального назначения — «коммандос» морской пехоты Франции, парашютным полком «коммандос» в Бельгии.

Пистолет-пулемет MP5SD2

Пистолет-пулемет MP5SD3

Пистолет-пулемет скомпонован по схеме с расположением магазина впереди спусковой скобы. Система автоматики пистолета-пулемета действует по схеме отдачи полусвободного затвора с замедлением отхода затвора с помощью двух роликов, перераспределяющих энергию отдачи между легкой боевой личинкой и тяжелым стеблем затвора. Ударный механизм — курковый. Выстрел с закрытого затвора, ствол с 6 нарезами, хороший баланс обеспечили МР5 высокие показатели по кучности стрельбы.

Рукоятка движется вдоль паза на левой стороне надствольной трубки, при стрельбе остается неподвижной. Флажок переводчика-предохранителя расположен «по-пистолетному» — с левой стороны над пистолетной рукояткой — и доступен для большого пальца стреляющей руки. Он имеет три положения: «S» — предохранитель, «Е» — одиночный огонь, «F» — непрерывный огонь.

Прицельные приспособления включают мушку с кольцевым ограждением и переменный диоптрический прицел. Возможна установка оптических прицелов на кронштейне, крепящемся на продольные пазы ствольной коробки. Обычно используется оптический прицел с кратностью увеличения 4х и фиксированными установками на 15, 25, 50,75 и 100 м. Столь же «типовым» является ночной четырехкратный бесподсветочный прицел «Орион 80».

Питание производится из коробчатого магазина на 15 или 30 патронов. Магазины секторной формы обеспечивают надежную подачу 9-мм патронов с различной формой пули — все-таки оружие имеет «полицейское» назначение, и требовалось использование различных типов пуль. При пользовании оружием руки стрелка почти не соприкасаются с металлическими деталями, что делает оружие комфортнее.

На дульной части ствола МР5 изначально предусматривались три радиальных выступа для крепления различных устройств, включая глушители. Однако в рамках семейства МР5 появились и специальные «бесшумные» модели с индексом SD (Schalf-Dampfer), снабженные весьма эффективным интегрированным глушителем.

Глушитель немецкою пистолета-пулемета с разнонаправленными клиновидными перегородками. Современная конструкция — Стефан Майер, Германия, 1919 г.

1 — внутренняя труба; 2 — прямоугольное окно; 3 — сварной шов; 4 — листовой материал; 5 — передняя камера; 6 — канал для прохода пули

В стенках укороченного ствола по его длине просверлено 30 отверстий диаметром 3 мм по дну нарезов. Глушитель установлен на стволе и состоит из двух камер. В заднюю расширительную камеру пороховые газы отводятся через указанные отверстия, при этом уменьшается давление газов, а скорость пули снижается ниже звуковой. Вторая камера расположена перед дульным срезом ствола и представляет собой сепаратор, закручивающий и тормозящий поток выходящих через дульное отверстие газов. На МР5SD ранних выпусков ставили глушители американской «Милитари Армамент Корп.» (MAC), но вскоре германские специалисты доработали собственный вариант. В этом варианте по оси передней камеры последовательно установлены две трубки коробчатого сечения, на стенках которых попарно выштампованы отверстия.

Выштампованный материал загнут внутрь и образует пирамидальные воронки-раструбы. Такая конструкция позволяет разбивать газовый поток и отклонять его к периферии глушителя. Отсутствие мембран и теплопоглащающих элементов, нуждающихся в частой смене, увеличивает срок службы глушителя. Наружный диаметр глушителя — 40 мм. Ствол с глушителем окружен теплоизолирующим пластиковым кожухом-цевьем.

Создано шесть вариантов модели SD: МР5 SD1 вовсе не имеет приклада; SD2 снабжен постоянным пластиковым прикладом; у SD3 приклад выдвижной в виде плечевого упора, укрепленного на двух штырях, скользящих по бокам ствольной коробки (аналогично МР5 A3); SD4, SD5 и SD6 отличаются от SD1, SD2 и SD3 соответственно только наличием режима стрельбы очередями по 3 выстрела. Следует отметить, что три последние модели, как и все модели МР5 новых выпусков, оснащены пустотелой пистолетной рукояткой слегка измененной формы — без полочки под большой палец и передних выемок, но с более шероховатой поверхностью, из такой же пластмассы изготовлен приклад.

Видимо, из-за значительно возросших размеров, модификации SD не получили большой популярности, хотя их используют полицейские подразделения ФРГ и Великобритании. Многие пользователи — как, например, ФБР и морская пехота США — предпочитают базовые модели МР5 со съемным глушителем. Корпус морской пехоты и команды боевых пловцов (SEAL) ВМФ США используют пистолет-пулемет под обозначением MP5N (Navy) в варианте с постоянным или выдвижным прикладом. Поскольку крепление на три дульных выступа не обеспечивает полной соосности глушителя с каналом ствола, в модели N к ним добавлена резьба на дульной части.

Весьма популярная «укороченная» модель МР5 — малый пистолет-пулемет МР5К («kurz»), разработанная в 1976 г., также имеет варианты со съемными глушителями. Так, по «американским» требованиям создана модификация MP5K-PDW (Personal Defence Weapon), которое можно считать «германо-американским» оружием — ряд элементов конструкции разработан американскими фирмами. К ним относятся легкий складываемый вправо пластиковый приклад, двусторонний флажок переводчика-предохранителя, а также съемный глушитель «Найтс Армамент». Глушитель применяется в сочетании с патроном, снаряженным 9,5-г пулей с дозвуковой скоростью. Уровень звука выстрела при этом снижается на 30 Дб.

MP5-PDW с набором сменных элементов, включая глушитель

Чехословакия/Чехия

Бесшумный пистолет CZ91S

Самозарядный бесшумный пистолет создан в Чехии под патрон 9x19 «парабеллум» основе широко известного малого пистолета-пулемета CZ6l (Vz.61) «Скорпион». Конструкция оружия, за исключением спускового механизма и ствола, не отличается от стандартного «Скорпиона» системы М. Рибаржа, получившего немалую популярность в мире: классическая компоновка с магазином впереди спусковой скобы и затвором позади ствола, автоматика на основе отдачи свободного затвора, шарнирное соединение ствола и затворной коробки с корпусом ударно-спускового механизма, наличие механического замедлителя темпа стрельбы для повышения устойчивости и кучности. Однако для CZ91 замедлитель имеет не столь уж большое значение, поскольку данная модель выполнена самозарядной.

Оружие имеет курковый ударный механизм, благодаря чему цикл автоматики еще растягивается, а выстрел происходит при закрытом затворе. Шептало в модели CZ91S сделано таким образом, что освобождение затвора, удерживаемого в крайнем заднем положении специальным зацепом, возможно только при повторном нажатии на спусковой крючок. На дульной части ствола выполнена резьба для крепления глушителя.

Прицельные приспособления включают мушку и перекидной L-образный целик, рассчитанный на 75 и 150 м, размещенные сверху штампованной затворной коробки. Магазины — коробчатые прямые на 10, 20 и 30 патронов.

Вариант CZ-9L «Скорпион» представляет собой пистолет-пулемет с откидным металлическим или постоянным пластиковым прикладом, он также может комплектоваться глушителем, лазерным целеуказателем, коллиматорными прицелами (например, ОКО 21).

О боевых арбалетах

В числе «бесшумного оружия специального назначения» принято упоминать арбалеты. Насколько это справедливо?

Арбалет — весьма старинное «пружинное» метательное оружие — как известно, долгое время сосуществовал с оружием огнестрельным просто потому, что последнее было еще малонадежно и не отличалось меткостью боя. Скажем, охотничьи арбалеты применялись в Европе до конца XVII в.

XX век неожиданно возродил арбалет. Иногда о нем вспоминали военные — не от хорошей жизни, правда. На фронтах Первой мировой войны появлялись импровизированные подобия арбалетов для обстрела гранатами вражеских окопов на малых дальностях.

Похожие «арбалеты» появлялись и у партизан во время Второй мировой.

При недостатке эффективного «бесшумного» огнестрельного оружия надежные и сравнительно дешевые арбалеты, конечно, не могли быть обойдены вниманием спецслужб. Правда, оценив большие размеры этого оружия, английское Управление специальных операций и американское Управление стратегических служб решили уменьшить их за счет использования резинового шнура.

В каталог УСС вошли два «резиновых» арбалета. «Литл Джо» пистолетного типа был цельнометаллическим. На жесткой вертикальной дуге на своеобразных полиспастах ставились резиновые жгуты, соединенные короткой тетивой. Болт с листообразным наконечником получал начальную скорость 52 м/с, это давало прицельную дальность в 30 ярдов (27,3 м). Масса «Литл Джо» составляла 1,02 кг, длина — 330 мм, высота — 203 мм. Прицел и мушка привинчивались к ложе с правой стороны. У более мощного «Вильгельма Теля» резиновые жгуты с большим усилием натяжения крепились на раме по сторонам ложи. Модель отличалась также наличием складного приклада, передней скобы-цевья, спусковым механизмом с предохранителем, переменным прицелом. Масса металлического болта с коническим наконечником — 22,7 г, начальная скорость — 55 м/с. Масса самого «Вильгельма Теля» — 1,52 кг.

Он был удобнее и точнее «Литл Джо».

«Биг Джо»-5 при той же схеме представлял собой более мощную конструкцию, запасая усилие в 250 кгс — для натяжения жгута здесь служило приспособление из зубчатой рейки и шестерни с рукояткой, явно заимствованное у средневековых арбалетов. Для удобства прицеливания здесь также имелись складной приклад и передняя рукоятка удержания.

В конце 60-х годов во Вьетнаме американцы, видимо, вдохновившись опытом местных охотников, подумывали о снабжении войск специального назначения мощными луками и арбалетами для операций в джунглях.

Арбалеты по-прежнему привлекают внимание как возможная альтернатива огнестрельному оружию для решения специфических задач в отдельных операциях. В некоторых странах они даже официально приняты на вооружение — в частности, в английских подразделениях сил специальных операций. Бойцы таких подразделений любят позировать с экзотическим оружием, а падкие на экзотику журналисты «превратили» арбалет в едва ли не самое эффективное оружие специальных операций (достаточно вспомнить пассажи НТВ относительно вооружения «американского спецназа» во время ввода войск НАТО в югославский край Косово в 1999 г). Подобная «реклама», кстати, оказала арбалетам медвежью услугу. Слишком многие восприняли их как потенциальное средство «специальных акций» и оружие террористов. Так, в России арбалет с усилием натяжения от 40 кг и выше требует разрешения и регистрации, то есть оказался приравнен к огнестрельному оружию.

Боевые свойства арбалета, действительно, выглядят впечатляюще.

Уровень звука при выстреле меньше, чем из стрелкового оружия, оснащенного самым совершенным глушителем. Малая скорость стрелы (болта) и отсутствие тепловых нагрузок позволяют применять широкую номенклатуру наконечников — от острия с бритвенно заточенными краями до легкой коши или подслушивающего устройства.

Британский разборный «боевой арбалет»

Дальность эффективной стрельбы арбалета зависит от материала, величины и конструкции дуги (лука), материала тетивы, применяемой стрелы, используемого прицела. Использование современных материалов позволило поднять дальность стрельбы до 200 м. В боевых арбалетах применяют луки композитные или из высокоупругих легированных стальных сплавов. Установка на концах дуг блоков, через которые перекидывается тетива, — своего рода полиспаст — облегчает натяжение при большом запасаемом усилии. Энергетическая емкость дуг зачастую превосходит дульную энергию пули патрона 9x19 «парабеллум», выстреливаемой из пистолета-пулемета. Фигурная деревянная или пластиковая ложа усиливается арматурой, нередко имеет регулируемый по длине приклад, опору для щеки. Установка на арбалет оптических прицелов и лазерных целеуказателей не представляет никакой сложности. В целом боевой арбалет превосходит по кучности и точности стрельбы на дистанции 50—100 м большинство пистолетов-пулеметов, сохраняя эффективность стрельбы до 150 м.

Но это — при точном определении расстояния. Малая скорость стрелы определяет значительное понижение ее траектории за время полета, уменьшая настильность, а значит — дальность прямого выстрела.

Сравнительно тяжелая стрела сохраняет убойное действие на большей дальности. Опасны стрелы и для мягких бронежилетов (без вставных керамических или металлических пластин) — чрезвычайно острый наконечник не рвет, а раздвигает нити защитной ткани и достигает тела. Правда, стрела, в отличие от пули, не дает «сотрясающего» эффекта и редко имеет высокое останавливающее действие. Для «мгновенного» выведения противника из строя стрела должна поразить жизненно важные органы, а их проекция составляет не более 15 % общей площади силуэта человека.

Боевой арбалет выглядит многоцелевым устройством. Помимо скрытного уничтожения противника он может использоваться (и действительно используется) для преодоления препятствий — с его помощью можно протянуть тонкую, но прочную нить через реку или пропасть. Таким же образом забрасываются проволочные антенны на деревья или здания для увеличения дальности связи находящейся в тылу противника группы специального назначения с «большой землей». С помощью арбалета можно установить подслушивающие устройства и разведывательно-сигнализационные приборы на объекте, проникновение к которому обычным порядком невозможно. Впрочем, для решения таких специальных задач могут использоваться более компактные пневматические средства. Ведь и то и другое средство придется таскать с собой как дополнительное. На походе арбалет весьма громоздок (те же англичане приняли разборный вариант, так что подготовка к применению требует запаса времени). «Бронебойные», «кумулятивные» или «термитные» стрелы, «высокая меткость стрельбы до 200–250 м» — из разряда легенд. Из любопытных вариантов болтов можно упомянуть утяжеленные с широким плоским лезвием — их можно использовать и в качестве метательного ножа.

Прежде всего, в арбалете привлекает, конечно, малошумность.

При пуске стрелы отсутствует какой-либо «хлопок», отсутствие соприкасающихся металлических деталей исключает лязг, стрела в полете не создает никакой баллистической волны. Однако той же скрытности стрельбы удалось достичь в современных образцах бесшумного огнестрельного оружия, которые, в отличие от арбалета, бойцы используют в качестве основного и прицельная стрельба из которого удобнее. Так что необходимость в арбалете как «эрзаце» огнестрельного оружия с соответствующими свойствами и здесь отпадает.

Все это вовсе не говорит о невозможности использовать арбалет в специальных операциях На войне, как известно, применимо все — тем более в специальных операциях. Надо лишь четко представлять себе, что ниша для боевого применения арбалетов крайне узка — большая часть задач, которые он способен решать, уже решается другими средствами с той же или большей эффективностью.

Расцвет, переживаемый мощными арбалетами в последние два десятилетия, связан вовсе не с войсками специального назначения и не со специальными операциями, а с возрождением интереса к спортивной охоте с холодным метательным оружием. Названия «Коммандо», даваемые коммерческим — охотничьим по своей сути арбалетам, — не более чем расчет на любительскую страсть «поиграть в спецназ».

Глава 3. Выстрел из-за угла (оружие «непрямой наводки»)

История кривоствольного оружия

Многим из нас знакомы по мультфильмам и комиксам ружья и пистолеты с «кривыми» стволами, из которых герой стреляет из-за угла, в то время как сам полностью спрятался за какой-либо преградой. Но многие думают, что применение подобного оружия мультфильмами же и ограничивается. Но это отнюдь не так!

Тема «оружия с кривым стволом» неизменно привлекает интерес и порождает немало фантастических версий. Что же реально представляло из себя это оружие и для чего было создано? По сути, это один из вариантов ведения прицельной стрельбы из укрытий при относительно безопасном положении стреляющего.

Подобные системы оружия (кривоствольные пулеметы) действительно состоят (во всяком случае, — состояли лет 20–30 тому назад) на вооружении отечественных стационарных долговременных фортификационных сооружений (в частности, в укрепрайонах Дальнего Востока), и разработаны они были уже довольно давно. Над горизонтальной бронеплитой, установленной в уровне земли, возвышался только криволинейный ствол пулемета, смонтированного в шаровой установке, а казенная часть и боезапас располагались целиком под плитой, что увеличивало удобство и, главное, безопасность обслуживания оружия в бою. Прицеливание осуществлялось через перископический прицел. Что особенно интересно, именно кривоствольность обеспечивает этому пулемету уникальные баллистические свойства, позволяющие гораздо эффективнее по сравнению с другими видами оружия поражать врага в окопах. Но обо всем по порядку.

Интересно, что кривоствольные пушки активно разрабатывались еще в прошлом веке. Правда, целью была не собственно стрельба из-за угла, а существенное повышение дальности артиллерийской стрельбы. В 1852 году немецкий физик Магнус, ставший позже иностранным членом-корреспондентом Петербургской академии наук, установил, что на тело, вращающееся в обтекающем его потоке жидкости или газа, действует поперечная сила, направленная в ту сторону, где линейная скорость потока и окружная сила совпадают. А раз так, то, зная, куда вращается ядро, лучше же — заранее задав это вращение, можно не только повысить точность его расчетной траектории, но и заодно увеличить дальность его полета.

Эти, сначала теоретические, положения были подтверждены стрельбами на полигонах, показавшими приращение дальности в полтора раза. И все же сферические регулируемые снаряды так и не нашли широкого применения. Слишком трудно, а то и невозможно было установить их должным образом внутри длинных, «с-дула-заряжающихся», стволов. Поэтому российский артиллерист Шлипенбах, англичане Вулькомб и Хатчинсон и бельгиец Пюйт посчитали более эффективными дисковые, сплюснутые снаряды, внешне напоминающие зерно чечевицы.

Их полагалось размещать в эллиптических каналах ствола так, чтобы короткая ось «диска» была перпендикулярна плоскости стрельбы.

Тогда после выстрела снаряд подобно запущенному обручу, летел бы, вращаясь в той же плоскости. Теперь оставалось заставить его вращаться вверх. Для этого инженеры предложили ряд хитроумных технических приемов, но наиболее простыми оказались необычные артсистемы с выгнутым вверх каналом ствола, куда на ребро закатывали «диск». При выстреле снаряд прижимался центробежной силой к верхней части ствола и получал желательное вращение.

В 1868 году в России известный артиллерист профессор Н.В. Маиевский предложил проект кривоствольной пушки, заряжаемой с казенной части. Ствол выполнялся изогнутым в вертикальной плоскости. При выстреле дисковый снаряд помимо поступательного движения приобретал и мощное вращательное (также в вертикальной плоскости). За счет эффекта Магнуса снаряд-диск получал значительную подъемную силу и летел по гораздо более пологой траектории, чем обычно, что и позволяло резко увеличить дальность стрельбы. Опытные стрельбы в 1871–1873 гг. подтвердили правильность расчетов: дисковый снаряд массой 3,5 кг, обладающий начальной скоростью 480 м с, пролетел в 5 раз (!) дальше, чем обычное ядро того же веса при тех же условиях.

При этих экспериментах выявилось уникальное свойство дисковых снарядов. Оказывается, вращающейся гранате можно задать такую изогнутую траекторию, что она поразит цель не настильным, не навесным, а… «тыльнобойным огнем», то есть сзади! Но дальше экспериментальных образцов столь экзотические артсистемы не пошли.

Несмотря на все достоинства, «диски» и орудия с изогнутыми стволами ожидаемой кучности при стрельбе не обнаружили, а фугасное и картечное действие оказалось не столь эффективным, как ожидалось. Добавим трудности, которые испытывали мастера, изготавливая чечевицевидные гранаты и дуговые стволы, и станет ясно, почему столь интересные в техническом отношении и поначалу столь многообещающие системы так и не нашли широкого применения и от них пришлось отказаться. На время.

Идея кривоствольного оружия возродилась вновь в XX в. Своим появлением на свет подобное оружие обязано вполне понятному желанию обстреливать врага, не подставляя себя под ответный выстрел супостата. Стрельба из-за специально оборудованных укрытой, через бойницы бронещитков или даже из мощных дотов и дзотов не обеспечивает полную безопасность стрелка. Ведь любые отверстия в защитной конструкции — будь то бойницы либо амбразуры — ослабляют ее общую прочность и не гарантируют защиту от случайного залета шальной пули.

Сначала, особенно после Первой мировой, «траншейной», войны, конструкторская мысль активно работала в направлении обеспечения безопасности солдата при стрельбе из окопа и других укрытий. В этом случае было бы весьма желательно, чтобы боец при ведении огня не выставлял из-за бруствера под ураганный огонь противника даже малую часть своего тела.

Позже, по мере развития бронетехники, возникла другая проблема: необходимость поражения противника в «мертвых» зонах, не простреливаемых из основного вооружения танков и бронемашин. Ведь, весьма грозные на больших дистанциях, на малых расстояниях они оказываются подчас совершенно беспомощными перед лицом, казалось бы, беззащитного пехотинца. «Мертвое» (непростреливаемое) пространство достигало у тяжелых танков несколько десятков метров, в пределах которых вражеские солдаты чувствовали себя почти в полной безопасности. А в условиях ближней дистанции, характерной для боя в городской застройке, этот недостаток могучих бронемашин становился для них уже просто роковым.

«Вынесенное оружие»

Навести оружие и произвести прицельный выстрел, не показываясь из-за укрытия, — к решению такой задачи подступались не однажды. Особенно много предложений появилось во время Первой мировой войны — «окопная война» просто не могла не породить таких вещей. Суть заключалась в том, чтобы поднять винтовку над бруствером, прицеливаясь с помощью перископа. Различных приспособлений делалось много — от импровизаций с использованием раздвоенных веток и пары обработанных осколков зеркала до устройств фабричного изготовления. Наиболее остроумный и простой вариант предложил полковник русской армии Мордах.

На конце приклада шарнирно крепилось зеркало, солдат прислонялся спиной к передней стенке окопа, клал винтовку на бруствер, прицеливался через наклоненное зеркальце, а спусковой крючок нажимал от себя большим пальцем — полковник понимал, что особой прицельностью стрельба без упора приклада в плечо все равно не отличается. «Прибор-зеркало полковника Мордаха» заказывался в больших количествах.

Германская армия, также создав ряд таких «окопных ружей», вынужденно вернулась к их идее уже в середине Второй мировой войны. В 1943 году вермахт принял на вооружение приспособление для стрельбы из-за укрытий из 7,92-мм винтовки «Маузер» 1898 г. и из самозарядной винтовки «Вальтер» 1941 г, представлявшее собой модернизацию приспособлений первой мировой. Состояло оно из трех основных частей — приклада, корпуса и перископического прицела.

Масса всего приспособления — 5,6 кг, длина — 480 мм, высота — 190 мм, ширина — 130 мм. Перископический прицел вместе с дополнительным рычагом спуска крепили и на единый пулемет — пулеметчику опять же не приходилось поднимать голову из-за бруствера.

Идея конструкции, в которой из окопа выставлялось только собственно оружие, а сам стрелок оставался бы в укрытии, разрабатывалась особенно активно в период между двумя мировыми войнами и благополучно дожила до наших дней. Вариантов предлагалось много. В качестве примера можно привести «окопное ружье» американского инженера С. Дугласа, который запатентовал его в 1950 году.

Приемы стрельбы не отличались от приемов обращения с обычным оружием — все те же приклад, цевье, прицел. Отличия состояли в том, что оружие крепилось на высокой стойке к ложе, а целиться нужно было через перископа. Недостаток — высоко поднятое оружие создавало при выстреле мощный опрокидывающий момент, что крайне отрицательно сказывалось на точности стрельбы.

«Окопное ружье» С. Дугласа

Аналогичное приспособление для стрельбы из винтовок из-за укрытий было принято (по-видимому, первое в мире) на вооружение немецкой армии в 1943 году. Приспособление применялось для стрельбы из 7,92-мм винтовки Маузера образца 1898 г. и из самозарядной винтовки Вальтера образца 1941 г. Приклад винтовки крепился к опорной планке корпуса приспособления с помощью двух зажимных винтов. Спусковой крючок устройства был соединен с помощью спусковой тяги и цепочки со спусковым механизмом винтовки. Перископический прицел с помощью регулировочного устройства имел возможность его выверки и приведения винтовки, установленной в приспособлении, к нормальному бою.

Деревянный приклад приспособления был выполнен складывающимся для уменьшения его габаритов в транспортном положении.

В этот же период наш соотечественник Редкозубов изобрел «Прицел выше головы». Его конструкция напоминает немецкую, которую те применяли еще в Первую мировую, но германская громоздкая конструкция требовала значительной переделки оружия.

Поэтому на своей винтовке Редкозубов сделал приклад и перископ складными, не изменяя конструкцию самого оружия. И все-таки его устройство осталось почти столь же громоздким и тяжеловесным, как и германский прототип.

Отечественный «прицел выше головы» Редкозубова

В американской армии применялся ружейный перископ, устанавливавшийся на винтовке «Спрингфилд». Специальная рама со спусковым механизмом служит для удобства прикладки и стрельбы.

Устройство довольно громоздкое и увесистое, но своему назначению вполне отвечало.

В 1973 году француз А. Клемент предложил аналогичную конструкцию, но существенным отличием его системы является размещение оружия на устойчивом станке-треноге, т е. он устранил один из главных недостатков предыдущей конструкции — неустойчивость оружия при стрельбе, особенно автоматической.

Траншейное оружие А. Клемента

Не забыли конструкторы-оружейники и экипажи боевых машин.

Немец К. Хорн, сотрудник известной германской оружейной фирмы «Хеклер унд Кох», запатентовал в 1981 году пулемет, устанавливаемый над люком члена экипажа и дистанционно управляемый им снизу, из боевого отделения машины, при закрытом люке. Прицел — перископический. В этой конструкции уже удалось добиться высокой кучности стрельбы (т. к. оружие прочно установлено на корпусе бронемашины), удобства и безопасности стрелка. Эта установка применялась на западногерманской боевой машине пехоты «Мардер», а также устанавливалась на некоторых образцах БМП и БТТ других стран, в частности на швейцарской боевой машине пехоты.

Дистанционно управляемая изнутри машины пулеметная установка для танков и боевых машин пехоты К. Хорна. Германия.

Но уж совершенно изумительную конструкцию предложил в 1917 году американский изобретатель Альберт Пратт. Он запатентовал шлем-пистолет. Ствол пистолета располагался поверх головы бойца, а прицельный щиток перед лицом помогал точно прицелиться. Чтобы выстрелить, стрелок должен был дуть в специальную трубку, соединенную с надувной «грушей» позади курка. «Груша» расширялась и спускала курок. В перевернутом виде шлем можно было использовать доя приготовления пищи (!). На практике же отдача пистолета при выстреле сломала бы стрелку шею.

Но идеи не умирают! Другой американец, А.Б. Де Саларди, позже, в 1953 г., изобрел уже нашлемный пистолет-пулемет. Преемственность с предыдущей конструкцией очевидна. Оружие монтируется непосредственно на голове бойца, точнее — на его каске. Прицел — тот же перископ, стрельба же ведется без помощи рук — дистанционное спусковое устройство опять же пневматического типа работает от мундштука, который солдат держит во рту, и соединенного со спусковым механизмом оружия длинной гибкой трубкой. Достаточно сильно дунуть в мундштук — и оружие немедленно открывает огонь. Преимущества очевидны; у бойца свободны руки, которые не заняты оружием, а нашлемная установка гарантирует полную синхронность движений оружия в соответствии с поворотами и наклонами головы: куда смотрю — туда и стреляю! Правда, вызывает большие сомнения самочувствие военнослужащего, у которого буквально с головы ведется огонь. Даже после короткой очереди сотрясение мозга бойцу обеспечено. Но какова идея!

Нашлемный пистолет-пулемет

Пистолеты-пулеметы, а за ними и автоматы породили прием стрельбы, когда из-за укрытия высовывают только само оружие и наобум пускают очередь веером. Особенно популярен такой прием в разнообразных нерегулярных формированиях — скажем, в Дагестане в 1999 г. так палили из укрытий и чеченские бандиты, и дагестанские ополченцы. Но и такой стрельбе в принципе можно придать определенную прицельность, используя оптическое волокно. «Определенную» потому, что оружие, стреляющее с рук, без упора приклада, да еще и развернутое относительно корпуса стрелка, никогда не покажет той же меткости, что при правильной прикладке.

И здесь наметилась новая тенденция развития оружия для стрельбы «из-за утла». До недавних пор стрельба требовала обязательной предварительной сонаправленности директрисы взгляда и оси канала ствола. Для освобождения стрелка от этого жесткого ограничения соединили гибким световодом объектив и окуляр. В качестве варианта — компьютеризованный нашлемный прицел, сопряженный с наствольной телекамерой. Это позволяет стрелку заглянуть за угол, просто высунув туда руку с оружием.

Так, российский прапорщик Александр Голодяев в 1995 г. представил собранную им систему «объектив (укреплен на оружии) — кабель-световод — окуляр (крепится на голове стрелка)». Оружие в этом случае можно выставлять и из-за правого, и из-за левого угла, и из окопа. Проведенные в 1996 г. испытания на полигоне дали успешные результаты. Так, при стрельбе из длинноствольного оружия на дистанции 100 м из 15 выпущенных пуль в «яблочко» ложилось до 7. Испытания позволили также оптимизировать компоновку световодной системы. Выяснилось, что объектив предпочтительнее размещать под стволом — тогда линия прицеливания лучше совпадает с осью канала ствола.

В 1997 году НИИ спецтехники МВД РФ демонстрировал на московском оружейном салоне «Привод для стрельбы из-за укрытий».

В этой конструкции стандартный «Калашников» устанавливался на треноге, имея возможность дистанционно наводиться с помощью рычага. Прицеливание осуществляется с помощью гибкого световода, входное отверстие которого располагается на линии прицела — на том месте, где обычно располагается глаз стрелка, — а окуляр выводится в безопасное место в укрытии.

В качестве футуристического варианта — компьютеризованный нашлемный прицел (как у летчика-истребителя), сопряженный с помощью радиоканала с на/подствольной телекамерой. Пока в России дело ограничивается кустарно или полукустарно собранными системами, за рубежом оно перешло к официальным испытаниям. В частности, в США уже два-три года подобное устройства испытывается в рамках программы «Лэнд Уоррирор И-Эм-Ди» (комплексная программа разработки вооружения, снаряжения и оснащения сухопутных войск) в качестве дополнения к двухканальному «прицельному блоку» для стрелкового оружия. При использовании электронно-оптических прицелов место световода занимает обычный сигнальный кабель, передающий сигнал на микромонитор, укрепленный на каске перед глазом стрелка. Насколько полезны такие устройства в условиях ближнего боя, покажет только опыт.

Это позволяет солдату заглянуть за угол, просто высунув туда руку с оружием. Конечно, это уже не кривоствольное оружие, а, скорее, кривоприцельное. Данная система усиленно разрабатывается в настоящее время США по программе «солдат будущего». Но и цена экипировки подобного солдата почти равна цене истребителя…

Комплексное решение по обеспечению скрытности и неуязвимости снайпера предложила американская фирма Precision Armed Remotes Incorporated, представив в июне 1998 г. на ежегодной встрече Национальной ассоциации оборонной промышленности США дистанционно управляемую снайперскую винтовку TRAP Т2 (Telepresem Rapid Aiming Platform), разработанную Г. Хокисом. Эта высокоточная система стрелкового оружия обеспечивает, при управлении с выносного пульта, обзор местности, наведение оружия на выявленные цели и передачу видеоинформации на командные пункты подразделений.

Основными конструктивными модулями системы TRAP Т2 являются платформа с оружием, приводами и видеокамерами, блок управления и компьютер с монитором для оператора на командном пункте. Модульная конструкция позволяет использовать установку либо только самому снайперу-оператору; либо как интегрированную систему с одновременной передачей данных на командный пункт. В последнем случае данные с компьютера поступают как на прицел снайпера-оператора, так и на монитор командного пункта, подключенный к системе.

Платформа смонтирована на треножном станке из углепластика, позволяющем за счет изменения положения опор горизонтировать ее на местности. Оружие наводится в цель с помощью приводов горизонтальной и вертикальной наводки. Блок управления может быть вынесен на расстояние до 100 м от платформы, так что возможность обнаружения оператора и его поражения огнем противника становится ничтожно малой. Снайпер имеет видоискатель, сопряженный с видеокамерами обзора и наведения на платформе, аппаратуру управления видеокамерами, пульт управления с переключателями видеокамер, а также тумблеры управления предохранительным и спусковым механизмами оружия. Блок управления включает также аппаратуру передачи данных и систему дистанционного управления оружием.

Снайперская установка TRAP Т2 снабжена эффективной телесистемой прицеливания с баллистическим вычислителем, что позволяет отнести ее к системам высокоточного оружия.

Видеокамера обзора с широким полем зрения 48,8° служит лишь для обнаружения цели. Обнаружив ее, оператор переключается на видеокамеру наведения, сопряженную с оптическим прицелом. Она обеспечивает 9-кратное увеличение при узком поле зрения 4,3°.

Компьютер со специальным программным обеспечением производит расчет и обработку данных для точного наведения оружия на цель. В число данных входят дальность до цели, направление и скорость ее перемещения, направление и скорость ветра, а также баллистические характеристики самого оружия. Не более чем через секунду компьютер выдает расчетную точку прицеливания, и оператору остается только включить тумблер управления спусковым механизмом и произвести выстрел.

TRAP T2 достаточно мобильна. Платформа с лафетом и винтовкой AR15 при массе 9,14 кг имеет габариты 1016x813x457мм, блок управления T2L весит 4,57 кг. Установку может переносить на местности один человек. Данной системой планируется оснащать подразделения по охране военных объектов, зданий посольств и мест заключения правонарушителей, труднодоступных участков границы, подразделения по борьбе с террористами и контрснайперской борьбе. Остановкой уже заинтересовались подразделение особого назначения SWAT полиции и ФБР США и английские спецслужбы. Над аналогичной установкой в настоящее время работают военные специалисты Франции. Опытный образец планируется изготовить к 2005 г.

Снайперская платформа TRAP Т2 с дистанционно управляемой винтовкой AR15. Платформа с лафетом и титовкой при массе 9,14 кг имеет габариты 1046x813x457, блок управления T2L весит 4,57 кг.

Платформа с оружием:

1 — видеокамера обзора, 2 — оптический прицел оружия, 3 — видеокамера наведения, 4 — армортизатор отдачи оружия, 5 — лямка для переноски, 6 — станок из углепластика,

14 — блок управления: 7 — видоискатель, 8 — рукоятка наведения оружия, 9 — тумблер управления спусковым механизмом оружия, 10 — тумблер управления предохранительным механизмам оружия, 11 — блок питания и контроля работы аппаратуры, 12 — соединительные кабели, 13 — монитор командного пункта.

Конструктор Г. Хокис. 1998 г.

В настоящее время в нашей стране производится серийно и даже рекламируется на экспорт малое огневое фортификационное сооружение — скрывающаяся казематная установка «Горчак». Это комплекс вооружения, который устанавливается в типовом бетонном модуле диаметром около 1,5 м. Модуль зарывается в землю вровень с ее поверхностью и в этом положении практически неуязвим. Тяжелая горизонтальная бронеплита надежно защищает стрелка и оружие. В боевом положении комплекс вооружения выдвигается над установкой выше уровня земли — т. е. осуществляется принцип «выноса» оружия. Наблюдение за противником и прицеливание оружия ведутся стрелком, расположенным в модуле, с помощью перископического прицела. Вооружение «Горчака» состоит из установки ПТУР типа «Фагот», 30-мм гранатомета AT-17 и 12,7-мм пулемета НСВ-12,7 или 7,62-мм пулемета ПКМ.

Существенным достоинством «Горчака» является его транспортабельность. Он легко перевозится грузовыми автомобилями типа ЗИЛ-130 и железнодорожным транспортом. Комплекс разработан Центральным НИИ точного машиностроения. Название «Горчак» условное, предназначенное для экспортного варианта.

Но самым неординарным «вынесенным» оружием индивидуально-коллективной защиты является устройство, предложенное Брэхэймом и предназначенное для борьбы с воздушными террористами в салоне самолета. Здесь стрелок и оружие, которым он управляет, находятся в разных помещениях: оператор с пультом управления — в кабине пилотов, а огнестрельный модуль — в пассажирском салоне. Модуль устанавливается на монорельсе под потолком салона и включает блок из 16 стволов и миниатюрной телекамеры. С помощью дистанционно управляемых электроприводов модуль может поворачиваться в двух плоскостях и перемещаться вдоль салона воздушного лайнера, обстреливая любой закоулок пассажирской кабины.

Дистанционно управляемое стреляющее устройство конструкции Брэхэйма — средство борьбы с воздушными террористами.

При попытке захвата самолета один из членов экипажа, не выходя из пилотской кабины, наблюдает ситуацию в салоне на экране телемонитора, с помощью джойстика наводит оружие на цель и открывает огонь на поражение. В итоге экипаж, находясь в относительной безопасности, может не торопясь перестрелять всех террористов, угрожающих пассажирам. Правда, в итоге пассажиры постоянно находятся в буквальном смысле под дулом пистолета…

Рост интереса к такого рода устройствам обусловлен и необходимостью борьбы с хорошо вооруженной преступностью, когда преступники — часто вместе с заложниками — укрываются в транспортных средствах либо в помещениях. Зачастую проблема уничтожения преступника без риска для заложников могла бы быть решена с помощью оружия, стреляющего «из-за угла». Для него не требуется свободной от посторонних предметов и людей и достаточно длинной линии огня, а его применение можно гарантированно считать внезапным для преступника.

Но во всех выше рассмотренных конструкциях был реализован принцип «выноса» оружия под огонь противника. А как же собственно «кривоствольные пулеметы», с чего мы и начали разговор?

Вот теперь поговорим и о них.

Кривоствольные насадки на стандартное оружие

Разработка кривоствольного оружия («Krummlauf») достаточно интенсивно велась в годы Второй мировой войны в Германии. Возможность и целесообразность его создания предварительно проверяли с помощью насадок-желобов, крепящихся к дульной части ствола винтовок. Угол искривления в процессе исследований менялся вплоть до 90 градусов. Преимущества исследований на насадках-желобах очевидна, поскольку пуля под действием центробежной силы прижимается к внутренней поверхности желоба, а незамкнутый желоб не разорвет давлением пороховых газов.

Конструктивная схема криволинейной ствольной насадки

Возможность и целесообразность создания кривоствольного стрелкового оружия уже в современную эпоху предварительно проверялись конструкторами с помощью насадок-желобов и насадок в виде коротких стволов, изогнутых по дуге и крепящихся к дульной части ствола винтовок. При этом угол искривления в процессе исследований менялся довольно в широких пределах, вплоть до 90 градусов. Почему сначала рассматривались именно насадки-желоба — очевидна ведь, проходя через насадку по криволинейной траектории, пуля под действием центробежной силы прижимается к внешней поверхности желоба. Предварительные исследования показали, что в то время реально достижим был угол искривления линии стрельбы около 30 градусов. При больших углах происходит деформация специальных (трассирующих, зажигательных) пуль, поэтому из подобного оружия можно было стрелять только обыкновенными пулями. Кучность боя при стрельбе из криволинейного оружия по сравнению с обычным прямоствольным на небольших дальностях оказывается несколько ниже.

Отклоняющаяся насадка на стволе автомата МР43 (Германия, 1944 г.)

Строго секретный патент на изобретение подобного уже гораздо более совершенного стрелкового оружия с «кривыми» стволами выдали специалистам немецкого концерна «Рейнметалл» еще перед Второй мировой войной. Однако это были не винтовки или автоматы с искривленными стволами, а изогнутые под углом 32 градуса насадки, надевавшиеся на дульную часть обычных серийных карабинов «Маузер» 98k, пистолетов-пулеметов МР.38 — МР.40, а также на «штурмгеверы» (автоматы МР.44 системы Шмайсера). Для снижения нагрузки на автоматику оружия при стрельбе с насадкой в ее задней части было сделано специальное газоотводное окно для истечения газов наружу. Благодаря этому решению удалось получить нормальные скорости подвижных частей автомата при наличии на нем кривоствольной насадки. Насадка крепилась на ствол оружия с помощью наметки или втулки.

Однако при высокой энергии и большом удлинении винтовочных пуль насадки быстро изнашивались, а результаты стрельбы оказывались неважными. Попытки установить насадки на стволы пулеметов были неудачны — они мешали работе автоматики (у германских MG.34 и MG.42 она работала на основе отдачи ствола). Насадки для пистолетов-пулеметов МР.38 и МР.40 признания также не нашли — в таком приспособлении просто еще не было большой нужды.

В ходе войны подобного типа оружие применялось как немецкими, так и американскими солдатами. Немецкая армия чаще всего применяла его в боях за населенные пункты, американская — в качестве вспомогательного вооружения бронетанковой техники.

С августа 1944 года было изготовлено около 10 тыс. насадок. Использовали такие автоматы — МР.44 (J) — в основном в городских боях, но для стрельбы не столько «из-за угла», как об этом любят говорить, сколько из подвальных этажей, бункеров и т. п. — при разработке изначально учитывались требования прицельной стрельбы из окопов. Насадки типа «Р» с отклонением пули на 90 градусов (они-то и создавались для танкистов) и «V» с отклонением около 40 градусов в серию не пошли. Не удались и попытки полковника Шеде поставить выпуск пушек с искривлением дульной части ствола на 30 и даже на 90 градусов (германский полковник, видимо, знал о проекте русского артиллериста Маиевского от 1868 г). Но быстрый развал фашистской Германии не давал немецким инженерам времени для доводки новых образцов.

Первый вариант криволинейной насадки — насадка-желоб

В США пистолет-пулемет Рейзинга с криволинейной насадкой-желобом крепили вертикально в шаровой установке в крыше башни. Британцы в это же время экспериментировали с насадкой для пистолета-пулемета «Стен».

Изначально при разработке кривоствольного оружия учитывались требования ведения прицельной стрельбы из окопов и из-за угла зданий. Для точной стрельбы из этого типа оружия были разработаны прицелы двух типов — зеркальные и призменные. Зеркальные, как ясно из названия, включали зеркало, укрепленное на оружии и позволяющее «выглянуть» из-за преграды одним только дулом оружия. Призменные прицелы представляли из себя практически миниатюрный перископ.

Приемы стрельбы из кривоствольного оружия с такими прицелами практически не отличались от приемов стрельбы из обычных, «прямоствольных», типов оружия с оптическими прицелами. Но общий недостаток подобных систем — низкая кучность при стрельбе на средние и большие дистанции. Это связано с тем, что направление полета пули не совпадает с продольной осью оружия, а следовательно, и отдача при выстреле направлена под углом к оружию. В итоге оружие очень резко отклоняется в сторону.

И если при одиночном выстреле этот недостаток еще не является решающим, то при автоматической стрельбе удержать оружие на линии прицеливания практически невозможно.

Оружие с криволинейным стволом

Еще в 1868 году выдающийся русский ученый и конструктор Н.В. Маиевский предложил проект кривоствольной пушки, заряжаемой с казенной части. Но в то время из-за сложности изготовления таких орудий от них пришлось отказаться. Работы по этой теме велись и в СССР. После Великой Отечественной войны подобное оружие весьма успешно разрабатывали советские оружейники. Сохранился, например, пистолет-пулемет ППШ с искривленным стволом и кожухом — такое оружие конструкторы-ковровцы испытывали в интересах танкистов. Эксперименты велись также со стволами под 7,62-мм винтовочный патрон, 12,7-мм патрон ДШК, 20-мм ШВАК. Лучших результатов добились с 7,62-мм промежуточным патроном обр. 1943 г. — в первые послевоенные годы на основе немецких разработок Н.Ф. Макаров и КГ. Куренков разработали криволинейный насадок и танковую установку для автомата Калашникова. Пулемет предназначался для самообороны танков на сверхмалых дистанциях. Данная система позволяла решить проблему ближней обороны аварийного или подбитого в бою танка. Система размещалась на люке башни танка (единственно возможный вариант), но танкистам не понравилась из-за неудобства входа-выхода в боевую машину и в дальнейшем не разрабатывалась. К аналогичным выводам пришли и за рубежом.

На основе 7,62-мм ручного пулемета Калашникова (РПК) разработали кривоствольные образцы с установкой в бронеколпаке для установки в стационарных фортификационных сооружениях.

В период жесткой конфронтации с Китаем такие легко маскируемые установки планировали размещать на нашей дальневосточной границе.

Долговременная фортификация — единственная область, где подобные системы нашли применение. В конце 40-х — начале 50-х годов отечественное ОКБ-43 усиленно работало над проблемой создания криволинейных орудий и пулеметов для долговременных фортификационных сооружений. В частности, велись опыты с 12,7-мм криволинейным пулеметом КСГМ. В декабре 1954 года был завершен технический проект сборно-разборной подъемной установки БУК-3 с двумя криволинейными пулеметами КСГМ.

Монтаж кривоствольного РПК в долговременном фортификационном сооружении. Оружие монтируется в шаровой установке в горизонтальной бронеплите. Стрелок расположен под плитой в железобетонном колодце. Патрон — 7,62x39 обр. 1943 г. Кривизна ствола — 90°. Масса с шаровой установкой без комплекта — 27,3 кг.

Масса без шаровой установки без боекомплекта -12,8 кг. Общая длина пулемета — 1270 мм

Создавались и гораздо более крупнокалиберные образцы оружия с «кривым» стволом. Еще раньше середины 40-х годов возник вопрос о создании 82-мм гладкоствольного криволинейного ствола для казематного противотанкового орудия. В 1948 году ОКБ-43 (СКБ-43) полностью закончило разработку 82-мм ствола и выдало задания НИИ-13 Министерства вооружений. В конце 1949 года НИИ-13 изготовил такой ствол и поставил его ОКБ-43. Диаметр канала в казенной части был 84 мм, а в дульной — 82 мм. В месте соединения их был пологий конус. Таким образом, расчет и установка 82-мм орудия были скрыты под бетонным укрытием, а наверх выходила лишь дульная часть ствола. Стрельба велась оперенным кумулятивным снарядом с начальной скоростью 300 м/с.

Дальность прямого выстрела по цели высотой 2,8 м составляла 400–500 м. Толщина пробиваемой брони 120–130 мм. Заряжание установки унитарное. Скорострельность около 25 выстрелов в минуту.

Данных о дальнейшей судьбе 82-мм казематного противотанкового орудия автором не найдено. О современных разработках в этой области практически нет сведений в открытой печати. Но разумное снижение грифа секретности позволило бы более полно раскрыть эту тему. Но в целом в послевоенные годы о криволинейном оружии стали как-то постепенно забывать.

Лишь в последнее время наблюдается некоторый рост интереса к нему в связи с необходимостью борьбы с вооруженными преступниками, т. е. в «полицейском» оружии. Ведь часто проблема уничтожения укрывшегося в помещении преступника без риска для заложников могла бы быть решена с помощью специального (необязательно кривоствольного) оружия, действующего «из-за угла».

Опыт локальных вооруженных конфликтов последних десятилетий в различных регионах мира заметно повлиял на развитие современных систем стрелкового вооружения. Наибольшую потребность в нем испытывают миротворческие соединения и силовые структуры, осуществляющие антитеррористическую деятельность.

Так что старая идея безопасной стрельбы не ржавеет.

Глава 4. Высокоточные снайперские винтовки

Одной из характерных черт развития снайперского оружия за последнюю четверть века была его специализация и постоянно ужесточающиеся требования к точности и кучности стрельбы. Особенно это касалось снайперских винтовок для войск специального назначения, антитеррористических подразделений и спецподразделений полиции. Ниже рассмотрены отдельные образцы высокоточных снайперских винтовок различного назначения, показаны способы достижения высоких баллистических показателей.

Австрия

Австрийская фирма «Штейр-Даймлер-Пух» в 1970 г. начала выпуск снайперской винтовки SSG-69 («Steyr-Scharfschutzen-Gewehr» 1969), созданной на основе охотничьей SL и имеющую модификации под патроны 7,62x51 (.308) или «.243 Винчестер». Разработка винтовки велась в соответствии с довольно жесткими требованиями 80 %-ной вероятности попадания (без учета особенностей стрелка) в грудную фигуру на дальности до 600 м, в ростовую фигуру — до 800 м. В результате появилась винтовка, привлекшая к себе широкое внимание как один из наиболее метких образцов снайперского оружия. Кроме армии и полиции Австрии она состоит на вооружении в ряде других стран — например, морской пехоты Нидерландов, спецподразделений полиции Сальвадора, известных своими «контрпартизанскими» акциями.

Ствол винтовки изготавливается холодной ротационной ковкой по методу, разработанному на самой фирме. Ковка заготовки производится на оправе (дорне), формирующей полный профиль канала и нарезы ствола. При ковке к тому же формируется внешняя поверхность ствола, выполненная на конус, упрочняются его стенки. Фрезерованная из стальной болванки ствольная коробка посажена на ствол с натягом и охватывает его казенную часть на длину 50 мм. В задней части ствольная коробка имеет массивный упор, через который импульс отдачи передается ложе. Запирание канала ствола производится продольно скользящим затвором, состоящим из невращающегося остова и поворотной задней муфты с рукояткой. На муфте попарно тремя группами расположены шесть боевых выступов. Заднее расположение боевых упоров в целом менее рационально, чем на передней боевой личинке, поскольку снижается живучесть затвора и увеличивается длина узла запирания. Однако в случае SSG такая схема работает вполне надежно. При запирании и отпирании затвор поворачивается на 60 градусов. Рукоятка затвора отогнута вниз, уплощена и имеет снизу насечку, предотвращающую соскальзывание пальцев руки при отпирании. Сзади затвор закрыт съемной крышкой, предохраняющей механизм затвора от засорения, а стрелка — от ранения в случае прорыва пороховых газов назад через затвор. На хвост ударника навинчен курок с боевым взводом, во взведенном положении ударник выступает в отверстие крышки затвора.

SSG на сошках и с интегрированным глушителем

Спуск — с предупреждением. Спусковой крючок воздействует на спусковой рычаг головкой винта, ввинченного в его тело. Вращением винта можно регулировать усилие и длину хода спуска, причем делается это снаружи без разборки винтовки. Имеется предохранитель, насеченный полозок которого смонтирован справа в задней части ствольной коробки и доступен для большого пальца стреляющей руки. Переднее положение полозка (видна красная точка) соответствует готовности к выстрелу, в заднем (белая точка) запираются затвор и шептало ударника. Обычный спусковой механизм мог по специальному заказу заменяться механизмом «целевого» типа с взводящим рычагом и шнеллерным спуском, облегченным до нескольких десятков грамм.

Цельная ложа выполнена из зеленого пластика и имеет пистолетный выступ шейки приклада, наметку на цевье. Длина приклада регулируется надставками-прокладками под его затылок. Винтовка снабжается сменным невыступающм магазином роторного (емкостью 5 патронов) или коробчатого (10 патронов) типа. Корпус и подаватель магазина — пластиковые, а задняя стенка сделана из прозрачной пластмассы для визуального контроля наполненности магазина. Защелки крепления магазина симметрично расположены по бокам его корпуса. Винтовки первого выпуска имели коробчатый магазин, долгое время обе модели соседствовали в производстве, но в 1990 г. выпуск коробчатого магазина на 10 патронов был прекращен, и основным стал роторный. Антабки для брезентового ремня расположены на правой стороне приклада и на переднем конце цевья.

Оптический прицел крепится на продольный гребень ствольной коробки. Обычно винтовка используется с прицелом «Калес» ZF 69 (6x42) или ZFM. При длине ствола 627 мм SSG имеет общую длину 1131 мм. Серия из 10 выстрелов на дальность 100 м дает поперечник рассеивания 15 мм, на 300 м — 80–90 мм, на 600 м — 200 мм, на 800–400 мм. Т. е. при использовании снайперских патронов обеспечивается надежное поражение грудной фигуры на дальности до 800 м, и жесткие изначальные требования к винтовке в целом оказались выполнены. Открытые прицельные приспособления включают низкопрофильный прицел и мушку спортивного типа с ограждением. К винтовке разработан ствол с «интегрированным» глушителем, полностью накрывающим сам ствол впереди цевья и, таким образом, мало меняющий общую балансировку оружия

«Полицейская» модель этой винтовки обозначалась как SSG-P (SSG-PI). В начале 80-х появилась модификация SSG-PII с утяжеленным стволом без открытых прицельных приспособлений. Рукоятка затвора получила большой пластмассовый набалдашник, ложа изготавливалась из черного пластика. На переднем конце цевья крепился продольный штырь для установки складных сошек. Наиболее удобными считают сошки типа английских «Паркер-Хэйл» из алюминиевого сплава. Кроме утяжеления ствола и установки сошек повышению меткости стрельбы должен был способствовать оптический прицел 10-кратного увеличения — на винтовку могли устанавливаться германские прицелы «Хенсольд» ZF500 для дальностей до 500 м и ZF800 на 800 м типа 10x42. Прицелы снабжены прицельной сеткой, играющей также роль дальномерной, маховичками регулировки с фиксированными установками по дальности через 100 м с отметками через 50, блендами и съемными крышками.

Масса неснаряженной SSG без оптического прицела — 3,9 кг, со штатным оптическим прицелом — 4,6 кг, длина — 1140 мм при длине ствола 650 мм. Начальная скорость пули составляет 860 м/с, прицельная дальность — 800 м.

В 1995 г. «Штейр-Маннлихер» представила укороченный вариант SSG-PIIK (kurz) с тяжелым стволом длиной 508 мм и общей длиной 978 мм. На дульном срезе ствола выполнена воронка по типу спортивных винтовок. В передней части цевья снизу выполнена направляющая — паз длиной 200 м, предназначенный для крепления регулируемой передней антабки с упором для ладони. Спереди к упору, в свою очередь, крепятся складные сошки. SSG-PIIK относится к типу легких «полицейских» снайперских винтовок, удобных в городских условиях, — со снаряженным магазином, установленными оптическим прицелом и сошками она весит около 5,25 кг. Как утверждают, кучность стрельбы, даже при укорочении ствола, не ухудшилась — на дальности 100 м поперечник рассеивания составляет 12–15 мм.

Винтовка SSG полицейской модификации

Стоит упомянуть также одну из последних разработок «Штейр Маннлихер» — винтовку «Штейр Скаут». Хотя это винтовка «общего назначения», она интересна для нашей темы. Во-первых, потому, что она предлагается также в качестве «портативной тактической снайперской», во-вторых — потому, что ее конструктивные решения могут найти применение в новых, чисто снайперских образцах. Винтовка появилась в результате сотрудничества Дж. Купера — автора идеи винтовки типа «Скаут» — и конструкторов «Штейр-Маннлихер» под руководством Г Хамбруша. Ее официально представленный на рынок вариант выполнен под патрон.308 «винчестсер». Ствол выполнен традиционным для фирмы методом холодной ковки на оправе, имеет длину 482,5 мм, сужающуюся к дулу форму, снабжен восемью долами для повышения жесткости. Его сравнительная массивность улучшает баланс винтовки.

Ствольная коробка выполнена из алюминиевого сплава и удлинена вперед так, что образует кожух ствола. Ствол и ствольная коробка соединены стальной втулкой, играющей роль несущей детали и предотвращающей прорыв газов назад. Ствол не нагружен креплениями цевья, прицела и сошек. Затвор выполнен по так называемой безопасной системе SBS («Safe Bolt System») «Штейр», опробованной ранее на винтовке «Йагд-Матч». При запирании четыре передних боевых выступа затвора входят в пазы втулки. Утолщение в задней части затвора защищает стрелка в случае прорыва пороховых газов в сторону затвора, а желобки па стебле собирают влагу и предотвращают заедание из-за ее замерзания в морозную погоду. Уплощенная рукоятка затвора отогнута вниз, в запертом положении помещается в выемке ложи прямо над спусковым крючком. Для большей безопасности при переноске рукоятку затвора можно слегка повернуть вверх — при этом запирается ударник. Выброс стреляной гильзы, подача и досылание производятся якобы без стука и заметного сбития наводки даже при сравнительно быстром движении. Выступающий сзади затвора хвост ударника позволяет судить о состоянии ударного механизма.

Спусковой механизм допускает регулировку усилия спуска от 1,58 до 1,81 кгс. Оригинальный ролик предохранителя помещен вверху позади ствольной коробки, подобно предохранителям дробовиков, и имеет три фиксированных положения — «огонь» (видна красная точка), «заряжание» (белая точка, заперт спуск) и «предохранитель» (видны белая точка и серый зуб предохранителя, заперты спуск и затвор). Положение предохранителя равно рассчитано на стрелка-правшу или левшу.

Магазины — сменные двухрядные на 5 и на 10 патронов. Корпус магазина выполнен из пластика, а защелки выполнены на крышке по бокам — подобно SSG «Штейр». Для установки магазина на 10 патронов к ложе двумя винтами крепится пластиковый «адаптер».

Для ускорения перезаряжания в прикладе выполнено гнездо для запасного магазина.

Оптический прицел крепится сверху ствольной коробки на реечную планку «Пикатини» с гребенкой. Штатно ставится прицел «Леупольд» с «двойной» прицельной сеткой — нити перекрестия тоньше в центре и утолщаются по краям для лучшей различимости в сумерки. Кратность увеличения — 2,3х, масса прицела — 212 г, длина — 256,5 мм, диаметр объектива и выходного зрачка — 34,5 мм, удаление выходного зрачка — 236 мм. Прицел снабжен барабанчиками установки углов прицеливания и боковых поправок — один их щелчок соответствует 1 угловой минуте. Стрелки, лучше воспринимающие традиционную установку оптического прицела, могут поставить его над окном ствольной коробки — для этого служит продолжение гребенки позади окна. В верхних углублениях ствольной коробки помещены откидные диоптрический прицел и мушка. Причем прицел можно отрегулировать по направлению, мушку — по высоте.

Цельная ложа выполнена из армированного пластика, имеет развитый пистолетный выступ и упругий амортизатор затылка приклада. Длина приклада (от спускового крючка до точки упора плеча) регулируется от 322 до 406 мм прокладками под амортизатор — в комплект входит 7 прокладок толщиной 11,4 мм.

Отделка поверхности ложи — серая матовая, шероховатая для удобства удержания. Черные панели по бокам цевья и приклада имеют скорее декоративное значение. Наиболее необычными элементами ложи являются спусковая скоба, выполненная как часть ложи, встроенные складные сошки и крепление ружейного ремня.

Сошки представляют собой шарнирно укрепленные боковины цевья. В сложенном положении они доводят цевье до удобной формы, расширяющейся в поперечной плоскости книзу, а будучи повернуты вперед, становятся перпендикулярно к оси канала ствола.

Удобство цевья при стрельбе с сошек для стрелка значения не имеет. Впрочем, можно установить и регулируемые сошки или другие приспособления — для этого снизу цевья вмонтирована металлическая шина. На ложе выполнены пять невыступающих антабок для ремня — две по бокам приклада, две по бокам впереди магазина и одна снизу на цевье. Ремень крепится на три точки с любой стороны.

Масса «Штейр-Скаут» с двумя магазинами, без патронов и прицела — 2,86 кг, длина — 1005 мм при длине приклада 345 мм (2 прокладки затылка).

«Штейр-Скаут» и SSG, наравне со снайперскими винтовками китайского и югославского производства, используются албанскими террористами в Косово. Заметим, что сам факт наличия у них столь дорогого оружия свидетельствует либо о значительной финансовой помощи со стороны, либо о крупных деньгах наркоторговли.

Универсальная магазинная винтовка «Штейр-Скаут»

Великобритания

В конце 70-х годов фирма «Паркер-Хэйл» из Бирмингема выпустила схожие по конструкции основных узлов магазинные снайперские винтовки «Модель 82» и «Модель 85» под патрон 7,62x51.

Винтовка Модели 82 имеет тяжелый (1,93 кг) ствол длиной 660 мм, изготовленный методом холодной ковки из стали, легированной хромом и молибденом. Поворотный затвор выполнен по типу «Маузер» 1898 г., имеет изогнутую вниз рукоятку. Спусковой механизм сделан как отдельная сборка, полностью извлекаемая из оружия при разборке и регулируемая в сравнительно широких пределах. Спусковой крючок при нажатии давит своим задним выступом на нижний скос вертикального Т-образного спускового рычага, который, поворачиваясь, опускает шептало ударника.

Два полукруглых выступа сверху спускового рычага последовательно упираются в дно ствольной коробки, обеспечивая спуск с предупреждением. Расположенный справа рычажок предохранителя в верхнем положении разобщает спусковой рычаг со спусковым крючком и запирает их, а также шептало и затвор. Предохранитель, как утверждают, отличается тихим «щелчком» при переключении. Масса Модели 82 — 4,8 кг, длина — 1162 мм при длине ствола 660 мм, начальная скорость пули — 860 м/с. Магазин — на 4 патрона.

«Модель 82», выпускаемая для Австралии (с 1979 г), Новой Зеландии и Канады, имеет ложу охотничьего типа и постоянный не выступающий магазин на 4 патрона. На австралийскую винтовку устанавливается прицел «Калес Хелиа» ZF 60 класса 6x42 с прицельной сеткой «N7». Регулировка прицела по дальности производится щелчками барабанчика от 100 до 800 м через 50. Прицел крепится на двух скобах с «ласточкиным хвостом» впереди и позади окна ствольной коробки. Вместо оптического может быть установлен диоптрический прицел 5Е, рассчитанный на дальности до 100 м. Крепление оптического или открытого прицела по отдельности имеет свой смысл: использование открытого прицела без снятия оптического при выбранном способе крепления все равно невозможно, ничто не перекрывает поле зрения оптического прицела, да и винтовка несколько облегчается и упрощается.

В Канаде приняты две модификации винтовки — СЗ и СЗА1. СЗ в целом аналогична описанной, длина приклада регулируется прокладками под затылок. СЗА1 отличается усиленной ствольной коробкой, установкой 10-кратного оптического прицела и магазином на 6 патронов, увеличенная рукоятка затвора смещена назад, чтобы не цеплять при повороте оптический прицел.

В 1990 г. «Паркер Хэйл» передала право на производство Модели 82 американской «Нэви Армз».

«Модель 85», предназначавшаяся для английских сил, имеет более сложную ложу с резиновым затыльником приклада, развитым пистолетным выступом шейки. Ствол изготавливается методом холодной ковки и крепится в ложе на прокладке из эпоксидной смолы. Нарезы — 4 (правосторонние), длина хода нарезов 305 мм. Рукоятка затвора увеличена по образцу канадской СЗА1. Спусковой механизм регулируется по усилию, длине хода спускового крючка и его боковому люфту. Длина приклада регулируется надставками от 315 до 415 мм, имеется съемная «щека». Пистолетный выступ шейки имеет наметку. Магазин — сменный коробчатый, на 10 патронов.

Оптический прицел ставится на планку сверху ствольной коробки, имеет кратность увеличения от 6х до 12х, рассчитан на эффективную дальность стрельбы от 100 до 600 м. Кроме того, имеется открытый диоптрический прицел со сменным диоптром, с предельной дальностью 900 м. Мушка смонтирована на съемной муфте, вместо которой можно установить дульный глушитель. Винтовка якобы обеспечивает поражение первым выстрелом ростовой цели на дальности 600 м с вероятностью 85°.

Сошки состоят из шарнирно сочлененных верхнего и нижнего звеньев и двух телескопических двухколенных ножек. Верхнее звено крепится продольным стержнем на переднем торце цевья к несущей рамс винтовки, нижнее звено связано с верхним поперечной осью. На нижнем звене в свою очередь шарнирно закреплены складные ножки. Такое крепление обеспечивает свободный поворот винтовки относительно сошек в трех плоскостях без возникновения изгибающих моментов. Снизу ложи крепится ремень для переноски.

На вооружение английской армии Модель 85 не приняли (ее «обошла» описанная ниже L96А1), но она вызвала интерес за рубежом.

Снайперские винтовки «Паркер-Хэйл» Моделей 82 и 85

Снайперская винтовка «Паркер-Хэйл» Модели 85 с ночным прицелом и сменной щекой

В Австралии винтовку переделали под патрон 5,56x45 НАТО. В результате появилась многоцелевая винтовка — полуохотничья, полуснайперская — «Кадет Райфл» с прицельной дальностью до 700 м.

Модель 85 весит вместе с оптическим прицелом 5,7 кг, при длине ствола 770 мм ее длина — около 1150 мм. Начальная скорость пули — 880 м/с.

На вооружение английской армии в 1985 г принята винтовка L96 А1, известная до того как РМ («высокоточная магазинная»).

Винтовка создана на фирме «Экьюреси Интернейшнл» под руководством М. Купера, известного стрелка-спортсмена. Несущей частью конструкции является рама из алюминиевого сплава, воспринимающая большинство нагрузок. Винтовка имеет «свободно плавающий» ствол с дульным тормозом-пламегасителем. В канале ствола выполнено шесть правосторонних нарезов с длиной хода 305 мм. Ствол крепится резьбой в удлиненной ствольной коробке так, что его казенная часть оказывается плотно охваченной снаружи, на пенек ствола наворачивается также опорное кольцо, в пазы которого входят боевые упоры затвора. Замена кольца позволяет выдерживать величину зазора между казенным срезом ствола и зеркалом затвора, столь важную для обеспечения правильной работы и целости гильзы. Поворотный затвор имеет три боевых выступа, четвертой точкой опоры ему служит прилив у основания рукоятки. Изогнутая рукоятка расположена прямо над спусковой скобой. Особенностью затвора является выбрасыватель, обеспечивающий удаление из оружия стреляной гильзы даже при очень медленном отпирании затвора, что позволяет производить при перезаряжании меньше шума и не сбивать наводку.

Ударный механизм схож с известной спортивно-охотничьей винтовкой «Винчестер Модель 70». Взведение ударника производится в два этапа — при отпирании он отводится назад на две трети хода (боек ударника прячется в зеркале затвора, но запас энергии боевой пружины еще недостаточен для разбития капсюля), а довзводится уже при запирании. Ход ударника при спуске — 6 мм, что сокращает время работы ударно-спускового механизма. На тыльной части затвора справа расположен рычажок предохранителя, имеющего три положения: в заднем запираются ударник и затвор, в среднем возможно извлечение затвора и разборка, переднее положение — боевое. Управлять рычажком затвора можно большим пальцем правой руки без отрыва кисти от ложи. Спусковой механизм собран в отдельном корпусе. Спуск — «с предупреждением», усилие его регулируется от 1 до 2 кгс.

Ложа спортивной конфигурации с вырезом под палец в прикладе образована двумя симметричными деталями из армированного литого нейлона, скрепленными винтами. Таким образом, внешние повреждения ложи почти не влияют на работоспособность механизмов винтовки. Затылок регулируется надставками, верхний гребень приклада («щека») — постоянный. Опорой при стрельбе служат складные сошки, выполненные по типу ручного пулемета «Брен» или винтовки «Паркер-Хэйл» и шарнирно крепящиеся на торце цевья. На приклад может крепиться откидной штырь: такой треугольник надежно фиксирует наводку. Имеется набор сменных магазинов. Основными являются патроны 7,62x51 НАТО и 7,62-мм «грин спот». На винтовке устанавливается прицел L1A1 «Шмидт унд Бендер» типа 6x42 (принят под обозначением L1A1) или прицел LORIS «Геодезис Дефенс», выполненный заодно с лазерным дальномером. L96A1 обеспечивает высокую точность стрельбы на дальности до 800 м и ведение беспокоящего огня до 1000 м. Антабки для ремня выполнены заподлицо с ложей по правой и левой сторонам.

Снайперская винтовка L96A1 (АW)

Масса снаряженной винтовки — 6,75 кг, длина оружия — 1124–1194 мм при длине ствола 655 мм. Емкость магазина — 10 патронов. «Арктический» вариант получил индекс AW (Arctic Warfare). Он создавался для участия в конкурсе, объявленном шведской армией, и оказался заметно улучшенным по сравнению с базовым. Ствол снабдили однокамерным дульным тормозом активного типа, длина ствола может составлять от 610 до 660 мм. Затвор упрочнили, выполнили «противообледенительным», несколько увеличив зазоры между его остовом и ствольной коробкой. Увеличение зазоров облегчило также ход затвора при перезаряжании. Такие винтовки снабжаются прицелами типа 12x50 или 10x42 с переменной кратностью от 2,5х до 10х. Кроме того, в принадлежность входит съемный открытый прицел до 600 м: мушка с ограждением крепится на дульном тормозе, регулируемый диоптрический прицел — на ствольной коробке. На дальности 100 м пули одной серии выстрелов укладываются в круг диаметром 2 см. После постановки производства AW (1990 г) выпуск модели L96A1 прекратили.

Дня «специальной службы» SAS и других сил специального назначения «Экьюреси Интернешнл» разработала модификации SM (Super Magnum) под патроны.300 «винчестер магнум» и 7-мм «ремингтон магнум», рассчитанные на точную стрельбу на дальности до 1000 м, а также 8,58-мм вариант под патрон.338 «лапуа магнум». Затвор SM имеет шесть боевых выступов. Длина ствола варьируется в больших пределах — от 61 до 686 мм. Ствол и дульный тормоз соответственно усилены. Стандартным для SM должен был стать оптический прицел «Бош энд Ломб Тэктикал» кратностью 10х. SM не была отвергнута полностью, но предпочтение все же отдали винтовке AW под патрон 7,62x51 НАТО. Модель AWS (Supressed) снабжена интегрированным двухкамерным глушителем. Первая камера такого глушителя расположена вокруг ствола, вторая — перед дульным срезом.

Дозвуковой боеприпас обеспечивает точную стрельбу на дальности до 300 м. Для полиции предложена модель AWP (Police) того же калибра, но под патроны типа.308 «федерал магнум». От AW ее отличают также увеличенная на 0,5 кг масса, несколько меньшая прицельная дальность, более широкие пределы регулировки затыльника приклада, отсутствие дульных устройств, сменные сошки. Спусковой механизм регулируется с помощью потайных винтов по усилию и длине хода спуска. Широк выбор оптических прицелов. Ложа AWR выполняется из черного пластика, а ствол воронен в отличие от «зеленой» AW. На дальности 300 ярдов AWP (273 м) обеспечивает диаметр рассеивания 32–38 мм. Для переноски винтовки служит жесткий чемодан с отделениями для сменных элементов и принадлежности. AW считается одной из лучших современных снайперских винтовок.

Варианты винтовки поставляются и в другие страны: L96A1 закупили более 20 стран, AW проданы в Швецию (винтовка получила индекс PSG-90 и прицел «Хенсольдт» 10x42), Бельгию, Ирландию, Канаду, Новую Зеландию, Оман. В Швеции к винтовке может быть применен патрон «300 FFV АР», увеличивающий прицельную дальность до 1100 м.

На основе этой винтовки создана была также 7,62-мм винтовка специального назначения «Каверт», рассчитанная под «дозвуковой» патрон и отличающаяся интегрированным глушителем и складывающимся влево прикладом.

Италия

В 1974 г. фирма» Пьетро Беретта» начала выпуск спортивных магазинных винтовок серии «500» с затвором типа «Маузер». По заказу итальянского министерства обороны фирма создала на основе этой схемы магазинную снайперскую винтовку под патрон 7,62x51 НАТО.

Винтовка имеет свободно плавающий тяжелый ствол. На конце ствола крепится конический перфорированный пламегаситель.

Под стволом в канале цевья смонтирована трубка («компенсатор колебаний»), связанная со ствольной коробкой и содержащая подпружиненный грузик-инерционное тело. Колебания грузика под действием отдачи позволяют в какой-то степени уменьшить влияние колебаний ствола на результаты выстрела и быстрее погасить их до следующего выстрела. На торце этой трубки шарнирно крепятся складные сошки.

Деревянной ложе придана сложная «спортивная» форма. Вырез в прикладе образует удобную пистолетную рукоятку. Затылок приклада и «щека» регулируются надставками. Снизу цевья выполнена металлическая шина для установки «грибка» под левую руку или верхней антабки стрелкового ремня — смещением вдоль направляющих можно регулировать их положение вдоль цевья. Чисто спортивное решение. Магазин — сменный коробчатый, на 5 патронов.

Снайперская винтовка «Беретта»

Установка прицела выполнена по стандарту НАТО STANAG-2324.

Сама фирма рекомендует использовать винтовку с оптическим прицелом «Диаверт» Z (1,5х-6х) фирмы «Карл Цейсе». Открытый прицел — диоптрический, мушка имеет удлиненное основание и трубчатое ограждение, защищающее не столько мушку от повреждений, сколько прицел от световых бликов.

Масса винтовки — 5,55 кг, длина — 1165 мм при длине ствола 586 мм, начальная скорость пули при штатном патроне 7,62x51 НАТО-845 м/с.

СССР/Россия

В системе отечественного вооружения ниша высокоточной снайперской винтовки пока еще не заполнена соответствующим серийным образцом. Так, современные требования к снайперскому оружию предполагают отклонение попаданий не более одной угловой минуты — и это еще минимальные требования. Для дальности 1000 м это составляет 290 мм, для 500 м — 145 мм, 100 м-29 мм.

Между тем для заслуженной СВД эти цифры равны соответственно 480–560 мм, 188 мм и 36 мм. Однако в нашей стране накоплен немалый опыт создания высококлассных спортивных целевых винтовок под 7,62-мм патрон, и было бы странно не использовать этот опыт. Снайперы спецподразделений уже пытались непосредственно использовать целевые винтовки, но эксплуатационные требования к боевому и спортивному оружию все же различаются и в такой «деликатной» области, как высокоточная стрельба.

МЦ-116М

В ЦКИБ СОО разработан снайперский вариант однозарядной 7,62-мм целевой винтовки МЦ-116. Сама МЦ-116 разработана под 7,62-мм спортивный винтовочный патрон (вариант 7,62х53) для целевой стрельбы на дальности 300 м.

Ствол имеет продольные желобки для повышения жесткости без значительного утяжеления. Запирание канала ствола производится поворотом продольно-скользящего затвора с двумя боевыми выступами. Изогнутая рукоятка затвора при запирании размещается в выемке ложи справа над спусковой скобой. В сочетании с выступающим навершием рукоятки это обеспечивает перезаряжание с минимальным перемещением руки стрелка. Ударный механизм смонтирован в затворе. При повороте затвора влево для отпирания канала ствола происходит взведение ударника. Спусковой механизм собран на отдельном основании и имеет приспособления для регулировки усилия спуска от 100 до 500 г, длины хода и положения спускового крючка. Прицельные приспособления крепятся на стволе и ствольной коробке на съемных кронштейнах, что позволяет делать выбор — оптический, ночной или диоптрический прицел с регулируемой длиной прицельной линии.

Цельная ореховая ложа имеет прямоугольный приклад с фигурным вырезом под большой палец и тыльную часть ладони. Вместе с передней поверхностью приклада вырез образует пистолетную рукоятку. Общая длина МЦ-116 — 1220 мм. Длина приклада регулируется в пределах ±17 мм сменными прокладками между ложей и амортизирующим затылком. На прикладе крепится также регулируемая по высоте (в пределах 20 мм) и горизонтали (6 мм) «щека». Таким образом, винтовка может быть отрегулирована в зависимости от антропометрических данных стрелка, чего не было у СВД. В цевье выполнены сквозные отверстия для вентиляции ствола, а снизу вмонтирована металлическая направляющая для крепления таких приспособлений, как опора-«грибок» под левую руку, в снайперском варианте она может быть использована для установки сошек с выбором их положения — у торца цевья или вблизи с центром тяжести винтовки. Предлагаемые ЦКИБ складные сошки имеют телескопическую конструкцию с четырьмя фиксированными установками по высоте, шарнир, допускающий поворот оружия относительно них в продольной и поперечной плоскостях.

В 1997 г. ЦКИБ СОО представила вариант МЦ-116М со сменным магазином на 5 или 10 патронов. Масса МЦ-116 М — 5,5 кг, длина — 1250 мм, прицельная дальность — до 600 м.

Снайперская винтовка МЦ116М

Обеспечить снайперскому варианту меткость, аналогичную спортивной, вряд ли удастся. Первая причина тому — патрон. Высокие показатели меткости во многом обеспечивались целевым 7,62-мм винтовочным патроном. Но в настоящее время производство целевых патронов прекращено по финансовым причинам, но он мало и подходил для боевой работы — пуля со свинцовым сердечником и мягкой оболочкой обладала малой пробивной способностью. Известный снайперский боевой патрон хотя заметно уступает ему в плане точности, все же более пригоден в реальных условиях.

СВ-98

Конструкторами Ижевского машиностроительного завода на основе спортивной винтовки «Рекорд» (разработанной в свое время Е.Ф. Драгуновым, создателем той же СВД) создана снайперская магазинная СВ-98 под штатный патрон 7,62x54. Кроме того, разрабатываются варианты винтовки под патрон 7,62x51 НАТО (.308 «винчестер») и под.338 «лапуа магнум» (типичный для нашего времени расчет на «расширение экспортных возможностей»).

Ствол винтовки — «свободно плавающий», т. е. закреплен казенной частью в ствольной коробке и имеет возможность свободных колебаний без контакта с другими деталями. Изготовлен способом холодной ковки. Канал ствола с четырьмя нарезами, как и на большинстве спортивных образцов, не хромирован — с целью повышения кучности стрельбы. Кучность СВ-98 в 1,5–2 раза лучше, чем у СВД. На дульной части ствола имеется резьба для установки пламегасителя или прибора снижения уровня звука выстрела.

Запирание канала ствола осуществляется поворотом продольно скользящего затвора с тремя симметрично расположенными боевыми выступами. Усилие спуска — регулируемое, в пределах 1,5–2 кг. Питание патронами осуществляется из сменного магазина на 10 патронов. В присоединенном состоянии он полностью утоплен в ложе.

Прицельные приспособления — открытый прицел и оптический ПКС-07 семикратного увеличения. Оптический прицел крепится на верхней части ствольной коробки с помощью кронштейна типа «ласточкин хвост». Для уменьшения эффекта «миража» от горячего воздуха винтовка комплектуется противомиражной лентой — старое спортивное приспособление.

Ложа выполнена из прессованной клееной фанеры, но планируют изготовление и из стеклонаполненного полиамида. Для подгонки оружия «по стрелку» затылок и «щека» приклада регулируются в вертикальной и горизонтальной плоскостях. В нижней части цевья имеется паз для присоединения двуногой, регулируемой по высоте сошки. Масса СВ-98 без патронов и прицела — 6,2 кг, длина — 1270 мм, прицельная дальность установлена до 1200 м.

Финляндия

Фирма «Сако», используя «спортивно-охотничий» задел, разработала магазинную снайперскую винтовку высокой точности TRG-1.

Винтовка представлена в двух вариантах — под 8,58-мм патрон.338 «лапуа магнум. (TRG-41) и под 7,62x51 (TRG-21). Ствол выполнен с высокой точностью методом холодной ковки из нержавеющей стали, на конце его закреплен дульный тормоз-пламегаситель. Особенностью этого дульного устройства является возможность установки на него глушителя через специальный переходник, так что он становится частью первой расширительной камерой глушителя (в других винтовках глушитель ставится вместо пламегасителя). Ствольная коробка — также кованая из стали — установлена на «скелетообразной» алюминиевой раме.

Поворотный скользящий затвор имеет три боевых выступа и большую отогнутую вниз рукоятку. При запирании и отпирании рукоятка затвора поворачивается на 60 градусов, в запертом положении помещается близ спусковой скобы. Ударник, курок и выбрасыватель затвора напоминают систему «Маузер». В задней части затвора смонтирован указатель взведения ударника. Прочность затвора и ствольной коробки допускает стрельбу патронами различной мощности.

Спусковой механизм собран в едином блоке со спусковой скобой (при разборке извлекаются вместе) и обеспечивает спуск с «предупреждением». Усилие спуска регулируется от 1 до 2,5 кгс. Регулировка положения спускового крючка, длины и усилия спуска производится без разборки винтовки. Рычажок предохранителя выведен в пределы спусковой скобы — впереди спускового крючка. В заднем положении он запирает затвор, ударник и спуск, для выключения предохранителя стрелок отжимает рычажок вперед. К рамке винтовки через амортизирующую прокладку крепится цельная ложа, состоящая из приклада, цевья, затылка приклада и «щеки», плотно пригнанных друг к другу. Ложа выполнена из дерева или пластика с армированием стекловолокном, изгиб шейки приклада образует пистолетную рукоятку. Длина приклада, высота, наклон и скос затылка регулируются прокладками. У переднего торца цевья шарнирно крепятся сошки типа «Паркер-Хэйл».

Снайперская винтовка TRG-1

Сменный магазин, вмещающий 10 патронов в варианте 7,62 мм или пять в варианте 8,58 мм, не выступает из ложи.

Крепление прицела соответствует стандарту НАТО, сверху ствольная коробка имеет планку типа «ласточкин хвост». На винтовку ставится оптический прицел, на котором сверху выполнен постоянный открытый прицел. Кроме того, сама винтовка имеет открытый прицел с откидными диоптрическим целиком и мушкой — по типу охотничьего оружия.

Франция

Немалый интерес представляют французские снайперские винтовки. На вооружении французской армии с 1965 г. состоит 7,5 мм магазинная винтовка FR-F1 (Fusil Repetition Model F1) под собственный винтовочный патрон 7,5x54. На экспорт винтовка производится под патрон 7,62x51 НАТО.

Винтовка имеет тяжелый ствол длиной 552 мм с навинченным на передний конец дульным тормозом-пламегасителем. Система поворотного затвора заимствована у армейской магазинной винтовки М1е 1936 (MAS-36), оттуда же взята и затворная задержка.

Боевые выступы затвора расположены сзади, изогнутая вниз рукоятка — слева. Ударник взводится при досылании патрона в патронник и запирании затвора, что предотвращает выстрел при неполном запирании канала ствола. Стреляная гильза захватывается выбрасывателем при повороте затвора для отпирания, а ее удаление — при движении затвора назад отражателем, жестко закрепленным на левой стенке ствольной коробки.

Спусковой крючок имеет форму коленчатого рычага и связан своей осью вращения с шепталом. При нажатии на спусковой крючок его ось опускается, а конец его верхнего плеча упирается в дно ствольной коробки. Затем в дно ствольной коробки упирается конец винта, и стрелок чувствует упор — «предупреждение». При дальнейшем нажатии шептало опускается, и происходит выстрел. Предохранитель, будучи опущен вниз, запирает спусковой крючок.

Питание винтовки — от сменного коробчатого магазина. При переноске магазина отдельно от винтовки его окно закрывается резиновой крышкой; при присоединении магазина крышка надевается на него снизу. Защелка магазина расположена с правой стороны ствольной коробки.

Снайперская винтовка FR-F1

Как и М1е 1936, FR-F1 имеет разрезную ложу (но другой конструкции), включающую деревянный приклад с пистолетной рукояткой, цевье и ствольную накладку. Приклад имеет надставные затылок и съемную пластиковую «щеку», позади пистолетной рукоятки — небольшой выступ. Надставки увеличивают длину приклада на 20 или 40 мм, высота «щеки» — 8 или 17 мм. В центре тяжести винтовки к цевью крепятся складные регулируемые по высоте сошки. В сложенном виде сошки укладываются в пазы цевья. Антабки ремня шарнирно крепятся снизу приклада и впереди цевья.

На винтовке устанавливается оптический прицел «53 bis» (APXL806) на кронштейне с зажимным винтом. С правой стороны кронштейна имеется два выступа, входящих в крепление типа «ласточкин хвост» сверху ствольной коробки, а выступ на левой стороне кронштейна входит в канавку слева от окна ствольной коробки.

Сам прицел фиксируется в кронштейне кулачком при повороте вперед флажка на левой стороне кронштейна. Пластиковые кольца, помещенные между муфтами кронштейна и корпусом прицела, служат для регулировки положения прицела после его установки на винтовку. Имеются также вспомогательные открытые прицельные приспособления — целик с прямоугольной прорезью и мушка со съемным трубчатым ограждением. На целике и мушке нанесены три светящиеся точки для стрельбы в темноте. Целик может заменяться диоптром, регулируемым по высоте.

В 1980 г. к винтовке FR-F1 был принят бесподсветный ночной прицел ОВ-48 с усилителем на основе микроканальной пластины и автоматической регулировкой усиления. Масса прицела — 1 кг; длина — 700 мм, кратность увеличения — 3,5–3,85х, поле зрения — 10 градусов, дальность обнаружения крупных целей — до 600 м, малых — до 200 или до 400 м, в зависимости от освещенности местности.

Масса FR-F1 без патронов — 5,2 кг, длина без надставок на приклад — 1138 мм, длина ствола — 552 мм, начальная скорость пули — 852 м/с, эффективная дальность стрельбы — 800 м. Емкость магазина — 10 патронов.

Модернизированный образец FR-F2 выпущен в 1984 г под патрон 7,62x51 (НАТО). Тяжелый ствол той же длины заключен в цилиндрический кожух, переходящий впереди в пламегаситель.

Кожух покрыт слоем пластмассы, обеспечивающим теплоизоляцию и устраняющим блики. Такой кожух служит в качестве цевья, защищает поле зрения прицела от искажений потоком нагретого воздуха («миража»), повышает жесткость ствола и уменьшает его колебания.

Изменена форма приклада. Сошки крепятся на особой муфте, имеющей возможность поворота вокруг оси канала ствола и смещения по его длине. При этом шарнир крепления сошек перенесен вверх — заметно выше оси канала ствола — доя большей устойчивости винтовки при стрельбе. Сошки несколько усилены и получили возможность поворота оси канала ствола и смещения по его длине.

На винтовку устанавливаются прежний прицел «53 bis» либо новый типа 6x42 марки «Хенсольдт» или «Леупольд», а также ночные прицелы вроде ОВ50 «Сопием». Баллистика FR-F2 практически та же, что и у 7,62-мм FR-F1. Для маскировки имеются мягкие чехлы на ствол и прицел различной окраски.

Снайперская винтовка FR-F2

Винтовки FR-F2 выпускаются корпорацией GIAT, состоят на вооружении армии, а также спецподразделений национальной жандармерии и полиции Франции. Судя по всему, FR-F2 неплохо проявила себя в «контрснайперской борьбе», которую ведут в Югославии французские морские пехотинцы из состава сил ООН.

Экспортные модификации FR-F2 обозначаются FR-G и имеют некоторые отличия: FR-G1 — деревянное цевье, без кожуха ствола (по типу F1) и нерегулируемые сошки, FR-G2 — то же, но с регулируемыми по высоте и углу поворота сошками.

ФРГ

На базе своей широко распространившейся винтовки G3 фирма «Хеклер унд Кох» выполнила «армейскую» снайперскую G3A3 ZF.

Впоследствии, основательно ее доработав, фирма выпустила 7,62-мм самозарядную снайперскую винтовку PSG-1 (Pracisions-Scharfschmzen-Gewchr — «снайперская винтовка точной стрельбы»), применяемую в основном полицией и подразделениями специального назначения. В отличие от «отборных» винтовок, используемых для снайперской стрельбы на дальностях до 500–600 м, новая винтовка предназначалась для дальностей 800 м и далее и представляла собой уже специально выпускаемое оружие.

PSG-1 рассчитана под патрон 7,62x51 или.308 «винчестер». Ствол утяжелен, его длина увеличена до 650 мм, т. с на 200 мм. Ствол имеет полигональную нарезку, улучшающую баллистические качества (более надежное ведение пули по нарезам, уменьшение трения и соответственно повышение начальной скорости пули) и повышающую живучесть ствола.

Узлы автоматики доработаны с тем, чтобы уменьшить шум при их работе, работа возвратного механизма позволяет обеспечить почти бесшумное досылание патрона и запирание затвора перед первым выстрелом. Уменьшены допуски на изготовление деталей.

Ударно-спусковой механизм допускает ведение только одиночного огня. Усилие спуска приближено к спортивным винтовкам — 0.5–1,5 кгс, но может переключаться на 2,6 кгс.

Приклад новой формы имеет регулируемый по длине затылок, установленный на винте, и регулируемую по высоте «щеку», также фиксируемую винтом. Увеличенное деревянное или пластмассовое цевье крепится только на ствольную коробку, не имея контакта со стволом, ствол лишен кронштейна для штыка-ножа и пламегасителя — это обеспечило постоянство его колебаний и повысило точность стрельбы. Пистолетную рукоятку стрелки предпочитают деревянную, с мелкой насечкой. Для лучшей балансировки и опоры ладони стрелка к пистолетной рукоятке крепится сменная опора-«грибок». К цевью могут крепиться складные сошки. Сменный коробчатый магазин — штатный на 20 патронов или специальный на 5 патронов.

На винтовку устанавливается оптический прицел 6-кратного увеличения (6x42) с полем зрения 4 градуса, обеспечивающий эффективную стрельбу на дальности 100–600 м. Сетка прицела в темное время суток может подсвечиваться. Регулировки по горизонтали и вертикали осуществляются при помощи подвижного окуляра; имеются шесть установок на дальности от 100 до 600 и, а также возможность точной регулировки для компенсации угла смещения прицела. Прицел может снабжаться наглазником.

Масса неснаряженной PSG1 без прицела — 8,1 кг (что не в последнюю очередь определяет ее высокую кучность), длина — 1208 мм, начальная скорость пули — 900 м с, емкость специального магазина — 5 патронов, может использоваться штатный на 20 патронов. На дальности 300 м диаметр отклонения попаданий составляет 70 мм (пять серий по 10 выстрелов спортивными патронами.308 «винчестер»), в то время как у базовой G3 — 110–150 мм. PSG-1 относят к числу лучших самозарядных снайперских винтовок — высокая точность именно ее стрельбы служит обычно главным аргументом сторонников самозарядных «снайперок», в то время как большинство профессиональных пользователей склоняются все же к магазинным системам. Дополнительного открытого прицела винтовка, как правило, не имеет. На цевье могут крепиться легкие складные быстросьемные сошки.

Выпушенная в 1987 г. 7,62-мм MSG-90 (Militar-Scharfschutzen-Gewehr) с тяжелым стволом, выполненным методом холодной ковки, пластиковым расширяющимся книзу цевьем, складными телескопическими сошками и обычным магазином используется карабинерами в Италии. Ствол на 50 мм короче, чем у PSG-1, также имеет полигональную нарезку. На дульной части ствола может крепиться втулка-грузик для уменьшения колебаний.

Спусковой механизм отрегулирован на усилие 1,5 кгс. На спусковой крючок ставится накладка регулируемой ширины. Смещая накладку вдоль крючка, можно изменять длину «рычага», значит — и усилие спуска, а выворачивая винт в задней части накладки, — уменьшать «провал» крючка после спуска курка с боевого взвода. Шина в нижней части цевья позволяет менять положение точки крепления сошек, а также ставить упор для левой руки. Приклад новой формы снабжен регулируемыми затылком и «щекой» на штырях. Пистолетная рукоятка соответствует новым сериям «Хеклер унд Кох» — она выполнена из пористой пластмассы с легкой наружной шероховатостью, без полочек и выемок под пальцы.

На ствольную коробку крепится мостик с профилем «ласточкин хвост», соответствующий стандарту NATO-STANAG 2324 и потому позволяющий ставить на винтовку любой принятый в странах НАТО оптический или ночной прицел. Рекомендуется прицел 12-кратного увеличения с установками от 100 до 800 м и возможностью введения поправок на высоту позиции над уровнем моря и на боковой ветер.

Масса неснаряженной MSG-90 — 6,4 кг, длина — 1165 мм, начальная скорость пули — 850 м/с, прицельная дальность установлена в те же 800 м, используются такие же магазины.

SP66 «Маузер»

Эта магазинная винтовка пол патрон 7,62x51 является типичным примером использования «спортивных» решений в конструкции высокоточного снайперского оружия. Винтовка и создана фирмой «Маузер» на основе испытанной спортивной серии 66S.

Ствол длиной крепится в ствольной коробке резьбой. На дульной части ствола установлен щелевой реактивный дульный тормоз-компенсатор, играющий также роль пламегасителя, не столько маскирующего позицию снайпера, сколько защищающего его от ослепления вспышкой выстрела, особенно при использовании ночного прицела. Запирание канала ствола производится поворотом затвора системы Геманна с большим боевым выступом на боевой личинке. Хвост ударника во взведенном положении выступает позади затвора, служа указателем взведения.

Движение деталей затвора и положение его рукоятки рассчитаны па возможно более быстрое перезаряжание. Рукоятка затвора выполнена в его передней части, сразу за боевой личинкой, что позволило сместить затворную коробку назад и несколько уменьшить общую длину. При запертом затворе его изогнутая книзу рукоятка укладывается в выемку ложи перед спусковой скобой.

Снайперская винтовка SP66 «Маузер» с оптическим и с ночным прицелом

Легкий ударник и установленная в затворе сравнительно сильная боевая пружина значительно сокращают время срабатывания ударно-спускового механизма. Накладка на спусковой крючок шириной 10 мм позволяет не только отрегулировать под стрелка ход и усилие спуска, но и вести огонь в толстых перчатках.

Необычная для боевого оружия «спортивная» цельная ложа с прямоугольным прикладом аналогична целевой 66SP «Супер Матч». Передняя грань приклада и фигурный вырез под большой палец образуют пистолетную рукоятку. Приклад имеет надставной затылок и регулируемую по высоте «щеку». SP-66 имеет не выступающий постоянный магазин на 3 патрона с нижней крышкой.

На винтовке устанавливается оптический прицел «Цейсе Диавари» ZA 1,5-6x42, позволяющий эффективно вести огонь на дальности до 800 м. Прицел крепится на особом гребне ствольной коробки, соответствующем стандарту НАТО. Переносится винтовка в чехле.

Винтовка SP-66 используется в германских подразделениях специального назначения, включая группу по борьбе с терроризмом GSG-9, поставлялась и в другие страны. К SP-66 создан довольно массивный дульный глушитель расширительного типа.

Масса SP-66 с прицелом «Цейсе» — 6,12 кг, длина — 1200 мм при длине ствола 650 мм. Винтовка SP-66 используется в германских подразделениях специального назначения, включая группу GSG-9, поставлялась и в другие страны.

86 SR

Следующими шагом фирмы стала магазинная винтовка 86SR «Маузер», запущенная в производство в 1990 г. Здесь использован уже более классическая схема затвора Маузера с двумя симметричными боевыми выступами и задним расположением рукоятки, располагающейся прямо над спусковой скобой. Ствол винтовки выполнен методом холодной ковки, имеет продольные ребра, новый дульный тормоз-пламегаситель крепится в ствольной коробке как «свободно плавающий». Крепление ствола позволяет заменить его на более тяжелый или на ствол с интегрированным глушителем. Длина ствола с дульным тормозом-пламегасителем — 730 мм.

В задней части затвора смонтирован флажковый предохранитель — левое положение флажка соответствует состоянию «огонь», правое — «предохранитель». Положение спускового крючка, длина хода и усилие спуска (от 0,8 до 1,6 кгс) регулируются без разборки винтовки. Возможна регулировка спускового механизма на спуск с предупреждением или без предупреждения.

Снайперская винтовка 86SR «Маузер»

Новую конструкцию имеет клееная слоистая деревянная ложа сложной текстуры с амортизатором на затылке приклада. Длина приклада регулируется подкладками под затылок, а гребень приклада образует постоянный упор для щеки стрелка. Вентиляционные сквозные отверстия цевья обеспечивают более равномерное охлаждение ствола после выстрела. На шину снизу цевья может крепиться легкая сошка, анатабка для ремня или упор для левой руки. Такая же ложа может изготавливаться из армированного стекловолокном пластика.

Диаметр рассеивания на дальности 100 м составляет 1,6 см.

Сменный коробчатый магазин на 9 патронов укрыт обводами ложи.

86 SR была представлена для участия в конкурсе на новую снайперскую винтовку по программе «G.22». Технические требования к винтовке были объявлены в феврале 1992 г. и предусматривали самозарядное оружие под патрон 7,62x51 НАТО или крупнее с вероятностью поражения цели 90 % на дальности 600 м. Однако вскоре мощность 7.62-мм патрона НАТО была признана недостаточной, к нему добавились патроны.300 «винчестер магнум» (7,62x66) и.338 «лапуа магнум» (8,58x69). Кроме того, предпочтение было отдано магазинной схеме. Это сразу вывело из конкурса винтовки MSG-3 и MSG-90 «Хеклер унд Кох» — традиционного поставщика снайперского оружия для бундесвера. Основными участниками конкурса стали «Эрма», «Маузер», «Кеппелер» и «Хайм».

Масса винтовки 86 SR без патронов и прицела — 4,9 кг, в снаряженном состоянии — до 6,2 кг, длина — 1273 мм при длине ствола (без дульного тормоза-компенсатора) 650 мм.

Вскоре после 86 SR «Маузер-Верке» представила модель SR93 под патроны 7,62x51, 300 «винчестре магнум» или.338 «лапуа магнум».

Два последних варианта были предпочтительны, поскольку бундесвер выдвинул требования пробития армейского бронежилета на дальности до 600 м. В таких условиях патрон 7,62x51 имело смысл использовать для тренировок, и «магнумизированная» SR93 получила специальный переходник для использования этого патрона.

Тяжелый ствол винтовки с продольными желобками снабжен цилиндрическим щелевым пламегасителем-компенсатором. Ствольная коробка выполнена из стальной поковки. Поворотный затвор отличают двухсторонняя установка рукоятки и двухсторонний предохранитель, при запирании и отпирании затвор поворачивается на 60 градусов.

Конструкция винтовки собрана на «жестком шасси» (раме) из аллюминиево-магниевого сплава — идея, по-видимому, заимствованная у английской 196 А1. Рама приклада охватывает пистолетную рукоятку, образуя увеличенную спусковую скобу.

К раме крепятся упругий затылок приклада, «щека» поперечная планка (рукоятка под левую руку при стрельбе с упора). Длинное пластиковое цевье вмещает складные сошки. В прикладе может находиться выдвижной штырь-опора. Усилие спуска — регулируемое, до 1,5 кгс.

Оптический или ночной прицел крепится на «мостике», кроме того может ставиться открытый механический прицел. С обеих сторон винтовки смонтированы небольшие антабки для ремня. Все детали винтовки отличают зализанность внешних форм, отсутствие острых углов и цепляющих выступов.

Масса винтовки без патронов и прицела — 5,9 кг, в снаряженном состоянии — до 7,3 кг, что сравнимо с матчевыми целевыми 7,62-мм винтовками. Длина — 1230 мм, длина ствола — 650 мм.

Диаметр рассеивания на дальности 100 м (для патронов 7,62x51) — 17–37 мм, 300 м — 89-102 мм, 600 м — 230–260 мм, 800 м — 530–570 мм. Магазины — на шесть 7,62-мм или пять 8,58-мм патронов.

Хотя SR 93, как и SR 86, не были официально приняты на вооружение, какое-то их количество оказалось на территории Югославии и использовалось, в частности, албанскими террористами в Косово. Фирма же представила новую модель SR 94. Эта винтовка снабжена несколько измененной ложей спортивного типа, сошками типа «Паркер-Хэйл». Оригинальный комбинированный спусковой механизм допускает спуск с предупреждением или без предупреждения с плавным нарастанием усилия, возможен также короткий мягкий спуск типа шнеллерного.

Швейцария

В 1982 г. швейцарско-западногерманским объединением «ЗИГ-Зауэр» (SIG-Sauer) на базе спортивно-охотничьих винтовок серии «Зауэр» 80/90 была создана винтовка SSG-2000, представленная в качестве целевой и «полицейской» снайперской и запущенная в производство в 1989 г. Тяжелый ствол изготовлен холодной ковкой. Продольно скользящий затвор имеет оригинальную конструкцию, разработанную Й.Р. Зауэром. Впереди отогнутой вниз рукоятки перезаряжания в боковых пазах стебля затвора шарнирно укреплены четыре боевых упора. При повороте рукоятки вниз особые кулачки выжимают боевые упоры в пазы ствольной коробки. При повороте рукоятки вверх боевые упоры выходят из зацепления со ствольной коробкой. То есть сам стебель затвора и его боевая личинка не вращаются при запирании и отпирании. Необходимый поворот рукоятки составляет 65 градусов. Позади затвора находится полозок предохранителя, доступный для большого пальца стреляющей руки. Переднее положение полозка (видна красная точка) соответствует состоянию «огонь», а заднее (белая точка) — «предохранение», при этом блокируется спусковой крючок и спусковой рычаг. Спуск — с предупреждением. При включенном предохранителе нажатием на спусковой крючок можно спустить взведенный ударник без выстрела. Имеется указатель наличия патрон в патроннике.

SSG-2000 имеет четыре модификации — под патрон 7,62x51 НАТО (основная), под швейцарский 7,5x55,5, под усиленный 7,62-мм патрон.300 «везерби магнум» и под 5,56x45 НАТО. Основные отличия модификаций — калибр и длина ствола: так, модель под патрон 7,62x51 имеет ствол длиной 610 мм, а под патрон.300 «везерби магнум» — 660 мм. Дульный тормоз играет также роль компенсатора: благодаря передней косой прорези в верхней части он уменьшает «подскок» оружия. Оформление SSG-2000 схоже с германской SP-66 «Маузер». Ложа — спортивного типа, прямоугольный приклад имеет фигурное отверстие под большой палец правой руки. Установленная на вертикальных штырях верхняя часть приклада образует «щеку», пригодную для стрельбы с правого или левого плеча. В передней части цевья крепится регулируемая по высоте легкая двунога или тренога. Антабки для ремня выполнены в ложе заподлицо. Над стволом может натягиваться широкий ремень, предохраняющий прицел от засветки вспышкой выстрела. SSG-2000 имеет постоянный, слегка выступающий магазин на 4 патрона.

Снайперская винтовка SSG2000

На винтовку устанавливается оптический прицел «Цейсе-Диталь» ZA 8x56Т восьмикратного увеличения или «Шмидт унд Бендер» 1,5-6x42 переменной кратности от 1,5х до 6х. Открытых прицельных приспособлений не предусмотрено.

При длине ствола 610 мм общая длина винтовки составляет 1210 мм и массу с прицелом 6,6 кг, начальная скорость пули — 800 м/с.

Специалисты отмечают хорошую кучность стрельбы и удобство винтовки для ведения огня с постоянной позиции. Но армия и полиция Швейцарии отнеслись к ней довольно сдержанно.

В 1991 г. то же объединение представило в качестве «полицейской» снайперскую винтовку SSG-3000 под патрон 7,62x51 НАТО с магазином на 5 патронов. Винтовка выполнена на основе спортивной «3ayэp»-200STR и построена по модульному принципу — свободно плавающий ствол крепится к ствольной коробке на резьбе, корпус спускового механизма объединен с магазином и тоже может отделяться от ствольной коробки. Предусмотрено два варианта спускового механизма — с «предупреждением» и с плавным спуском. Поворотный затвор имеет шесть боевых выступов, расположенных двумя группами по три на боевой личинке и сцепляющихся с пазами в казенной части ствола. Рукоятка отогнута вниз и снабжена пластмассовым набалдашником. Позади затвора смонтирован полозок предохранителя, запирающий ударник и затвор. Ствол выполнен холодной ковкой и снабжен таким же дульным тормозом-компенсатором, что и модель 2000.

Открытого прицела нет, крепление оптического прицела «Хенсольдт» BL 1,5-6x42 соответствует стандарту НАТО.

Цельная ложа выполняется из клееной фанерной плиты или куска дерева. Ложа снабжена регулируемым по длине, положению и углу скоса затылком приклада, сменной «щекой», вентиляционными отверстиями цевья под стволом. Снизу цевья укреплена шина (планка) для установки регулируемой антабки, упора для ладони с шарнирным креплением для сошек типа «Паркер-Хэйл». При той же длине ствола 610 мм винтовка имеет длину 1180 мм, весит 5,4 кг без прицела, в снаряженном состоянии и с прицелом — до 7,0 кг.

Глава 5. Крупнокалиберные снайперские винтовки

Крупнокалиберное индивидуальное оружие, значительно превосходящее по мощности и прицельной дальности штатное вооружение стрелков, — отнюдь не новость. Достаточно вспомнить тяжелые длинноствольные крепостные ружья, устанавливавшиеся на специальных опорах и служившие для оборота ближних подступов к крепости. С середины XIX века на смену им приходят крепостные винтовки, применявшиеся, кстати, иногда и в полевом бою. В Первую мировую войну некоторые армии использовали сохранившиеся крепостные ружья для поражения наблюдателей, пулеметчиков и стрелков за бронещитами. Наследником крепостных ружей стали тогда «противотанковые ружья», ставшие четверть века спустя, в начале Второй мировой войны, основным противотанковым средством пехотных подразделений. Но уже в 1943 г. возможности и значение ПТР в борьбе с танками резко снизилось, зато все чаще их стали брать в руки снайперы, когда требовалось поразить противника на большой дальности или защищенную огневую точку.

Однако в конце Второй мировой войны производство ПТР прекратилось, их сняли с вооружения, и идея крупнокалиберного оружия снайпера не получила развития. Ее возрождение произошло в 80-е годы. В результате появилась широкая гамма образцов калибром от 127 до 30 мм. Наибольшее количество образцов разработано все же под широко распространившиеся по миру 12,7-мм американский патрон.50 «браунинг» (хотя во многих странах производятся собственные его варианты) или советский 12,7x108 ДШК.

Наиболее мощным стрелковым боеприпасом из состоящих на вооружении в мире считается советский 14,5x114. Неудивительно, что ряд фирм в разных странах (американская «Дэйзи», венгерская «Техника») предложили винтовки под него. В Швейцарии в середине 80-х пошли еще дальше, выполнив в переносном (стрельба — с плеча) варианте 35-мм нарезное орудие ARPAD 600.

Но при эффективной дальности до 600 м это средство относится, скорее, к РПГ. Можно проследить прямую связь крупнокалиберных винтовок с «партизанскими», террористическими и контртеррористическими акциями. Так с дальнобойными снайперскими винтовками крупного калибра попыталась выйти на рынок оружия и националистическая Хорватия, представив однозарядные 12,7-мм винтовку MACS и 20-мм «ручное орудие» RT-20. Но отсутствие в Хорватии более-менее пригодных оружейных предприятий заставляет усомниться в качестве этих образцов.

«Тактическое оружие поддержки» TSW — еще один эксперимент

Австрия

Австрийская фирма «Штайр-Маннлихер» попыталась пойти собственным путем, не ориентируясь на существующие патроны к крупнокалиберным пулеметам. В 1988-90 гг. она создала свой опытный оригинальный вариант 15-мм гладкоствольного самозарядного оружия AM к (английская аббревиатура «Anti-Material Rifle», что можно перевести как «винтовка для поражения материальной части»). Появление гладкоствольного образца подобного типа под специальный патрон весьма характерно. Можно увидеть здесь некоторую аналогию с переходом к гладким стволам в артиллерийских орудиях настильного огня (танковые и противотанковые пушки). Хотя и AMR, и созданная в развитие ее IWS-2000 осталась опытной, интересен сам подход к созданию столь специфического оружия.

Оружие построено по схеме «буллпап>. Автоматика действует по схеме отдачи ствола с длинным ходом. Сцепленные ствол и затвор движутся вместе в крайнее заднее положение. Здесь затвор поворачивается, расцепляется со стволом и стает на задержку.

Ствол под действием собственной возвратной пружины движется вперед, освобождает стреляную гильзу, которая выбрасывается наружу подпружиненным отражателем. Затем задержка отпускает затвор, тот идет вперед, досылает в патронник очередной патрон и запирает канал ствола. Отдача частично поглощается массивным щелевым дульным тормозом активно-реактивного типа, закрепленным на конце тяжелого гладкого ствола. Ствол заключен в цилиндрический короб с гидропневматическим буфером, смягчающим удар ствола в крайнем переднем положении. Длинный ход ствола, дульный тормоз и буфер поглощают значительную долю высокой энергии отдачи, позволив не увеличивать слишком массу самого оружия, в конструкции которого широко использованы легкие сплавы и пластмассы. Длина ствола — 1200 мм.

Коробчатый сменный магазин на 5 или 8 патронов крепится с правой стороны под некоторым углом вниз. В центре тяжести оружия крепятся сошки, под прикладом — откидная опора, имеется откидной наплечник. Ложа оружия — пластиковая. Используется оптический прицел 10-кратного увеличения.

15-мм (15,2-мм) патрон включает пластмассово-металлическую гильзу, подкалиберную стреловидную оперенную пулю из вольфрамового сплава. Диаметр сердечника пули — 6,5 мм, масса — 20–36 г, начальная скорость — 1500 м/с. Как утверждают, на дистанции 800 м пуля пробивает броню толщиной 40 мм, что является довольно высоким показателем. Сила отдачи, действующая на стрелка, якобы не больше, чем при стрельбе усиленным патроном из обычной 7,62-мм винтовки. Масса оружия — 18 кг; длина -1800 мм, расчет — 2 человека.

Великобритания

Английская «Экьюреси Интрнейшнл» в рамках семейства снайперских винтовок на основе своей AW разработала 12,7-мм AW-50 под патрон.50 «браунинг» (12,7x99). Общая схема и форма ложи остались практически теми же, что у базовой винтовки. Несколько изменены сошки и опора под прикладом. Ствол снабжен дульным тормозом и массивной дульной втулкой, его казенная часть усилена 8-гранной втулкой. Сменный магазин рассчитан на 5 патронов.

Масса винтовки AW50 — 15 кг, длина — 1420 мм при длине ствола 686 мм, заявленная эффективная дальность стрельбы — 1500–2000 м.

Предполагается создать съемный глушитель, хотя такое устройство будет, скорее, играть роль эффективного пламегасителя, а уровень звука снижать лишь настолько, чтобы не создавать резких болевых ощущений у стрелка.

Россия

В России с ее вяло текущей гражданской войной в форме непрекращающихся конфликтов на окраинах специальные операции против хорошо организованных банд стали нормой. Странно было бы не заняться крупнокалиберными винтовками — тем более имея такой удачный отечественный патрон, как 12,7x108. В 1994 г. открыто была представлена опытная самозарядная 12,7-мм винтовка В-94, разработанная КБ приборостроения в Туле.

Автоматика винтовки работает за счет отвода пороховых газов из канала ствола, причем газоотводная трубка помещена над стволом слева. Запирание канала ствола производится поворотом затвора.

Сравнительно высокая отдача мощного патрона поглощается двухкамерным дульным тормозом оригинальной конструкции и амортизирующим резиновым затылком приклада. Коробчатый дульный тормоз играет также роль пламегасителя, однако имеется также более эффективный съемный пламегаситель. Приклад — деревянный, нерегулируемый подлине или высоте. Рукоятка перезаряжания расположена справа. Питание винтовки — от прямого коробчатого металлического магазина на 5 патронов. Защелка магазина расположена перед спусковой скобой и выполнена по типу автомата Калашникова. Выброс стреляной гильзы производится вправо.

Одна из главных проблем крупнокалиберных винтовок — большая длина. Поэтому В-94 выполнена складной — в районе казенника ствола находится шарнир. В походном положении ствол винтовки вместе с газоотводной системой откидывается вправо-назад и фиксируется защелкой на задней части ствольной коробки. Дабы предотвратить засорение ствола и механизмов, казенный срез ствола и ствольная коробка перекрываются при этом специальным рычажным механизмом. На левой стенке ствольной коробки стандартным креплением «ласточкин хвост» крепится штатный прицел ПШ1 с кратностью увеличения 4х. Однако, учитывая возросшие возможности по дальности и точности стрельбы, возможно применение и более мощных оптических и ночных прицелов, а также различных приспособлений типа лазерных целеуказателей видимого и ИК диапазона. В частности, уже предложены дневной прицел ПОС 13х60 с кратностью увеличения 1Зх и массой 3,5 кг и облегченный ПОС 12x56. Электронно-оптический 5-кратный ночной прицел допускает стрельбу ночью на дальности до 600 м.

В средней части винтовки, вблизи центра тяжести, может помещаться скоба, играющая роль рукоятки переноски.

Самозарядная 12,7-мм винтовка В-94

При длине ствола 1000 мм масса В-94 без патронов и прицепа составляет 11,7 кг, длина — 1700 мм в боевом и 1100 мм в походном положении. Прицельная стрельба из такого рода оружия возможна только с упора. В В-94 им служат закрепленные на стволе складные сошки. Шарнир сошек допускает их поворот относительно винтовки в поперечной плоскости. В сочетании с раздвижной конструкцией сошек это позволяет приспосабливать винтовку к любой поверхности. Правда, нагрузка ствола сошками несколько ухудшает условия его колебания при выстреле, что должно сказываться на меткости. К недостаткам оружия можно отнести также сильную акустическую нагрузку на стрелка — выстрел буквально «бьет по ушам».

После некоторой модернизации винтовка поступила на вооружение под обозначением ОСВ-96. Винтовка используется в основном «внутренними» силовыми структурами — специальными подразделениями Внутренних войск МВД, ФСБ. Слухи о появлении этого — выпускаемого в незначительном количестве — оружия у чеченских бандитов не на шутку взбудоражили «общественность». Как бы то ни было, но применение бандитами крупнокалиберных винтовок действительно зафиксировано.

Не отстают и другие конструкторские коллективы. Так, ЦКИБ СОО (вошедшее, кстати, в состав КБП) представила однозарядную 12,7-мм винтовку ОЦ-44 (схема Л.В. Бондарева) компоновочной схемы «буллпап», использующую ряд конструктивных решений 7,62-мм СБУ. Главная оригинальная черта ОЦ-44 — смещение ствола вперед для перезаряжания. ОЦ-44 снабжена пламегасителем-снижателем звука и довольно массивна — 14 кг.

Схему «буллпап» выбрали для своего образца и конструкторы СКБ Ковровского завода им. В. А. Дегтярева Е.В. Журавлев, М.Ю. Кучин, В.И. Негруленко и Ю.Н. Овчинников. Их магазинная 12,7-мм винтовка СВН-98 (или СВН-12,7 — снайперская винтовка Негруленко, 12,7-мм) имеет массивный свободно плавающий ствол, изготовленный способом холодной ковки, на дульную часть которого крепится дульный тормоз активно-реактивного действия, поглощающий около 50°о энергии отдачи и играющий также роль пламегасителя, а также понижает уровень звука при выстреле. При сбросе газов из дульного устройства в атмосферу не происходит пламеобразования. Приняты специальные меры для уменьшения колебаний ствола и демпфирования воздействия отдачи на ствольную коробку. Затвор — продольно скользящий. Рукоятка перезаряжания расположена справа над пистолетной рукояткой.

Имеется складная рукоятка для переноски.

Окно для выброса стреляной гильзы в походном положении закрывается подпружиненной крышкой. Фиксатор крышки одновременно служит и рычагом предохранителя. Сменный коробчатый магазин на 5 патронов вставляется снизу в горловину позади пистолетной рукоятки. Плечевой упор укреплен на затыльнике ствольной коробки и снабжен упругим амортизатором из пористого материала. На ствольную коробку крепится также нерегулируемая «щека».

Передняя часть магазина для удобства удержания оружия левой рукой во время стрельбы снабжена специальной накладкой.

Помимо механического прицела, смонтированного на откидывающейся рукоятке для переноски винтовки, используются стандартные дневные оптические и ночные электронно-оптические прицепы. Сошки шарнирно укреплены на конце подствольной штанги так, что винтовка может поворачиваться вокруг них в поперечной плоскости. Новое название этой винтовки — КСВК (крупнокалиберная снайперская винтовка ковровская). Длина КСВК — 1350 мм при длине ствола 1000 мм, жесткой связи ствола со ствольной коробкой и без складывающихся деталей, масса без патронов и прицела — 11 кг.

Обеспечение высокой кучности, как мы уже видели на примере винтовок «нормального» калибра, требует специального снайперского патрона. Неожиданно возросший интерес к крупнокалиберным винтовкам вполне оправдывает затраты на такую разработку.

Винтовка В-94 в сложенном положении

Пример такого патрона — выпускаемый на тульском патронном заводе 12,7-мм патрон СПБ-12,7 повышенной бронепробиваемости и улучшенной кучности. Вместе с новым снайперским патроном винтовки становятся весьма перспективными — на дальности 100 м серия из 4–5 выстрелов дает поперечник рассеивания в 5 см.

Вместе с новым снайперским патроном 12,7-мм винтовки становятся весьма перспективными. То есть и в России можно говорить о создании принципиально нового снайперского комплекса «патрон-оружие-прицел-дополнительные приспособления».

США

Разработка снайперских винтовок большого калибра развернулась в США в начале 80-х в рамках программы SASR («снайперская винтовка специального назначения»). Среди прочих причин программу SASR инициировал опыт перестрелок в Бейруте, когда потребовалось поражать цели за укрытиями или на дальностях, превышающих прицельную дальность оружия нормального калибра.

Однако созданные тогда однозарядные конструкции вроде Модели 500 «Рисеч Армаментс» служили, скорее, для проверки и отработки самой идеи новой винтовки.

12,7-мм однозарядную винтовку для морской пехоты разработала тогда фирма «Дж. МакМиллан энд Компани». Ее М87 ELR напоминает спортивные винтовки МакМиллана — она имеет неразрезную ложу обычной формы, запирание канала ствола производится поворотным затвором с двумя боевыми выступами. Изогнутая вниз рукоятка затвора расположена над спусковой скобой справа. Усилие спуска регулируется в пределах 0,9–1,8 кг. Винтовка снабжена эффективным дульным тормозом оригинальной конструкции. На торце цевья крепятся складные телескопические сошки, причем крепление их допускает качание винтовки в трех плоскостях. На винтовку крепится оптический прицел «Леупольд Ультра» M1 с кратностью увеличения 20х. Прицельная дальность — до 1500 м. Масса М87 — 9,5–9,8 кг, длина — 1546 мм при длине ствола 737 мм. В 1989 г фирма представила модель М88 (M87R), отличающуюся только не выступающим постоянным магазином на 5 патронов, регулируемым прикладом со «щекой» и вырезом под большой палец «МакМиллан» совместно с «Вильсон Армз Компани» разрабатывал глушитель для своих 12,7-мм винтовок, однако пока положительных результатов получено не было. М88 была первой 12,7-мм винтовкой, официально закупленной для испытаний Командованием специальных операций США (US SOCOM), была опробована командами боевых пловцов SEAL (опытные 12,7-мм винтовки SEAL имели еще на Гренаде).

Магазинная 12,7-мм винтовка М93 «МакМиллан» («Бумер»)

Самозарядная 12,7-мм винтовка М82А1 «Бумер»

Развитием М87 «МакМиллан» стала магазинная 12,7-мм М93 со сменным коробчатым магазином на 10 или 20 патронов. Ствол длиной 736 мм снабжен дырчатым дульным тормозом активно-реактивного действия. Поворотный затвор имеет два боевых выступа, отогнутую книзу рукоятку. Подпружиненный отражатель гильзы собран в затворе (подобно «Ремингтон 700») по другую сторону от выбрасывателя. В массивном стебле затвора выполнены три отверстия для сброса пороховых газов в случае их прорыва через патронник. В ствольной коробке затвор удерживается размещенной слева защелкой — по типу винтовок фирмы «Сако».

В запертом положении рукоятка затвора укладывается в выемку ложи. Усилие спуска составляет около 2,4 кг. Защелка сменного магазина установлена на передней части спусковой скобы.

Цельная пластиковая ложа отличается складным влево прикладом рамочного типа. Это позволяет при переноске уменьшать длину оружия с 1345 до 990 мм. Массивный шарнир приклада выполнен из стали и имеет винтовой «замок». На прикладе слева двумя винтами крепится регулируемая по высоте металлическая «щека». На затылке приклада установлен резиновый амортизатор. Длина приклада регулируется накладками под затылок. Антабки для ружейного ремня крепятся снизу ложи. Складываемые вперед сошки типа «Паркер-Хэйл» крепятся на продольном стержне под стволом винтовки, что позволяет регулировать расстояние между точкой опоры и затылком приклада. Внутри «пистолетной» рукоятки ложи смонтирована выдвижная дополнительная опора. Оптический прицел «Леупольд» 16х Mk1V крепится в двух точках на специальный мостик и имеет маховички регулировки фокусировки, по направлению и по дальности. В зависимости от исполнения и комплектации масса винтовки колеблется от 9.5 до 14,5 кг 12,7-мм пуля весом 42,8 г имеет начальную скорость 939 м/с и дульную энергию 18 885 Дж. Отклонение попаданий на прицельных дальностях составляет 1–1,25 угловой минуты.

Магазинная 12,7-мм винтовка М93

Винтовки М87, М88 и М93 могут иметь стволы с полигональной нарезкой, безбликовым никелевым или тефлоновым покрытием, ствольные коробки из хромо-молибденовой стали. По сообщениям печати, М87, М88 «МакМилдан» использовались «контрснайперскими группами» сил ООН в Югославии, М93 — французскими подразделениями «поддержания мира» в Боснии.

Ронни Баррет, владелец и главный конструктор «Баррет Файрармз Мэньюфэкчуринг», создал 12,7-мм самозарядную винтовку М82.

По некоторым данным, эта разработка была осуществлена для ЦРУ США. намеревавшегося снабдить «портативным бронебойным» оружием афганских душманов, и именно ЦРУ закупило первую партию М82. Однако сведения об использовании этой винтовки в Афганистане против советских войск вызывают сомнения.

Автоматика винтовки действует за счет отдачи ствола с коротким его ходом. Тяжелый ствол длиной 838 мм имеет продольные ребра и оригинальный двухкамерный дульный тормоз, поглощающий 30 % энергии отдачи. Запирание канала ствола осуществляется поворотом затвора.

Импульс отдачи передается от затвора на ствольную коробку через особую затворную раму что позволяет значительно сгладить импульсные нагрузка. При откате подвижных частей ускоритель рычажного типа, поворачиваясь, отпирает затвор и ускоряет его движение назад. Ствол и затвор имеют собственные возвратные пружины. Возвратная пружина затвора и амортизатор отдачи расположены в прикладе. Ударный механизм — ударникового типа. Взведение ударника производится при откате подвижных частей. Дульный тормоз и амортизатор приклада позволили, несмотря на мощный патрон, применить схему «линейной отдачи» — приклад расположен на линии оси канала ствола. Питание — от сменного коробчатого магазина на 11 патронов.

К винтовке применимы все типы патрона «браунинг.50» американского, английского или бельгийского производства. Бронебойно-осколочно-зажигательная пуля (типа АРEI маркируется зеленой окраской носика или зеленым с серебром пояском) обеспечивает бронепробиваемость на расстоянии 500 м до 30 мм плюс заброневой эффект. Предпочтение отдается патрону Mk211 «рауфосс» норвежского производства с пулей типа АРЕI с сердечником из сплава стали с вольфрамом и зажигательно-разрывным зарядом RDX на основе гексогена. Пули с отделяемым поддоном применять запрещено из-за наличия дульного тормоза. Оптический прицел «Леупольд Ультра Скаут» МЗ или М11 10-кратного увеличения обеспечивает прицельную дальность стрельбы до 2000 м. В качестве вспомогательных имеются складные прицельные приспособления — стоечный прицел и мушка. Утверждается, что на 2000 м срединное отклонение не превышает 510 мм. Огонь ведется с сошек, вблизи центра тяжести шарнирно укреплена рукоятка для переноски.

В 1989 г. был представлен усовершенствованный образец М82 А1 массой 12,9 кг и общей длиной 1447 мм при длине ствола 737 мм, магазин — на 10 патронов. С оружием может работать один стрелок. Высокоэффективный дульный тормоз активно-реактивного действия служит, однако, источником сильною дульного пламени, демаскирующего позицию стрелка, а в сухой траве или кустарнике — создающего опасность возгорания. К цевью винтовки крепятся сошки от единого пулемета М 60. М 82А1 может также крепиться на другие установки пулемета М60, включая треногу. К достоинствам М82 А1 относят несильную — сравнимую с боевыми дробовиками 12-го калибра — воспринимаемую отдачу и сравнительную простоту разборки.

По сообщениям прессы, М82А1 «Баррет» использовалась подразделениями специального назначения ВМС США (SEALS) против иракских войск в зоне Персидского залива, и уже в 1992 г Корпус морской пехоты и силы специальных операций США закупили 300 М82 А1. Всего «Баррет Файрармз» продала в разные страны около 3000 винтовок М82 и М82А1, из них 500 — силам специальных операций США. В Корпусе морской пехоты США разведывательные подразделения используют М82 А1А, включая в их расчет 3 человек, переносящих винтовку в разобранном виде вместе со своим индивидуальным оружием. М82 А1 состоит на вооружении также в подразделениях «коммандос» морской пехоты Франции.

В октябре того же 1989 года «Баррет Файрармз» предложила вариант той же винтовки М82А2, построенный по схеме «буллпап», с длиной ствола 736 мм и общей длиной 1409 мм, массой 12,24 кг, передней рукояткой удержания. Характерной особенностью является такое расположение плечевого упора, что ствольная коробка частично опирается на плечо стрелка. Считается, что это облегчает удержание винтовки при стрельбе без упора и позволяет вести огонь с большими углами возвышения, хотя опрокидывающее действие отдачи при этом увеличивается. Фирма предложила эту винтовку как эффективное и маневренное оружие в условиях боя в населенных пунктах или в горах. Однако пока винтовка использовалась только саперами для уничтожения мин на расстоянии бронебойно-зажигательной пулей.

Для повышения точности стрельбы на большие дальности на крупнокалиберные винтовки могут устанавливаться прицелы с лазерными дальномерами — типа LOR1S, например.

В это же время была представлена 12,7-мм самозарядная винтовка Р-50 «Пауца» системы Б. Пауца. Система автоматики с отводом пороховых газов напоминает бельгийскую штурмовую винтовку FN-FAL.

Оптический прицел монтируется над окном ствольной коробки на высоком «мостике», который может использоваться и для переноски оружия. Сменный коробчатый магазин расположен перед спусковой скобой. Р-50 лишена цевья (в общем-то, не нужного на таком оружии). Дульный тормоз и амортизатор отдачи позволили расположить приклад на линии оси канала ствола («линейная отдача»). Нижний прилив приклада служит для удержания оружия левой рукой при стрельбе. Складные сошки крепятся на особой штанге под стволом и могут перемещаться вдоль нее.

На основе небольшого опыта применения крупнокалиберных винтовок в зоне Персидского залива и в Югославии US SOCOM решило ввести разработку этого оружия в рамки единой программы, названной HSR (Heavy Sniper Rifle — «тяжелая снайперская винтовка»). Требования HSR предполагают создание оружия, которое за счет повышения мощности патрона, точности стрельбы, убойного и пробивного действия пули «обеспечило бы силам специальных операций надежное портативное семейство снайперских систем для поражения целей на дальностях до 1500 м». Выбор пал на патрон 12,7x99, хотя рассматривались и другие патроны к крупнокалиберным пулеметам — советский 14,5x114, бельгийский 15,5x106 — и даже к 20-мм автоматическим пушкам. Однако расчетная масса оружия при этом не укладывалась в требования «портативности», т. е. обслуживания одним стрелком — масса 20-мм образца превышала уже 20 кг (разработанная ранее Б. Стюартом однозарядная 30-мм «Маади-Гриффнн» под снаряд 30x173 весила 21,6 кг несмотря на все конструктивные ухищрения).

Требованиям HSR предполагают также разработку новых патронов в рамках семейства 12,7x99, комбинированного прицела типа «день-ночь», дульного устройства, играющего роль тормоза, пламегасителя и к тому же снижающего уровень звука выстрела (разработка прибора бесшумной стрельбы при таком патроне и дальностях стрельбы имела бы мало смысла), устройств уменьшения воздействия отдачи на стрелка.

Самозарядная 12,7-мм винтовка SR-50 «Стонер»

Вопрос об изменении патрона напрямую связан со «снайперским» характером оружия. Программа HSR предполагала, что на дальностях до 2000 м рассеивание не должно превышать 1,5 угловых минут, т. е. около 655 мм на 1500 м,43б мм на 1000 м, 218 мм на 500 м. Однако штатные патроны 12,7x99 не обеспечивают такой кучности. Но здесь на помощь приходит «гражданский» рынок. Дело в том, что появление 12,7-мм винтовок в кинобоевиках сделали «калибр.50» популярным среди любителей целевой стрельбы на дальности 1000 ярдов и более.

Так, представленная в 1997 г. 12,7-мм магазинная винтовка RC50 DBM, несмотря на «милитаристскую» отделку, явно насчитана на коммерческую продажу. В том же году, заметим, германская фирма «Саксонка Спорт унд Ягдваффен» представила под девизом «Саксония — Большой Пистон» собственный вариант 12,7-мм винтовки по патрон.50 «браунинг», мало отличающуюся от системы «Мак Миллан».

«Гражданский» спрос породил и предложение соответствующих боеприпасов. В частности, «Эккьюрэйт Проджектайл Текнолоджи» выпустила 12,7-мм патрон с «твердой монолитной» пулей без оболочки, с мягким ведущим пояском — по утверждениям рекламы, патрон дает рассеивание не более 1 угловой минуты. Свои варианты патронов повышенной точности предожил и основной производитель.50 <браунинг» — фирма «Хорнэди».

В разработку крупнокалиберных снайперских винтовок включился и Ю.Стонер — создатель знамениттой AR-15 и системы «Стонер-63» — и фирма «Найтс Индастриз», занявшаяся выпуском новых разработок Стонера. Самозарядная 12,7-мм винтовка получила название «Стонер SR-50». Ее система автоматики, схема «линейной отдачи», дизайн ствольной коробки и цевья, крепление оптического прицела и схемных складных сошек напоминают 7,62-мм SR-25.

Новинкой стало крепление коробчатого магазина горизонтально с левой стороны ствольной коробки. Эта схема, казалось бы отошедшая в прошлое, вновь появилась на ряде опытных снайперских образцов, поскольку позволяет сократить длину оружия, оставляя магазин вблизи центра тяжести и не нарушая продольную балансировку так, как схема «буллпап». Оригинально смотрится трехкамерный дульный тормоз активно-реактивного действия, отводящий пороховые газы назад и вверх. Винтовка представлена с оптическим прицелом M1. Сошки крепятся вблизи центра тяжести, но могут перемещаться вдоль цевья. Масса винтовки — окало 13,5 кг. Что касается прицела для HSR, то «минимально необходимым» считают прицел типа МЗ «Леупольд» 10х, разработанный для 7,62-мм армейской снайперской винтовки М24. Винтовка М82 А1 показывается в последнее время с комбинированным прицелом AN/PVS-10 фирмы «IМО Электро Оптикал Система» с увеличением 12х, переключением «дневного» и «ночного» каналов рычажком, специальной кнопкой цифровой регулировки яркости изображения. Рассматривается также модель прицела 10х LRS «Сваровский», также имеющий «ночной канал». Он снабжен лазерным дальномером, дающим точность измерения ±1 м на дальности до 600 м.

Франция

Оригинально выглядит магазинная 12,7-мм винтовка «Hecaie»-II под патрон.50 «браунинг», предложенная французской армии компанией «PGM Пресижн». Винтовка выполнена в рамках целого семейства снайперских винтовок UR (латинское Ultima Ratio — «последний довод») и построена по модульной схеме — все элементы собраны на шине из алюминиевого сплава и могут быть легко заменены. Тяжелый ствол снабжен продольными долами для улучшения охлаждения и повышения жесткости, а также однокамерным активным дульным тормозом. Запирание канала ствола производится продольно скользящим затвором с тремя передними боевыми выступами, питание — от сменного коробчатого магазина на 7 патронов. Ударно-спусковой механизм отличается облегченным ударником, уменьшающим инерционные задержки и сбитие наводки при работе механизма, и двухступенчатый спуск с «предупреждением»

Отдельные приклад и пистолетная рукоятка выполнены из дерева, цевья нет. Складные сошки, смещенные в сторону патронника ствола, дополняются откидной опорой под прикладом. Имеется шарнирная рукоятка для переноски.

Масса винтовки без патронов — 16,5 кг, длина — 1370 мм при длине ствола 700 мм, начальная скорость пули — 825 м/с. Оптический прицел крепится на планку типа «ласточкин хвост» сверху ствольной коробки. 10-кратное увеличение прицела вряд ли достаточно для оружия такого типа.

Винтовка «Геката»-II (Hecate-II)

Глава 6. Подводное оружие боевых пловцов

Особенности стрельбы под водой

Человек давно осваивает гидрокосмос, уже веками и работает, и воюет под водой. Ловцы жемчуга и ныряльщики-охотники за крабами и осьминогами, водолазы, возводящие гидротехнические сооружения, века работали под водой. Да и боевые пловцы появились отнюдь не сейчас, а еще в античности. Они «состояли на вооружении», к примеру, в Древней Греции. И все подводники остро нуждались в надежных и эффективных средствах самозащиты — как от разнообразных морских хищников (особенно акул — в тропических водах), так и от себе подобных — при ведении боевых действий.

Классическое оружие ныряльщика и подводного пловца — нож и гарпун (острога). Всем нож хорош: и надежен, и универсален. Но маловато его поражающее действие, да и радиус действия слишком ограничен. Гарпун же лишь слегка увеличивает радиус действия, не меняя ситуацию радикально. И это в то время, когда на суше техническая революция уже давно вооружила солдата оружием и огнестрельным, и автоматическим, и скорострельным, и дальнобойным.

Конечно, подводные охотники применяют ныне специальные подводные ружья. И бойцы невидимого подводного фронта тоже их используют; с резиновыми амортизаторами, пружинные и пневматические общегражданского образца, слегка модернизированные для специфических боевых задач. Но все эти устройства являются однозарядными, с крайне малой скорострельностью и эффективной дальностью стрельбы. А очень низкая скорость стрелы-гарпуна предопределяет как низкое поражающее действие этого оружия, так и его малую дальнобойность.

Проблема подводной «огневой» стрельбы отнюдь не решена окончательно и по сей день. Иногда в прессе встречаются рекламные сообщения об образцах пистолетов-пулеметов, одинаково хорошо стреляющих как на суше, так и под водой, причем одним и тем же боеприпасом (!), например, испанский пистолет-пулемет Зет-84. Следует очень осторожно оценивать достоверность подобной информации. Как правило, сенсация оказывается дутая.

Широкие исследования в области создания подводного стрелкового оружия разверзлись только после Второй мировой войны.

И только в 60-х годах нынешнего века появились вполне боеспособные огнестрельные конструкции «подводного боя». Ведь существуют специальные огневые и иные боевые задачи, выполнить которые обычными средствами либо крайне затруднительно, либо вообще невозможно. И как раз характерный пример — подводное противоборство боевых пловцов. А для стрельбы под водой приспособлено лишь очень ограниченное количество специально сконструированных образцов огнестрельного оружия.

Оружие самообороны подводного пловца

Даже давняя проблема защиты от акул так и не получила до сих пор удовлетворительного решения. Предлагался, например, состав, отпугивающий морских хищников своим вкусом и запахом, например, таблетки из уксусно-кислой меди. Разрабатывалось электроразрядное устройство, благо морская вода прекрасно проводит электричество. Но было неясно, как в этом случае защитить самого пловца от поражения.

«Антиакульное оружие» канадца Роберта Т. Робинсона, 1978 г.

Также предлагался быстрорастворимый в воде сильнодействующий яд. Имелось в виду, что плавающий в воде человек создаст вокруг себя своеобразное ядовитое «облако», которое и станет непреодолимым барьером на пути морского хищника. Но очень быстро выяснилось, что даже в том случае, когда концентрация яда в воде десятикратно (!) превышает дозу, летальную для самого пловца, акула успевает пересечь защитное «облако» и сожрать человека прежде, чем сама почувствует действие яда.

Аквалангисты, Жак-Ив Кусто, например, выдерживали безопасную дистанцию от подводной зверюги с помощью коротких шестов-тростей с шипастым концом. Применяли они их достаточно элементарно: просто упирались в «шкуру, наседающей акулы, не подпуская ее ближе метра. Но все это хорошо, пока акула настроена лениво-миролюбиво и просто проявляет по отношению к подводнику неприятное любопытство. А если она раздражена, голодна и пр., то палочкой от нее вряд ли отмахнешься.

Инженер из США Фрэнк В. Либераторе решил создать более весомый аргумент защиты, предложив в 1964 году свое «Подводное оружие» и практически усовершенствовав все ту же трость. Это обычный оборонительный шест, но на его конце укрепляется стреляющий механизм, снаряжаемый пулевым ружейным патроном. Там же предусмотрены специальные фиксирующие шипы.

Подводная стреляющая трость Фрэнка В. Либераторе.19б4 г.

Используют ее следующим образом: при атаке хищницы оружие упирается в ее бок и резким толчком (фактически ударом тычком) производится выстрел. К сожалению, перезарядка устройства под водой весьма длительна и неудобна.

Американец Гарри М. Бумфер несколько расширил радиус действия оружия, создав в 1987 году «Акулью саблю». Его конструкция почти аналогична предыдущей, но спусковой механизм он расположил на противоположном от стреляющего устройства конце шеста (и это естественно: чтоб быть подальше от акулы). При акульей угрозе механизм взводится, для чего хвостовик стреляющего механизма оттягивался назад. Выстрел производился нажатием на гашетку, что позволяло производить выстрел не только в упор, как в предыдущем случае, но и на некотором, хоть и очень небольшом, расстоянии от оппонента. Но оружие осталось однозарядным.

«Акулья сабля» Гарри Булфера. 1987 г.

С.К. Ван Ворхес модернизировал «акулью саблю», сделав ее трехзарядной. Блок из 3 патронников расположен на свободном конце шеста. Выстрелы производятся поочередно, проворачивая устройство для производства нового выстрела на 120°.

Трехзарядное подводное устройство С. К. Ван Ворхеса

На все эти средства подводной самообороны действенны лишь при непосредственном контакте с грозой морей. А хотелось бы встретить угрозу еще на дальних подступах и чем-нибудь более весомым. И канадец Роберт Т. Робинсон предложил в 1978 году в качестве весьма эффективного «Антиакульего оружия» своеобразную гранату. Но применять ее, правда, можно только с борта какого-либо плавсредства, чтобы не быть пораженным ударной волной. Она представляет собой компактный гладкий цилиндр с отверстиями по торцам. Никакой чеки, кнопки, спускового крючка. И применять ее очень просто. При приближении акулы следует, по мысли автора, просто метнуть данное усройство в направлении хищника. Морская вода, попав через отверстия внутрь гранаты, сразу начинает взаимодействовать с особым веществом, находящимся внутри ее, в результате чего вокруг гранаты в воде распространяются аппетитные ароматы. Атакующий хищник незамедлительно жадно глотает устройство, которое через некоторое время благополучно взрывается в его желудке. Задача человека в этом случае — постараться ухитриться выжить в течение вышеуказанного «некоторого времени».

Современное оружие боевого пловца

Нo пока мы говорили о борьбе с братьями нашими меньшими. А теперь остановимся на противоборстве с братьями по разуму. И, конечно же, «антиакулье» оружие, как и обычные ружья для подводной охоты, здесь малоэффективны. Поэтому перед изобретателями сразу стала проблема создания полноценного огнестрельного подводного оружия.

Основная трудность здесь заключается в том, что стрельба под водой связана с такими неблагоприятными факторами, как, во-первых, высокая плотность воды (в 800 раз выше, чем воздуха) и, во-вторых, непременное заполнение канала ствола водой.

Первое обстоятельство резко снижает как дальность стрельбы, так и устойчивость пули на траектории. Последнее приводит к резкому увеличению давления пороховых газов в патроннике и стволе и импульса, действующего на подвижные части автоматики (в случае использования полу- и автоматического оружия). Все это приводит к быстрому разрушению обычной конструкции.

Поэтому для стрельбы под водой требуются специальное оружие и боеприпасы к нему. Разработка таких образцов оказалась под силу лишь немногим странам и единичным оружейным фирмам.

Да и самих образцов создано весьма ограниченное количество, а информации о них опубликовано в открытой печати и того меньше.

Боевое оружие для подводной стрельбы в силу самих особенностей среды применения изначально относится к скрытому так как видимость под водой существенно ограничена, а для надводного наблюдателя без специального оборудования обнаружение применения такого оружия вообще невозможно. Поэтому оно прекрасно подходит для боевой работы боевых пловцов, разведчиков и диверсантов.

Широкие исследования в области создания подводного стрелкового оружия развернулись после Второй мировой войны. В результате появились самые различные системы: резиновые, пружинные, пневматические, огнестрельные. Проведя краткий анализ основных характеристик оружия, в котором для метания поражающего элемента используется энергия сжатой пружины, энергия растянутого пучка резины или сжатого воздуха, можно сделать вывод, что для этих типов подводного оружия характерны большие габариты, значительная масса и малая скорострельность. Им также присущи незначительная мощность выстрела, обеспечивающая фактическое движение пули (гарпуна, иглы) на дальность 5-10 м, и крайне низкая кучность стрельбы.

Принцип движения пули в водной среде — видно преимущество большого удлинения и специальной формы головной части пули.

Поэтому, с учетом тактики ведения боевых действий под водой, оружие этих типов в качестве личного оружия боевых пловцов малоэффективно. Однако это ни в коей мере не означает, что над его совершенствованием не надо работать, так как возможны такие тактические ситуации, когда оптимальное выполнение боевой задачи возможно именно им.

Однако анализ использования боевых пловцов в различных локальных войнах послевоенного периода позволяет сделать вывод о том, что отдельные виды индивидуального подводного стрелкового оружия должны обладать дальностью эффективной стрельбы под водой до 30 м при глубине погружения до 40 м.

Выполнение этих требований (эффект воздействия пули по цепи, кучность и точность стрельбы, дальность эффективной стрельбы), как показывают расчеты и результаты экспериментов, можно обеспечить только за счет использования огнестрельного стрелкового оружия, в котором для метания поражающего элемента используется энергия пороховых газов.

Большие работы по созданию подводного оружия были проведаны в США. Один из современных образцов такого оружия — шестиствольный неавтоматический револьвер американского конструктора Ирвина Р. Барра и Ко из корпорации AAI, разработанный им в 1969 году. Неподвижный блок стволов охватывается своеобразным пенопластовым «цевьем», что придает оружию «нулевую» плавучесть, т. е если оружие бросить в воду, то оно и не тонет, и не всплывает, а повисает в толще воды. Спусковой механизм выполнен с вращающимся бойком, поочередно подводимого к казенной части стволов. Но главная изюминка конструкции заключается в патроне. Гильза каждого из них представляет собой самостоятельный ствол, снаряженный пулей-стрелой. Игла выталкивается из ствола пороховым зарядом с помощью поддона-пыжа, играющего роль поршня и перекрывающего после выстрела дульный срез гильзы-ствола, оставляя пороховые газы внутри гильзы. Таким образом, конструктор полностью избавился от демаскирующего подводного стрелка газового пузыря — этого бича оружейников.

Выстрел получается бесшумным, бездымным и беспламенным.

Револьвер-амфибия конструкции Ирвина Барра

Возможна стрельба и на суше, правда, на очень небольшую дальность. Но обращение с боеприпасами к этому оружию требует повышенной осторожности, так как каждый патрон представляет собой по сути заряженный однозарядный пистолет.

В популярной оружейной литературе иногда встречается утверждение, что данный револьвер применялся английскими боевыми пловцами в период конфликта за Фолклендские (Мальвинские) острова. Это не соответствует действительности, так как данное оружие никогда не состояло на вооружении английских ВМС. А в действительности оно используется бельгийскими «коммандос».

Другая модель зарубежного подводного оружия «активного» типа — револьвер Ф. Стевенса имеет вращающийся блок из 6 стволов калибра.38 и стреляет также стрелами.

Американский же инженер Чандли Вильям Ламберт разработал в 1964 году многоствольное «Реактивное ружье с вращающимся бойком». Эта конструкция несколько напоминает предыдущую: кольцевой блок неподвижных стволов-патронов (правда, их стало уже 12), вращающийся боек, последовательно накалывающий капсюли патронов. Главное отличие — использование реактивных пуль-стрел. Оружие получилось более громоздким и массивным, поэтому конструктор снабдил его двумя рукоятками для удержания. Взведение курка-бойка и его поворот на 30° осуществляется самовзводным ударно-спусковым механизмом за счет мускульного усилия стрелка, как и в обычном револьвере. Так как это усилие довольно значительно, то спусковой крючок выполнен в виде массивной скобы, нажимают на которую сразу двумя-тремя пальцами.

Большой размер спусковой скобы также облегчает использование оружия в толстых перчатках. Ощутимый недостаток — значительный газовый пузырь, образующийся при выстреле, демаскирующий стрелка и затрудняющий точное прицеливание для производства следующего выстрела.

Подводное многоствольное реактивное устройство револьверного типа Чэнли В. Ламберта, 1964 г.

В этой конструкции использовались снаряды «Ланседжет» (Lancejet — «реактивная острога»), созданные калифорнийской фирмой М.В.А. в рамках работ над реактивным стрелковым оружием (см.). Снаряд имел калибр 6,4 мм, длину 300 мм, стартовую массу 55,7 г, пороховой реактивный двигатель. Под такие снаряды были выполнены из алюминиевого сплава пусковые устройства длиной 456 мм — однозарядное с неснаряженной массой 0,45 кг и шестизарядное массой 0,68 кг.

Полное сгорание порохового заряда двигателя и, соответственно, достижение максимальной скорости происходило на удалении 2,4 м от дульного среза пускового устройства. Энергии снаряда хватало на пробитие 2-дюймового (50,8-мм) фанерного щита на дальности 7,5 м (глубину испытаний источники не указывают). Однако самое сильное пробивное и останавливающее действие бесполезно, если снаряд проходит мимо цели. А в случае подводного «Ланседжет», как и с остальными вариантами реактивного стрелкового оружия, кучность оказалась невысокой — на той же дальности в мишень диаметром 40 см попадала лишь половина снарядов, что не давало надежды на надежное поражение противника.

В США были разработаны также многозарядные гладкоствольные подводные ружья со стволами, имеющими три канала под калибр 12 мм, предназначенные для защиты пловцов от акул и других морских животных, и подводное ружье, работающее по принципу миномета. Но все эти образцы представляют интерес лишь с точки зрения анализа многообразия технических решений.

В 1971 году в ФРГ фирмой AJW был разработан подводный пистолет BUW-2. Это многозарядное полуавтоматическое пусковое устройство, стреляющее активно-реактивными пулями с гидродинамической стабилизацией. Патроны размещаются в 4 стволах, которые образуют блок одноразового использования.

В печати сообщалось также о наличии на вооружении зарубежных боевых пловцов универсальных пневматических пистолетов, обеспечивающих дальность стрельбы под водой до 10 м, а в воздухе — до 250 м. Боеприпасами к ним служат стальные иглы калибром 4–5 мм и длиной 30–60 мм. Причем иглы могут снабжаться ампулами с отравляющими веществами. Емкость магазина составляет 15–20 игл.

Однако, анализируя характеристики пистолета, кажется очень сомнительным достижение указанных дальностей стрельбы. Даже приблизительные расчеты показывают, что такая стрельба возможна лишь при условии давления газа в канале ствола около 2000 кг/м^2 и более, а для этого необходим пороховой заряд.

Позже, в 1978 году, американский оружейник В. Линкольн Барр (однофамилец предыдущего Барра) сконструировал «Подводную магазинную гарпунную винтовку». Оружие у него получилось внешне схожим с рассмотренной выше конструкцией Ламберта, но принципиальным отличием является вращающийся барабан с блоком из 13 пусковых трубок с реактивными стрелами и неподвижными бойками. Оружие представляет собой по сути громоздкий револьвер. Трубки расположены в барабане следующим образом: одна — в центре, а вокруг центральной трубки двумя концентрическими окружностями расположены еще 12 (по 6 в каждом ряду). Ударников три: один центральный и по одному для каждого (внешнего и внутреннего) ряда трубок.

Подводная магазинная гарпунная винтовка В. Линкольна Барра. 1978 г.

Самовзводный ударно-спусковой и фиксирующий механизмы обеспечивают последовательную стрельбу сначала из наружного кольца стволов, затем из внутреннего, и заключительный выстрел производится из центрального ствола. Каждая стрела оснащена сзади миниатюрным реактивным твердотопливным двигателем, имеющим на задней торцевой стенке капсюль, который срабатывает при ударе по нему бойка и воспламеняет пороховую шашку двигателя. Под давлением пороховых газов стрела вылетает из ствола в направлении цели. Для перезаряжания оружия барабан отделяется от корпуса, снаряжается стрелами и снова вставляется на место. Большой боезапас позволяет вести подводному бойцу довольно длительный огневой бой.

Подводный пистолет Барра и Крейчера — конструкция патрона-ствола

Оригинально подошла к разработке оружия для боевых пловцов фирма «Хеклер унд Кох». В своем пистолете P11 она использовала сменный блок из пяти заранее снаряжаемых стволов, обеспечивающих выстрел без образования газовых пузырьков. Стволы заряжаются на заводе, перезаряжаться могут только в специальной мастерской.

Наиболее необычной частью P11 стал электронный пусковой механизм, инициирующий электрокапсюли «стволов». Электронный механизм, хорошо знакомый по целевому спортивному оружию, обеспечивает малое усилие спуска, регулируемое в широких пределах время работы. Но в условиях столь агрессивной среды, как морская вода, его надежность вызывает опасения.

Подводный пистолет P11 «X клерунд Кох>

Особо жгучий интерес представляют советские автомат АПС (автомат подводный специальный) и неавтоматический 4-ствольный пистолет СПП-1 (специальный подводный пистолет), предназначенные для подводной стрельбы. Данные образцы были созданы более 20 лет назад, но только в начале 90-годов они были официально представлены публике. Сказать, что этот комплекс подводного оружия и боеприпасов к ним вызвал огромный интерес западных специалистов — значит не сказать ничего. Это был шок.

И было от чего. Это объясняется тем, что, например, в США проблема создания подводного автомата длительное время считалась не решаемой в принципе и стояла по реальной перспективе осуществления в одном ряду с разработкой вечного двигателя и прозрачного танка (!).

Во второй половине 1960-х годов в нашей стране появились подразделения «боевых пловцов»: так, в 1967 г. на Черноморском флоте был сформирован отряд борьбы с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС). Причиной тому были активизировавшиеся за рубежом работы по созданию регулярных подразделений боевых пловцов для проведения разведывательно-диверсионных операций. Свежа была память и о гибели линкора «Новороссийск» в Севастопольской бухте 29 октября 1955 г. И хотя предположение о диверсии выглядело (и выглядит до сих пор) наименее вероятным, сбрасывать со счетов такую опасность было нельзя. Бойцам, призванным бороться с подводными диверсантами, требовалось оружие, способное вести огонь под водой.

Созданные для этой цели 5,66-мм автомат АПС и 4,5-мм пистолет СПП-1 представляют особый интерес в ряду оружия подводной стрельбы, благодаря необычным техническим решениям. Непосредственно разработкой оружия занимались супруги Елена и Владимир Симоновы (В.В. Симонов — внучатый племянник знаменитого советского оружейника СП Симонова).

В 1968 г. был выдано задание на разработку подводного пистолета, точнее — пистолетного комплекса. ЦНИИточмаш и ТОЗ были созданы 4,5-мм патрон и пистолет, принятый на вооружение в 1971 г под обозначением СПП-1 («специальный подводный пистолет»). Заметим, что параллельно с «активным» СПП велась разработка 7,62-мм реактивного пистолета подводной стрельбы, которой предшествовало изучение зарубежных реактивных образцов.

Разработку патрона СПС (4,5x39) к СПП-1 вели П.Ф. Сазонов и О. П. Кравченко. «Пуля» подводного патрона выглядит несколько необычно. Это игла массой 13,2 г большого удлинения (около 25:1 — длина иглы 115 мм), именуемая в просторечии «гвоздь». «Гвоздь» вставляется в гильзу обычного промежуточного патрона с зарядом пороха. Разумеется, принимаются меры для герметизации и повышения коррозионной стойкости патрона.

Носовая часть пули выполнена двухконусной и чуть притуплена.

Пуля такой схемы большого удлинения при высокой скорости движения в воде образует вокруг себя кавитационный пузырь (каверну), который удерживается на протяжении всего пути под водой и служит пуле стабилизатором, — уникальное решение. Благодаря этому «гвоздь» способен сохранить устойчивое движение и убойность на дальности 17 м при глубине 5 м, 11 м — при глубине 11 м, 6 м- при глубине 40 м. На указанных дальностях и глубинах «гвоздь» способен пробить несколько цельных сосновых досок, т. е эффективная стрельба ведется фактически на дальности видимости под водой. Длина 4,5-мм патрона — 145 мм. масса — 18 г. Собственно, большая длина патрона и вынудила прибегнуть к такой схеме оружия. В воздухе «гвоздь» быстро теряет устойчивость, и стрельба такими патронами возможна на малой дальности. Поэтому для обучения на берегу блок гладких стволов можно заменить на 4 нарезных ствола под обычный промежуточный патрон 5,45x39.

Заметим, кстати, что на этом же принципе (движение в режиме развитой кавитации) основана стрельба и уникальной отечественной ракетой-торпедой «Шквал», имеющей рекордные скоростные характеристики (100 м/с!). А за секретами ее гидродинамики западные спецслужбы активно охотятся до сих пор, даже имея на руках ее образцы…

Пистолет СПП-1

СПП-1 относится к типу неавтоматических многоствольных пистолетов. Блок из четырех гладких стволов шарнирно крепится на рамке и вращается вокруг се цапф. Для заряжания он откидывается вниз — как в «переломных» охотничьих ружьях, а запирается, опять-таки подобно ружью, на нижний крюк и защелку. Заряжание производится пачкой (обоймой) с четырьмя патронами. При отпирании блока стволов экстрактор сдвигает пачку со стреляными гильзами назад, облегчая и несколько ускоряя перезаряжание: под водой процесс перезаряжания занимает около 5 секунд.

Самовзводный ударно-спусковой механизм обеспечивает последовательную стрельбу и работает от одного спускового крючка.

При каждом нажатии на него боек ударника, расположенного позади стволов, поворачивается на 90 градусов и, двигаясь по винтовому копиру, разбивает капсюль очередного патрона (отчасти это напоминает схему многоствольных пистолетов второй половины XIX века). Усилие спуска самовзводом составляет 3.5 кгс.

Характерными особенностями появившегося в 1979 г СПП-1М являются специальная пружина, подгружающая шептало и облегчающая спуск, и сильно выгнутая вперед спусковая скоба. Увеличенная скоба допускает стрельбу в утепленных перчатках, являющихся частью снаряжения пловца, — особенно при действиях в северных водах.

Рукоятка пистолета — пластиковая, пустотелая. С левой стороны в углублении рукоятки, позади спусковой скобы, расположен флажковый предохранитель. Оперировать им также можно в перчатках. Флажок управляет также запиранием блока стволов и имеет три положения: «заряжание» (блок стволов открыт), «предохранитель» и «огонь».

Прицельные приспособления — простейшие — открытая мушка и постоянный открытый целик. Переносится СПП в закрытой кобуре из кожзаменителя. В боекомплект боевого пловца входит от 4 до 10 снаряженных обойм по 4 патрона.

Масса снаряженного СПП-1М — 0,95 кг, длина — 244 мм, высота — 138 мм, ширина — 25 мм, длина стволов — 195 мм. Начальная скорость пули на воздухе составляет 250 м/с, дульная энергия — 412 Дж, Прицельная дальность стрельбы на глубине 5 м — 17 м, на глубине 20 м — 11 м, на глубине 40 м — 6 м, т. е. соответствует дальности видимости под водой. Производство пистолета СПП-1 вместе с автоматом АПС поставил ТОЗ.

Ходят слухи, что отдел по военным изобретениям министерства обороны США в свое время отказался принимать к рассмотрению любые предложения «вечного двигателя, невидимого танка и подводного автомата». Однако «подводный автомат» все же был создан и три десятка лет состоит на вооружении в России.

Автомат АПС («автомат подводный специальный», не путать с «автоматическим пистолетом Стечкина») рассчитан на стрельбу специальными 5,66-мм патронами МПС и МПСТ (трассирующий) типа 5,66x39. Патрон (как и патрон для пистолета) разработан в ЦНИИточмаш Сазоновым и Кравченко на основе гильзы промежуточного патрона и также снаряжен «гвоздем». Длина «гвоздя» — 120 мм, масса — 20,3-20,8 г, всего патрона — соответственно 150 мм и 27–28 г.

Ствол — гладкий. Работа автоматики основана на отводе пороховых газов через отверстие в стенке канала ствола, с длинным ходом газового поршня, имеется газовый регулятор. Запирание канала ствола — поворотом затвора. Выстрел с заднего шептала позволяет несколько компенсировать действие отдачи, что немаловажно под водой. Тем не менее кучность стрельбы подводного автомата невелика.

Спусковой механизм собран в отдельном корпусе и допускает ведение одиночного либо непрерывного огня (короткими — 3–5 выстрелов и длинными — до 10 выстрелов очередями), снабжен флажковым переводчиком-предохранителем.

Питание — от отъемного коробчатого магазина на 26 патронов.

Необычная форма магазина связана с большой длиной патрона и сравнительно небольшой шириной пружины подавателя.

Длинная пуля породила ряд проблем в подаче патронов. Два ряда патронов в магазине разделены пластиной, верхние пули удерживаются пружинной задержкой. Внутри ствольной коробки смонтирован отсекатель патронов.

Откидной приклад выдвижной, на двух стержнях. При убранном прикладе плечевой упор накрывает заднюю часть пистолетной рукоятки, не мешая стрельбе. На стволе автомата выполнены цапфы для крепления в борту подводного средства движения — подобно тому, как обычный автомат может вести огонь через бортовые амбразуры БТР. Аналогов в мире автомат АПС насколько известно, до сих пор не имеет.

Длина АПС с выдвинутым прикладом — 840 мм, с убранным — 615 мм, высота без магазина — 187 мм, с примкнутым магазином — 252 мм, ширина — 65 мм, масса без магазина — 2,46 кг, полностью снаряженного — 3,4 кг, темп стрельбы — 500 выстр./мин. Начальная скорость «гвоздя» под водой (в зависимости от глубины) — 240–350 м/с, дульная энергия — 576-1225 Дж, на воздухе — соответственно 365 м/с и 1332 Дж. Эффективная дальность стрельбы (на которой «гвоздь» пробивает костюм подводника или стекло его маски толщиной 5 мм): на глубине 5 м — 30 м, на 20 м — 20 м, на 40 м — 11 м. Как и СПП-1, автомат АПС имеет минимум органов управления, поскольку рассчитан на действия пловца в плотной перчатке.

Прицельная дальность стрельбы на воздухе установлена в 30 м, но реально не превышает 15 м.

Автомат АПС с убранным прикладом

Дальнейшее развитие этого экзотического до сих пор подводного оружия идет по пути создания единого образца автомата-амфибии.

Ведь боевым пловцам приходится действовать как на суше, так и под водой и быть в постоянной готовности к мгновенному открытию огня в случае внезапного обнаружения. Поэтому для выполнения боевой задачи и обеспечения самообороны пловцы должны иметь при себе по два образца оружия, что, конечно же, очень неудобно.

Как показывают последние исследования, создание единого двухсредного патрона, пуля которого могла бы быть одинаково эффективной при стрельбе под водой и на суше, весьма затруднительно. Слишком различаются законы гидро- и аэродинамики.

Поэтому решение нашли в создании оружия с комбинированным питанием, от разных магазинов. То есть при стрельбе на суше к нему присоединяется магазин с обычными патронами, например с автоматными 5,45-мм 7Н6, а при стрельбе под водой — магазин со специальными патронами 5,66-мм МПС. Следует отметить, что гильзы у патрона МПС и патрона 7Н6 одинаковы.

Чтобы расширить диапазон применения подводных автоматов, в Тульском ВАИУ под руководством Ю.С Данилова на основе узлов АПС и АКС-74У разработана схема «подводно-воздушного» автомата со сменным питанием — магазин от АПС с патронами МПС или от АК-74 со штатными 5,45-мм патронами обр. 1974 г. (7Н6).

В.Н. Дворяниновым и Н.А. Кудряшевой разработаны учебные 4,5- и 5,66-мм патроны для стрельбы под водой.

Заметим, что американские специалисты, официально испытавшие образцы российского оружия специального назначения в начале 1998 г., сочли вполне вероятной закупку для своих сил специальных операций пистолета СПП-1 и автомата АПС.

Глава 7. Потаенное оружие (оружие скрытого монтажа, камуфлированное и маскированное оружие)

В рекламном проспекте одной отечественной оружейной фирмы с гордостью заявлялось, что их оружие — это «не извращенное до какой-нибудь стреляющей брючной пуговицы или никогда не ведающей табака курительной трубки» стреляющее устройство.

Но бывают ситуации, когда факт наличия оружия необходимо скрыть, а потому оружие приходится и «извращать». В этом случае его маскируют конечно, не под пуговицу, но в то же время под самые обычные бытовые предметы, которые могут оказаться в кармане обычного гражданина.

Потаенное (маскированное) оружие окружено целым ворохом легенд, слухов, полуправды и направленной дезинформации.

Многие образцы вооружения агентов, широко популизируемые детективами, мемуарами и кинематографом, на поверку оказываются всего лишь чьей-то фантазией. Поэтому в этом разделе авторы приводят данные об оружии, существование которого документально доказано: либо в виде патентов и технических описаний, либо в виде натурного образца.

Оружие шпионажа (агентурное оружие)

Общим недостатком обычного личного оружия является то, что при применении его необходимо держать в руке. Поэтому в угрожающей ситуации либо надо тратить время на его выхватывание, либо постоянно держать в руке (а это не всегда возможно). Да и в этом случае оружие можно случайно уронить, просто потерять, а в борьбе оно может быть выбито из рук.

Именно для этого случая американец Хейгхт разработал миниатюрный однозарядный пистолет, который входил в комплект вооружения иностранных агентов, нелегально переправлявшихся через границу или получивших задание тайно проникнуть на охраняемый объект.

Оружие закрепляется на тыльной стороне перчатки и приводится в действие при ударе спусковым штырем в тело противника. Это очень удобна и оружие всегда в полной готовности, и руки свободны для какой-либо другой работы. При окрике: «Стой! Руки вверх!» — нарушитель послушно поднимал руки. При этом пистолет скрыт тыльной частью кисти и пограничнику не виден. После его приближения на расстояние вытянутой руки агент внезапно применял оружие, нанеся удар кулаком.

Недостаток очевиден: малый радиус действия (длина руки) и контактный способ применения. При необходимости можно было, конечно, произвести выстрел, нажимая на спусковой штырь другой рукой, но при этом у разведчика заняты обе руки, а выстрел не прицелен.

Устройство «стреляющей перчатки» (Мк2)

Оружие, замаскированное под другие предметы

Первыми ощутили потребность в оружии, замаскированном под какой-нибудь бытовой предмет, властители и самодержцы, для которых существует постоянная угроза покушения. Эти системы предназначались не для постоянного ношения, а на внезапное применение при разного рода непредвиденных обстоятельствах.

Например, один из прошлых итальянских тиранов Фарнезе, герцог Пармы и Пьяченцы, при каждом посещении церкви не расставался с довольно толстым молитвенником в богатом переплете, в который был искусно встроен пистолет. Чтобы привести его в действие, достаточно было потянуть за язычок закладки, торчащей из книги. К концу XVII века относят французское изделие из Баварского Национального музея (Мюнхен) — книгу, на обеих досках которой изнутри укреплены стволы с кремневыми замками.

Применение такого «оружия» должно было выглядеть весьма оригинально. В молитвенниках или библиях странствующих проповедников могло прятаться и холодное оружие.

Тульские оружейники изготовили в 1782 г. для императрицы Екатерины II оригинальный настольный комбайн; пистолет-чернильницу-подсвечник. В результате, принимая посетителей, самодержица была готова ко всякого рода неприятным сюрпризам. Но чаще всего данное оружие использовалось в виде классического дорожного пистолета, но слегка закамуфлированного. И это понятно — на большой дороге оружие должно быть всегда под рукой.

Добирались и до предметов мебели. Начальник VI управления (политическая разведка) РСХА Вальтер Шелленберг так описывал оснащение своего кабинета:

«Даже мой письменный стол напоминал маленькую крепость — в него были вмонтированы два автомата, стволы которых могли осыпать пулями помещение кабинета.

Как только дверь моего кабинета открывалась, стволы автоматов автоматически нацеливались на входящего. В случае опасности достаточно было нажать кнопку, чтобы привести в действие это оружие».

Возможно, «экс-звезда шпионажа» Третьего рейха и приврал (что вообще свойственно проигравшим руководителям разведок и перебежчикам), но описанное приспособление выглядит вполне реально.

А вот пример из современности. Террорист-одиночка, взявший заложников в детском саду в Люксембурге 31 мая 2000 г, был застрелен якобы из ствола, замаскированного в телекамере. В телекамере можно упрятать весьма солидный «ствол», и подобные случаи, видимо, повлияют на отношение к тележурналистам.

Комбинация шестизарядного револьвера («пепербокса») со стилетом, замаскированная в трости (вверху) или руле велосипеда внизу.

Убивающие трости и зонты

Оружие, замаскированное под трость или зонт, — классика. Что может выглядеть естественнее в руках джентльмена, чем элегантная тросточка или массивный зонт? Да и упрятать в нее ствол куда проще.

Шпаги, вложенные в пустотелую трость, известны уже несколько веков. Они позволяли, не шокируя окружающих, всегда быть «при оружии». Трости-шпаги любили и завзятые дуэлянты, и просто законопослушные граждане: при нежелательной встрече ночью в темном переулке такая трость позволяла человеку неожиданно для грабителя, ожидавшего легкую добычу, оказаться неплохо вооруженным.

Более мощным оружием являлась трубчатая трость, внутри которой свободно катался массивный металлический шарик. Таким оружием можно было пробить череп даже слону.

Стреляющие трости впервые были разработаны, как ни странно, не для нужд спецслужб или самообороны граждан, а в интересах браконьеров. Подобное маскированное оружие позволяло им открыто ходить с огнестрельным устройством, не вызывая подозрений у егерей, лесных объездчиков и полицейских.

В однозарядных «тростях» ствол чаще всего соединялся с рукояткой (набалдашником) байонетным соединением или резьбой. Рукоятка служила при этом неподвижным затвором и корпусом ударно-спускового механизма. Впрочем, встречались и более сложные конструкции, которые зато можно было перезарядить удобнее и быстрее. Спуском обычно служили кнопка или складной крючок.

Сам ствол мог быть гладким (ружейным) или нарезным (винтовочным). Ружейные стволы делались обычно 32-го, 36-го охотничьих калибров, калибра.410 (соответственно около 13,3,12,5,10,4 мм) и стреляли дробью — предпочтительной при малой дальности — или круглой пулей.

«Ружейная трость» парижского производителя оружия Дюмонтье (Dumomthier, Франция, около 1880 г.) была устроена по схеме однозарядного ружья с продольно скользящим затвором. Подготовка к выстрелу происходила следующим образом. Владелец вынимал латунный наконечник из нижнего конца деревянного (орехового) кожуха, укрывавшего стальной ствол 32-го охотничьего калибра, затем поворачивал и оттягивал роговую рукоятку, вкладывал патрон в открывшийся лоток и возвращал рукоятку на место. При этом патрон досылался в патронник, канал ствола запирался за счет байонетного сцепления рукоятки с тростью, а укрытый в рукоятке ударник оставался взведенным. Оставалось повернуть насеченную медную втулку на рукоятке — прорезь втулки совмещалась со складным спусковым крючком, и тот выталкивался пружиной наружу, отпирая спусковой механизм. Одновременно выключался предохранитель. При выстреле нужно было держать трость в руках на удалении от туловища — упирать узкую рукоятку в плечо было бы неудобно и болезненно. При следующем отпирании рукоятку следовало резко оттянуть — тогда срабатывал выбрасыватель, и стреляная гильза удалялась наружу. Такие трости попадали и в Россию, некоторые сохранились до наших дней. Выпускались во Франции трости той же схемы и с нарезным стволом.

Недостатком «ружейных тростей» была вынужденная тонкостенность ствола. Из-за нее приходилось снаряжать патроны уменьшенным зарядом, хотя при малых дальностях применения это было терпимо.

По той же причине малой дальности «винтовочные» трости обычно выполняли под маломощные 5,6-мм патроны кольцевого воспламенения типа.22 «шот» (Short), «лонг» (Long) или «лонг райфл» (.22 LR) или револьверные патроны центрального воспламенения.

При массивности самой трости и длинном стволе стрелок почти не ощущал отдачи, а выстрел оказывался сравнительно негромким.

Кроме Франции «стреляющими тростями» охотно занимались в Германии — пример тому патенты Отто Райха из Ганновера 1882 г, Карла Вагнера из Готтбуса 1883 г., Адольфа Линднера из Берлина 1887 г.

В рукоятке однозарядной «трости» Линднера монтировался извлекаемый ударно-спусковой механизм. Ударник снабжался винтовой боевой пружиной и взводился за выступающий сбоку «хвост». Спуском служила небольшая кнопка.

«Трость», изготовленная в Германии в конце XIX века, сочетает простоту устройства и скрытность монтажа с удобством пользования.

Ствол под 11-мм револьверный патрон укрыт деревянным кожухом, к стальной рукоятке крепится резьбой, в патроннике имеет паз для выбрасывателя. В рукоятке собран ударно-спусковой механизм с полускрытым курком (его спица слегка выступает над рукояткой) и складным спуском. Деревянные щечки крепятся винтом.

Масса трости — 0,91 кг, длина — 895 мм, длина ствола — 775 мм.

Там же, в Германии, в 1910 г. изготовили трость по схеме с откидным стволом. Стальной 8-мм ствол с деревянным кожухом крепился к рукояти-рамке на шарнире и запирался на подствольный крюк нижним поворотным ключом. При отпирании ствола срабатывал эжектор. В рамке собирался ударно-спусковой механизм с открытым курком и складным спусковым крючком. Деревянные щечки образовывали с рамкой полноценную пистолетную рукоятку. Дульная часть ствола закрывалась стальным наконечником. Общая длина трости — 880 мм, масса — 1,13 кг, длина ствола — 835 мм.

В Центральном музее МВД в Москве хранится солидно выглядящая стреляющая трость германского производства под русский 7,62-мм винтовочный патрон. Ствол укрыт внутри деревянной палки, с дульной части закрыт извлекаемым стальным наконечником. В съемной рукоятке имеются рычаг-взводитель и складной спусковой крючок. Рычаг укладывается заподлицо с внутренней стороны рукоятки. Утверждают, что эта трость была изъята у германского агента в годы Первой мировой войны.

Французский огнестрельный зонт

Понятно, что прицельных приспособлений такие «трости» обычно не имели. За «маскировку» приходилось расплачиваться удобством и меткостью стрельбы.

В других вариантах «тростей» оружие представляло собой укрытые в рукоятях малогабаритные револьверы или многоствольные «пепербоксы» под различные патроны (шпилечные типа Лефоше, кольцевого воспламенения типа Флобера, центрального типа Боксера или Бердана), то есть сама трость служила как бы «замаскированной кобурой». Это было даже удобнее — действовать на малой дальности пистолетом или револьвером куда удобнее, чем вскидывать массивную и сравнительно длинную трость.

Так, в рукоятке трости «Триумф» помещался 5-зарядный револьвер под патрон калибра.38 (9,6 мм), со складными рычагом взведения курка и спусковым крючком. Удлиненная вперед ось барабана имела на конце резьбу, которой револьвер и ввинчивался в гнездо палки. Заметим, что под именем «Триумф» изготавливалась и «ружейная» трость 16,20,24,28 и 32-го калибров.

В конце прошлого века появилось и комбинированное маскированное холодно-огнестрельное оружие. Холодной или огнестрельной его части, в зависимости от обстоятельств, отводится «страховочная» или дублирующая роль. В случае неудачного выстрела (особенно в однозарядных системах) именно клинок будет иметь решающее значение. Или, например, когда ситуация сложилась так, что невозможно решить задачу клинком, применяется его огнестрельная составляющая.

Пример — «трость», созданная в 1895 г. известным французским оружейным мастером Николя Симоном. Ее рукоятка представляла собой 6-ствольный «пепербокс» под патроны кольцевого воспламенения, со складным спусковым крючком и полускрытым курком.

По оси блока стволов крепился штык с игольчатым или закрученным винтообразно клинком. Общая длина оружия — 250 мм. Крепилась рукоятка в выдолбленной палке байонетным соединением.

Для подготовки к выстрелу нужно было, повернув рукоятку, вынуть ее из палки и большим пальцем взвести курок — при этом спусковой крючок откидывался вниз.

Понятно, что барабаны и блоки стволов требовали для маскировки толстых палок. Однозарядные «трости-пистолеты» были тоньше и легче. Обычно их выполняли под патроны типа.22 «шот» или 6,35-мм «браунинг», причем длина ствола оказывалась даже больше, чем у обычного пистолета — не имея возможности произвести второй выстрел, владелец зато мог рассчитывать на меткость единственного. Вложив патрон в патронник, ствол резьбой, байонетным или сухарным соединением скрепляли с рукояткой и получившуюся конструкцию вставляли в трость.

Курительная трубка с ножом в чубуке

Еще один широко распространенный вариант маскировки оружия — под дождевой зонт. Подобные системы появились несколько позже комбинированных тростей, с введением моды на зонты.

Естественно, сначала появились зонты-шпаги — аналоги тростей-шпаг. Позже появились и стреляющие варианты зонта. Например, в 1982 году во Франции Шарль Армимрекс запатентовал огнестрельное оружие, замаскированное под все тот же зонтик Центральный стержень зонта является стволом винтовочного калибра, а спусковое устройство замаскировано под застежку зонта. Мощный патрон и внушительная длина ствола делают это устройство мощным оружием. Аналогичную вещицу разработал и другой француз, Мунк.

Не прошли мимо подобных систем и спецслужбы. Здесь уместно отметить легендарный стреляющий зонт отечественных спецслужб, с помощью которого, по слухам, было совершено удачное покушение на болгарского писателя-диссидента. В конец зонта якобы было встроено пневматическое стреляющее устройство, которое выбрасывало крохотную отравленную дробинку. Энергии подобной «пули» даже при выстреле в упор хватало только на пробитие тонкой верхней одежды и кожи человека-цели, но этого оказалось совершенно достаточно для достижения результата. Сохранились только словесное описание устройства и его графическая реконструкция, но нет технических причин, по которым подобное оружие не могло бы быть создано и успешно применено.

Стреляющая сигарета

Уж сколько раза твердили миру,

Что куренье вред;

Да только все не впрок..

Что никотин убивает не хуже пистолета — общеизвестно. Но этот тезис нашел свое неожиданное подтверждение в самой далекой от табака области — оружейной. Разведчики давно уже облюбовали всевозможные курительные принадлежности для маскировки в них (или под них) оружия так называемого скрытого ношения.

Так что камуфлировать смертоносные устройства под курительные принадлежности — старая добрая шпионская традиция. Для этого использовались весь никотиновый ассортимент и сопутствующие ему принадлежности, которые только могли оказаться в кармане джентльмена: сигареты и сигары, портсигары и сигаретные пачки, курительные трубки и зажигалки. И действительно: что может быть естественнее в кармане мужчины или у него в руках, как не хорошая сигара, солидная трубка или же, скажем, дорогой портсигар.

Пару веков назад тайными агентами использовался нож, клинок которого маскировался в мундштуке курительной трубки, точнее — ее макета, при этом чубук трубки играет роль ручки ножа, а мундштук — его ножен. Оружие своим внешним видом не вызывает никаких подозрений у окружающих и даже тщательный осмотр, например, при обыске, не позволяет обнаружить наличие ножа.

Один из любимых объектов киношуток — стреляющие сигары и сигареты. Создать однозарядный пистолет в габаритах сигареты, конечно же, можно — существуют же стреляющие авторучки. И дело здесь отнюдь не в технических трудностях, а в технике безопасности. Ведь если стреляющее устройство во время выстрела держать в зубах (как и положено держать сигарету), то силой отдачи у стрелка будут выбиты зубы, а само устройство будет забито ему далеко в горло. Но ведь мы говорим здесь не о самоубийцах.

Между тем в них нет фантастики. Еще в годы Второй мировой для британского Управления стратегических операций было разработано оружие «Вэл-Вудбайн» — имя и внешний вид это стреляющее приспособление получило от популярной марки сигарет. Оно представляло собой ствол длиной 76 и калибром 4,5 мм, к которому двумя шплинтами крепился казенник. В казеннике помещались стальная пуля-стрелка и капсюльный состав, за ним — подпружиненный ударник. Все это заворачивалось в папиросную бумагу, сзади маскировалось фильтром, спереди — слоем прогоревшего табака — устройство можно было держать в руке, как закуренную сигарету. Для выстрела надо было надломить фильтр, выдернуть проволочную чеку и нажать ногтем спусковую пуговку. Энергии газов капсюльного состава вполне хватало для выстрела в упор.

«Сигаретой» заинтересовалось и американское Управление стратегических служб. Любопытно, что УСС предписывало своим агентам большую осторожность в хранении подобных устройств, поскольку «наши союзники на той стороне (имелись в виду члены групп Сопротивления, к которым и забрасывались агенты. — С Ф.) часто воруют у агентов сигареты».

Следующим шагом стала «Вэл-Чарута» для УСС 115-120-мм сигара диаметром 9,5 мм была скопирована с марки «Чарута» и содержала 5,6-мм ствол с патроном кольцевого воспламенения.22 «шот». Чтобы спустить ударник, нужно было надкусить конец сигары и потянуть уложенный под ним шнурок. Рекомендовалось сжать сигару тремя паяцами левой руки, а правой дергать шнурок. Поскольку пороховой заряд не успевал полностью сгореть в чрезвычайно коротком стволе, выстрел сопровождался громким хлопком и яркой вспышкой, что считали дополнительным «шокирующим» эффектом. Всего несколько штук было собрано в 1944–1945 гг.

Стреляющая сигара «Вэл-Чарута»

Уже в 1966 г. для ЦРУ — наследника УСС — была создана «сигарета», снаряжавшаяся все тем же 5,6-мм патроном. Ее длина составила 70 мм, длина ствола — всего 32 мм. Обращение заметно усложнилось, сигарету следовало взять в правую руку, левой рукой или зубами выдернуть небольшую чеку, затем указательным и большим пальцем повернуть «фильтр» против часовой стрелки — так взводился ударник Для выстрела оставалось сдвинуть «фильтр» вперед. При этом руку с «сигаретой» рекомендовалось держать в стороне от тела, поскольку отдача вырывала сигарету из пальцев. Хотя инструкции устанавливали дальность стрельбы до 7 м, «сигареты» были оружием последнего шанса, применяемым только в упор.

Но вот стреляющих курительных трубок существует превеликое множество конструкций. Форма курительной трубки позволяла создать более удобное оружие — подобие пистолета. УСС США получило «трубки», сделанные в лаборатории в Вельвине, на севере Лондона. Эту лабораторию под руководством Д.М. Невитта организовали в 1941 г для разработки специальных средств диверсионного характера.

В «трубке», которую можно было даже набить табаком, помещался ударно-спусковой механизм, и в нее же ввинчивался стволик, снаряженный патроном калибра.22. Мундштук крепился байонетным соединением, прикрывал стволик и перед выстрелом быстро снимался. Ударник взводился за выступ, скользящий в Г-образном пазе трубки, для выстрела его нужно было вытолкнуть пальцем из поперечного паза.

Стреляют из подобного устройства только крепко держа его в руках. Английские (из Службы специальных операций) и американские (из Управления стратегических служб) агенты 007 во Вторую мировую войну применяли однозарядный пистолет калибра.22, закамуфлированный под роскошную трубку. Взведение и спуск ударника производились с помощью кнопки-движка, перемещающейся в продольной прорези. Вот только курить из нее, к сожалению, было нельзя.

Известна старая шутка дурного тона: в сигарету, в ее середину сбоку аккуратно закладывается кусочек бертолетовой соли и затем на 1 апреля угощают сигаретой кого-нибудь из друзей. После того как жертва выкурит половину сигареты, раздается вспышка-хлопок, и курильщик с закопченным лицом под хохот приятелей бежит умываться.

Шпионы взяли на вооружение этот розыгрыш. Для совершения теракта они применяют мину-сюрприз, размещаемую в сигаре или в той же курительной трубке и действующую по тому же принципу, что и указанная выше шутиха. Небольшое количество тетрила или азида свинца помещается в мундштук трубки. К взрывчатке крепится фитиль, который протягивается через продольную часть трубки до дна чашечки трубки. При зажигании курящим табака в трубке загорается фитиль и, сгорая, он детонирует BВ, силой взрыва поражая лицо курильщика.

В качестве варианта используется более сложный комплекс.

Чувствительное ВВ размещается также в мундштуке, но в стволе трубки закладывается ударник, сжимающий боевую пружину и зафиксированный булавкой. Покушение происходит по следующему сценарию. Курильщик попытается зажечь трубку и при этом отметит затрудненное прохождение дыма через нее.

Полагая, что ствол забит смолой или никотином, он попытается отвинтить секцию трубки с резьбой. При ее развинчивании высвобождается ударник, который детонирует взрывчатое вещество.

Мины-сюрпризы в курительной трубке: с фитильным запалом и с подпружиненным бойком

Но в наше время трубки вышли из моды, и умельцы из спецслужб принялись встраивать оружие в другие курительные принадлежности. Классический пример — зажигалка. В нее встраиваются и менее смертоносные виды оружия (газовый баллончик или выкидное лезвие ножа) и более смертоносные (пистолет). Огнестрельных зажигалок существует много разновидностей. Это, как правило, однозарядное стреляющее устройство. При этом зажигалка отлично выполняет и свои легальные функции — от нее можно дать человеку прикурить, а можно его и застрелить. Причем в любой последовательности…

Другой излюбленный объект прикрытия оружия — портсигар.

Конструкций на эту тему более чем за сто лет набралось множество. Можно просто носить в нем холодное метательное оружие — сюрикены, или же, скажем, ампулу с ядом — подобно профессору Плейшнеру из сериала о Штирлице. Но это все довольно элементарно и технически неинтересно.

Для любителей экзотики — восточные «сюрикены» в западном портсигаре

В коллекции оружия при кафедре криминалистики Военного университета хранится огнестрельный портсигар. Кроме основного, «папиросного», отделения хитрый портсигар имеет и «боевое», с миниатюрным револьверчиком под стандартный малокалиберный патрон. Для выстрела достаточно нажать на спусковой крючок, выскакивающий в нужный момент наружу. Это уже серьезное оружие — довольно мощное и, главное, многозарядное.

Правда, выпускалось оно — хотя и ограниченно — не для «спецслужб», а на «гражданский» рынок.

Портмоне-револьвер

Агенты ГРУ применяли (по некоторым данным, опубликованным, впрочем, за рубежом) для выполнения спецзаданий портсигар калибра 6,35 мм. Это совершенно безобидное на вид изделие было набито фальшивыми сигаретами и содержало 4-х ствольное стреляющее устройство. При этом применялись специальные бесшумные патроны. Оружие приводилось в действие нажатием кнопки, стреляя как обычными пулями, так и с циановым наполнителем. Бесшумность оружия позволяет использовать его даже в многолюдных местах, а ядовитые пули обеспечивают гарантированное поражение.

Стреляющий «портсигар» И.Я. Стечкина

Ну и, наконец, самая популярная на сегодня принадлежность курильщика — сигаретная пачка. Российская фирма «Молинос», например, выпускает камуфлированный под пачку сигарет изящный электрошокер. Причем устройство постоянно готово к действию, но в «мирный» период контакты шокера скрыты в его корпусе и обесточены. В «боевых» условиях достаточно нажать кнопку, и из корпуса выдвигаются контакты и на них подается высоковольтный разряд. Удобно в эксплуатации и безопасно для владельца.

Отечественный четырехствольный бесшумный «стреляющий портсигар» (версия)

Ну и, конечно же, в габариты пачки удобно вписываются малогабаритные устройства, аналогичные вышеприведенным. При этом оружие часто делают с электрокапсюлем — все устройство становится компактнее и проще по конструкции. Элементарность такого устройства привлекает и многих самодельщиков. В музее МВД хранится изделие такого умельца. В пластиковом коробчатом корпусе размером с ту же пачку сигарет собран блок из четырех толстостенных латунных стволов, в задней части — электрический спусковой механизм и пара малогабаритных батареек. Пули свинцовые, самодельные. Спусковой механизм позволяет произвести выстрел из четырех стволов залпом либо из каждого поочередно.

Главное, чтобы в критической ситуации не сели батарейки…

Известный отечественный оружейник И.Я. Стечкин создал в 1955 году для отечественных спецслужб спецсредство — трехствольный портсигар ТКБ-506А. Данное устройство с малозаметным спусковым устройством оказалось очень эффективным средством как самозащиты, так и совершения терактов. Bнутри коробки монтировались три стволика под патрон 9x18 ПМ и спусковое устройство с клавишей в виде защелки. Любезно протягивая такой портсигар оппоненту и якобы желая открыть крышку, можно уложить его наповал. Правда, стволики были короче, чем у пистолета (всего 25мм), и для сохранения убойного действия пули пришлось специально делать патроны с усиленным зарядом пороха. Поэтому в качестве метательного средства применили капсюльный состав от крупнокалиберного — 12,7-мм — патрона с добавлением быстрогорящего пороха. Стреляющий портсигар был одобрен и принят на вооружение агентуры КГБ.

Как видим, курение вредно не только для здоровья и жизни самих курильщиков, но и некоторых окружающих. Так что не кури — здоровее будешь..

Нательное оружие (для ношения под одеждой и стрельбы через нее)

Разведчики для решения своих специфических задач и личной самообороны должны иметь скрытое (замаскированное или закамуфлированное) оружие. Конечно, можно его просто спрятать под одежду, но в опасной ситуации обычно трудно молниеносно выхватить оружие и столь же молниеносно его применить. Да и противник часто успевает среагировать раньше вас. Можно постоянно держать пистолет в руке, но для секретного агента это явно не лучший вариант… Хороший выход в этой ситуации — оружие, закамуфлированное под какой либо бытовой предмет: портсигар, авторучку, фотоаппарат либо зонтик. Но, с одной стороны, наличие данного предмета должно быть естественно для данной ситуации — с авторучкой не будешь ходить по пляжу, с зонтиком — на великосветском приеме. С другой стороны — если противник держит вас на мушке, то он может просто не позволить совершить вам хоть какое-нибудь подозрительное движение и неизбежно откроет огонь первым.

Здесь может выручить известный кинематографический прием: стрелять, не вынимая оружие из кармана, например, сквозь полу плаща. Но существует и совсем уж казалось бы экзотическое оружие специального назначения, которое не только прячется под одежду, но и огонь ведет прямо через нее. Обычно подобное устройство крепится непосредственно на теле секретного агента и внешне совсем не напоминает привычный пистолет. Любопытно что и здесь приоритет принадлежит нашей стране: одно из первых упоминаний о подобной конструкции относится к 1934 году.

Именно в этом году наш соотечественник Е.А. Михайловский получил авторское свидетельство на изобретение «Потайного револьвера».

«Потайной револьвер» Е.А. Михайловского. СССР. 1954 г.

Оружие крепилось на тело разведчика под одеждой на груди или на боку, под мышкой. В нормальном (небоевом) положении ствол расположен вертикально и весь револьвер представляет собой очень плоское устройство, совершенно незаметное под одеждой. Для производства неожиданного для окружающих выстрела достаточно поднять руки (по команде «Руки вверх!»). Для этого к запястью шпиона крепится гибкий тросик, соединенный другим концом со спусковым устройством. Под действием пружины ствол с прикрепленным к нему бритвенным лезвием, разрезающим одежду, поворачивался в горизонтальное положение Происходил автоматический удар по капсюлю боевого патрона — получается выстрел.

Подобное потайное оружие было известно и раньше, но оно было однозарядным. Заслуга Михайловского в том, что ему удалось создать многозарядное оружие с автоматической подачей патронов. Вместо классического круглого барабана в револьвере Михайловского применена плоская подвижная обойма, представляющая собой блок из шести патронников с вложенными в них патронами. Интересно, что обойма состоит из двух шарнирно соединенных частей, которые объединяются только перед выстрелом. Патроны применены нестандартные и не унитарные: пули отдельно, гильзы отдельно. В верхней, поворачивающейся вместе со стволом, части обоймы расположены пули. В нижней — гильзы с зарядом пороха.

После каждого выстрела пороховые газы, воздействуя на механизм подачи за счет отдачи патрона, перемещают обойму на один шаг, подавая к стволу следующий патрон. Конструкция, безусловно, очень оригинальная, но как-то все это сложно и малонадежна сложен механизм подачи патронов, да и бритвенные лезвия не всегда смогут надежно прорезать толстую или прочную одежду.

Целый потайной комплекс под девизом «Доля удачи» предлагался во время Второй мировой для пилотов британских бомбардировщиков на случай пленения на вражеской территории. На широком поясе под комбинезоном или курткой крепились два блока — на животе и спине. Каждый блок включал четыре снаряженных коротких ствола и ударно-спусковой механизм. Выстрел производился залпом. Спуском служил тросик, проходивший под одеждой к браслету на плече. Высоко подняв обе руки, можно было бы произвести залп вперед и назад (мало ли где может оказаться противник, скомандовавший «Руки вверх!»), одну руку — только в одну сторону. Конструкция осталась в истории в числе курьезов.

В 1937 году американец Мелвин А. Элкинс запатентовал «нагрудное оружие» — многоствольное стреляющее приспособление для скрытого ношения на груди и мгновенного автоматического срабатывания при подъеме одной или обеих рук. Его идея ближе всего оказалась к конструкции немецких оружейников: плоский корпус, восемь коротких неподвижных стволов, заряженных малокалиберными патронами. Единственное радикальное отличие — это применение экзотического тогда электрозапала. Оружие монтировалось в прямоугольной коробке и крепилось с помощью ремней под одеждой.

Помимо «тайных агентов» предусматривалось его использование для самозащиты охранниками, банковскими служащими и т. д.

Идея быта проста: подвергшийся нападению выполняет обычную в таких ситуациях команду «Руки вверх!», и в этот момент происходит одновременная (или почти одновременная) стрельба из всех стволов, снаряженных дробовыми патронами. Дробовые заряды должны были гарантировать поражение нападающих без необходимости точного прицеливания и были оправданны при стрельбе в упор.

Приспособление состоит из передней и задней пластин, соединенных друг с другом с помощью винтов или другим способом, допускающим удобное разъединение для перезаряжания. Между пластинами установлены верхний и нижний ряд стволов, ударно-спусковой и предохранительные механизмы. Сменные вкладыши-«адаптеры» патронников позволяют приспосабливать их для стрельбы патронами различных калибров. Внутренняя поверхность задней пластины и внешняя передней искривлены соответственно форме мужской груди для большей скрытности ношения.

«Нагрудное оружие» Мелвина А. Элкинса. США. 1937 г.

В 1941 году его соотечественник Флойд Ф. Лейнинджер постарался соединить в одном оружии все достоинства конструкций своих предшественников. Он применил плоский барабан на 16 патронов и электрозапал. Изящно был решен вопрос об открытии огня.

Спусковая кнопка могла быть размещена в любой части тела агента, самом необычном — например, у колена. В этом случае киллер мог открыть огонь на поражение, к примеру, развалившись в кресле и небрежно закинув ногу на ногу. Да и при личном обыске оружие было труднообнаруживаемым, а при прощупывании штанин на предмет наличия оружия обыскивающий мог сам случайно «спустить курок» и получить пулю в лоб.

Скрытое оружие Флойда Ф. Лейнинджера, США. 1945 г.

У всех рассмотренных боевых устройств (кроме конструкции Михайловского) один существенный недостаток — малая поражающая способность, вызванная применением малокалиберного патрона и сверхкороткого ствола, фактически одного патронника.

Надежно поразить противника можно было только при выстреле в упор, почти при физическом контакте с ним, чуть ли не в рукопашной схватке. На дистанции в несколько метров пуля быстро теряла свою энергию. К тому же и попасть в противника с этого расстояния из подобного оружия было уже почти невозможно — ведь наводить оружие приходилось грубо, «на глазок», всем корпусом. Но, с другой стороны, подобное оружие изначально предназначалось для стрельбы лишь на сверхмалые дистанции для самообороны агента при непосредственной угрозе его жизни.

К сожалению, нет сведений о современных образцах «нательного» оружия. Конечно, это еще не значит, что их нет. Просто спецтехника всегда является предметом тайны. Поэтому, думаю, не ошибемся, если с большой долей вероятности предположим о наличии на вооружении современных рыцарей «плаща и кинжала» нечто подобного и, в результате непрерывного технического прогресса, еще более мощного, эффективного, смертоносного.

Стреляющий кастет («кулачный» пистолет)

Конечно, вы не найдете подобного класса в классической классификации оружия. Речь пойдет об огнестрельном оружии, условно названном автором «кулачным», — но оно действительно «кулачное» со всех точек зрения: с одной стороны, в боевом положении оно полностью помещается в кулаке — не только с целью скрытия от окружающих при его ношении, но даже и при ведении огня; с другой — при случае его можно использовать и в обычной кулачной драке в качестве кастета.

Такие стреляющие кастеты были популярны в начале века в Германии и США

Оружейники всегда стремились уменьшить размер оружия: ведь при этом повышается скрытность его ношения, да и носимый вес заметно сокращается. Но у малогабаритных пистолетов классической компоновки свои проблемы — даже простейшие одно- и двухзарядные модели (так называемые «дерринджеры») имеют довольно крупный размер, в то время как рукоятка оружия (особенно у револьверов) была практически пустой. Применяя патроны сверхмалого калибра (до 2,5 мм!), конструкторам удалось уменьшить оружие до размеров в несколько сантиметров. Но здесь неожиданно появилась другая проблема: такую кроху просто-напросто было очень неудобно держать в руках. При стрельбе приходилось буквально двумя пальцами удерживать рукоятку пистолета, в том время как третьим очень осторожно нажимать на спуск. Да и крохотный патрон обладал ничтожной убойной силой.

Четырехзарядный пистолет-«портсигар» Джона М. Гринлифа из «Бристон Марин, Инк». 1981 г.

Выход нашли в принципиально другой компоновке оружия — оно полностью охватывалось рукой, все механизмы поместились в рукоятке, полностью закрываясь кистью от посторонних взглядов, только ствол высовывался между пальцев навстречу врагу. Все эти образцы предназначались только для ближнего боя, т. е. для стрельбы в упор. Полное отсутствие каких-либо прицельных приспособлений делало невозможным сделать хоть в какой-нибудь мере прицельный выстрел даже на небольшом расстоянии от оппонента.

А некоторые модели и выстрел-то производили лишь при ударе в тело противника. Другими словами, они только усиливали поражающее действие обычного кастета, но зато усиливали радикально.

Следует сразу особо отметить, что все эти модели предназначались для самообороны граждан от преступных посягательств на улице и никакого военного значения не имели.

«Ранящее оружие, спрятанное в ладони» Андрэ Е. Манатоса. 1967 г.

Еще в прошлом веке пытались разработать «кулачный» неавтоматический магазинный пистолет. Например, Тюрбо в 1882 году разработал модель «Протектор», в которой патроны располагались в радиальных каморах дискового магазина. Стрельба производилась при охвате корпуса оружия кистью руки. Ударно-спусковой механизм самовзводный, срабатывал при нажатии основанием ладони на спусковой рычаг, расположенный позади корпуса. Тот же изобретатель разработал в следующем, в 1883 году, другой вариант «Протектора» сходной конструкции, но на два спусковых крючка следовало нажимать указательным и средним пальцами.

Одно время подобное оружие даже вошло в моду (даже в некоторых произведениях приключенческого жанра того времени оно упоминается, как любимое оружие главных героев), но позже было вытеснено из обихода полуавтоматическими пистолетами классической компоновки. Но это случилось только с многозарядными моделями. А одно- и двухзарядное оружие «последнего шанса», как будет показано ниже, процветает и по сей день.

В начале века получили распространение как в Европе (особенно в Германии), так и в Америке стреляющие кастеты. Они выполнялись в двух конструктивных вариантах. В первом случае ствол с единственным патроном располагался в ручке кастета поперек пальцев и выстрел производился с помощью специального спускового крючка. Фактически кастет служил лишь маскировкой одноствольного пистолета. Таковы были появившиеся в 20-е г в США стреляющие кастеты очень простой и дешевой схемы с прозвищем «Чикаго Файтер» (Chicago Fighter — «чикагский боец»). Это был обычный кастет, в массивном основании которого высверливался сквозной ствол с патронником под патрон.22 LR или.22 «шот», а в полости перемычки крепили открытый курок с пластинчатой боевой пружиной и спусковой крючок. Положение оси и форма курка были подобраны так, чтобы при выстреле он служил также затвором. Маркировка на перемычке встречалась различная. Такие кастеты «занесло» и в нашу страну — один экземпляр имеется, к примеру, в коллекции Военного университета в Москве.

Во втором случае три ствола под малокалиберные патроны располагались между пальцами дульной частью вперед. Такое устройство имел кастет «Конструкцион» (Konstruktion). Между выемками под пальцы просверлены три ствола под патроны.22 «шот». Задняя часть (основание) кастета служила затвором, имела три бойка и отжималась от передней винтовой пружиной. Для выстрела нужно было слегка сместить заднюю часть и резко сжать кисть, чтобы разбить капсюли. Единственным достоинством был выстрел сразу трех пуль вперед, да и то при ударе.

Но сам кастет довольно громоздок, и постоянно таскать его в кармане довольно обременительно. Поэтому появились конструкции гораздо более компактные, схожие с кастетом лишь способом их удержания. Например, американец М. А. Гилл в 1933 году разработал однозарядный пистолет, похожий внешне на очень толстую авторучку. Оружие зажималось между пальцами дулом вперед, а выстрел происходил либо при нажатии на затыльник пистолета основанием ладони либо, опять-таки, при ударе им в тело противника.

X.X. Холройд предложил в 1950 году крохотное огнестрельное приспособление размером со спичечный коробок. При сдвигании в продольном пазе управляющей фишки взводился курок и происходил выстрел. В 1969 году А.Е Манатос изобрел однозарядное устройство, скрываемое в ладони. Он предусмотрительно назвал свое изобретение «ранящим оружием», понимая, что столь миниатюрным патроном при почти полном отсутствии ствола больший ущерб противнику причинить трудно.

Самюэль П. Холтон из Майями в 1973 году предложил оружие, сходное с конструкцией Холройда, но уже двухзарядное. При этом он предусмотрел даже постановку оружия на предохранительный взвод, для чего в продольных пазах были выполнены специальные поперечные пазы. Для открытия огня нужно было отдельно взвести и отпустить каждый взводной рычаг.

Чарльз Узйс «Оружие выживания». 1981 г.

1978 году американец Чарльз Кэш из Техаса запатентовал пистолет-кастет «для ближнего боя». Единственный револьверный патрон срабатывал только при ударе в тело противника. Кристоферсон предложил схожее устройство. Выстрел происходил либо при сильном нажатии на затыльник оружия, либо при нанесении удара в оппонента. Манакис создал устройство, которое полностью скрывается в ладони, сжатой в кулак.

Ручное оборонительное оружие Джона К. Кристофферсона. 1983 г.

Однозарядное «оружие ближнего боя» Чарльза Кэша. Выстрел происходит при нанесении удара в тело противника. 1978 г.

Немец Адам Меркел в 1983 году запатентовал 8-мм устройство с двумя газовыми патронами, сходное с оружием Холтона, но еще более миниатюрное. Проблему удержания крохотного пистолета он решил проста оно крепится к перчатке в области ладони. При сжатии руки в кулак последовательно происходят два выстрела.

В 1981 году бразилец Джиан Урарте де Рио предложил аналогичное оружие, внешне похожее на зажигалку. При нажатии на рычаг один за другим гремели два выстрела. Но, в отличие от предыдущих моделей, наличие приличной длины стволов резко повышало скорость пуль и их поражающую способность.

Но это все устройства одно- и двухзарядные. При неудачном выстреле гражданин остается безоружным один на один с разъяренным преступником. Поэтому конструкторы разрабатывали и более многозарядные «кулачные» системы.

Джон М. Гринлиф из Нью-Йорка в том же 1981 году разработал 4-зарядное устройство для самообороны. Его компоновка принципиально отличается от всех прочих подобных видов оружия.

Плоский прямоугольный корпус размером с портсигар с четырьмя стволами в ряд заряжался сигнальными ракетами, которые, при нажатии на боковой рычаг, поочередно выстреливались. Не следует обольщаться кажущейся безобидностью оружия для нападающего: при выстреле с близкого расстояния даже миниатюрная сигнальная ракета наносит смертельные ранения.

Преимуществом подобной компоновки оружия является большее удобство его ношения в кармане одежды, что характерно для привычек большинства цивильных граждан и быстрого извлечения его оттуда по сравнению с обычными пистолетами, которые полагается носить все же в специальной кобуре, — это хорошо для военных, но неудобно для всех прочих гражданских. К тому же миниатюрное оружие, зажатое в кулаке, практически незаметно для окружающих, что дает гражданину преимущество внезапности при открытии огня по преступнику.

В качестве итога можно отметить, что такая нетрадиционная компоновка стреляющих устройств находится в стороне от магистрального направления развития современного боевого и гражданского оружия, но все же нашла свою рыночную нишу, в которой вполне благоденствует и поныне.

Комбайн самозащиты: кастет-револьвер-нож

Оружие в рукаве

Стрельба из рукава — тоже не фантастика. В 1929 г. Э. Юхаш вполне официально запатентовал в США однозарядный «пистолет», крепящийся манжетой и ремнями на предплечье и скрываемый рукавом пиджака или пальто. Ствол заряжался одним 7,62-мм патроном и ввинчивался в ствольную коробку, в которой монтировался и ударный механизм ударникового типа. Ударник взводился второй рукой за выступающее позади коробки подобие курка, а спуск соединяла нитью с кольцом на пальце, для выстрела надо было поднять руку и вскинуть вверх ладонь, натянув таким образом нить и открыв ствол. Как уберечь запястье от ожога пороховыми газами, в данном проекте не сообщалось.

«Пистолет в рукаве» конструкции Юхаша

В Великобритании в 1941 г. в Вельвине, в экспериментальной лаборатории под руководством Д.М. Невитта, было создано однозарядное бесшумное приспособление под 7,65-мм пистолетный патрон.32 АСР или 9-мм «парабеллум». Оно состояло из ствола с цилиндрической ствольной коробкой, интегрированного глушителя, затвора-крышки и ударно-спускового механизма. Патрон вкладывали в патронник, после чего в ствольную коробку ввинчивали затвор. Приспособление получило название «Велрод» (WELvin-ROD). Предполагалось, что оно будет носиться в рукаве на шнуре, прикрепленном к ушку крышки, а для выстрела вытягиваться и обхватываться ладонью так, чтобы спусковая кнопка оказывалась под большим пальцем. Позже, после испытаний, было признано полезным дополнить оружие магазином, и «рукавное» оружие превратилось в обычный, хоть и специальный, пистолет.

Пистолет в манжете — при сгибе кисти вверх происходит выстрел. Система Рожера Леката. Франция

В послевоенные годы, в 1962 г., конструктор Хилл разместил ствол на запястье с противоположной стороны — сверху. Нить, связанная с ударно-спусковым механизмом, также охватывала петлей пальцы руки. Выстрел здесь производился быстрым сгибанием кисти вниз, так что безопасность от ожогов и потенциальная меткость были выше. Перед выстрелом откидывалась крышка, прикрывавшая дульный срез ствола.

«Запястьевый» пистолет Е Т. Хилла. 1959 г.

Существовал и магазинный вариант подобного приспособления, к тому же не грозивший ожогами, предложенный Поксихом (также патент США). Коробчатый магазин, изогнутый полукольцом, крепился на широком ремне на предплечье ближе к локтю.

Дульный срез ствола находился у основания ладони, возле второго ремешка, охватывающего запястье, так что ствол под верхней одеждой был незаметен. На ствол надевался кожух, в передней части которого монтировался спусковой крючок, связанный тягами с ударным механизмом позади ствола. Чтобы подготовить оружие к выстрелу, надо было второй рукой выдвинуть вперед кожух ствола. При этом патрон из магазина досылался в патронник, ударный механизма взводился, кожух «продолжал» ствол за пределы ладони, а спусковой крючок оказывался возле указательного пальца. Оставалось направить руку на цель и произвести спуск. Чтобы отдача не сдвинула оружие вдоль руки, его лучше было придерживать, прижимая второй рукой через рукав к предплечью. В целом такой способ маскировки мог, конечно, обеспечить внезапность в сочетании с меткостью выстрела. В самом деле, поднятая в направлении объекта рука (если в ней не видно оружия) еще не вызывает опасений. В то же время это обеспечивает сравнительно точную «наводку» — стрелок словно указывает на цель пальцем.

Стреляющее приспособление «Велрод»

Пистолет-пулемет с кольцевым магазином Наума Пакхиса. 1983 г.

Одну из самых экстремальных конструкций предложил Карло Тараулетти (патент Швейцарии) в 1979 г. Его сверхъемкий (и сверхоригинальный) магазин винтового типа внешне выглядит большой полой трубой с двойными стенками, на одном торце которой установлен миниатюрный пистолет-пулемет. Патроны в магазине расположены в винтовом канале, расположенном во внутреннем пространстве двойного корпуса. Подача патронов к оружию осуществляется с помощью небольшого баллона высокого давления.

Для стрельбы необходимо надеть магазин на предплечье, продев ее во внутрь всего устройства. Но это уже не «рукавное», а, скорее, «нарукавное» оружие, так как его приходилось надевать на руку подобно канцелярскому нарукавнику

«Нарукавный» магазин для пистолета-пулемета с винтовым магазином-рукавом» Карло Тараулетти. 1979 г.

Один из самых любопытных вариантов оружия — подобие реактивного гранатомета, скрываемого в рукаве и оттуда же стреляющего, — разработали в годы Второй мировой в Германии.

В 3 часа ночи 6 сентября 1944 г. на поляне леса недалеко от Смоленска приземлился самолет «Арадо-332». Из него по выдвижному трапу выкатили мотоцикл, на котором два «пассажира» — мужчина и женщина в форме советских офицеров — покинули место посадки. Уже на рассвете «пассажиров» задержали сотрудники СМЕРШ и НКВД «Майор» и «лейтенант» оказались диверсантами Политовым (Тавриным) и Шиловой. Они выполняли особое задание германского разведоргана «Цеппелин», ведавшего организаций «тотальной» шпионской и диверсионной деятельности. Экипирован майор Политов (Таврин) был отменно — кроме полного комплекта поддельных документов и даже поддельной вырезки из газеты с «указом» о его награждении у него изъяли целый арсенал оружия. И главными предметами в нем были малая магнитная мина с прибором дистанционного взрыва и реактивное приспособление «Панцеркнакке» (можно перевести как «вскрывающий броню» или «щипцы для брони»). Последнее представляло собой пусковую трубу диаметром около 60 и длиной около 200 мм, крепившуюся ремнями на предплечье через кожаную манжету. Труба заряжалась реактивным снарядом (у Политова изъяли 9 таких снарядов) с кумулятивной боевой частью, пробивавшей броню толщиной 30–45 мм. Расчет явно делался на стрельбу по защищенным автомобилям. Оно и понятно — в объявленную задачу Политова входило ни много ни мало — устранение И.В. Сталина или других руководителей Ставки Верховного Главнокомандования.

Доя маскировки «Панцеркнакке» Политову пошили кожаное пальто с удлиненным правым рукавом. Пуск производился электрозапалом — его батарея размещалась на поясе, а пусковая кнопка — на кисти второй руки, провода пропускались под пальто. Пуск якобы был почти бесшумным, исключая «шипение» самих снарядов. Оружие было разработано для конкретной операции — покушения на руководителя СССР.

Оружие в каблуке

Эффективный способ скрыть оружие — разместить его в необычном месте. Классическое место для тайника — каблук ботинка.

В нем удобно хранить метательное оружие — например, сюрикены (до 10 штук — в зависимости от высоты каблука). Сюрикены удерживаются магнитным супинатором, который легко снимается. Сам супинатор выполнен в виде отдельной стальной пластинки, представляющей собой метательный нож. В стельке также удобно носить метательный клинок, при необходимости быстро его извлекая вытяжным шнуром. Широко применяется тайными агентами и выскакивающий из каблука отравленный клинок. В этом случае обычный удар ногой становится смертельным.

Американец Ф.Е. Стюарт в 1968 году предложил встроить огнестрельное устройство в каблук. В первом варианте в подошве размещался одноствольный пистолет, во втором — уже три ствола. Спуск производился скрытно — с помощью шнурка, выведенного вдоль ноги внутри штанины в карман брюк. Вот уж откуда действительно не ждешь выстрела, так это из ботинка! А шесть зарядов (в двух ботинках) позволяют устроить небольшую перестрелку.

В 70-х годах отечественные спецслужбы для совершения теракта смертником разработали мину направленного действия (по типу нашей МОН-50 и американского «Клэймора»), вмонтированной в подошву обуви (в данном случае — кроссовки). В качестве взрывателя использовалось одно плечо миниатюрного механического взрывателя «Карандаш» МВ-ЗК без механического замедлителя.

В нижней части каблука размещались два слоя шариков от МОН-50, в верхней — пластичная взрывчатка. К чеке взрывателя был привязан прочный капроновый шнур, который был выведен наружу через специальное отверстие. На конце шнура была выполнена петля, которую спрятали в рант кроссовки.

Встретившись с объектом, террорист должен был выбрать подходящий момент, резко вскинуть ногу (естественно, сидя в кресле), другой рукой взяться за подошву «спецобуви» и, направив подошву на цель, другой рукой выдернуть шнур с чекой. При взрыве кости голени смертника входят в его собственную грудную клетку как раз в области сердца: смерть наступит мгновенно. А объект будет убит шариками. Дистанция атаки — 4–5 метров.

Мина направленного действия в подошве. СССР. 70-е годы

Ствол в подошве (конструкция Фреда Е. Стюарта). 1968 г.

Его же 3-ствольный пистолет на каблуке

Оружие в поясном ремне

Спрятать готовое к выстрелу оружие на теле владельца так, чтобы для выстрела его не приходилось извлекать и брать в руку, пытались различными способами. В частности, маскируя «ствол» на ремне. Немецкий изобретатель Голдберг в 1954 г. взял патент на 12-зарядный пряжку-револьвер. Его барабан представлял собой плоский диск, в каморы которого вкладывались малокалиберные (5,6-мм) патроны типа.22 «шот». Ствола не было, так что стрельбу приходилось вести строго в упор. В корпусе пряжки монтировался ударно-спусковой механизм с рычагом-взводителем и спусковым рычагом. При нажиме на рычаг-взводитель, слегка выступающий под пряжкой, поворачивался барабан и взводился своеобразный «курок» в виде продольно скользящей планки. Взведенная планка захватывалась зубом спускового рычага. Теперь владельцу оставалось лишь повернуться в сторону противника и нажать насеченную головку спускового рычага в верхнем углу пряжки. Срываясь со спуска, планка своим выступом резко отжимала качающийся ударник, и жало бойка разбивало капсюль. О выпуске хотя бы опытного образца такой пряжки неизвестно.

В Германии же, но уже в 1942 г. гражданский инженер Луис Маркус по собственной инициативе разработал «стреляющую пряжку» под пистолетный патрон. В 1943 г. Маркус предложил ее вниманию офицеров СС и даже удостоился аудиенции у рейхсфюрера Гиммлера, который разрешил выпустить опытную партию для определения пригодности. Такую партию в начале 1944 г. выпустил велосипедный завод братьев Ассманн в Лейбнице. Точное количество выпущенных «пряжек» неизвестно, но сохранившиеся образцы несут номера 155 (коллекция Г. Пирсона) и 158 (коллекция М. Зомбера). Эти двухствольные образцы выполнены под патрон 7,65x17. Отметим, что в Германии этот патрон был широко распространен благодаря пистолету «Вальтер» PP.

«Пряжка» крепилась на штатный офицерский ремень. Корпус ее был выполнен из стали и покрыт синим воронением. На гладкую крышку накладывался серебристый нацистский орел со свастикой. Крышка фиксировалась за счет своей упругости на штырь на верхнем торце корпуса. На внутренней стороне было выштамповано «Louis Marquis», W. EldcrficlcU, на тыльной стороне корпуса — номер, калибр, клеймо «D.R.P.» (Deutsche Reich Patent) и клеймо испытания «Стреляющая» пряжка заметно отличалась от стандартной размерами, но этому, видимо, не придали особого значения.

Откидной ствольный блок представлял собой единую деталь, в которой высверливались два гладких (!) ствола. Блок шарнирно крепился в правой части корпуса и фиксировался в сложенном положении за подствольные крюки двумя рычажными защелками.

В казенной части стволов помешались патроны.

При нажатии на две клавиши с левой стороны пряжки (движение, аналогичное расстегиванию обычной пряжки) одновременно отпускались крышка и стволы. Две горизонтальные пружины с помощью толкателей и кулачков поднимали блок стволов перпендикулярно.

При этом крышка откидывалась на шарнире вниз, а капсюли патронов оказывались напротив утопленных в корпус ударников.

Роль спуска играли две небольшие клавиши (кнопки) с левой стороны. Владелец пряжки мог выстрелить сразу из обоих стволов или сделать два выстрела подряд. Ожидать меткости, сравнимой с «Вальтером» РР, было бы, конечно, наивно — выстрел производился в упор и рассчитывала прежде всего на внезапность. Стреляные гильзы можно было извлечь любым подходящим стержнем. Впрочем, перезаряжать это оружие разового применения вряд ли пришлось бы.

Был разработан также четырехствольный 5,6-мм вариант — вероятно, под патрон.22 LR. Блок стволов представлял собой единую деталь, в которой в ряд рассверливались четыре гладких канала с патронниками. Соответственно было четыре ударника и четыре спусковые клавиши.

Неизвестно точно, как предполагал использовать свое детище Маркус, но в СС ему в конце концов нашли «нишу». Дела на фронтах обстояли неважно, надо было готовиться к худшему. А поскольку офицеры СС не должны были сдаваться в плен живыми, их решили снабдить такими пряжками. При пленении военнослужащему обычно приказывают снять ремень, и тут офицер мог произвести внезапный выпрел в упор. Это дало бы ему шанс либо скрыться, либо «красиво уйти» из жизни, «захватив с собой» хотя бы одного противника. Проверить это на практике не довелось — вскоре после выпуска опытной партии завод братьев Ассманн серьезно пострадал от союзнической бомбардировки, а искать новое производство уже не стали.

Своеобразно разместил замаскированный ствол на ремне английский конструктор Уильям Годфрей Де Лизл (работал в британском министерстве авиации). Его однозарядный вариант выполнялся на основе 6,35-мм пистолета «Веблей-Скотт». На широком брезентовом ремне через гибкую металлическую вставку крепился коробчатый держатель. Вставка изгибалась таким образом, чтобы прочно и комфортно «сидеть» на боку у владельца. В держателе монтировалась рамка пистолета со стволом, переделанным затвором и ударно-спусковым механизмом. Ствол направлялся вперед вдоль бока владельца, так что «прицеливание» оказывалось еще сложнее, чем при «пряжке», расположенной посередине корпуса (известно, что при стрельбе из обычного пистолета выстрел от середины корпуса оказывается точнее, чем «от бедра»). Спуск был дистанционным — через тросик, подобный тем, что используют фотографы. Тросик проходил под верхней одеждой и крепился кольцом на пальце правой (для левши — левой) руки. Поскольку агенты британской разведки чаще действовали в штатской одежде, предполагалось нажать на спуск, подняв руки по команде «Хенде хох!». А потом, по-видимому, агент смог бы воспользоваться обычным оружием. В варианте для американцев держатель рассчитывался на 7,65-мм пистолет фирмы «Кольт».

Любопытно, что сохранился экземпляр однозарядного «стреляющего пояса», построенного практически по той же схеме, но в XIX веке.

Порядок работы с «пряжкой» Маркуса

Пистолет «Вейблей-Скотт», переделанный для установки в стреляющий пояс

Пряжка-револьвер Голдберга, с британского патента. 1934 г.

Пояс Де Лизла

Перстневое оружие (оружие на пальце)

Оружейные конструкторы во все времена стремились создать оружие как можно компактнее, легче и миниатюрнее, но в то же время без заметной потери его смертоносных качеств. И постепенно, в ходе многовекового развития техники, им удалось «ужать» его до размеров сигаретной пачки, зажигалки, даже авторучки. Но любое оружие, будь оно даже размером со спичечный коробок, не будешь постоянно носить, зажав в ладони. А значит, в нужный момент оно может и не оказаться в руке, а времени достать его может уже и не остаться. А ведь «если оружие находится на дюйм дальше, чем Вы можете дотянуться, — значит у Вас его нет». Да и выудив оружие из глубины кармана на свет божий — это еще не значит немедленно открыть из него огонь. И руки трясутся от волнения — значит, можно оружие в спешке ненароком выронить. И противник в схватке может выбить его из рук.

Отсюда следует, что идеальным оружием самозащиты является то, которое всегда под рукой, или, по крайней мере, на руке — оно должно быть как бы «приклеено» к руке. Существуют образцы, крепящиеся к перчатке. С одной стороны, это удобно — оружие всегда в постоянной боеготовности. Но с другой стороны — не будешь же постоянно ходить в перчатках, к тому же всегда одних и тех же… Да и разработаны эти образцы для ограниченного контингента, в основном шпионской агентуры, а не для самозащиты законопослушных граждан. И в этой ситуации экзотическое «перстневое» оружие со всех точек зрения оптимально. Это истинный шедевр миниатюризации, квинтэссенция оружейной мысли.

Здесь идея легкого ручного оружия доведена уже до своего логического конструктивного предела — меньше не бывает даже оружие игрушечное.

Напальцевое холодное оружие известно еще с глубокой древности. Например, на Востоке издревле культивировалось самое разнообразное холодное оружие — ударное, колющее, режущее и рубящее. Среди мастеров боевых искусств в то время большой популярностью пользовались боевые кольца, представляющие собой массивные металлические якобы ювелирные украшения, но с острыми гранями. Фактически кольца являлись миниатюрными индивидуальными мини-кастетами для каждого пальца и применялись в качестве чисто ударного оружия в рукопашном бою.

Знаменитые «демоны ночи» — ниндзя — использовали нэкодэ «кошачьи когти», надеваемые на каждый палец отдельно (оружие напоминает наперсток с заточенным когтем длиной порядка 1,5–2 см) и какугэ — кольца с шипами, надеваемые на пальцы. Все эти приспособления очень эффективны, позволяя их владельцу демонстрировать разнообразные техники единоборства. Помимо ближнего боя весь этот арсенал применялся в качестве вспомогательного приспособления для лазания по деревьям и деревянным стенам. Но в современных условиях ходить с железными когтями на руках как-то не принято, да и не практично это — все время будешь за что-нибудь цепляться… Поэтому уже в наше время американской фирмой The Goldminer выпускается «Protek ring» — перстень с откидным лезвием-шипом — всего-то лишь за каких-то $79,95 (!). В какой-нибудь драчке вещь, конечно, полезная, но цена…

В старину не исключалось и использование ядов. В средние века широко распространились (в узких кругах) перстни с углублением-тайником под драгоценным камнем. Камень закреплялся на шарнире и играл роль крышки тайника. В углублении-тайнике располагался крохотный шарик яда. На пиру было очень удобно, пронося руку над бокалом вина своего сотрапезника, приподнять соседним пальцем крышку тайника и, как бы невзначай, совершенно незаметно обронить в кубок ядовитую горошину. Одновременно это устройство играло роль современного «последнего патрона для себя»: когда, например, захват в плен неминуем, но крайне нежелателен, яд всегда был под рукой, точнее — на пальце.

«Напальцевое» оружие колюще-отравляющего действия применялось и в античности. Еще великий Цезарь обладал золотым перстнем с изображением львиной головы. Когда императору нужно было дружески пожать кому-нибудь руку, он просто поворачивал перстень на пальце львом к ладони. При рукопожатии лев «кусал» оппоненту руку (в действие вступал крошечный шип с сильнодействующим ядом), и супротивник через некоторое время благополучно отдавал богу душу.

В то же средневековье для покушения на жизнь врага применялось кольцо, также с микроскопическим отравленным шипом, но расположенным уже на внутренней сторона кольца. Ядовитый «подарок» презентовался жертве, при первом же надевании на палец шип оцарапывал кожу и — «клиент готов».

В наше время на вооружении «рыцарей плаща и кинжала» состоит перстень, из которого в нужный момент выскакивает отравленный шип. Это позволяет одним легким прикосновением к «объекту» отправить его в лучший из миров. В то же время в небоевой обстановке оружие совершенно безопасно, так как шип полностью убирается в корпус перстня. Но в наше время все это выглядит ужасно несовременно, если не сказать — архаично; кинжалы, кастеты, яды…

Нам бы что-нибудь помощнее, поогнестрельнее… Спрос (платежеспособный) рождает предложение. И оружейники оперативно отозвались на требования суровой действительности и рынка.

Одни из самых известных огнестрельных перстней были разработаны во Франции еще в 1870-х годах. Это были 5-6-зарядные! револьверы размерами с обычный мужской массивный перстень-печатку: всего-то каких-то 14–16 мм диаметром и 40–43 мм высотой. Это мини-оружие встречается крайне редко, сохранилось в небольшом количестве, не маркировалось и не подписывалось. К сожалению, не сохранилось авторских и производственных клейм и даже знаков государственной пороховой пробы. В ту эпоху конструкторы-ремесленники не заботились о своих патентных правах.

Издали подобный перстень-револьвер почти не отличается от обычного перстня, и лишь вблизи видно, что на месте драгоценного камня или геммы расположен маленький барабан с каморами, которые являются одновременно патронниками и короткими стволами (что практически соответствует категории «бесствольное оружие» в последней редакции отечественного закона «Об оружии»). Барабан рассчитан на 5–6 крошечных шпилечных патронов системы Лефоше калибром от 3,5 до 4,5 мм (меньше калибра современного спортивного пневматического оружия).

Этот вид боеприпасов был изобретен французским оружейником Казимиром Лефоше и представлял собой первый вариант унитарных металлических патронов. Шпилечные патроны Лефоше оказались просты, дешевы в производстве и, несмотря на некоторые неудобства из-за торчащей вбок шпильки, быстро нашли широкое применение.

Барабан в этом револьверчике вращается рукой для установки каморы с патроном под курок, причем вращение возможно в любую сторону. Чтобы удобнее было крутить барабан, на его переднем торце имеется насечка. Закладка патронов и удаление стреляных гильз производится вручную и поштучно, для чего необходимо снять барабан с оси, отвинтив крепящий винт. Кстати, удаление стреляного патрона со шпилькой было достаточно удобным, поскольку за нес вытягивалась гильза из каморы и не требовался специальный выбрасыватель. На конце каждой каморы сделаны прорези для шпильки-патрона. Наличие именно таких прорезей позволяет сразу узнать оружие системы Лефоше.

На нижнем торце барабан снабжен бортиком, который не дает задеть за торчащие шпильки. Сбоку на барабане нарезаны маленькие зарубки, в которые заскакивает стопорящая пружинка, фиксирующая патрон против курка. С левой стороны от барабана помещен курок на поперечной оси. Пружина, приводящая его в действие, находится в самом корпусе перстня.

Спусковой крючок выполнен в виде лопасти и выступает из корпуса с противоположной курку стороны барабана. Все манипуляции перед стрельбой — поворот барабана, взвод курка, нажатие на спуск — можно делать на ощупь. Предохранитель отсутствует, поэтому не рекомендуется носить перстень со взведенным курком. Спуск у него достаточно легкий.

О действенности перстня-револьвера остается лишь догадываться.

Оружие на пальце. 5-зарядный револьвер-перстень. Корпус — бронза, серебро. Франция. Бельгия. 1870 г.

Франция. Варианты перстней-револьверов

Способ его ношения свидетельствует, что применение этого оружия было возможно на весьма малой дистанции либо вообще в упор. Да и в этом случае крохотный заряд пороха вряд делал крохотную пулю смертельно опасной.

Скорее всего подобные мини-револьверы не были предназначены для выполнения коварных операций секретных служб (которые в то время уже имели на вооружении мощные и эффективные виды закамуфлированного оружия — трости-шпаги, трости-кинжалы, трости-пистолеты), а служили целям элементарного пижонства, хотя отпугивающий эффект пяти-шести неожиданных выстрелов в упор несомненен. Плюс эффект неожиданности. Так что это хоть и маленькое, но оружие.

Роланд Ж. Уитинг из ЮАР предложил в 1988 г. более современный вариант напальцевого «личного оружия самозащиты» (терминология изобретателя). Оно было однозарядным, но в нем использовался достаточно мощный, хотя и малокалиберный, патрон. Перед стрельбой устройство было необходимо взвести, выдвинув ствол вместе с патроном вперед, который фиксировался в этом положении спусковой скобой. При этом сжималась боевая пружина. Для спуска «курка» (которого, кстати говоря, здесь нет совсем) и производства выстрела было достаточно опустить соседним пальцем подпружиненную спусковую скобу-защелку. Данное оружие компактно и гораздо более действенно, чем предыдущий образец, хотя поражающий эффект и в этом случае будет весьма мал.

«Оружие личной самозащиты» — современный перстневой пистолет Роланд Ж. Уитинг, ЮАР. 1988 г.

А дело здесь все в том, что для обеспечения надежной самозащиты общепризнанно минимальным является калибр 7,62 мм.

Поэтому любые пистолеты и револьверы гражданского образца меньших калибров вряд ли можно отнести к серьезному оружию в полном смысле этого слова. А уж что говорить о «хлопушках» калибра 3,5 мм или даже 2 мм… Подобные устройства принято считать опасными игрушками или даже просто инструментами для самоубийц (имеется в виду то обстоятельство, что с их помощью гораздо легче поразить самого себя, чем противника).

Такой сверхмалый калибр можно разумно объяснить лишь горячим желанием иметь чрезвычайно малые размеры оружия (мы не рассматриваем здесь образцы огнестрельного оружия с отравленными поражающими элементами, все эти крохотные ядовитые дробинки, иглы и микрострелы — здесь калибр роли не играет).

Но есть и достоинства. Подобные устройства малозаметны, хотя, казалось бы, постоянно находятся на виду. Но в силу своей миниатюрности и необычности расположения они не обращают на себя внимание посторонних и их применение оказывается полной неожиданностью для окружающих.

Конечно, перстневое оружие, подобное рассмотренному, можно отнести быстрее к разряду курьезов, чем к серьезным конструкциям, но все же: подобное оружие было разработано, создано и использовалось! Правда, следующая категория оружия, стоящая за рассмотренной выше, уже относится в лучшем случае к уменьшенным действующим моделям оружия, в худшем — к детским игрушкам…

Арсенал для нагрудного кармана (стреляющие авторучки)

Известно множество легендарного классического шпионского оружия — стреляющих зажигалок и пуговиц, сигар и портсигаров, пряжек и подтяжек — в основном, правда, из детективной литературы. Но больше всего из этого арсенала «рыцарей плаща и кинжала» знамениты стреляющие авторучки. Это устройство, если верить авторам детективного жанра, является уж непременнейшей принадлежностью любого уважающего себя супергероя. Сколько подобного оружия прошло по страницам детективных книг и по кино- и телеэкранам, сколько киногероев из них палило! Может сложиться впечатление, что кинострельбой все дело и ограничивается, а в реальной жизни на самом деле используется что-то совсем другое. Но на самом деле, как ни странно, это далеко не так.

Как и все оружие специального назначения, стреляющие ручки были покрыты ореолом таинственности и недоступности, хотя на самом деле представляли собой довольно примитивное и малоэффективное оружие последнего шанса или внезапного нападения.

Успex применения подобного оружия могло обеспечить только внезапное применение, поэтому особое внимание уделялось маскировке. И туг у стреляющей ручки мало конкурентов, ну разве что какой-нибудь стреляющий портсигар.

Стреляющим авторучкам как-то особенно не повезло, общественное мнение стойко считает их принадлежностью спецслужб и криминальных элементов. Больше не повезло, наверное, только «обрезам», хотя и у этого экзотического оружия есть возможность использования в гражданских целях. Сейчас «стреляющие авторучки» воспринимаются как атрибут современного криминального или нелегального «самовооружения». В России «авторучки» под малокалиберные 5,6-мм патроны уже не первый год едва ли не повсеместно точатся умельцами в «кухонных» мастерских или в цехах стремительно разваливающихся заводов и расходятся по стране в большом количестве.

Между тем совместить стреляющее приспособление с письменными принадлежностями пытались давно. Капсюльные стреляющие «перьевые ручки» появились во второй четверти XIX в., но не получили распространения. Ситуация изменилась после появления унитарных патронов, а затем и бездымного пороха. А распространение цанговых карандашей и самопишущих ручек, постоянно носимых владельцем при себе, дали отличный образ для маскировки. «Стреляющие ручки» хорошо отражают разнообразие задач оружия скрытого монтажа. Поначалу они — как ранее стреляющие трости — вполне открыто предлагались в качестве гражданского «оружия самообороны» (смертельного и несмертельного действия), затем попали в арсенал спецслужб, наконец, стали распространенным типом «самоделок».

Стреляющая авторучка «Стингер»

Порядок работы со «Стингером»

Современные стреляющие ручки впервые появились в конце 20-х годов. Они стали дальнейшим развитием конструкции под патрон со слезоточивым газом и ручек-сюрпризов, стрелявших холостым патроном. Но никто не воспринимал их всерьез вплоть до Второй мировой войны.

В 1936 году американец М.А. Гилл запатентовал стреляющую самописку, для производства выстрела из которой необходимо было зажать ее между пальцами и с силой надавить на затыльник оружия ладонью. Правда, с авторучкой она имела довольно мало сходства. Приспособление, запатентованное М. Гиллом, можно отнести к «частично маскированным», поскольку оно напоминало авторучку только в своей верхней части, выглядывающей из кармана владельца. Та же верхняя часть служила затыльником, подвижным относительно ствола. Для выстрела необходимо было взять приспособление в одну руку, удерживая пальцами за буртик ствола, а второй рукой резко надавить на затыльник — неудобно, да и эффект внезапности пропадает. А вот в германском каталоге «Ваффен-Гласер» 1933 года можно видеть стреляющий карандаш с типичным названием «STOP» и «внешностью» обычного цангового карандаша.

С началом Второй мировой поползли слухи об использовании подобных приспособлений германскими шпионами. Физик Ганс Халбан, спасая в мае 1940 г. французские запасы тяжелой воды и радия, был задержан в городке Май Доре, когда достал из кармана четырехцветный карандаш — французское население было предупреждено, что немецкие агенты вооружены «новым типом пистолетов в виде карандашей», и местные власти сочли его шпионом.

В силу таких оповещений или по собственным соображениям, но довольно много вариантов стреляющих авторучек разработали в годы Второй мировой союзники. В Великобритании для организации диверсий и саботажа, помощи вооруженным отрядам Сопротивления было образовано Управление Специальных Операций (УСО). Вскоре после организации в Вельвине лаборатории Невитта среди прочих ее разработок было представлено однозарядное «экспериментальное стреляющее приспособление, удерживаемое рукой» в виде авторучки «Уэлпен» (Welpen) под 5,6-мм патрон кольцевого воспламенения. Считалось, что на территории противника агентам УСО может понадобиться для самообороны миниатюрное маскированное стреляющее приспособление. Выпустили 100 таких приспособлений, но предпочтение отдали более компактному «вспомогательному приспособлению» «Энпен» (Епреп) того же калибра, разработанному «Ройал Смол Армз Фэктори» в Энфилде.

«Энпен» MKI выпускался до 1944 г. Его гладкий ствол длиной 76,2 мм снаряжался одним патроном. В корпусе «ручки» позади ствола монтировался линейно-движущийся ударник, удерживаемый во взведенном положении двумя шариками и тонкой поперечной чекой, вставленной в отверстия корпуса. Перед выстрелом владелец «Энпена» извлекал чеку. После этого он оттягивал зажим авторучки назад на 2 см, при этом шарики выдавливались, отпускали ударник, и происходил выстрел. Удачно проделать все это можно было только двумя руками. Общая длина «Энпен» MkI — 127 мм.

К концу войны появился перезаряжаемый «Энпен» MkII — его ствол вывинчивался из корпуса, и владелец мог вложить новый патрон. Был создан также вариант калибра.38 под патрон, снаряженный слезоточивой рецептурой.

В 1942 году предшественник ЦРУ — УСС — определил, что малогабаритное, легко маскируемое оружие потребуется для выполнения секретных операций, связанных, по профессиональному жаргону того времени, с «нанесением чрезвычайного ущерба». Была испытана английская стреляющая авторучка Сэджли и разработано недорогое одноразовое оружие размером с обычный карандаш, которое получило название «Скорпион». В нем мог быть использован патрон калибра 5,6 мм, после выстрела оружие выбрасывалось. Переименованное в «Стингер» («Жало»), это оружие в пяти вариантах выпускалось рядом фирм в 1943–1944 гг. Всего было выпущено около 40 тыс., а стоили они всего 40 центов за штуку. Позднее был разработан и многоразовый вариант. Небольшое количество их было изготовлено в Исследовательской лаборатории в Мэриленде.

«Стингер». 1962 г.

Американцы упростили конструкцию ручки и пользование ею.

Ствол представлял собой гладкую трубку, в которую с казны вставлялся патрон.22 «шот» кольцевого воспламенения. Затвором служил стержень, одним концом упиравшийся в свод «колпачка» ручки, а другим подпиравший донце гильзы. В «колпачке» монтировался и ударный механизм — на стержень надевались цилиндрическая винтовая боевая пружина и ударник в виде втулки с двумя бойками. Спусковой механизм составляли согнутая из проволоки тяга и штампованный рычаг взведения и спуска, выполненный в виде зажима. Два задних отростка рычага охватывали «колпачок», прижимали к нему тягу и служили осью вращения рычага.

Для подготовки к выстрелу рычаг приподнимали и сдвигали назад примерно на 5 миллиметров. При этом тяга отводила ударник, сжимая боевую пружину. Для спуска оставалось снова прижать рычаг к «колпачку» — при этом его передние отростки разводили в стороны концы тяги, те отпускали ударник, и последний накалывал капсюль. При выстреле «Стингер» удерживался в руке четырьмя пальцами, а спуск производился большим пальцем.

Заряжался «Стингер» при сборке на заводе и перезарядке не подлежал. Его длина составляла 82,5 мм, диаметр 12,7 мм. УСС США и его британские коллеги предполагали использовать «Стингер» не только — видимо, даже не столько — для самообороны своих агентов, сколько для вооружения Сопротивления в Европе. Не случайно в некоторых источниках он упоминается как «партизанское оружие».

Существовали и другие варианты «Стингера» — один, например, выполнялся под 6,35-мм патрон «браунинг» и соответственно имел несколько иное устройство затвора и ударного механизма. Американцы поставили дело на поток. С середины 1943 г. до середины 1944 г. несколько фирм выпустили около 40 000 «Стингеров» по действительно низкой цене — 40 центов за штуку. 10 «авторучек» вместе с инструкцией-комиксом укладывались в деревянную или картонную коробку, которую упаковывали в герметичный пакет. 50 упаковок (т. е. 500 «Стингеров») собирались в контейнер общим весом-22,2 кг, который могли сбрасывать с самолета.

Несмотря на чрезвычайно малую дальность стрельбы, «авторучка», дававшая эффект внезапности, была все же лучшим вариантом, чем миниатюрный стилет или заточка.

Огнестрельная авторучка Адрина

«Карандаш-пистолет», разработанный в годы войны для УСС под пистолетный 6,35-мм патрон «браунинг» (.25 АСР), был устроен сложнее и лучше маскировался — он не только выглядел, как цанговый карандаш, но и мог писать. Ствол был обращен вверх и закрывался навершием карандаша. Ударник взводился за выступающую кнопку.

Название же «Стингер» понравилось и прижилось надолго — в 1962 г. появилась новая перезаряжаемая 5,6-мм «авторучка» под этим именем, принятая ЦРУ. Ее устройство было сложнее, но удобнее для применения — все-таки было время на доводку. Ствол длиной 31,7 мм снаряжался патроном калибра.22 и ввинчивался в корпус. Клавишей спуска служил зажим ручки. Ударник взводился выдвижением колпачка. После этого можно было вернуть колпачок на место, повернуть кольцо на корпусе, так, чтобы оно заперло спуск, и готовую к выстрелу ручку убрать в карман. Для выстрела оставалось повернуть кольцо обратно, зажать ручку в ладони и нажать большим пальцем на «зажим». Длина этого «Стингера» составляла 114,3 мм.

Исследовательская лаборатория в Мэриленде разработала многоразовый вариант этой «авторучки» — опять же аналог английской «Энпен» MkII.

После Второй мировой войны фирма «Митч ВерБелл оф Милитэри Амэмэнт Корп.» разработала и выпускала переснаряжаемый вариант Стингера, известный под названием «Однозарядное оружие выживания». Первоначально оно стоило 36 долларов, до сих пор его иногда предлагают купить по цене до 300 долларов. В течение 80-х годов фирма «СВД Инк.» выпускала стреляющую ручку «Би Пи» калибра 5,6мм (.22 LR). Некоторое количество устройств, используемых летчиками ВМС США в случае аварии для запуска осветительных ракет МК 31 Мод.0 размером с ручку, было легально доработано для 6,35-мм патрона (.25 ASR). В 1990 году фирма Амитэйдж Интернэшионал выпустила 100 стреляющих ручек «Хорнет» («Шершень»), которые имели стволы под патроны.22 LR, 25 АСР, 380АСР (9мм) и даже 9-мм патрон «парабеллум» (!). Причем чисто внешне подобные однозарядные пистолеты почти не отличаются от авторучек всемирно известной фирмы «Паркер».

В 1950 году Д.Е. Блокк изобрел ручкоподобное устройство калибра.32, которое удобнее было скрывать в рукаве или в ладони, т. к. его габариты не способствовали ношению его в кармане (устройство представляло собой весьма короткий, но довольно-таки толстый цилиндр). Спусковая кнопка располагалась сбоку, что с точки зрения эргономики было гораздо удобнее. Инженер Р.Ж. Адриан и К° в 1967 году предложил миниатюрное устройство, совершенно справедливо отнесенное им всего лишь к «ранящим устройствам». Спусковая фишка, перемещающаяся в продольном пазу и ставящаяся на боевой взвод в поперечный вырез в этом пазу, позволяет манипулировать оружием (взводить затвор и стрелять) только одной рукой, что в экстренных ситуациях весьма удобно.

Согласно воспоминаниям советского разведчика Л. Колосова, «стреляющая авторучка» предлагалась в 1965 г. как оружие возможного покушения на испанского диктатора Франсиско Франко, но операция не состоялась, поскольку скропостижно скончался планировавшийся исполнитель — и фактический инициатор — итальянский социалист.

Позднее в США уже одно из средств выживания попытались превратить в «стреляющую авторучку». В аварийный запас пилотов ВМС США входили перезаряжаемые приспособления МкЗ1 Mod0 для запуска осветительных ракет. Приспособление, изготовленное фирмой «Пэнгвин Индастриз», имело размеры авторучки и легко помещалось в кармане. В 80-е годы некоторое количество таких приспособлений официально переделали для стрельбы 6,35-мм пистолетными патронами «браунинг» (25 АСР).

А еще через 30 лет появилась «Стингер Брэйвмен» RG, складывающаяся в подобие пистолета. Создала ее фирма «Эр-Джи Брэйвмен Корп.». Идея «трансформера» понадобилась фирме не столько ради большего удобства стрельбы, сколько для обхода законодательства — имея форму «ручки», это приспособление стрелять не может, а приняв форму пистолета, уже как бы не является «маскированным».

Конструкция «ручки» состоит из трех частей — ствола, затвора и рукоятки с клипсой-зажимом. Затвор и рукоятка выполнены из нержавеющей стали, ствол — из специальной ствольной стали. Ствол может быть выполнен под патроны.22LR, 22 Magnum, 25 АСР, во всех вариантах имеет длину 51 мм и снабжен 6 нарезами с шагом 356 мм. Соответственно типу патрона — кольцевого или центрального воспламенения — выполняются затвор и ударник. Ствол с вложенным патроном втягивается в затвор. Затвор с рукояткой стянуты пружиной. Для перевода «ручки» в положение «пистолет» нужно оттянуть их друг от друга примерно на 30 мм, свести к выскочившему спусковому крючку и отпустить — рукоятка сама зафиксируется в боевом положении. На такую процедуру понадобится не менее 2 секунд, так что в «боеготовности» это оружие уступает «обычным» стреляющим ручкам. Ударнo-спусковой механизм снабжен предохранителем в виде втулки с прорезью впереди затвора. При повороте втулки по часовой стрелке (если смотреть сзади) паз зеркала затвора совмещается с ударником и выстрел возможен. В то же время происходит запирание канала ствола — выступ в его казенной части входит в полукольцевые пазы затвора. Понятно, что при выключенном предохранителе невозможно ни вынуть ствол, ни ввинтить его. Для производства выстрела нужно выключить предохранитель и указательным пальцем потянуть вниз спусковой крючок (усилие спуска невелико — около 1,8 кгс — что понятно при столь неудобном положении руки). Крючок повернет шептало, произойдет спуск ударника. Для перезаряжания необходимо перевести оружие в положение «ручка», вновь сложить — при этом ударник оттянется за зеркало затвора. Масса незаряженной «Стингер Брэйвмен» RG — 142 г, длина в положении «ручка» -142 мм, «пистолет» — 107 мм, диаметр- 13–16 мм.

Британский пистолет-карандаш калибра 6,35 мм

Видимо, самую простую конструкцию имела английская стреляющая ручка под револьверный патрон центрального воспламенения.32 «Смит энд вессон шот». Она состояла из трубчатого корпуса, в который с одного конца ввинчивался гладкий ствол, заряженный патроном, с другого — крышка. Bнутри корпуса помещались цилиндр-ударник и винтовая боевая пружина. В ударник сбоку ввинчивался небольшой винт, служивший «кнопкой» взведения и спуска и двигавшийся в Г-образном или Т-образном пазе корпуса. Для производства выстрела кнопка просто выталкивалась безымянным или средним пальцем из поперечного рукава паза.

Эта конструкция, опасная в обращении, но легко выполняемая «на коленке», заметим, оказалась наиболее живучей — по ней выполняется едва ли не большинство стреляющих ручек, гуляющих по рукам. Вообще кустарные стреляющие ручки, делаемые «умельцами» в разных концах света, на удивление похожи. Так, в английской «Иллюстрированной энциклопедии пистолетов и револьверов» Ф. Мйатта приведены две 5,6-мм «авторучки», конфискованные британскими властями в Ольстере, — и они, как братья, напоминают конфискаты, скажем, московского ГУВД.

Замаскированному оружию в принципе стараются придать бифункциональность: «авторучка» пишет, «автокарандаш» — чертит…

Ручка-пистолет из арсенала КГБ имеет внутри развинчивающегося корпуса механизм для стрельбы, заряжаемый патроном калибра 5,56; причем дульная часть — окрашенная в красный, синий или черный цвет, — выглядит точь-в-точь как кончик толстого стержня. С другого же конца корпуса выдвигается настоящий пишущий стержень, которым вполне можно и писать (только ручку в этом случае лучше держать в сторону от себя — на всякий случай..). На вооружении английских тайных агентов состоял автоматический карандаш калибра 6,35мм — и пишет, и стреляет!

Обычно на подобных устройствах полностью отсутствуют прицельные приспособления. Оружие такого класса в них не нуждается, т. к. оно применяется только тогда, когда все остальные меры самообороны оказались безрезультатными, а дистанция до противника сократилась до физического контакта с ним, т. е. при выстреле в упор. Но испытания показали, что для приведения «Стингера» в боевую готовность, даже для тренированного человека, требуется не менее двух секунд, что может оказаться роковым для его владельца в критической ситуации. Это очевидный недостаток данного образца оружия в сравнении с его аналогами. Но зато оружие такого типа можно носить в кармане рубашки или пиджака точно так же, как авторучку или карандаш, — это несомненное достоинство. Правда, в некоторых странах такое оружие может быть отнесено местным законодательством к оружию скрытого ношения, даже если вы держите его в руках или носите открыто. Поэтому необходимо поинтересоваться местными законами, прежде чем брать с собой эту или какую-либо иную огнестрельную ручку.

Стреляющая авторучка «Стингер Брэйвмен», сложенная в виде «пистолета»

Оружие данного типа снаряжается весьма слабыми патронами. А какой патрон производит наибольшее действие на противника?

Как уже неоднократно отмечалось в специальной литературе, единственным наиболее важным параметром в такой оценке патрона является величина проникновения его пули в цель. Пуля должна глубоко проникнуть и нанести достаточные повреждения в жизненно важных тканях и органах человека. Желаемый уровень — возможность проникновения в мягкие ткани на 30–50 см, поскольку кроме мягких тканей необходимо пробивать кости и различного рода одежду. У вашего противника перед телом могут оказаться руки, удерживающие его оружие, и прежде, чем попадет в туловище, пуля должна пройти сквозь них.

Короткий ствол оружия в нашем случае не обеспечивает полного сгорания порохового заряда, большая часть которого вылетает из ствола, увеличивая лишь вспышку (дульное пламя) и звук выстрела. К тому же все применяемые в этом оружии патроны не более чем посредственны, обеспечивая скорость пули менее половины того, что может показать ружейный ствол этого калибра. А величина проникновения пули, как правило, не превышает 20 см. Но для оружия весом всего лишь в 140 г это не так уж плохо. Некоторые советуют применять патроны с дробовым зарядом. Это ошибка, т. к эта дробь годится лишь для мелких грызунов и в большинстве случаев не пробьет даже одежду (особенно зимнюю). А если и пробьет, то не нанесет минимально необходимого ущерба вашему противнику. На сверхкоротких дистанциях, на которых, вероятнее всего, и будет использоваться ручка, для большей уверенности в успехе необходимо стрелять в голову, даже если цель движется. В любом случае это будет более эффективно, чем выстрел в туловище.

Ни один здравомыслящий человек не стал бы защищать себя от вооруженного нападения только с помощью стреляющей ручки.

Британская стреляющая авторучка под патрон 32 «смит энд вессон»

Компактное одно- или двухзарядное оружие является лишь дополнением к обычному пистолету самообороны, ни в коем случае его не заменяя. Кроме того, применяемые в таком оружии патроны наносят только повреждения, называемые в раневой баллистике как повреждения средней тяжести. Однако оно все же имеет, хотя и незначительное, легальное применение, за исключением различного рода покушений и убийств, совершаемых агентами спецслужб.

Но арсенал для нагрудного кармана, естественно, не исчерпывается только огнестрельным оружием. А как же классическое холодное? Не вульгарная финка, а декорированное как изящная самописка. Ассортимент смертоносных устройств включает, например, цанговый карандаш — специальный вариант карандаша OH-I-NOR с подпружиненным острым закаленным стержнем вместо грифеля длиной 84 мм, кинжал с выкидным лезвием внутри шариковой ручки. Есть и вариант ножа в карандаше, состоящий из полого корпуса с грифелем на одном конце и крестовидным клинком, извлекаемым с другого конца.

Возможно, для многих стреляющая ручка покажется ненужной экзотикой, но она все же останется оружием на самый крайний случай как подстраховка для обычного оружия самообороны для тех немногих избранных, кто всегда стремится остаться в тени.

Стреляющий клинок

Как только появилось первое боеспособное ручное огнестрельное оружие, то сразу же оружейники стали упорно пытаться соединить проверенное временем холодное оружие и новомодное весьма мощное, но еще очень ненадежное, огнестрельное. И весьма преуспели в этом! Практически все виды классического холодного оружия выполнялись в варианте комбинированного: шпаги и кинжалы, бердыши и боевые топоры, кортики и рогатины.

Логика в этом несомненно была: бойцы в те времена в боевой схватке обычно делали один-единственный выстрел и сразу же сходились с супостатом в рукопашную с использованием всего арсенала клинкового оружия: штыков, сабель, шпаг и кинжалов. А сочетание винтовки и штыка и по сей день является классическим примером подобного межвидового скрещивания. Пользовались популярностью комбинированные системы и среди заядлых охотников: в конце XVIII века широкое распространение получили охотничьи кинжалы, имевшие по одну или по обе стороны лезвия пистолетные стволы с колесцовыми или кремниевыми замками.

В «Метрополитэн-Музее» в Нью-Йорке хранится итальянский тесак, датируемый 1550 г. Клинок с продольными ребрами скрывает ствол, рукоятка — колесцовый замок. Передняя часть клинка снималась, открывая дульный срез ствола, навершие рукоятки служило ключом для взведения замка. Под перекрестием выполнялась пороховая полка со сдвижной крышкой. Известны и более поздние попытки совместить огнестрельное оружие с таким специфическим средством рукопашного боя, как кастет. Но это уже совсем другая тема..

Во второй половине XIX века на «гражданском» рынке в странах Европы имели определенную популярность стреляющие приспособления, совмещенные со складными карманными ножами. Тогда же изобретатели настойчиво предлагали «сабли-револьверы», но военные ведомства их столь же упорно (и справедливо) отвергали. Новую надежду дали изобретателям малогабаритные самозарядные пистолеты. Так, в России в 1915 г. Д.И. Наквасин и В.И. Лысенко подавали проекты «шашек-пистолетов». Предлагалось помещать в эфес шашки пистолет Браунинга, так чтобы ствол и затвор-кожух укрывались в крестовине, а спусковой механизм и магазин на 12–14 патронов — в рукояти. Генерал-лейтенант Н.И. Юрлов сухо отметил тогда, что «подобные предложения делались уже несколько раз и всегда отклонялись за непригодностью». Совмещение стреляющего приспособления с ножом относят то к боевому «комбинированному», то к «маскированному» оружию. Последнее относится прежде всего к «гражданской» области, где нож сам по себе чаще служит рабочим инструментом, чем оружием — скажем, на протяжении XIX–XX веков неоднократно пытались сделать (и даже выпускали серийно) стреляющими складные рабочие ножи.

В области же «военной» чаще стреляющее приспособление добавляли к боевому ножу.

Французский оружейный мастер Пиколя Симон в 1895 году разработал холодно-огнестрельное оружие, представляющее собой комбинацию шестизарядного револьвера со стилетом длиной 25 см, замаскированного в элегантной трости. При отделении рукоятки со стилетом от собственно трости спусковой крючок автоматически откидывается, приводя оружие в боевое положение. Но по мере роста мощности, надежности и скорострельности чисто огнестрельного оружия подобные «комбайны» постепенно забыли.

Однако только на время.

Но все возвращается на крути своя. И ныне старая идея родилась в новом инженерном обличье уже в качестве арсенала войск специального назначения. Сфера использования комбинированного оружия — специальные операции (разведка, диверсии, террористические акции). А так как их потребителями являются спецслужбы, то информация об этих разработках доходит до широкой общественности чаще в виде приукрашенных слухов и легенд.

Первыми в спецвойсках появились ножи с метаемым лезвием, которое выбрасывается с помощью укрытой в рукоятке пружины.

Дальность метания ограничена всего 5–7 метрами, но зато полная бесшумность действия обеспечена. Подобные устройства широко применяли, например, американские «зеленые береты» во время войны во Вьетнаме.

В 1979 году французский инженер Патрик Ластавель разработал один из первых современных и практичных ножей-пистолетов. Он весьма удачно разместил в рукоятке кинжала одноствольное стреляющее устройство. В обычном положении торец клинка закрывал (точнее, маскировал) дульное отверстие, одновременно блокируя ударно-спусковой механизм. Но при повороте лезвия вокруг его продольной оси дульная часть ствола открывалась, механизм оружия разблокировался и происходил выстрел.

Однозарядный нож-пистолет Ластавеля

Оружие применялось следующим образом; наносился удар ножом, и после этого рукоятка поворачивалась относительно продольной оси. При этом выстрел в упор усугублял поражение противника. Оппонент, конечно, надежно выводился из строя, но все это устройство служило в конечном счете фактически лишь средством усиления поражающего действия обычного ножа, к тому же лишь однократно. А вот поразить противника метким выстрелом на некоторой, пусть и небольшой, дистанции было практически невозможно. Другими слонами, радиус поражения равнялся длине руки солдата.

Малокалиберный одноствольный перочинный нож явился фантазией немецкого оружейника Тасченмессера, разработавшего свой универсал уже в послевоенное время. Он установил ствол под углом к корпусу ножа, поэтому держать его удобно, почти как обычный пистолет. Спуск курка производился большим пальцем руки, перемещая спусковую фишку сбоку корпуса. Но открытый курок не обеспечивал безопасности при обращении с этим оружием, а крохотная длина ствола позволяет отнести подобную конструкцию скорее к оружейному курьезу, чем к серьезному средству самообороны.

Китайские конструкторы из государственной корпорации NOR-INCO в 1987 году завершили испытания своего образца «стреляющего ножа» с фирменным индексом «Тип 316». В его рукоятке размещено 4 ствола калибра 5,6 мм, при этом их дула расположены попарно с каждой стороны основания клинка. Предохранитель в виде поворотного кольца размещен в передней части рукоятки. Прицельные приспособления выполнены в виде желобка на рукоятке и мушки, установленной в ограждении на ее переднем срезе. Стрельба обычно ведется с вытянутой руки. Всего можно сделать два выстрела-залпа (из двух стволов сразу за один раз).

Стреляющий перочиный нож («ташенмессер»)

Принятый на вооружение Советской Армии НРС («нож разведчика стреляющий», 6П25) внешне похож на обычный «нож разведчика» HP. Клинок с полуторной заточкой и пипкой на обухе может использоваться для разрезания каната, строп, детонирующего шнура, распиливания прочных прутьев, включая стальные, служить в качестве отвертки и т. п., на ножнах имеется приспособление для резки проволоки диаметром до 5 мм и электрических кабелей под напряжением до 400 вольт. То есть сам нож — прежде всего рабочий инструмент.

В полости рукоятки НРС помещается извлекаемый стволик, фиксируемый двумя выступами на его наружной части и поворотной головкой рукоятки. В него вкладывается 7,62-мм специальный патрон СП-3 (такой же используется с бесшумным пистолетом МСП), с отсечкой пороховых газов при выстреле и дозвуковой начальной скоростью пули. Соответственно выстрел получается малошумным и беспламенным. В ноже НРС-2 использован 7,62-мм патрон СП-4 (из пистолетного комплекса ПСС) с большим пробивным и останавливающим действием пули, к тому же менее склонной к рикошетам. Клинок НРС-2 также несколько усовершенствован по сравнению с НРС

Стволик длиной 60 мм состоит из патронника и короткой нарезной части с 6 нарезами. Собранный в рукоятке ударно-спусковой механизм имеет рычаг-взводитель, укладываемый в рукоятке заподлицо, флажковый предохранитель (на случай, если нет необходимости в немедленном применении) и спусковой рычаг (кнопку). Рукоятка укрыта пластмассовыми рифлеными щечками.

Для выстрела нож приходится разворачивать рукояткой вперед, для прицеливания служат прорезь на ограничителе ножа и мушка на головке рукоятки. Хотя прицельная дальность установлена в 25 м, эффективная стрельба возможна на очень малые дальности. С 25 м пуля пробивает 2-мм стальную пластину с сохранением достаточного убойного действия за преградой. Особенности патрона не только делают выстрел бесшумным, но и допускают его под водой. НРС — типичное оружие последнего шанса. Масса НРС с ножнами — 0,62 кг (НРС-2 — 0,57 кг), длина ножа — 322 мм (290 мм), клинка — 160 мм. Специальные выступы на ограничителе служат для извлечения стреляной гильзы — для патрона, в котором пороховые газы остаются в гильзе, извлечение рукой и трудно, и опасно. В комплект входит оснастка для крепления ножа на поясе, руке или бедре. Выстрел производится с вытянутой руки. «Стрелковыми возможностями» НРС пользуются редко.

Объясняется это относительно долгим для «оружия последнего шанса» процессом подготовки к выстрелу. Но, возможно, пользователей смущает необходимость стрелять, когда острие клинка смотрит в лицо, а рука при отдаче неизбежно дернется, хотя при патронах СП-3 и СП-4 этот «рывок» весьма невелик, да и не столь существен для «оружия последнего шанса». Правда, демонстрировать стрельбу из НРС предпочитают с обеих рук с надетыми ножнами.

По мнению экспертов, современный армейский «стреляющий нож» является надежным оружием самообороны бойца спецназа и обеспечивает необходимый эффект внезапности (ведь когда видишь в руке противника нож, то уж выстрела точно не ожидаешь).

И за пару последних веков эта оружейная конструкция совершила полный круг своего развития и сегодня проявилась в новом облике во всем своем блеске.

Нож разведчика стреляющий НРС-2

Конструктор ЦКИБ COO В. Ребриков в 1978 г. предложил собственный вариант стреляющего ножа для разведки ВДВ. Рукоятка соединяется с клинком при помощи ствольной муфты. Ствол утоплен в муфте, направлен в сторону клинка и расположен над его обухом (вспомним бельгийские и английские карманные ножи со стволами над рукояткой). Достоинство такого расположения — отсутствие воздействия газовой «подушки» на полет пула. В муфте может крепиться ствол под 7,62-мм патроны СП-3, СП-4 или 5,45-мм пистолетный МПЦ. В рукоятке собраны механизмы запирания, ударно-спусковой с автоматическим (блокирует спуск при неправильно собранном ноже) и флажковым неавтоматическим предохранителем. Спусковая клавиша под большой палец расположена впереди рукоятки над стволом. Для перезаряжания клинок со ствольной муфтой извлекается из рукоятки.

Поскольку нож входил в комплект выживания (изделие «Комплект»), имелся набор сменных рабочих клинков. Длина ножа — 310 мм, масса-0,6 кг.

Для российских ВВС разработан нож выживания «Пилот-2», в рукоятке которого предусмотрен стреляющий механизм, который позволяет или пускать сигнальные ракеты, или вести огонь малокалиберными патронами из специального стволика. Создана отечественная модель и нового охотничьего ножа «Леший-2», в котором совмещены крупнокалиберный зверобойный пистолет и кинжал для добивания зверя. Нож выполнен под патроны 32-го калибра с мощной экспансивной пулей или дробовым (картечным) зарядом. Существуют варианты конструкции под боеприпасы 9x18 ПМ, 12,5x35, 12,5x40, СП-4, 410. Конструктивно он напоминает НРС, однако более прост и надежен.

Но все эти боевые устройства рассчитаны, как правило, на один-единственный (за редким исключением) выстрел. То есть они являются последним рубежом обороны бойца и его последним аргументом в борьбе за свою жизнь. А ведь в этой ситуации, особенно в условиях жаркой рукопашной схватки, одного выстрела может оказаться маловато даже в ситуации единоборства.

Ведь может быть и промах, и просто случайный преждевременный выстрел. А если противников к тому же несколько?

На кафедре «Артиллерийского вооружения» тульскою ВАИУ разработан универсальный стреляющий нож В конструкции использован вращающийся боек, что позволяет в темпе произвести 4 выстрела подряд (в сторону клинка). Стрельба из ножа ведется штатными 5,45-мм патронами МПЦ, что обеспечивает на дистанции в 25 м пробитие титановой пластины толщиной 1мм плюс 12–15 слоев кевлара (стандартный бронежилет). Патрон в настоящее время дорабатывается, и пробиваемость его еще возрастет.

Немецкий конструктор Рудольф Херзель разработал в 1982 году миниатюрный пистолет, разместив его в перочинном ноже (!).

Внешне его конструкция выглядит, как обычный массивный многолезвийный нож-универсал. Но в его рукоятке скрыто полуавтоматическое огнестрельное устройство.

Правда, в сложенном виде оно не действовало. Для его боевого применения следовало откинуть на шарнире блок лезвий, который превращался таким образом в рукоятку оружия, затем выдвигался складной спусковой крючок и вставлялся многозарядный коробчатый магазин. И лишь после этого можно было открывать огонь по оппоненту. Конечно, все это достаточно долго и неудобно, но каков сюрприз для противника: безобидный перочинный ножик вдруг на глазах превращается в грозное оружие — многозарядный полуавтоматический пистолет! Правда, не совсем понятно, для каких собственно целей автор предназначал свое произведение: то ли для самообороны мирных граждан, то ли для совершения террористических актов. — Но сама идея и ее конструктивное воплощение, без сомнения, просто блестящи.

На кафедре криминалистики Военной Академии России хранится образец предшественника ножа Херзеля. Эта малоизвестная широкой публике конструкция представляет собой все тот же перочинный нож, но в его рукоятку встроен шестизарядный револьвер.

Проект Херзеля — самозарядный пистолет в перочинном ноже

Ствол оружия расположен вдоль ручки, в которой смонтирован и ударно-спусковой механизм. Если оружие держать в руке, как обычный нож, то огнестрельное приспособление полностью скрывается ладонью, что позволяет полностью использовать фактор внезапности. Спусковой крючок откидной, а рукоятка для удобства удержания оружия при стрельбе выполнена изогнутой.

Казалось бы, сочетание огнестрельного и холодною оружия в одном устройстве — пережиток прошлого. Но тот факт, что в настоящее время постоянно появляются все более и более совершенные разработки, а область применения стреляющих ножей быстро расширяется, позволяет предсказать подобным конструкциям бурное и многообещающее будущее.

Огнестрельный кейс

Значительный объем портфеля позволяет без труда разместить в нем много интересного — специального назначения.

Хорошо известны так называемые «кейсы автоматы». Несмотря на интригующее название, речь идет о вполне обычных образцах малогабаритного автоматического оружия, снабженных ручками для переноски и легко сбрасываемым кожухом в виде «дипломата» (атташе-кейса). В ФРГ таким образом замаскировали пистолет-пулемет МР5К «Хеклер унд Кох». На ствольную коробку оружия сверху (подобно оптическому или ночному прицелу) крепится ручка, подобная ручке дипломата. Владельцу необходимо нажать рычажок на ручке, после чего кожух отбрасывается, и в руках оказывается готовое к стрельбе оружие. Здесь речь идет скорее не о маскированном оружии, а о способе скрытого ношения «обычных»

образцов с возможностью внезапного применения. Равным образом специальные отделения «дипломатов», сумок через плечо или поясных сумок используются для скрытого ношения пистолетов и револьверов. Впрочем, та же «Хеклер унд Кох» разработала вариант «атташе-кейса», из которого можно вести огонь, не извлекая пистолет-пулемет (если, конечно, патрон находится в патроннике, а предохранитель выключен). Для этого МР5К дульной частью ствола вставляется в трубчатый «удлинитель», открытый в сторону торца «кейса», а напротив спускового крючка располагается выступ качающегося рычага, отжимаемого снаружи. Размеры такого «кейса-автомага» — 438x108x322 мм, масса — 6,75 кг. Чтобы кейс при стрельбе хотя бы не разворачивало, его приходится удерживать обеими руками. Конечно, говорить о прицельности такой стрельбы не приходится, так что лучше все же извлечь оружие.

В НИИ спецтехники МВД РФ в качестве оружия самообороны граждан разработали кейс с встроенной электрошоковой системой. В нижнюю часть кейса встроены батареи и блок конденсаторов, создающих на высоковольтных электродах напряжение 90 000 В. В обычном положении электроды убраны внутрь портфеля и обесточены, поэтому ничто не выдает его необычную начинку. Но в угрожающей ситуации владелец нажимает неприметный выключатель рядом с ручкой, и сразу же с двух сторон кейса выдвигается по паре электродов, на которых играют молнии.

В музее МВД хранится самоделка, выглядящая, как обычный портфель. Но при нажатии клавиши из небольшого отверстия с тихим шелестом вылетает очередь из стальных игл. При нажатии на другую клавишу происходит перезарядка стреляющего устройства, после чего оно снова готово к стрельбе. К сожалению, сотрудники музея не раскрывают конструкцию устройства, но, по всей видимости, она очень самобытна.

Уже в наше время российские оружейники создали автомат, закамуфлированный под кейс и предназначенный для профессиональных телохранителей. Внешне кейс совершенно не отличается от стандартного «атташе», но при возникшей угрозе охранник нажимает клавишу, и корпус кейса, являющегося всего лишь футляром для оружия, мгновенно раскрывается и сбрасывается на землю с помощью мощных пружин. А в руках телохранителя, совершенно неожиданно для нападающих, оказывается готовый к бою укороченный 5,45-мм автомат АКС-74У или 9-мм 9A-91.

«Кейс-автомат» на основе МР5К

«Кейс-автомат» на основе АКС-74У кожух сбрасывается

«Кейс» сброшен, автомат в действии

Складные пистолеты-пулеметы

Оружие, рассчитанное на скрытое ношение, — область обширная, но в основном оно представлено вполне обычными образцами вроде «карманных» пистолетов или револьверов. Впрочем, периодически появляются конструкции оружия, в которых скрытность ношения выдвигается на первое место и преобладает над боевыми характеристиками. Любопытным примером здесь служат складные пистолеты-пулеметы.

Пистолет-пулемет FMG (Folding sub-Machine Gun — «складной пистолет-пулемет») был разработан американской фирмой «Арес» как компактное оружие высокой для ближнего боя мощности, в сложенном виде умещающийся в объем блока сигарет. Он может скрытно переноситься под одеждой и быстро приводиться в боеготовность. Форма коробки не позволяет сразу распознать сложенное оружие. FMG рассчитан под патрон 9x19 «парабеллум», состоит из двух одинаковых по размерам металлических коробчатых деталей, образующих ствольную коробку и приемник магазина, при складывании входящих один в другой. В одном находятся ствол, затвор в сборе и ударно-спусковой механизм, второй используется как приклад. Гнездо магазина размещено под передней коробкой и убирается в специальную выемку под стволом. Простейшая рукоятка взведения установлена под дульной частью ствола. Спусковая скоба и спусковой крючок также складываются.

Автоматика — на основе отдачи свободного затвора. Темп стрельбы — 650 выстр./мин. Выбор режима огня производится степенью нажатия на спусковой крючок.

Пистолет-пулемет может складываться с установленным 20-зарядным магазином, магазин емкостью 32 патрона присоединяется только в разложенном состоянии. Масса оружия — 2,38 кг (с 20-зарядным магазином), длина — 262 мм в сложенном состоянии и 503 мм в разложенном. «Маскировка» такого оружия под «рацию» или «блок сигарет» на самом деле только осложнит пользование им. Большее значение имеет возможность скрытного ношения под верхней одеждой без характерных для обычного оружия «выпуклостей».

Под явным влиянием FMG «Арес» свой складной пистолет-пулемет разработали в тульском Конструкторском бюро приборостроения. Оружие создавалось по заказу министерств обороны и внутренних дел и получило обозначение ПП-90, впервые представлено публике в 1992 г. Вскоре появился образец ПП-90М, принятый на вооружение соответствующих подразделений специального назначения. Используется также в главном управлении охраны и ФСБ. Встречается, правда, и у других подразделений — например, у вневедомственной охраны, где он уж совсем не к месту.

Складной пистолет-пулемет ПП-90М

Ствол длиной 200 мм обеспечивает начальную скорость пули 320 м/с и дульную энергию 312 Дж. Передняя часть ствола имеет резьбу для крепления глушителя. Ствольная коробка и удлиненный приемник магазина, играющий роль пистолетной рукоятки, — штампованные.

Автоматика работает за счет отдачи свободного затвора. Ударно-спусковой механизм — ударникового типа, ударник жестко смонтирован на зеркале затвора. Предохранитель-переводчик во включенном положении блокирует шептало, а затвор удерживается в заднем положении до полного сцепления передней и задней частей ствольной коробки. Затвор прямоугольного сечения имеет массивное верхнее основание, в котором высверлен канал для возвратно-боевой пружины с направляющим стержнем. Сравнительно маломощный патрон 9x18 ПМ и относительно массивный затвор дают темп стрельбы не более 700 выстр./мин, а выстрел с открытого затвора и длинный ход затвора — почти безударную работу автоматики. Поперечник рассеивания при стрельбе очередью в 2–5 патронов на 25 м составляет 100 мм. Отстреливаемый боекомплект до охлаждения ствола — 90 выстрелов.

В сложенном положении ПП имеет форму параллелепипеда размером 270x90x32 мм. При этом единственной выступающей частью является захват фиксатора боевого положения (он же удерживает затвор до полного сцепления частей). Из походного в боевое положение и обратно ПП-90М переводится за 3–4 секунды путем нажатия на выступ защелки и поворота передней части ствольной коробки вокруг оси до сцепления фиксатором с задней частью в разложенном положении. Откидные мушка и целик (рассчитан до 100 м) расположены сверху передней части ствольной коробки.

Коробчатый магазин на 30 патронов вставляется в рукоятку-приемник. Масса оружия без магазина -1,6 кг, снаряженного — 2,02 кг, длина в боевом положении — 490 мм. В 1993 году разработан не складывающийся вариант пистолета-пулемета ПП-93 с откидным прикладом и жесткой пистолетной рукояткой.

Модификация ПП-90М1 рассчитана под патрон типа 9x19 («парабеллум»).

Складной пистолет-пулемет FMG «Арес»

Глава 8. Гранатометы специального назначения

Бельгия

Бесшумный гранатомет-миномет FLY-K PRB

В 60-70-с годы фирма PRB вела разработку бесшумного оружия огневой поддержки типа гранатомета или легкого миномета на основе отсечки пороховых газов по схеме, получившей название «Джет Шот». Оружие осталось опытным, но привлекло широкое внимание.

Гранатомет FLY-K PRB состоял из 52-мм пускового устройства NR8111 и оперенных калиберных гранат. Пусковое устройство внешне напоминало обычный легкий миномет с гладкой трубой, небольшой опорной плитой, шарнирной укрепленной на казеннике, прицелом-уровнем и ремнем для переноски. Однако в нижней части трубы крепился пусковой шток с продольными направляющими выступами.

Принцип действия данного гранатомета основан на отсечке газов в трубке стабилизатора самой гранаты (мины). В верхнем глухом конце трубки стабилизатора размещались метательный и воспламенительный заряды, капсюль и поршень. Граната опускалась в пусковое устройство так, чтобы надеться трубкой на пусковой шток. Пусковой шток производил накол капсюля, воспламенялся метательный заряд. Пороховые газы с большой скоростью толкали назад поршень, упиравшийся в пусковой шток. Поршень тормозился ограничительной втулкой у заднего среза трубки.

52-мм осколочная граната NR208 имела массу 750 г и несла в пластиковом корпусе 135 г взрывчатого вещества и осколочную рубашку с 580 полуготовыми осколками, при начальной скорости 90 м/с дальность стрельбы составляла от 200 до 600 м. Взведение взрывателя происходило после пролета 45 м. Были разработаны также осветительная граната NR209 и дымовая NR210.

При сравнительно малой дальности стрельбы (у обычных 50–60 — мм легких минометов она составляет 1000–1500 м) достоинством такого оружия считался бесшумный, беспламенный и бездымный пуск, позволявший использовать его как средство поддержки внезапной ближней атаки и поражения объектов без возможности засечки позиции.

Принцип действия «бесшумного миномета» FLY-PRB системы «Джет Шот».

Принципиальная схема и последовательность пуска бесшумной, бездымной гранаты:

1 — боевая часть, 2 — метательный заряд, 3 — воспламенительный заряд, 4 — капсюль, 5 — поршень, 6 — расширительная камера, 7 — ограничительная втулка, 8 — взрыватель, 9 — оперение, 10 — метательное устройство, 11 — поршень, заблокированный в заднем положении, 12 — предохранительная заглушка (перед заряжанием снимается), 13 — установка гранаты на шток, 14 — воспламенение метательного заряда, 15 — расширение пороховых газов в камере, 16 — отделение гранаты от пускового устройства

СССР/Россия

Противодиверсионный гранатомет ДП-64

Традиционным средством защиты судов от возможных атак боевых пловцов было периодическое бросание в воду в направлении возможного подхода пловцов ручных гранат. Естественно, возникло стремление заменить такое средство гранатометом, увеличив и дальность «бросания», и боевой заряд (а значит, радиус поражения ударной волной на глубине) самой гранаты.

Одним из вариантов ручного оружия такого типа стал советский противодиверсионный гранатомет ДП-64, предназначенный для подразделений береговой охраны, защиты военных и гражданских судов, кораблей и катеров.

К моменту создания этого гранатомета на вооружении флотов уже находились реактивные станковые (55-мм семиствольный МРГ-1) и ручные противодиверсионные гранатометы. Однако для действия с тесной палубы или, скажем, от причальной стенки нужна была система без опасной зоны за казенным срезом. Поэтому в 1981 г. под шифром «Непрядва» началась разработка «активного» гранатомета в дополнение к уже применявшемуся реактивному «Дуэль». Ведущим конструктором по гранатомету был В. Ребриков от ЦКИБ СОО (шифр разработки ТКБ-0171), по 45-мм гранате — В. Сучков от ГСКБ. В 1990 г. 45-мм гранатомет был принят на вооружение ВМФ под обозначением ДП-64. Двуствольная схема позволяет отстреливать гранаты с большим темпом, а также сочетать фугасные гранаты с сигнальными.

Гранатомет ДП-64 для борьбы с ПДСС

Гранатомет выполнен по казнозарядной схеме. Гладкие стволы спарены в вертикальной плоскости и соединены казенником, прицельной муфтой и дульным хомутом. Стволы запираются затвором-затьльником, обтюрация пороховых газов обеспечивается вставленными в затвор короткими металлическими стаканами.

Сзади на затворе имеется плечевой упор с амортизатором, сверху — рычаги запирания и взведения. При перезаряжании стволы отпираются нажатием запирающего рычага, затвор отодвигается назад и откидывается вбок на продольной оси. Снизу блока стволов закреплены пистолетная рукоятка со спусковым крючком и предохранителем и передняя рукоятка удержания. Для переноски служат специальная рукоятка и ремень.

Масса ДП-64 — 10 кг. Его наводка производится с помощью прицела типа квадрант. Стрельба ведется на дальности до 400 м фугасными и сигнальными фанатами, стабилизируемыми калиберным оперением.

Фугасная граната ФГ-45 имеет дистанционный взрыватель. Перед заряжанием поворотом предохранительного колпака устанавливают глубину подрыва, после чего колпак снимается. Радиус поражения гранаты — около 14 м, глубина поражения — до 40 м. Сигнальная фаната СГ-45 используется для обозначения зоны обстрела на воде и снаряжена плавучим факелом. Вышибной заряд выбрасывает и поджигает факел, который всплывает на поверхность и в течение 50 секунд дает яркий красный свет.

Глава 9. «Штурмовое» оружие

В этой главе мы рассмотрим отдельные образцы «штурмового» оружия — пистолеты высокой мощности и модульные стрелковые комплексы, играющие роль «оружия последнего броска». «Последний бросок» — не метафора. Так именуют переход в атаку, бросок на сближение с противником. Дальность его в полевом бою обычно не выходит за 200 м, а в лесу, на улицах, в здании снижается до 10–20 м. Мала — 5-15 м — дальность последнего броска и для полицейских и контртеррористических формирований. Близость к противнику не позволяет рассчитывать на средства поддержки и требует компактного оружия, удобного для стрельбы с «прикладкой», навскидку и с рук, развивающего высокую скорострельность и способного в минимальное время надежно поразить живые цели в средствах индивидуальной бронезащиты (СИБЗ) или в укрытиях.

Неудовлетворенность эффективностью «традиционных» пистолетов против таких целей привела в 80-е годы к поискам новых типов «оружия личной обороны». В качестве варианта такого служебного оружия неоднократно предлагались мощные «штурмовые пистолеты» — своеобразное развитие длинноствольных «пистолетов-карабинов», привлекавших к себе широкое внимание накануне и в ходе Первой мировой войны, но впоследствии «оттесненных» пистолетами-пулеметами. Возвращение к идее мощного пистолета связано с необходимостью повысить пробивное действие пули при сохранении высокого останавливающего действия.

Вполне вероятно, что и ныне малые пистолеты-пулеметы окажутся предпочтительнее «штурмовых» пистолетов. Во всяком случае, пока эти громоздкие пистолеты (9-мм GA-9 «Тени», Р-95 «АА Армз», ТЕС-9,12,7-мм «Аугомаг»-У) больше распространены на «гражданском» рынке оружия. Некоторые из них — вроде ТЕС-9 — скорее являются оружием для «игры в спецназ», а такие, как 5,56-мм «Бушмастер» или 9-мм «Ди-Макс», относятся уже к разряду карабинов.

Вряд ли можно отнести к «пистолетам» и однозарядное оружие «Маади-Гриффин» под патрон 12,7x99 к крупнокалиберному пулемету. Однако мощные пистолеты по-прежнему привлекают внимание правоохранительных органов и сил специальных операций — собственно, здесь скорее всего в ближайшее время и останутся пользователи боевого личного оружия.

Не случаен в этом отношении и интерес к малокалиберным, но сравнительно мощным патронам к личному оружию. От пистолетных патронов они могут позаимствовать такие достоинства как малая масса, сравнительно низкие энергия отдачи и давление в канале ствола, быстрая потеря пулей убойной энергии за пределами прицельной дальности, от автоматных — настильность траектории и пробивную способность пули. Пули таких патронов остается в ряду легких и, вероятно, будут иметь поперечную нагрузку до 15 г/см^2 у обыкновенных пуль и до 20 г/см^2 у бронебойных. Уменьшение массы пули позволяет повысить ее скорость, незначительно увеличивая давление в канале ствола.

Варианты патрона 5,7x28: с обыкновенной пулей, трассирующей, «дозвуковой», холостой

Поражающее же действие пули определяется не только ее диаметром и массой, но и скоростью в момент столкновения с целью, и промежутком времени, за который ее кинетическая энергия передается цели. Легкая малокалиберная высокоскоростная пуля быстро теряет скорость и менее устойчива в тканях тела, благодаря чему способна отдавать большую долю своей энергии, в редких случаях проходя навылет. При движении пули внутри тела перед ее головной частью образуется ударная волна, позади — временная пульсирующая полость, дающая зону сотрясения, многократно превышающую раневой канал. В органах тела с высоким содержанием воды гидродинамический удар вызывает взрывоподобные разрушения. Удар, сотрясения и пульсации тканей приводят к их разрыву, повреждению большого числа нервных волокон. К достоинствам упомянутых патронов относится возможность создания под них унифицированного семейства оружия «полицейского» назначения — пистолета, пистолета-пулемета (или «автомата»), легкого самозарядного карабина с лучшими, по сравнению с существующими, баллистическими характеристиками. Возможно, это станет концом пистолетов-пулеметов.

Бельгия

Автомат Р-90

В конце 80-х годов «Фабрик Насьональ» представила свою инициативную разработку — компактное оружие для экипажей боевых машин и военнослужащих, не решающих боевые задачи на поле боя. Долгое время ожидалось, что автомат Р-90 («Проект-90»), отнесенный к разряду «пистолетов-пулеметов», заменит в армиях НАТО штурмовые винтовки и карабины у солдат небоевых специальностей, но этого не случилось. Однако автоматическое оружие с небольшой отдачей, простое в обращении и постоянно готовое к открытию огня пригодилось бы и войскам специального назначения, ведущим в основном ближний бой. Именно в таком качестве Р-90 предлагается на рынке в последние годы.

Основой нового оружия стала, конечно, разработка принципиально нового патрона, который сохранял бы достоинства промежуточного при весе и давлении в канале ствола, сравнимых с мощным пистолетным. Таковым стал патрон SS190 (5,7x28).

SS190 снаряжается остроконечной пулей двух типов — обыкновенной (2,02 г) со стальным сердечником в алюминиевом стакане или трассирующей (2,2 г). Энергия отдачи составила около трети от энергии патрона 5,56x45 НАТО. Поперечная нагрузка пули всего около 8 г/смг дает небольшую дальность убойного действия. Тем не менее, как утверждают, на 50 м она способна пробить до 48 слоев кевлара, сохраняя при этом высокое останавливающее действие. Созданы также «дозвуковой» (для применения совместно с глушителем) и учебный патроны. Характерно, что в это же время французская компания GIAT пыталась создать «личное оружие специального назначения» под собственный опытный патрон 5,7x25 с легкой пулей.

Автомат (пистолет-пулемет) Р90

Р-90 построен по схеме «буллпап» с расположением магазина над стволом. Все механизмы собраны внутри пластиковой ложи (корпуса) обтекаемой формы. Выемки ложи образуют наклонные пистолетную рукоятку и переднюю рукоятку удержания. Нижний прилив впереди ложи защищает левую руку стрелка от дельного пламени. Ствол имеет полигональную нарезку.

На выступающей из корпуса дульной части ствола укреплен пламегаситель, служащий также компенсатором активно-реактивного действия.

Автоматика Р-90 действует за счет отдачи свободного затвора. Рукоятки взведения расположены с обеих сторон оружия. Выброс стреляной гильзы производится вниз-вперед через трубку позади пистолетной рукоятки. Таким образом из оружия можно стрелять с правого или с левого плеча. Для снижения влияния выброса гильзы на стабильность положения оружия гильза, проходя по трубке, тормозится. Спусковой механизм допускает стрельбу в одиночном режиме и очередями по три выстрела. Переводчик режимов огня в виде поворотного диска расположен под спусковым крючком и управляется пальцем стреляющей руки.

Неполная разборка Р90

Наиболее оригинально разработана система питания. Патроны уложены в магазине в два ряда горизонтально, перпендикулярно оси канала ствола. Под действием пружины подавателя патрон продвигается к окну магазина, где подается на наклонную рампу, разворачивающую его вдоль оси канала ствола и опускающую на линию досылания. Это позволило обеспечить емкость магазина 50 патронов без увеличения размеров оружия. Магазин выполнен из полупрозрачного пластика. Большая емкость магазина соответствует стремлению создать оружие последнего броска.

Снаряженный магазин Р90

Над магазином находится мостик с постоянным механическим прицелом. На мостике крепится съемный основной коллиматорный прицел с прицельной маркой в виде кольца и точки. Позади мостика может крепиться дополнительный кронштейн Для ночного прицела. Прицельная дальность — 150 м.

Масса не снаряженного Р-90 — 2,8 кг, снаряженного — 37 кг, длина — 490 мм при длине ствола 230 мм, начальная скорость пули — 8?0 м/с, темп стрельбы — 900 выстр. мин.

Несильная отдача, схема «буллпап», компенсатор, оптический прицел, «прикладистость», режим стрельбы фиксированными очередями в сочетании с высоким темпом обеспечивают точность стрельбы. Вся конструкция рассчитана на быстрое открытие огня и ведение его в ближнем бою с прикладкой (с правою или левого плеча) или с рук без отрыва руки для смены режима.

Чистка и смазка оружия производятся без его разборки: для этого необходимо сдвинуть крышку приклада вниз и достать принадлежность из пенала приклада, а затем поднять крышку вверх, что открывает доступ к механизмам.

Несмотря на широкий интерес, автомат Р-90 закупила пока только Саудовская Аравия.

В варианте оружия для специальных операций вместо пламегасителя крепится дульный глушитель расширительною типа, а на переднем приливе ложи выполнено посадочное место для миниатюрного лазерного целеуказателя.

Пистолет 5–7 FN

В конце 1996 г. «Фабрик Насьональ» представила пистолет 5–7 FN под патрон SS190. Сравнительно небольшие отдача и размеры SS190 позволили использовать его в личном оружии.

Сама конструкция «5–7» содержит в себе немного нового. Он представляет собой, скорее, «концепт» будущего оружия, но демонстрирует возможность вместить всю систему в размеры стандартного боевого пистолета. Масса «5–7» без магазина — 608 г, общая длина — 280 мм. высота — 144 мм, ширина — 31 мм.

Рамка частично стальная, частично пластиковая. В передней и тыльной частях рукоятки использованы рифленые пластиковые накладки. Они могут быть сменными для регулировки под руку стрелка. Пластиковые накладки по бокам затвора служат захватами под пальцы.

Автоматика работает на основе отдачи полусвободного затвора.

Ударно-спусковой механизм — только самовзводный, что позволило исключить специальные предохранители. Это, конечно, повышает боеготовность оружия при внезапном столкновении, но традиционно большое усилие самовзвода вряд ли полезно в плане меткости стрельбы.

На пазы в передней части рамки может крепиться лазерный целеуказатель или обычный осветители. Можно ожидать появления на боевых пистолетах (под какой бы патрон они ни создавались) коллиматорных прицелов — их эффективность и постепенная миниатюризация дают к этому основания.

Пистолет 5–7 FN

Двухрядный магазин на 20 патронов вставляется в рукоятку. Увеличенная спусковая скоба допускает стрельбу в плотных перчатках. По расположению и конфигурации органов управления пистолет рассчитан на стрельбу с правой или левой руки, а также с двух рук. Отметим «обтекаемый» дизайн пистолета и выполнение всех органов управления заподлицо. Эти черты, как и уменьшение контакта руки с металлом и пазы на рамке, стали типичны для боевых пистолетов.

Великобритания

Пистолетный комплекс под патрон .224 BOZ

Британская фирма «Сибил Дзфснс Сэпплай» зашла, так сказать, с другой стороны, создав в 1998 г. опытный 5,56-мм патрон.224 BOZ на основе пистолетного «10 мм ауто». Гильза длиной 23 мм приняла бутылочную форму. Начальная скорость остроконечной пули массой 3.56 г (поперечная нагрузка около 14 г см^2) достигает 640 м/с, дульная энергия — 729 Дж. Пуля имеет настильную траекторию. По данным печати, на дальности около 91 м (100 ярдов) превышение траектории над линией прицеливания составляет 50–51 мм, время полета на эту дальность — 0,17 с. Для сравнения: пуля патрона 9х19 — «парабеллум» на той же дальности (стрельба из пистолета-пулемета с начальной скоростью 341 м/с) дает превышение около 120–122 мм, время полета — 0,29 с; пуля патрона.40 «смит энд вессон» с начальной скоростью 300 м/с — соответственно 147–148 мм и 0,32 с. Пуля.224 BOZ якобы на 91 м пробивает 20 слоев кевлара с 1,6-мм титановой вставкой, проникая после этого в желатиновый блок на глубину до 533 мм, а на дальности 50 м пробивает 10-мм броню из алюминиевого сплава (для справки — это защита борта боевой машины LAV-25). Цифры явно рекламного характера, тем не менее интересны.

«Смокин Хол Пистол» под патрон. 224 BOZ

Планируется выпуск вариантов патрона с бронебойной (с карбид-вольфрамовым сердечником) и трассирующей пулей массой от 1,9 до 3,9 г, а также с пулей повышенной убойности, сочетающей гидродинамический удар с осколочным действием.

Под патрон.224 BOZ выполнены опытные длинноствольные пистолеты «Смокинг Хол Пистол» (на основе схемы «Кольт-Браунинг») и модифицированный «Глок-20», но это скорее приборы для демонстрации возможностей патрона, чем кандидаты в будущие боевые пистолеты. «Сивил Дэфенс Сэпплай» предложила также собственную переделку под.224 BOZ пистолета-пулемета МР5.

Модульный пистолет-пулемет «Бумшмен»

В 1990 г. компания «Бушмен» представила малый пистолет-пулемет IDW («оружие индивидуальной зашиты») системы Дж Эловега и П. Вест, сразу привлекший к себе внимание и относимый некоторыми специалистами к классу штурмовых пистолетов. Разработку энергично поддерживали английские полицейские и специальные армейские части, предложения которых были учтены в последнем варианте конструкции. В том же 1990 году «индивидуальное оборонительное оружие» демонстрировалось в академии ФБР представителям Корпуса морской пехоты США, армейского управления тактики ведения ближнего боя, а также представителям Управления специальных операций.

Конструкция оружия модульная. Автоматика работает на принципе отдачи свободного затвора. Расположение магазина и казенной части ствола впереди спусковой скобы позволило несколько сократить скорость перемещения затвора, но при массе затвора 227 г и длине его хода всего 51 мм высокий темп стрельбы неизбежен. При разработке одной из главных задач было обеспечение попадания в цель каждого выстрела в очереди. Естественно, что при темпе стрельбы 1400 выстр./мин. эта задача не могла быть разрешена.

Эксперименты выявили оптимальный темп стрельбы — 430 выстр./мин, при котором интервал между выстрелами обеспечивает возвращение дульной части ствола к моменту следующего выстрела в исходное положение. С помощью механических замедлителей получить такой темп не удалось, и решено было ввести регулятор, состоящий из электродвигателя (расположен в рукоятке, питание от батареи) и электронного устройства, обеспечивающего выключение шептала 450 раз в минуту. Заменяемый регулятор темпа — своеобразный наследник синхронизаторов авиационных пулеметов — рассчитан на 30 тысяч выстрелов. Светоизлучающие диоды на его корпусе постоянно информируют о состоянии батареи питания. Разработчики утверждают, что может быть установлена любая другая скорострельность (вплоть до 1400 выстр./мин), если в этом возникнет необходимость. Так как скорострельность определяется только регулятором, темп стрельбы остается стабильным при использовании любых партий и номенклатур патронов. Оружие имеет также обычный переводчик-предохранитель, задающий стрельбу одиночным огнем, непрерывным огнем и на предохранение.

Малый пистолет-пулемет «Бушмен» при стрельбе «по-пистолетному»

Ствол и крышка затворной коробки изготовлены из стали; сама коробка — из алюминиевого сплава. Пластиковая пистолетная рукоятка выполнена как единый узел с гнездом для магазина, служащим также передней рукояткой удержания. Оружие сбалансировано относительно его центра масс, и в боевом положении ось канала ствола совмещена с кистью руки, уменьшая момент вращения. Вторая рука на передней рукоятке располагается таким образом, что большой палец находится сверху ствольной коробки, способствуя быстрому возвращению оружия на линию прицеливания. Съемный проволочный приклад имеет гнездо для запасного магазина, при необходимости может складываться на правой стороне оружия. Магазины — на 20 и на 32 патрона.

Первый выстрел в очереди при установке переводчика на стрельбу происходит обычным образом. Однако при перемещении спускового крючка назад еще на 6 мм включается регулятор темпа и шептало выключается с частотой 450 раз в минуту. В случае выхода из строя батареи питания оружие переходит на стрельбу одиночным огнем. При отделении регулятора темпа «Бушмен» превращается в самозарядный штурмовой пистолет. Однако возможность установки регулятора для использования оружия в специальных операциях сохраняется. Если нужен максимальный темп, регулятор выключается поворотом переключателя в рукоятке.

При испытаниях на кучность боя (дальность 7 м, длина ствола — 83 мм) очередями по 20 выстрелов без использования приклада все пробоины стабильно укладывались в круг диаметром 120 мм.

При стрельбе при тех же условиях на дальность 25 м у рядовых стрелков все пробоины располагались в ростовой фигуре.

При стрельбе на дальность 25 м очередями в 20 выстрелов все пробоины укладывались в круг диаметром 160 мм, причем большинство пробоин не выходило из круга диаметром 121 мм (использовались ствол 254 мм, сошки и приклад). Отмечается, что для получения результатов, близких к указанным выше, требуются определенные навыки в стрельбе.

Складывающимся прикладом, держателем запасного магазина в затыльнике и новыми сошками оружие оснащено в основном по требованию сил специальных операций.

Стандартная модель под патрон 9x19 «парабеллум» имеет длину ствола 83 мм, однако его легко заменить на ствол длиной 152, 254 и даже 356 мм. Масса IDW со стволом длиной 83 мм и без патронов — 2,9 кг, длина без приклада — 276 мм. На длинном стволе могут крепиться легкие сошки. В такой «конфигурации» оружие именуется уже LSW («легкое оружие поддержки») и предназначено для ведения кучной стрельбы на дальностях, превышающих эффективную дальность пистолетов и боевых гладкоствольных ружей.

В «джентльменский набор» IDW входят: сменные стволы, съемный глушитель, компенсатор, ночной, оптический и коллиматорный прицелы, а также лазерный целеуказатель, используемый при стрельбе без прикладки.

Хотя IDW остался в ряду опытных образцов, спустя почти десять лет, в 1999 г., компания «Паркер-Хэйл» представила модульный 9-мм пистолет-пулемет PWS, повторяющий по своей схеме, основным ТТХ, возможным конфигурациям и набору сменных элементов IDW «Бушмен». Отличия заключаются лишь в дизайне, расположении органов управления. Само по себе это свидетельствует о сохраняющемся интересе к такого рода оружию.

Россия

Пистолеты «Гюрза» и «Вектор»

В ЦНИИ точного машиностроения (г. Климовск) был разработан пистолетный комплекс «Гюрза». Его боевые качества в основном определяет 9-мм патрон разработки А. Юрьева. Патрон РГО52 (9x21, известен также под индексом СП-10) имеет цилиндрическую гильзу и пулю оригинальной конструкции. Патрон имеет массу 10,8 г, массу пули 6,7 г. Длина гильзы — 21 мм, всего патрона — 33 мм. Форма пули — цилиндро-оживальная. Оболочка в головной части оголяет тяжелый закаленный сердечник. В сочетании с высокой 420 м/с — начальной скоростью и наличием плоской площадки на вершине такая конструкция пули дала сочетание пробивного и останавливающего действия. Увеличение пробивного действия пули вызвано рядом причин, включая широкое применение средств индивидуальной бронезащиты. Прицельная дальность установлена вдвое больше обычной — 100 м, хотя из личного оружия огонь на таких дальностях ведут редко. На дальности 50 м (по другим данным — до 70 м) пуля пробивает бронепреграду, включающую 30 слоев кевлара и 1,4-мм титановую пластину (бронежилет второго класса защиты). По сочетанию пробивного и останавливающего действия пули на дальностях до 50 м этого патрона это один из наиболее мощных серийных пистолетных патронов, хотя по дульной энергии он сравним с 9x19 «парабеллум».

Сам пистолет разработан конструктором П.И. Сердюковым. Мощный патрон потребовал выполнить автоматику пистолета с массивным затвором-кожухом. Затвор составлен из двух частей, благодаря чему замедляется отпирание канала ствола, а действие отдачи растягивается во времени. Полускрытый курок доступен для большого пальца руки, удерживающей оружие.

Конструкция ударно-спускового механизма подчинена стремлению повысить меткость стрельбы. Видимо, отсюда — отсутствие режима самовзвода и небольшое усилие спуска. Хотя именно эти особенности многие пользователи считают недостатком для боевого пистолета. Пистолет имеет два автоматических предохранителя.

Пистолет «Гюрза»

Первый выполнен в виде клавиши позади рукоятки и выключается при полном охвате рукоятки ладонью. Второй (по типу австрийского «Глок-17» или немецкого «Зауэр» модели 1930 г.) представляет собой своеобразную шпонку на спусковом крючке, запирающую спуск. Этот предохранитель выключается при начале спуска, когда палец стрелка вжимает шпонку в спусковой крючок. Таким образом обеспечивается безопасность обращения с оружием при постоянной готовности к выстрелу. Использование только автоматических предохранителей исключает ситуацию, когда владелец оружия пытается выстрелить, не спустив пистолет с предохранителя — в ближнем бою такая оплошность нередко стоит жизни. Пистолет, имеющий только автоматические предохранители, может быть вполне безопасен от случайного выстрела в руках хорошо подготовленного профессионала. В «массовом» варианте, рассчитанном на средний уровень подготовки, его безопасность вызывает сомнения.

«Гюрза» имела лаконичный «зализанный» дизайн. Изготовление рамки из армированного пластика встречается ныне довольно часто и даже успело стать модой. Рукоятка и спусковая скоба выполнены как единая деталь и имеют слегка шероховатую поверхность. Это не только облегчило оружие, но и сделало более удобной «хватку». Увеличенный размер спусковой скобы делает возможной стрельбу в толстых перчатках, а ее передний изгиб — также ставший обычным в современных боевых пистолетах — даст опору указательному пальцу левой руки (для стрелка-правши). Стоит отметить, что полезность такого изгиба спусковой скобы вызывает немало споров.

На затворе-кожухе помещены постоянный целик с прямоугольной прорезью и мушка, не дающая бликов в сторону целика при любом освещении. Двухрядный магазин на 18 патронов с шахматным их расположением не выступает из рукоятки. Двусторонняя защелка магазина помещена позади спусковой скобы, «утоплена» в рукоятке и весьма удобна для быстрого перезаряжания. Корпус магазина имеет ряды отверстий, облегчающих его и позволяющих на глаз определить количество патронов. Имеется затворная задержка, останавливающая затвор в заднем положении по израсходовании патронов.

Масса пистолета без патронов — 0,995 кг, со снаряженным магазином — 1,2 кг, длина — 225 мм, высота — 145 мм, ширина — 30 мм, начальная скорость пули — 420 м/с. Кучность стрельбы характеризуется следующими цифрами- при стрельбе с 25 м сериями по 10 выстрелов все пули укладываются в крут радиусом 80 мм, а радиус лучшей половины — 25 мм; на 100 м — соответственно 320 и 180 мм. Кучность выше, чем у пистолета ПМ, и несколько хуже, чем у пистолета АПС.

По размерам «Гюрза» находится между ПМ и АПС. Благодаря мощному патрону ее иногда именуют «штурмовым пистолетом», хотя роль «штурмового» оружия наименее всего подходит пистолету.

Баланс и угол наклона рукоятки к оси ствола в 100 градусов делают стрельбу с одной руки достаточно удобной, хотя вес пистолета сравним с автоматическим АПС — плата за повышение мощности.

Кроме того, при резкой отдаче узкая клавиша автоматического предохранителя «бьет» в ладонь стрелка.

Хотя уже пять лет назад состоялся приказ о принятии «Гюрзы» на вооружение, судьбу этого пистолета трудно назвать решенной — в частности, финансовые затруднения мешают постановке серийного производства патронов РГ052. Неудивительно поэтому, что в середине 90-х годов «Гюрза» превратилась в пистолет с более «солидным» обозначением СР-1 «Вектор» (не пугать с продукцией южноафриканской оружейной фирмы «Вектор»). Несколько модернизирована рукоятка. Небольшие полочки и углубления под большой и указательный пальцы, насечки на передней и задней поверхностях призваны повысить устойчивость — управляемость обычно становится главной проблемой мощных пистолетов.

Разработаны также новые варианты патрона с экспансивной пулей повышенной убойности, трассирующей пулей, а также малорикошетирующей пулей с плоской площадкой носика — вариант, особенно полезный при действиях внутри помещений.

Модульный стрелковый комплекс ОЦ-14 «Гроза»

Идея глубокого «интегрирования» противопехотного гранатомета и автомата в единый модульный комплекс для получения универсального оружия ближнего боя нашла воплощение в «стрелково-гранатометном комплексе» ОЦ-14 «Гроза», разработанном В.К Телешом и Ю.В. Лебедевым в ЦКИБ СОО. Разработка была начата как инициативная в декабре 1992 г., а через год была представлена первая опытная партия. Открыто ОЦ-14 впервые был продемонстрирован в 1994 г. За основу взяли уже выпускавшиеся ТОЗ автомат АКС-74У и гранатомет ГП-25 «Костер» — с ними конструкция унифицирована на 75 %.

Револьверный гранатомет PF6 — еще один вариант «штурмового» оружия разработки ЦКИБ СОО

Комплекс ОЦ-14 в варианте малогабаритного автомата

Из боеприпасов были выбраны 9-мм патроны СП-5 (индекс 7Н8), СП-6 (7Н9) и 40-мм осколочные выстрелы ВОГ-25 и ВОГ-25П.

Комплекс под эти боеприпасы получил полное обозначение ОЦ-14-4А, или «Гроза-4». 9-мм патроны сочетают малую отдачу с устойчивостью пули на траектории и довольно высоким пробивным действием.

Основой комплекса является «индивидуальное штурмовое оружие 9мм/40мм«, включающее автомат и подствольный гранатомет. Автомат сохранил общее устройство АКС-74У, но скомпонован по схеме «буллпап». Это позволило снизить общую длину оружия, уменьшить его «подскок» под действием отдачи, а при наличии «подствольника» — обеспечить баланс с расположением центра тяжести оружия в районе пистолетной рукоятки. Схема автоматики, запирания канала ствола, работы ударно-спускового механизма не изменилась. Модифицирована схема газоотвода — из-за меньшего давления пороховых газов в канале ствола газоотводное отверстие отнесено назад и связано с газовой камерой специальной трубкой. Подъем приклада заставил приподнять прицел и мушку и смонтировать их на мостике, служащем рукояткой для переноски, поскольку он размещен над центром тяжести. Секторный прицел снабжен регулировочным барабанчиком. На гранях барабанчика нанесены дальности в 50, 100, 150 и 200 м. Гривка прицела заменена вертикальным диском с прорезью. При повороте диска на 180 градусов на место прорези встает отверстие диоптра: при хорошем освещении диоптрический прицел удобнее, тем более что в ОЦ-14 прицел ближе к глазу стрелка, чем в автоматах.

Калашникова обычной схемы. Регулируемая мушка смонтирована в передней части мостика. Сборка прицельных приспособлений на мостике освобождает дульную часть ствола. Мостик используется также для установки оптических и ночных прицелов — такое крепление необычно для отечественного оружия, но вполне соответствует «стандарту НАТО».

Складной приклад АКС-74У заменен затыльником с резиновым амортизатором и шарнирным креплением к ствольной коробке.

Сверху затыльник имеет зуб, упирающийся в крышку ствольной коробки и играющий двоякую роль. Он сглаживает верхнюю грань автомата, предотвращая ее цепляние за предметы снаряжения, края люка и т. д., и удерживает крышку ствольной коробки от срыва отдачей при стрельбе из гранатомета.

Ствол автомата имеет длину 240 мм. Его дульная часть снабжена обтюрирующими кольцевыми проточками и укрыта надульником, который удлиняет путь пороховых газов за дульный срез гранатомета, несет откидной рамочный прицел и служит для крепления гранатомета. Последний в целом аналогичен ГП-25, но лишен пистолетной рукоятки и прицела-квадранта. Пистолетная рукоятка и спуск оружия используются для управления и автоматом, и гранатометом. Спусковой крючок связан тягой с ударно-спусковым механизмом гранатомета и толкателем — со спусковой тягой автомата.

Переключение спуска производится флажком, выключающим тягу или толкатель. Пользование таким переключателем в стрессовой ситуации боя требует высокой подготовленности стрелка. Для стрельбы из гранатомета служит рамочный прицел со шкалами для навесной и настильной стрельбы. При настильной стрельбе используется мушка автомата, при навесной — мушка на надульнике.

Дальность стрельбы из гранатомета — до 400 м. Кожух гранатомета служит цевьем всего оружия. На затыльнике и ствольной коробке автомата укреплены антабки для ремня.

Масса не снаряженного комплекса — 3,8 кг, длина — 550 мм. Темп стрельбы автомата — 700 выстр./мин, питание — от коробчатого магазина на 20 патронов, прицельная дальность — 200 м.

Следующим вариантом ОЦ-14-4А является «штурмовой» автомат.

Снимаются гранатомет и надульник, модуль пистолетной рукоятки со спусковым крючком заменяется другим — с одним толкателем, ставится другой надульник с пластиковой рукояткой. Передняя рукоятка позволяет повысить точность стрельбы с рук, без прикладки. Масса такого автомата — 2,8 кг. Вместо надульника с рукояткой может устанавливаться простая втулка: так получается наиболее компактный вариант — «штурмовой автомат малогабаритный». Стрелять из такого оружия можно с упором приклада в плечо, поддерживая левой рукой стреляющую правую — менее удобно, чем с цевьем или передней рукояткой, но вполне приемлемо на малых дальностях.

Четвертый вариант — «штурмовой автомат специальный». Вместо надульника устанавливается прибор беззвучной и беспламенной стрельбы (ПБС), снижающий уровень звука выстрела до 118 Дб — благо патроны СП-5 и СП-6 изначально создавались для «бесшумного» оружия. В отличие от ПБС-1 здесь нет сплошной резиновой шайбы и пуле не приходится терять энергию на пробивание преград. Торможение опережающих пороховых газов происходит за счет их собственной турбулентности. ПБС покрыт резиновым кожухом, также служащим цевьем. Масса такого комплекса без патронов, ночного или оптического прицела составляет 3,3 кг.

Сборка всех вариантов осуществляется самим пользователем в зависимости от задачи. ОЦ-14-4А поставляется в специальной упаковке в виде чемодана с поролоновым подбоем, в гнездах которого уложены штурмовое оружие 9 мм/40 мм, сменные модули, масленка и принадлежность. Разработана и модификация ОЦ-14 для вооруженных сил (ВДВ, спецназа) — 7,62/40-мм. Комплекс под патрон 7,62x39 получил обозначение ОЦ-14-1 («Гроза-1»). Для ношения «армейской» модификации комплекса, в соответствии с условиями эксплуатации, создан брезентовый закрытый чехол.

Кроме того, созданы комплексы «Гроза-2» с использованием патрона 5,45x39 и «Гроза-3» — с патроном 5,56x45 НАТО.

ОЦ-14-4А считается опытным, однако уже имеется в ОДОН внутренних войск МВД (бывшая дивизия им. Дзержинского), у Управления охраны, Службы охраны Президента.

Комплекс ОЦ-14 «Гроза» в варианте 9 40-мм автоматно-гранатометного

США

Пистолет для специальных подразделений ФБР

Наиболее многочисленно в арсенале ФБР СМША, как и любой полицейской организации, личное оружие. В мае 1997 г. ФБР объявило о выборе для своих специальных агентов 10-мм пистолетов «Глок» моделей 22 и 23 под патрон.40 «смит энд вессон». Однако для групп SWAT (Special Weapon And Tactic — «специальное вооружение и тактика»), созданных в составе полиции и ФБР, требовалось оружие, способное в критический момент, на очень малой дальности гарантированно вывести из строя с первого выстрела агрессивно настроенного противника. Поэтому выбор пал на патрон.45 АСР (11,43x23). Бойцы таких групп уже пользовались пистолетами этого калибра, выполненными по особому заказу на основе моделей канадской «Пара-Орднанс». Сыграл свою роль, видимо, и выбор Командованием специальных операций вооруженных сил США оружия под тот же патрон — пистолета Mk23 Model 0.

Кстати, этот пистолет, рассмотренный нами в разделе «Бесшумное оружие», также можно отнести к «штурмовым».

Выпущенное ФБР в 1996 г. детализированное техническое задание на пистолет для групп SWAT предполагало оружие крупнее и мощнее, чем «Глок», с несамовзводным механизмом. Размеры ограничивались 228,5x146x35 мм, масса — 1,36 кг, длина ствола — между 120,5 и 133 мм. Ударно-спусковой механизм включал бы: полускрытый курок с обтекаемой головкой и предохранительным спуском; двухсторонний предохранитель на рамке, выключаемый движением вниз. Клавиша рамочного автоматического предохранителя — будет такой установлен — должна быть увеличена для более надежного срабатывания. Автоматический предохранитель ударника упоминался как желательный. Усилие спуска — от 2,3 до 3 кгс. Выстрел должен быть возможен и при вынутом матине, а смена магазина — при любом положении затвора — запертом или на затворной задержке. Емкость однорядного (для уменьшения ширины рукоятки) магазина — 8 патронов. Рамка и затвор кованые (ни в коем случае не литые) из нержавеющей стали, рукоятка — с насечками как на щечках, так и на торцах. Нетрудно увидеть, что ФБР просто хотело быстро получить улучшенный вариант старого доброго «Кольт Гавэнмент» М1911А1 с увеличенной на 1 патрон емкостью магазина. Такой заказ был не для производителей массового оружия. В США множество средних и малых фирм и мастерских занимается доработкой экземпляров массового оружия по специальным заказам, своего рода «переделкой фордов в роллс-ройсы».

В конце концов, после серьезных — как утверждают — испытаний выбрана была фирма «Спрингфилд Армори», где работами по «переделке» М1911А1 руководил Д. Уильямс. Контракт на 5000 модифицированных пистолетов был выдан ей в апреле 1998 г.

В целом модель «Спрингфилд Армори» содержит набор изменений, привычный для «спортивных» переделок «Кольта». Пистолет собран на рамке типа «Нэшнл Матч». Тщательно отделаны и пригнаны друг к другу ствол, ствольная втулка и серьга ствола. Скос патронника и перемычка рамки перед магазином спрофилированы так, чтобы не вызывать утыкания при подаче патрона с любым типом пули (основной будет, по-видимому, оболочечная пуля с открытой экспрессивной пустотой в головной части). Ударно-спусковой механизм включил: курок типа «Кольт Коммандо» с петлеобразной головкой вместо спицы, облегченный спуск, двухсторонний увеличенный флажок предохранителя. Длина спуска ближе М1911, чем М1911 А1, его малая масса позволяет ускорить взведение курка, не снижая безопасности. Усилие спуска — 2 кгс, несколько ниже, чем у М1911 А1. Рычаг автоматического предохранителя снабжен насечкой, а сверху выгнут так, чтобы облегчить глубокую посадку пистолета в руке и защитить ладонь от защемления курком. Слегка увеличен рычаг затворной задержки.

Дня повышения устойчивости при выстреле торцы рукоятки покрыты квадратной насечкой. Заметим отсутствие модного переднего изгиба спусковой скобы. Для ускорения перезаряжания рукоятка имеет снизу раструб и передний косой вырез, а крышка магазина — выступающую вперед пластиковую накладку. Прямые насечки на задней части затвора-кожуха заменены наклонными. Несколько изменена конфигурация окна затвора-кожуха.

Прицельные приспособления включают постоянную мушку и низкопрофильный прицел типа «Новак» с защищенной с боков прямоугольной прорезью. Прицел крепится в поперечном пазе затвора-кожуха, регулируется по вертикали винтом. Прицел и мушка снабжаются тремя тритиевыми вставками. Возможно появление крепления для лазерного целеуказателя и колли матерного прицела.

Опубликованы пока ТТХ только «коммерческого» варианта: масса — 1,13 кг, длина — 203 мм при длине ствола 127 мм. При стрельбе со станка оболочечной пулей «Голд Сэйбр «массой 14,9 г с головной пустотой серия из 10 выстрелов якобы дает поперечник рассеивания 38 мм на дальности 25 ярдов (22,75 м).

Примерно те же результаты дают и патроны с пулями массой 12 и 13 г. Сравнительно мощный «Кольт Гавэнмент», кажется, возвращается на службу, причем именно как вооружение спецподразделений.

Пистолет «Спрингфилд Армори» — SWAT

Пистолет «Карбон»-15

Американская фирма «Профешинал Орднанс Инкорпорэйтед» представила на рынок очередную переделку схемы винтовки М16, точнее — ее самозарядного варианта CAR-15. На этот раз винтовка превратилась даже не в короткий карабин, а в пистолет «Карбон»-15 под патрон.223 «ремингтон» (5,56x45), в целом сохранив базовую схему винтовки с автоматикой на основе отвода пороховых газов с — прямым действием» на затвор и запиранием канала ствола поворотом затвора. При этом «пистолет» лишился приклада, цевья, рукоятки для переноски, крышки гильзоотводного окна ствольной коробки. Укороченный ствол для повышения жесткости снабжен продольными долами, на его дульной части крепится регулируемый компенсатор.

Хотя фирма объявила этот «пистолет» массой 1,3 кг (снижение массы достигнуто за счет широкого использования в конструкции армированного углеволокна) «новым словом оружия профессионалов», он, вероятно, останется в ряду «досугового» любительского оружия.

Карабин «Кольт»-MARS

Среди оригинальных американских разработок последнего десятилетия мы также увидим поиски «оружия личной обороны», близкого пистолетам-пулеметам или коротким автоматам. В начале 1997 г «Кольт Мэнюфэкчуринг» представила автомат MARS (Mini Assault Rifle System) под патрон 5,56x30 — по сравнению с 5,56x45 НАТО гильза укорочена на 1,5 см. При длине ствола 280 мм пуля массой 3,56 г имеет начальную скорость 792 м/с и дульную энергию 1116 Дж, 2,6-г пуля — 884 м/с и 1015 Дж. Максимальное превышение траектории 3,56-г пули над линией прицеливания на дальности 200 м — 75–76 мм. MARS выполнен на основе известного карабина М4А1 и в целом сохраняет его схему. Сам карабин был создан в начале 90-х годов на основе Модели 723 «Кольт» и является облегченной и уменьшенной копией винтовки М16А2 с укороченным стволом и «круглым» цевьем, прикладом телескопического типа. Модификация М4А1 имеет съемную рукоятку для переноски и соответственно сменный прицел — оптический, коллиматорный или ночной.

Карабин MARS кроме патрона отличается меньшей длиной, отсутствием рукоятки для переноски, вместо которой ставится модуль с диоптрическим и коллиматорным прицелами, рассчитанными до 300 м. Флажок переводчика-предохранителя сделан удобнее для действия большим пальцем стреляющей руки. Крепление ружейного ремня рассчитано на ношение автомата на боку и быстрое вскидывание к плечу без перекрытия ремнем пистолетной рукоятки, спусковой скобы, гильзоотводного окна или прицела.

Франция

Длинноствольный револьвер MR73 «Манюрин»

Оригинальный подход к мощному боевому револьверу демонстрирует контртеррористическая группа G1GN французской жандармерии. Здесь приняли мощный револьвер MR-73 «Манюрен» под патрон.357 «магнум» в варианте с длиной ствола 203 мм (максимальный в серийном варианте данного револьвера), креплением оптического прицела и складными легкими сошками. Сама система револьвера MR-73 «Манюрен» («Манюфактур де Матин дю О-Рен») с цельной рамкой, откидным влево барабаном и ударно-спусковым механизмом двойного действия в целом повторяет известные револьверы «Смит энд Вессон» того же калибра, но отличается наличием подшипников, а пластинчатая пружина спускового крючка делает спуск более плавным. Съемные сошки типа «Харрис-Бипод» вообще широко используются любителями крупнокалиберных длинноствольных револьверов. Таким образом, тип любительского «охотничьего» револьвера в данном случае пытаются превратить в своего рода малогабаритную снайперскую винтовку малой дальности для использования профессионалами в условиях ограниченного пространства. Можно увидеть здесь некоторую аналогию с тем, как в интересах войск специального назначения использую гея мощные охотничьи арбалеты.

Чехия

Автоматический пистолет МТЕ 224/224 VOB

В 1999 г. на выставке в Брно фирма «Калибр Прага» поместила на своем стенде кандидата в перспективное «оружие самообороны» — комплекс МТЕ 224/224 VOB. Использован созданный пражской фирмой «Луво» патрон.224 VOB (5,56x23) с бутылочной гильзой и остроконечной пулей.

Автоматический пистолет MTE 224/224 VOB с установленным на рамке осветителем

Вместе с патроном представлен и длинноствольный пистолет МТЕ 224.

В основу его положен швейцарско-чешский пистолет МТЕ недавно поставленный на производство. Базовая система пистолета представляет собой вполне обычное ныне развитие системы «Браунинг Хай Пауэр» с запиранием ствола на паз в окне затвора-кожуха. От бельгийского и английских «собратьев» МТЕ 224 отличает способность стрельбы очередями, т. е. речь идет уже об автоматическом пистолете. Дульная часть ствола выступает впереди затвора-кожуха и снабжена компенсатором реактивного действия.

На ствол может крепиться глушитель — вместе с ним, видимо, будет использоваться «дозвуковой» патрон. Рамка рассчитана на крепление целеуказателя или осветителя, кобура — на ношение пистолета с такими приспособлениями.

Глава 10. Оружие для «партизан»

«Партизанское» оружие кустарного производства — тема особая, к нашему разговору прямо не относящаяся. Однако существует ряд образцов, создававших и выпускавшихся серийно на солидной производственной базе специально для вооружения партизан. Их мы и рассмотрим.

Оценивая меры содействия армии и флоту США в ведении боевых действий, Объединенный Комитет психологической войны и созданное 13 июня 1942 г. Управление Стратегических Служб (УСС) решили, что массовое снабжение оружием партизан Дальнего Востока и островов Тихого Океана окажет существенную помощь в борьбе с Японией — борьба с Германией интересовала тогда американцев куда меньше. Любые поставки на оккупированную территорию связаны с большим риском, включая опасность попадания груза к противнику. С другой стороны, чем больше оружия можно доставить одним рейсом, тем лучше. Поэтому оружие должно иметь минимально необходимую эффективность, возможно меньшую стоимость, небольшие размеры и массу.

Пистолет «Диэр Ган»

Однозарядный пистолет «Либерейтор»

Одним из решений задачи стал заказ Объединенного Комитета психологической войны на малогабаритный 11,43-мм однозарядный, максимально упрощенный пистолет под штатный патрон.45 АСР. В известной мере это было попыткой привести на «военную службу» чисто американский тип карманного оружия — неавтоматический дешевый пистолет типа «дерринджер» (хотя «дерринджеры», конечно, не были столь примитивны). Разработку провела группа под руководством Джорджа Хайда, более известного своими пистолетами-пулеметами. Проект получил кодовое название «Флэйр Прожектор.45» (flare projector, FP-45), т. е. «лампа-вспышка» — авторам не откажешь в чувстве юмора. Правительственный заказ на производство 1 миллиона таких пистолетов общей стоимостью 1 710 000 долларов еще в мае 1942 г. получила фирма «Гайд Лэмп Дивижн» (Андерсон, Индиана) — подразделение «Дженерал Моторс». «Гайд Лэмп» совершенно не имела опыта в работе над стрелковым оружием, зато имела отработанную технологию штамповки металлических деталей различного профиля.

Созданный «Гайд Лэмп» пистолет состоял из ствола, затвора, рукоятки, несамовзводного ударно-спускового механизма ударникового типа, спусковой скобы. Всего конструкция включала 23 детали. Рукоятка собиралась из двух симметричных деталей, штампованных из тонкого листа. Ствол с казенником крепился в губках уширенной верхней части рукоятки. Спусковая скоба обеспечивала жесткость конструкции — она крепилась в рукоятке, разделяя ее на две части, плавно загибалась вверх и охватывала дульную часть ствола, образуя мушку. Затвором служила плоская стальная пластинка, вертикально движущаяся в направляющих казенника и закрывавшая сзади патронник. Верхняя кромка пластины имела форму целика с прорезью, в центре выполнялось отверстие для бойка. В верхней части полой рукоятки монтировались штампованный спусковой крючок и спусковая тяга, связанная с подпружиненным ударником. Последний представлял собой сборку с бойком впереди, в задней части имел уширение для удобства охвата пальцами. В нижней полости рукоятки могли размещаться десять запасных патронов — восемь укладывались впереди в два ряда и еще два вертикально сзади. Таким образом, пистолет имел при себе «патронташ», закрытый снизу сдвижной крышкой.

Заряжание включало ряд операций: оттянуть назад ударник и повернуть его влево на 90 градусов, вытянуть вверх пластину-затвор, открыв таким образом патронник, вложить патрон в патронник, отпустить затвор и вернуть ударник в прежнее положение. Боек при этом окажется напротив центрального отверстия затвора и соответственно капсюля патрона. Ударник остается во взведенном положении и спускается нажатием на спусковой крючок. После выстрела патронник открывается таким же образом, а стреляная гильза выталкивается стержнем-экстрактором или любой подходящей палочкой. Отсутствие опыта проектирования оружия проявилось в первых пистолетах — при спуске ударник мог повернуться, а затвор сдвинуться, так что боек не достигал капсюля. Поэтому вскоре после начала производства пришлось установить вверху ударника заостренный фиксирующий стержень и выполнить в затворе отверстие под него. При заряжании стержень входил в верхнее отверстие затвора и фиксировал положение затвора и ударника. Решение себя вполне оправдало, но крепление стрежня оказалось слабовато и было усилено на «третьей модели».

Порядок работы с пистолетом «Либерейтор»

Производство столь примитивной системы было исключительно простым — в течение примерно трех месяцев лета 1942 г. «Гайд Лэмп» наштамповала около миллиона пистолетов со средним темпом одна штука за 7,5 секунды. Вряд ли можно назвать другой образец, который был бы выпущен в таких количествах за столь краткое время. Не случайно о пистолете бытует шутка, что он «производился быстрее, чем заряжался». Основную массу, по-видимому, составили пистолеты «третьей модели». С началом массового выпуска потребность в кодовом наименовании отпала, и пистолет стал именоваться по-американски громко «Либерейтор» (liberator, «освободитель», не пугать с бомбардировщиком В-24 «Либерейтор»). Сфера планируемой «заброски» расширилась — теперь предполагалось снабжать им и Сопротивление в Европе.

«Либерейтор», известный также под именем «Вулворсган» (Woolworth gun), имел массу 445 г без патронов в рукоятке и патроннике, длину 141 мм при длине ствола 102 мм. При начальной скорости пули 244–250 м/с ее дульная энергия составляла 443,5-465,5 Дж. Прицельная дальность формально устанавливалась до 25 ярдов (22,8 м), реально же была гораздо меньше — гладкий, без нарезов ствол с большими допусками на размеры патронника и канала допускал эффективную стрельбу практически в упор. Никаких клейм на пистолете, понятно, не ставилось. Пистолет упаковывался вместе с 10 патронами, деревянным стержнем-экстрактором и инструкцией-комиксом, не содержащей ни единого слова, но весьма доходчивой. Это, видимо, единственное наставление по «Либерейтору» было исчерпывающим — вряд ли пистолет нуждался в разборке и уходе. Стоимость одного упакованного пистолетного «комплекта» составляла всего $2,1. Упаковкой служила коробка из картона, пропитанного парафином, но часть комплектов просто обертывалась промасленной бумагой.

Для сброса «Либерейторов» служил контейнер, который вмещал 20 «упаковок» и весил 227 га: Простая и неприхотливая металлическая конструкция допускала как парашютный сброс, так и беспарашютный с бреющего полета. Инструкции УСС признавали более «психологическое», чем «физическое», значение применения подобного оружия на оккупированной территория. Время перезаряжания было настолько велико, а эффективная дальность настолько мала, что на использование патронов из рукоятки владельцу «Либерейтора» рассчитывать не приходилось. Оставалось уповать на внезапный выстрел почти в упор, чтобы завладеть оружием солдата или офицера противника. Для решения такой задачи «дерринджер» с качеством кустарной самоделки вполне подходил. Для производства использовались дешевые материалы, отделка фактически отсутствовала, так что живучестью «пистолетик» тоже не отличался.

Для загрузки в бомбардировщики и сброса над оккупированными странами Европы в Великобританию было доставлено около 500 000 (т. е. половины) «Либерейторов», но «европейская карьера» их практически не состоялась. Англичане сочли более рациональным передавать бойцам Сопротивления свои пистолеты-пулеметы «СТЭН», тем более что они были рассчитаны под 9-мм патрон «парабеллум». Хотя «Либерейторы» все же сбрасывали над Балканами. После войны, когда Великобритания избавлялась от излишков разнообразного оружия, значительная часть оставшихся на ее территории «Либерейторов» была утоплена в море или пошла в металлолом.

Другая половина выпущенных пистолетов предназначалась для оккупированных японцами районов Китая и островов Тихого океана.

Основная часть была сброшена над Китаем и Филиппинами. Не сохранилось точных данных, сколько «Либерейторов» реально попало в руки партизан и бойцов Сопротивления. Во всяком случае, особой «боевой славы» за этим оружием не числится — знаменитым его сделали только исключительные масштабы выпуска.

Видимо, не все «пистолетики» были сброшены адресатам или уничтожены, поскольку к коллекционным раритетам «Либерейторы» не причислены. Иногда встречаются сообщения, что «Либерейторы» имели при себе пилоты «летающих крепостей» и транспортной авиации США, но они вызывают законное недоверие — американские летчики имели возможность выбрать более солидное личное оружие.

«Либерейтор» имел и модификации — например, предлагалась модель под 9-мм патрон «парабеллум», более распространенный в Европе. Опытный двухзарядный вариант включал подвижный блок патронников — позади ствола горизонтально располагался брусок с двумя каморами под патрон.45 АСР. После выстрела из левого патронника стрелок заново взводил ударник, сдвигал брусок влево и производил следующий выстрел. Удобства это не прибавляло. Был предложен и «бесшумный» вариант с глушителем, но массивный интегрированный глушитель лишал пистолет его главных достоинств — портативности и дешевизны, так что и этот вариант не пошел дальше опытного. «Либерейтор» мог также использоваться для бесшумной стрельбы приспособлением «Биджот». Впрочем, «Биджот» начали выпускать уже после войны, и их практическое применение с «Либерейторами» сомнительно.

Единственным наследником «Либерейтора» можно считать 9-мм однозарядный «Диэр Ган» (Deer Gun — «оленье ружье», очередное условное обозначение), созданный четверть века спустя по заказу ЦРУ — наследника УСС — для войны в Юго-Восточной Азии. «Диэр Ган» выполнялся под патрон 9x19 «парабеллум», имел несколько иное устройство, но тот же принцип. Корпус пистолетной рукоятки отливался из алюминиевого сплава. Ствол для заряжания вывинчивался из корпуса, в казенник вкладывался патрон, после чего ствол возвращался на место. Хвост ударника оттягивался назад и фиксировался предохранительной скобкой, вставлявшейся между утолщением хвоста и корпусом. В таком состоянии заряженный пистолетик можно было носить. Перед выстрелом предохранительная скобка переставлялась на наружные пазы ствола, где играла роль мушки. Спусковой крючок выполнялся открытым. Запасные патроны носились в нижней полости рукоятки. Длина «Диэр Ган» — 127 мм, высота — 108 мм, длина ствола — 28,6 мм. «Диэр Ган», в отличие от «Либерейтора», выпустили в значительно меньшем количестве (несколько тысяч), и ни один не был доставлен по назначению.

Пистолет «Диэр Ган». Порядок работы с ним

Американцы были не единственными, кто пытался поставить производство нарочито упрощенных дешевых моделей личного оружия «на государственном уровне».

Для тех же целей англичане разрабатывали свой вариант, только за основу взяли не упрощенный до крайности «дерринджер», а комбинированное оружие. В Европе в последней трети XIX века был весьма популярен бесствольный револьвер-кастет-кинжал системы Дольнэ (более известный под прозвищем «Апаш» — так именовали парижскую уголовную шпану).

Возродить идею такого оружия и попытались в Великобритании во время Второй мировой. В 1942 г. отдел разработок «Ройал Смол Армз» предложил «Пистолет, Револьвер, 9-мм, D.D.(E.) 3313». Принцип устройства был тот же. На короткой цельной стальной рамке монтировались барабан, ударно-спусковой механизм, складная рукоятка с вырезами под пальцы и откидной штык. В сложенном положении оружие образовывало кастет — рамка упиралась в основание ладони, пальцы пропускались в рукоятку. D.D.(E) 3313, в отличие от «Апаша», имел барабан на 6 камор под 9-мм патрон «парабеллум», короткий гладкий ствол, курковый ударно-спусковой механизм с винтовой боевой пружиной полностью укрывался в собранной на винтах рамке. Спусковой крючок — складной, с насечкой. Складная рукоятка имела три выреза под пальцы, четвертый помешался в выемке рамки. При сложенной рукоятке выстрел был невозможен. Прямой кинжальный штык (у «Апаша» он чаще был волнообразный) фиксировался пружинной защелкой. Однако в 1943 г от DD.(R) 3313 отказались в пользу «Либерейтора» и английского 9-мм пистолета-пулемета «СГЭН».

Револьвер-кастет-кинжал DDE «Ройал Смол Армаз»

Максимально упрощенное по конструкции оружие, рассчитанное на дешевые технологии, по сию пору считается средством поддержки «повстанческого движения», хотя способы снабжения им меняются Так, уже в 80-е годы в тех же США разработали максимально упрощенные пистолеты-пулеметы с расчетом передавать «дружественным партизанам» уже не само оружие, а чертежи и оснастку. Чаще, впрочем, упрощенные образцы становятся атрибутами не «партизан», а обычных уголовников — свидетельство тому чеченские «Борзы» и хорватские «Аграмы».

Часть II. НЕОБЫЧНОЕ ОРУЖИЕ

Глава 1. Оружие залпового огня

Конструкторы-оружейники всегда мечтали разработать такую систему оружия, которая позволяет одним махом семерых побивахом — в один присест уничтожить как можно больше врагов, а если противник один, то, не утруждая себя точным прицелом, буквально окатить его градом пуль. Именно с этой целью и было изобретено автоматическое оружие. Но даже и оно позволяет поражать многочисленных противников все же только поочередно.

А вот бы всех и сразу!

И первой попыткой решить эту задачу явились средневековые орудия-дробовики, то есть пушки, стреляющие крупной дробью, мелкими камнями и т. п Ведь и знаменитая 40-тонная «Царь-пушка» в московском Кремле, отлитая в 1586 году, является именно дробовиком. Сначала она так и называлась: «Дробовик Российский». Подобные орудия производили подлинное опустошение в рядах идущих на приступ врагов, выпалив смертоносный сноп каменного «дроба». Эта конструкция в ходе своей эволюции превратилась в заряд картечи, совместимый с обычными артиллерийскими боеприпасами и который благополучно дожил до наших дней. Картечь и в наше время является мощным средством поражения пехоты артиллерией на малых дистанциях.

В старину при защите крепости в качестве последнего аргумента ее защитников иногда применялись своеобразные одноразовые «земляные пушки» — камнеметные фугасы. Для этого внутри города напротив крепостных ворот прямо посередине городской улицы вырывалась яма в форме клина, пологой стороной обращенного в сторону неприятеля. В яму укладывался пороховой заряд, сверху укладывался деревянный щит, на который щедро насыпался мелкий булыжник. Едва неприятель врывался через ворота в город, защитники города поджигали порох, и каменное облако буквально косило густые ряды противника. Впервые камнеметные фугасы применили шведы при осаде Костница в 1633 году.

«Земляная» пушка (камнеметный фугас). XVII век

В те же средние века иногда использовались так называемые органы. В этих устройствах стволы небольших орудий располагались в несколько горизонтальных рядов по окружности внушительных размеров барабана. Ряд, в котором стволы были направлены в сторону противника, производил залп по врагу, барабан поворачивался, грохотал залп следующего ряда — и так до полного израсходования боезапаса.

Современная классификация знаменитой «Катюши» и ее нынешних потомков в качестве реактивных систем залпового огня, строго говоря, не совсем точна. Они, конечно, реактивные, но стреляют все же не залпом, а все той же очередью. Так что правильнее было бы говорить о многоствольных, а не о залповых системах.

Однако это так, к слову.

Но это все чисто артиллерийские системы. А заветной мечтой оружейников было создание небольшого и мощного стрелкового оружия, производящего залп одним выстрелом. Конечно, обычный охотничий дробовик в принципе позволяет поразить несколько уток за один раз. Но это сугубо охотничье оружие, а вот если бы создать боевое…

7-ствольное кремневое ружье Генри Нокка, разработано как «противотакелажное» оружие для британского флота. Начало XIX века

Ныне дробовики все шире применяются полицией разных стран.

Современные полицейские дробовики предназначены для открытия огня в основном на малых дальностях. Помимо газовых и прочих спецбоеприпасов в них применяются и так называемые не смертельные боеприпасы, в том числе круглые резиновые пули (до 6 шт. в одном патроне), предназначенные для разгона «несанкционированных митингов и манифестаций».

К дробовикам начинают присматриваться и в армии, так как выстрел картечью по своей эффективности может превзойти очередь из пистолета-пулемета. Дробовики выполняются и в виде пехотного оружия «усиления и поддержки», например американский полуавтоматический «Джекхаммер» МКЗ фирмы «Панкор Корпорейшн», комплектующийся патронами, оснащенными 10 крупными дробинами.

Специальные дульные насадки-сужения вытягивают сноп дроби чуть ли не в нитку, что обеспечивает высокую кучность и попадание даже при неточном прицеливании при стрельбе навскидку.

Интересно, что и итальянская мафия сводит свои внутренние счеты, как правило, именно с помощью дробовика.

Множество мелких дробовых ранений часто надежнее выводят противника из строя, чем одно пулевое, хотя и сквозное. Огромное поражающее действие оказывает дробовой патрон, снаряженный вместо обычных круглых картечин пакетом плоских стержней или миниатюрных стрел. После подобного выстрела цель больше всего напоминает фарш. А если цель групповая, то для дробовика это даже лучше. Кстати, во время войны во Вьетнаме американские пехотинцы, вооруженные ручными гранатометами, широко применяли специальный картечный выстрел, разработанный для самообороны гранатометчиков. Он доказал свою высокую эффективность в боях. Подробнее об этом оружии будет рассказано ниже.

Одним из основных направлений развития стрелкового оружия с залповым эффектом поражения стали многоствольные системы.

В московских музеях сохранились образцы залповых 6- и 7-ствольных кремневых, колесцовых пистолетов и пистолетов с ударным замком голландской и германской работы XVII–XVIII веков, стрельба из которых велась залпом. Ствол из 6–7 параллельных каналов, соединенных между собой тонкими канальцами, обеспечивал одновременное воспламенение всех зарядов.

6-ствольный «залповый» пистолет с ударным замкам. Голландия. XVIII век

В России в XVIII веке был изготовлен залповый пистолет под грозным названием «Рука смерти» с ударным замком и пятью веерорасположенными стволами.

Залповый «веерный» пистолет «Рука смерти» c удaрным замком. Россия. XVIII век

7-ствольный колесцовый пистолет залпового огня. Ствол состоит из 7 параллельных каналов-стволов Германия. XVII век

Да и еще в начале нашего века, в 1904 г., в войне с Японией русские армейские умельцы самостоятельно создавали различные скорострельные системы. Так, в войсках, оборонявших Порт-Артур, появились установки для ведения залпового огня одним бойцом под названием «пулеметы Шеметилло». Они представляли собой лафет на деревянных катках, на котором укладывались параллельно 5 трехлинейных винтовок Мосина. Затворы взводились одновременно общим рычажным механизмом. Прицеливание осуществлялось с помощью средней винтовки, а при нажатии на ее спусковой крючок, который тягами соединялся с четырьмя остальными, все «трехлинейки» производили дружный и весьма внушительный залп. После пяти залпов каждая винтовка заряжалась новой обоймой. Изобретатель предусмотрел сферическое бронеприкрытие (щит) для стрелка, которое при транспортировке опускалось. Конечно, «пулеметы Шеметилло» не могли заменить собой «Максимы», однако залп сразу из пяти стволов по густым цепям атакующей японской пехоты наносил немалый ущерб и оказывал на врага сильное моральное воздействие.

Но и пять стволов не предел! И Адам Меркель из ФРГ в 1966 г. запатентовал уже шестиствольное (!) бикалиберное охотничье ружье, позволяющее сочетать залп из трех нарезных пулевых стволов стремя последовательными выстрелами из гладких дробовых (патент СССР). Интересно, что еще в конце прошлого века французская фирма «Эксплотер митраль» выпускала двухствольный револьвер под колоритным названием «Пулемет». Патроны располагались в барабане по двум концентрическим окружностям. При каждом ударе курка происходил одновременный выстрел двумя патронами из двух вертикально расположенных стволов (система «бокфлинт»), то есть залп. В 1976 г. Герхарт Хупп из той же Германии предложил трехствольное ручное оружие револьверного типа, позволяющее сделать в общей сложности 18 залпов из всех трех стволов.

7-ствольная охотничья винтовка

Другое крупное направление развития подобного типа оружия — создание многопульных патронов. И американец Джордж Фрид решил пойти этим путем. Он решил, что принцип многопульности более перспективен, и в 1966 г. разработал универсальный револьвер-дробовик. Вся изюминка его конструкции заключалась в специальном ступенчатом в продольном направлении профиле ствола и применении нарезки типа «парадокс». Это резко расширило область применения оружия, так как позволяло использовать как обычные пулевые патроны, так и специальные — картечные с четырью-пятью круглыми калиберными нулями или с мелкой дробью (патент США). При движении круглой пули вдоль ствола его специальный профиль формирует ее в тело вытянутой, более обтекаемой формы. Пожалуй, это один из самых компактных и миниатюрных дробовиков в мире.

Бронебойный подкалиберный снаряд Н.Н. Рахманова. Под рубашкой 1 из мягкого металла находятся сразу несколько заостренных стержней 2 из твердого сплава. Такой «мультисердечник» обладал большей пробивной силой, чем обычный одинарный — за счет стержневого малого поперечного сечения: обстрелянное бронепокрытие буквально превращается в сито.

Сам же принцип многопульности применительно к боевому армейскому оружию особенно активно разрабатывался после Второй мировой войны, и особенно широко в Западной Германии.

Дело в том, что проведенный анализ показал, что часто залповый выстрел несколькими пулями гораздо эффективнее поражает цель, чем очередь из тех же нескольких пуль. А в 1953 г. Генрих Бромбахер запатентовал конструкцию двухпульных и трехпульных винтовочных патронов (патент Франции). Пули в патроне располагаются последовательно, «в затылок» друг другу. При этом в двухпульном патроне обе пули удалось скомпоновать в габаритах стандартной гильзы, а в трехпульном патроне была применена специальная удлиненная гильза. И с тех пор вплоть до наших дней во многих странах ведутся работы по конструированию многопульных стрелковых боеприпасов.

Для повышения вероятности попадания в цель при стрельбе из 7,62-мм винтовок армия США испытывала в условиях реальных боевых действий во Вьетнаме 7,62-мм двухпульный патрон НАТО М198, принятый на вооружение американской армии в 1964 году.

Дуплексный патрон, в котором пули располагались по схеме «тандем», был разработан фирмой «Винчестер-вестерн». Каждая пуля весит по 5,18 г, при этом донце второй пули имеет скос для увеличения рассеивания при стрельбе. При выстреле начальная скорость первой пули равна 853 м/сек, а второй — 792 м/сек, то есть при полете по траектории вторая пуля постоянно отстает от первой. Число попаданий в итоге увеличилось на 25-100 % по сравнению с обычными монопульными боеприпасами. При стрельбе на дальности 300 м передние пули имели такое же рассеивание, как и обычные пули (все пробоины укладывались в круг диаметром 152 мм). Однако отклонение задних пуль было в 6–7 раз больше.

Вследствие этого было еще не ясно, будут ли двухпульные патроны применяться в качестве боеприпасов стрелкового оружия.

В любом случае очевидно, что новые боеприпасы не заменят существующие штатные боеприпасы, а явятся лишь дополнением к ним.

Многопульные патроны — двух-, трех-, пятипульный патроны

В 1989 г. Центром исследований, разработок и конструирования вооружения армии США в рамках программы ACR («боевая винтовка будущего») проводились сравнительные конкурсные испытания четырех образцов перспективной автоматической винтовки для последующей замены ею штатных 5,56-мм винтовок серии М16 (сейчас на вооружении состоит более 1 млн шт.). Конструктивной особенностью представленной на конкурс винтовки фирм «Кольт индастриз» и Олин» является патрон с двумя пулями, совместимый с винтовками M16A2 и совпадающий по габаритам со состоящим ныне на вооружении штатным 5,56-мм патроном М855 (5,56-мм патрон НАТО). Пули также расположены по схеме «тандем», при этом носок задней пули входит в коническое углубление в донце передней. В конце мая 1991 г. конкурсные испытания были завершены, по результатам которых ни одна из предложенных винтовок в дальнейшем не будет дорабатываться, так как не было выполнено основное условие конкурса о двукратном повышении боевых свойств перспективного оружия по сравнению с ныне принятым на вооружение.

Процесс развития двухпульных боеприпасов стрелкового оружия закономерно привел к созданию патрона с тремя пулями. Подробные сведения об этих патронах пока отсутствуют. Но известны опытные образцы патрона-триплекса середины 60-х годов, в которых донце второй и третьей пуль также имели специальный скос относительно их продольной оси (для рассеивания на траектории). В 70-е годы были созданы опытные образцы пятипульных пента-патронов калибра.15 и.30 (то есть полутора- и трехлинейные), пули в которых представляли собой, по сути, конические диски-чашечки весом 5,2 г, последовательно вложенные одна в другую. Основной недостаток подобного типа патронов — малая масса пуль при их большом аэродинамическом сопротивлении, что даже при большой начальной скорости каждой пули не обеспечивает необходимую дальность стрельбы, так как пули в полете быстро тормозятся за счет трения о воздух и теряют убойную силу.

Но наиболее выдающееся, можно сказать экстремальное, воплощение идея многопульного патрона нашла в 1977 г в конструкции Френка Белла (патент США). Основной изюминкой его «винтовки с большим темпом стрельбы» является патрон принципиально новой конструкции. Фактически это даже не патрон, а компактный цилиндрический магазин емкостью 10–20 пуль, но с одним общим метательным зарядом (!). Все пули размещены в спирально-винтовом канале (пулевой камере), расположенном вокруг центрального пулевого канала, соосного со стволом оружия и в котором размещается первая пуля. При выстреле капсюль воспламеняет пороховой заряд, образовавшиеся газы выбрасывают первую пулю в ствол, где она разгоняется до необходимой скорости.

Немедленно после этого на место первой пули подастся из спирального канала следующая. И так до полного израсходования всего боезапаса. Интересно, что подача новых пуль из пулевой камеры в центральный канал производится не пружиной, как в обычных оружейных магазинах, а все теми же пороховыми газами единственного метательного заряда, которые по специальному газовому каналу подводятся к тыльному концу спирального канала. Строго говоря, это, конечно, не залп, но что-то очень к нему близкое, так как выстрел-то всего один! И этим единственным выстрелом в противника посылается плотная и довольно длинная очередь, и пули идут в цель фактически одной тугой струей.

Другой конструктивной крайностью, совершенно противоположным подходом к проблеме залпового выстрела является однозарядный пистолет Гарри Уэлхема и Марка Йеллина 1970 года, специально предназначенного для поражения групповой цели (патент США). Здесь, как и в предыдущем случае, также используется как специальное оружие, так и спецбоеприпас. Патронник и ствол представляют собой плоский горизонтальный раструб с углом раскрытия 60°. Картечный патрон выполнен в виде плоского прямоугольного параллелепипеда с одной выпуклой стороной (со стороны картечи). При выстреле картечь разлетается широким веером, гарантируя поражение цели даже при самой грубой наводке оружия. С целью повышения компактности и удобства при ношении пистолета его ствол в «походном» состоянии откидывается влево, занимая вертикальное положение и делая оружие весьма плоским.

Однозарядный картечный пистолет Гарри Уэлхема и Марка Йеллина для поражания групповой цели

Это оружие формой канала своего ствола практически полностью копирует «секретную гаубицу» генерал-фельдцейхмейстера Шувалова, принятую на вооружение русской армии в 1754 году и оказавшуюся очень эффективной против вражеской пехоты. Но это была чисто артиллерийская система. Но в том же XVIII веке русские мастера изготовили залповый пистолет под устрашающим названием «Рука смерти» с ударным замком. Его пять веерообразно расположенных стволов действительно напоминали растопыренную пятерню. Так что идея «веерной» стрельбы живет и не умирает.

Патрон с 25 стреловидными пулями по программе SPIW. 1962 г.

Еще с 1962 г. в США разрабатывалась «винтовка средней дальности» по проекту SALVO. Позднее эту программу стали называть «индивидуальное оружие специального назначения» — «Спью» (SPIW).

Одной из концепций являлся проект создания полуавтоматического оружия, которое при нажатии на спусковой крючок одновременно будет выпускать несколько стреловидных пуль (в разных варинтах — от 3 до 25 стрел). Емкость магазина — до 200 патронов. Эти пули выполнены в форме стрелы диаметром 1,5 мм и длиной 25 мм, в нижней части они имеют хвостовое оперение. Пакет стрел размещается в пластмассовом поддоне, закрепленном в дульце гильзы. При выстреле поддон со стрелами выталкивается из гильзы и движется по стволу. При вылете из ствола поддон отделяется а стрелы с большой скоростью летят вперед. Однако точность стрельбы этими патронами все еще низкая и, несмотря на большие расходы по программе «Спью», желаемые результаты все еще не получены.

Начиная с 1967 года американская фирма «Макдонелл-Дуглас» работала над моделью беззатворного оружия в рамках осуществления работ по программе ACR, стендовый вариант которого был представлен армии и продемонстрирована его принципиальная работоспособность в конце 1987 года. В этой необычной конструкции применен оригинальный плоский телескопический боеприпас, в котором пули размещены в центре патрона и окружены пороховым метательным зарядом. Оружие разрабатывалось под калибры в диапазоне от 5,56 мм до 40 мм, в конечном счете остановились на 9-мм калибре. Первоначально разрабатывался вариант патрона-триплекса с обычными пулями, расположенными «тандемом», но в конце концов приняли вариант патрона с тремя стреловидными пулями, расположенными «пачкой». Три стандартные стрелы весом 0,62 г каждая расположены в пластиковом контейнере, состоящем из двух частей, который после выстрела разрушается, освобождая пули-стрелы, достигающие начальной скорости не менее 914 м/сек. Проводятся конструкторские разработки по созданию аналогичного патрона с пятью стрелами.

Многопульный патрон «винтовки с высоким темпом стрельбы» Фрэнка Белла. 1977 г

С 1969 г. в США ведутся активные работы по перспективным видам оружия. Американскими специалистами ставилась задача разработки принципиально нового индивидуального оружия IDW 150, стрельба из которого будет вестись также не пулями, а пятью стрелами весом 0,6 г каждая при емкости магазина 150 стрел (т. е 30 патронов). Высокая начальная скорость стрелы (в разных моделях оружия от 1220 до 1494 м сек) гарантирует поражение человека при попадании в любую часть его тела, так как стрела, стабилизируемая в полете за счет своей аэродинамики, при встрече с целью теряет устойчивость, начинает кувыркаться и отдает цели около 46,1 кгм своей кинетической энергии. Опытным же путем установлено, что для поражения человека пуля должна потерять при прохождении через его тело 22 кгм кинетической энергии. Высокое убойное действие стрелы было подтверждено при натурных испытаниях, когда в желатиновом блоке, плотность которого соответствует плотности живых тканей человеческого тела, а толщина его — толщине туловища человека (стандартная мишень, принятая в США за эталон) она оставляла рваные отверстия, то есть наносит тяжелое ранение взрывного характера. Вследствие такого эффекта ударное действие стрелы подобно действию разрывной пули.

Но эта идея применяется не только в легком стрелковом, но и в более тяжелых системах пехотного оружия. Например, американцами во Вьетнаме широко использовался ручной однозарядный 40-мм гранатомет М79, который в свое время являлся одним из наиболее надежных и эффективных образцов стрелкового оружия пехотных отделений и считается индивидуальным оружием солдата. Серьезным вопросом оказалась проблема обеспечения самозащиты гранатометчика в условиях ближнего боя. Когда пехотное отделение находится от противника в нескольких метрах, что встречается довольно часто независимо от характера местности, гранатометчики не могут применять свое оружие, так как головной взрыватель штатного патрона М406 взводится в боевое положение, когда граната отлетит от дульного среза на расстояние 14–28 м. Да и эффективный радиус поражения осколками гранаты превышает 5 м. Дополнительное оружие самозащиты гранатометчика — пистолет «Кольт» — малоэффективен в общевойсковом бою. При этом в условиях дремучих джунглей и густых тростниковых зарослей пехотинцу редко приходится стрелять на максимальные дальности. Поэтому возникла необходимость иметь картечные боеприпасы. Такой боеприпас был срочно создан, получил обозначение ХМ561 и поступил на вооружение войск во Вьетнаме.

Картечный патрон содержит 20 шариковых пуль. Пули вылетают из гранатомета с начальной скоростью 230 м/сек. Максимальная эффективная дальность поражения цели ими составляет 35 м.

При большем удалении цели от стрелка пули еще сохраняют убойную силу, но рассеивание шариков таково, что оно превышает линейные размеры человека.

Несколько лет назад в Западной Европе было разработано оружие, предназначенное для круговой самообороны полицейского автомобиля. На крыше броневика устанавливалось устройство, состоящее из 36 стволов ружейного калибра, расположенных радиально в два яруса. Возможно использование любых боеприпасов: пулевых, картечных, с резиновыми пулями, с газовыми фанатами. Оружие обеспечивает залповое поражение целей в секторе 360° (!).

Патрон-триплекс со стреловидными пулями по программе ACS. 1907 г.

Идея накрыть цель сразу залпом пуль, стрел или иных поражающих элементов постоянно возрождается и в виде образцов более тяжелого оружия.

В 1974 г в Швейцарии был разработан 24-мм ручной полуавтоматический гранатомет «Фальконет». Кроме обычного выстрела с наступательной осколочной гранатой для стрельбы из гранатомета применяется фаната, снаряженная 12 оперенными пулями, которая используется при обороне и стрельбе из-за укрытий.

В 1991 году английской фирмой «Шорт Бразерс» был разработан переносной зенитный ракетный комплекс «Старстрик», предназначенный для поражения воздушных целей, в том числе высокоскоростных, на дальности до 7000 м. В передней части ракеты калибром 127 мм находятся три самонаводящихся стреловидных поражающих элемента, которые выбрасываются из ее корпуса в направлении цели при достижении ракетой максимальной скорости полета (1364 м/сек) и наводятся по лучу лазера. Поражающие элементы могут пробить фюзеляж самолета, при этом срабатывают их заряды ВВ.

В российских неуправляемых ракетах (НАР) используется боевая часть, начиненная 1000–2000 стреловидных поражающих элементов (СПЭЛ), предназначенных для уничтожения живой силы противника. Штампованные оперенные стрелы длиной 40 мм уложены в корпусе-стволе и выстреливающий вышибным зарядом по сигналу радиовзрывателя на конечном участке полета при подлете к цели. Испытания и боевые действия показали высочайшую эффективность залпового поражения цели: она бывает буквально утыкана СПЭЛ.

«Портсигар» Стечкина — тоже стреляет залпом

Принцип залпа используется и в новых моделях тяжелого вооружения сухопутных войск Например, австрийские фирмы «Ферайнисте Эдельштальверке» и «Норикуль» в 1987 году разработали очень интересный опытный образец 120-мм четырехствольного самоходного миномета SM-4, предназначенного для оказания огневой поддержки пехотным подразделениям и ведения контрминометной борьбы. Миномет смонтирован на грузовой платформе 5-тонного автомобиля «Унимог» западногерманской фирмы «Мерседес-Бенц». Стрельба ведется, как правило, залпом. Планировалось оборудовать самоходный миномет автоматом заряжания, что позволит значительно увеличить скорострельность.

Как видим, залповый принцип стрельбы оказался перспективным и очень плодотворным как с чисто творческой, так и с практической (то есть военной) точек зрения. И вполне возможно, что скоро мы увидим русского солдата, вооруженного каким-нибудь могучим и сверхскорострельным дробовиком «СуперКалашников».

Глава 2. Центробежное оружие

Современные потомки древней пращи

История науки и техники и обилует навязчивыми идеями кажущимися весьма перспективными. Изобретатели веками упорно, но безрезультатно вновь и вновь пытаются претворить их в жизнь. В медицине это пресловутый эликсир молодости и панацея (лекарство от всех болезней), в алхимии — философский камень (превращающий свинец в золото и алкатест (абслютный растворитель в механике) и вечный двигатель. Не избежали подобного наваждения и оружейники.

Они постоянно возвращаются к одной идее, реализовать которую никому толком пока не удалось но над которой отдельные изобретатели продолжают упорно работать. Это — механический центробежный пулемет.

Он подкупает простотой конструктивного принципа и сулит невиданную скорострельность. В таком оружии пули разгоняются и выбрасываются в цель не энергией пороховых газов, а центробежной силой, создаваемой бешено вращающимся диском, приводимым во вращение двигателем. При каждом обороте диска происходит один «выстрел». Вот, собственно, и все устройство — никаких патронов, затворов, сложной автоматики.

Сейчас уже невозможно определить первоначального автора этой идеи. Метательные машины, основанные на этом принципе, например баллисты, использовали еще в Элладе и Древнем Риме.

А праща, с помощью которой юный пастух Давид уложил на месте страшного Голиафа, существовала уже в библейские времена (во всяком случае, есть достоверные сведения о применении пращи в армии Древнего Египта 5000 лет назад). Но в XX веке к этой идее опять вернулись.

В середине 1915 г. лаборант Московского педагогического института Шелапутина Л.В. Курчевский, впоследствии ставший известным артиллерийским конструктором (правда, с несколько скандальной ставой), разработал принцип устройства «центробежной пращи для метания гранат». Ее опытный образец был изготовлен Дорогомиловским заводом фирмы «Шпис и Прен». Затем при посредстве Центрального военно-промышленного комитета фирма предложила это изобретение ГАУ.

Праща представляла собой массивный станок с длинной штангой, вращающейся на горизонтальной оси. На одном конце штанги крепился замок для удержания фанаты (ручной обр. 1914 г массой 716 г или специальной чугунной массой 818 г), на другом — противовес в форме чечевицы. Штанга приводилась во вращение от рукоятки через цепь Галля. Замок размыкался откидным кулачком, установленным на конце особого рычага, угол установки которого (а следовательно, угол вылета гранаты и дальность метания) определялся с помощью насеченною сектора. Спуск производился через тросик нажатием на педаль. Достоинствами своего прибора Курчевский считал беззвучность действия, использование ручного привода, значительную дальность полета гранаты — до 200–210 шагов.

Испытания на Главном артиллерийском полигоне показали недостаточную надежность действия устройства, однако изобретателю решено было выдать 800 рублей на продолжение работы.

Позднее Курчевский предложил более дальнобойный вариант с педальным приводом. Тем не менее в январе 1916 г. и он был отклонен, так как по дальности, мощности снаряда и кучности такое оружие заметно уступало минометам, начавшим к тому времени поступать в войска.

Одним из первых, кто запатентовал «центробежку», был наш соотечественник Горшков (1926 год). Внутри корпуса его устройства находился вертикальный полый диск, а наверху — выводной канал, заменяющий ствол. Диск раскручивался двигателем, а по трубчатой оси в него сжатым воздухом подавались пули. Под действием центробежных сил они по спиральному каналу перемещались к ободу, где специальный стопор открывал в нужный момент пулепропускное отверстие.

Центробежный пулемет по патенту 1926 года И.М. Горшкова

Принципиально новую парадоксальную кинематическую схему в 1935 году разработал советский изобретатель Коробов — в ней пуля разгонялась по прямой (!) — по радиусу диска от его оси к выходному отверстию в ободе! Метательных дисков было два, вращавшихся на одной оси во взаимно противоположных направлениях. На их внутренних сторонах расположены спиральные канавки, закрученные также в разные стороны. Пули подавались механизмом к центру дисков, откуда попадали в точку пересечения канавок. А эта точка стремительно перемещалась в ободу дисков, увлекая пулю, разгоняя и одновременно закручивая ее.

Принцип действия можно пояснить на примере ножниц: если лезвия развести и поместить в них какой-либо твердый предмет, а затем сводить лезвия, то предмет будет перемещаться поступательно вместе с движением точки пересечения лезвий, хотя лезвия перемещаются в поперечном относительно траектории предмета направлении.

Американец Сэмюэль Брандт из корпорации «Международные деловые машины» в 1947 году предложил пехотный гранатомет, в котором граната также разгонялась прямолинейно. Вдоль канала ствола он установил три пары разгонных роликов, причем каждая последующая вращалась быстрее предыдущей. В итоге снаряд разгонялся «по эстафете». Через 20 лет другой американец, Уоррен Уотерс, предложил однозарядное центробежное ружье, основанное на принципе классической пращи. Снаряд укладывался в ложкообразное углубление метательного рычага, взводилась мощная винтовая пружина, которая, распрямляясь, и метала снаряд в цель. Как видим, инженерная мысль била ключом. Но тем не менее ни одна «центробежка» не появилась на поле боя. Почему?

Гранатомет С.Бранда — гранаты последовательно разгоняются тремя парами разгонных роликов. 1943 г.

Конструкция с двумя дисками противовращения Я.А. Коробова — 1953 г. Пуля разгоняется по прямой — по радиусу дисков

Этому помешали принципиальные и неустранимые пороки данного оружия. Во-первых: скорость вращения метательного диска (точнее — скорость его внешнего обода) должна быть равна начальной скорости пули — обычно она в 2–3 раза выше звуковой.

При разумных его размерах это составляет около 100 000 оборотов в минуту, что практически нереально. (Правда, этот же фактор обеспечивает и фантастическую скорострельность — порядка тех же 100000 выстр./мин — при условии совершения одного «выстрела» за один оборот диска). Во-вторых для разгона диска необходимо определенное и довольно значительное время. Следовательно, открытие внезапной стрельбы невозможно.

В-третьих: оказывается невозможной наводка оружия и корректировка стрельбы — гироскопический эффект противится любым попыткам изменить положение оружия в пространстве. Для перенесения огня необходимо предварительно диск остановить, прицелиться по новой цели, а затем раскрутить его вновь. В-четвертых: решающий недостаток заключается в том, что мощность силовой установки, обеспечивающей работу всей системы, намного превышает ту разумную, которую можно применить на поле боя.

Все попытки создать действующий центробежный метательный агрегат, казалось бы, оказались обречены на неудачу. В военных целях — да, а вот в мирных они вполне эффективны. Например, на этом принципе созданы тренажеры для теннисистов. Ведь теннисный мяч или шарик для пинг-понга не надо разгонять до скорости пули. Такие идеальные «напарники» оборудуются магазином на несколько десятков мячей и непрерывно «обстреливают» спортсмена, а остальное зависит уже от него самого…

Впрочем, в наше время — центробежки» используются и в не совсем мирных целях. Южноафриканская компания «TFM Рtу», разработала для полиции «автомобильный метатель резиновых пуль» для разгона манифестаций и митингов. Внутри кожуха, установленного на крыше полицейской автомашины, помещены два горизонтальных диска с желобками на ободах и бункер с резиновыми шариками. Диски приводятся во встречное вращение от двигателя автомобиля. 100-граммовый шарик, оказавшись между ободами дисков, набирает скорость до 80 м/сек.

Его энергии вполне достаточно для сохранения нужного «останавливающего» действия даже на максимальной дальности — 170 м. За счет разности в скоростях вращения дисков шарик закручивается влево или вправо и направление полета может изменяться в пределах 180° (под прямым углом влево и вправо), не поворачивая само метательное устройство — за счет эффекта Флеттнера. Скорострельность составляет 170 выстр./мин.

Как видим, центробежные пулеметы, окончательно, казалось бы, отвергнутые армией, начали новую жизнь в мирное время.

Современное полицейское оружие — «автоматический метатель резиновых пуль» из ЮАР

Глава 3. Жидкостное оружие

С незапамятных времен люди заметили, что капля камень точит.

Первыми внедрили в практику этот интересный эффект древние китайцы — придумали капать водой на темечко преступникам. Такой был вид пытки и казни. Потом и это начинание заглохло. И долгие века вспоминали о капле, точащей камни, с целью исключительно иносказательно воспитательной.

Позже выяснили, что если капля простая камень точит, то капля скоростная — пробивает насквозь. В итоге появились водометы, они же гидромониторы, они же гидропушки, с помощью которых раскалывают скалы, разрушают прочнейшие пласты каменного угля и не менее прочную старую кирпичную кладку, которую не берет никакой отбойный молоток, бурят скважины. В машиностроении с помощью тончайшей водяной струи сверхвысокого давления даже раскраивают металлический лист.

Всем нам с детства знакомы и любимы водяные пистолеты. И в области боевого оружия жидкостные устройства долго оставались на уровне игрушек. Но полиция многих стран уже давно взяла на вооружение безобидную водяную струю в качестве специального технического средства (так называемого несмертельного оружия) для предупреждения и пресечения массовых беспорядков, разгона несанкционированных сборищ и буйствующих толп.

Гидропушки можно считать ветеранами полицейской техники.

Мощная струя воды обладает значительной кинетической энергией и способна не только сбить человека с ног, но и катить его по земле (в этом случае легко пораниться обломками кирпичей и осколков стекла — мало ли что валяется на местах массовых сборищ!). Особенно эффективна (и для правонарушителей опасна) пульсирующая струя воды. Каждый выстрел (или залп) из пульсирующей гидропушки — это несколько литров воды. Довольно-таки крупная «капля»! На малом расстоянии подобная струя может причинить человеку серозные увечья и даже смертельные ранения.

Обычно гидрометы устанавливаются на полицейских спецмашинах и развивают давление в несколько атмосфер. Запас воды в баке достигает нескольких тонн, а привод насоса осуществляется от основного автомобильного двигателя (правда, в этом случае «огонь» можно вести только с остановок).

В этой группе средств силового воздействия заслуживает внимания передвижная гидропушка, разработанная в Израиле в 90-х годах. Она отличается тем, что к воде примешивается газ CS (примерно один процент по весу). Дальность действия струи — от 15 до 50 метров. Рекомендуемая длительность выстрела — всего одна секунда, интервал между залпами — три секунды. О том, что эта установка достаточно мощная, свидетельствуют и следующие параметры: объем резервуара с водой (вернее, смесью) — тысяча литров, максимальный расход воды — две тысячи литров в минуту.

Подобный душ способен охладить даже самые горячие головы.

Тем более что даже в безветренную погоду ширина участка, подверженного действию газа CS, составляет шесть метров. Как правило, эта гидропушка монтируется в башне полицейского броневика, имеющей угол вращения 360 градусов (круговой сектор обстрела). Максимальные утлы подъема и склонения соответственно равны +600 и -300, а водяной насос приводится в действие мощным вспомогательным двигателем, что абсолютно не препятствует передвижению автомашины и позволяет вести обстрел демонстрантов на ходу.

Идея добавления в воду чего-либо более сильнодействующего оказалась весьма плодотворной. Американец Дональд Р. Дитто в 70-х годах предложил огненный фонтан, предназначенный изначально для целей увеселительных. Для этого в струю воды (еще в водомете) под давлением впрыскивался обычный бытовой газ (метан-пропан-бутан). При разрушении струи в верхней точке траектории газ выделялся из воды в атмосферу и, если его поджечь, горел устойчивым факелом. Огонь и вода — в одной упаковке! Это уже какая-то помесь гидромета с огнеметом. Данное изобретение сразу попытались приспособить к целям отнюдь не мирным — полицейским и военным. Совместное воздействие сшибающей с ног струи воды и опаляющего пламени оказывается убедительным аргументом для разгулявшейся толпы. К тому же горящая струя воды оказывает и огромное психологически-устрашающее воздействие на человека.

Но пока что не определилась окончательно область его применения: для полиции это уж слишком сильный поражающий фактор (как правило, задача полиции состоит всего лишь в разгоне толпы, а не в поголовном ее уничтожении), а на поле боя гидрометы сегодня не применяются.

Водомет-огнемет Дональда Р. Дитто

В начале века, в 1924 году, отечественным изобретателем И.Ф. Мухартовым было предложено использовать усовершенствованный водомет совсем уж в серьезных целях — военных. Его «устройство для метания водяной струи, соединенной с источником электрического тока, пропускаемого через струю воды, выбрасываемую на большие расстояния», предназначалось «для поражения неприятеля как при защите собственных окопов во время неприятельской атаки — в стационарном варианте, так и во время наступления — в мобильном» (по-видимому, в этом случае устройство предполагалось установить на какой-либо бронемашине).

Для поражения неприятеля посредством электрического тока он предложил пропускать его через струю воды, выбрасываемую из мощного водомета. Изменяя силу тока в цепи, «можно, по желанию, либо поражать неприятеля на смерть, либо только выводить из строя» (таким образом, воплощалась ультрасовременная концепция «несмертельного оружия»).

Высоковольтный водомет И.Ф. Мухартова

Действие водомета основано на вытеснении воды из герметической емкости сжатым воздухом, но в данном случае именно конструкция водомета и не принципиальна. Для подвода тока к метаемой струе один полюс электрогенератора соединяется с изолированным от остальной конструкции металлическим наконечником водомета, а другой полюс — непосредственно с землей. «Через струю воды цепь будет замкнута, и при достаточном напряжении электрического тока все живые существа, которых коснется струя, будут поражены насмерть».

Преследовалась цель комплексного воздействия на противника — ударное и электрошоковое. Для увеличения электропроводности воды было предложено добавлять в струю порошок графита (при напряжении около 100 В). При напряжении же свыше 500 В можно было уже обойтись и без графита. В случае же применения морской воды в графите совершенно нет надобности, т. к. морская вода содержит в себе достаточное количество солей.

Данное оружие должно быть особо эффективным при поражении как незащищенной живой силы противника, так и вражеских солдат, укрывшихся в окопах или дзотах, — ведь струя воды прекрасно проникает и в узкую траншею, и в еще более узкую амбразуру.

Фактически в данном случае устройство Мухартова по своей эффективности воздействия на противника было бы сравнимо с современным огнеметом. А уж по металлическим (токопроводящим!) танкам стрелять электроструей уж и сам бог велел. Славный такой получился бы электрический стул для всего экипажа сразу…

Устройство не нашло применения на поле брани, но вполне бы подошло для целей охраны правопорядка, т. к. можно гибко регулировать степень воздействия на хулиганов в зависимости от конкретных обстоятельств.

Каких-либо опытных данных об опытном образце и его испытаниях автору, к сожалению, найти не удалось. Идея эта на первый взгляд довольно зверская. Но это только на первый. А на второй — если вспомнить о современных нам огнеметах, напалме и боевом термите, то эта идея представляется уже гораздо более гуманной.

Как видно, водомет еще не сказал своего последнего слова, и в этой области техники можно ожидать новых, еще более убийственных изобретений…

Глава 4. Реактивное стрелковое оружие

«Ракетомания» охватила в конце 50-х годов не только нашу страну. Большинство типов артиллерийско-стрелкового вооружения пытались перевести на реактивный принцип. Это сулило ряд выгод: отсутствие отдачи и возможность достижения высоких скоростей пули обещали повышение меткости стрельбы, уменьшались дульное пламя и уровень звука выстрела. В то же время облегчалось и упрощалось само оружие. Отпадала необходимость в выбрасывающем механизме — виновнике большинства задержек при стрельбе. На свет одна за другой стали появляться различные «ракеты ближнего боя» для поражения живой силы и легкобронированных целей.

Разработку «Жироджет» начали в США в 1960 г. по собственной инициативе Роберт Мэйнхардт и Apг Бэил, образовавшие в Сен-Рамон, шт. Калифорния фирму Mainhardt, Biehl Associates (М.В.А.). Заявив об «уходе от технологии пятидесятилетней давности, они в 1965 г. предложили несколько образцов реактивного стрелкового оружия калибром от 7,62 до 20 мм, но реально доработанными оказались только 13-мм пистолет, карабин и ружье.

«Пуля» нового оружия представляла собой неоперенную микроракету и состояла из корпуса, запрессованной в него пороховой шашки высокой скорости горения, донца — соплового блока и капсюля воспламенителя. Донцем служила круглая пластина из твердого сплава, завальцованная в задней части пули. В центре пластины помещался капсюль, а вокруг него четыре сопла, просверленных под углом к оси пули. Истекающие через сопла газы сообщали пуле поступательное и вращательное движение.

Вращение с большой скоростью стабилизировало пулю в полете (принцип турбореактивного снаряда) Отсюда и название «Жироджет»: «gyro» — вращающийся, гироскопический, «jet» — реактивный. Корпус имел стальную оболочку, плакированную медью боевой частью служила его сплошная передняя часть.

Устройство реактивного 13-мм «снаряда» «Жироджет»

13-мм пуля «жироджет» длиной 25,4 мм (1 дюйм) имела вес без пороховой шашки 11,8 г. Пороховой заряд весом 3,4 г сгорал за 1,2 с.

Скорость в конце активного участка — примерно в 14 м от стрелка — достигала 380 м с, т. е. в 1,4–1,5 раза превышала скорость обыкновенной пули пистолета М1911 «Кольт». «Усиленный» вариант пули имел длину 38 мм (1,5 дюйма). Обещанные конструкторами бронебойный, зажигательный и трассирующий варианты микроракеты так и остались в разработке.

Пистолет «Жироджет» (имел обозначение «Маrк I») внешне напоминал крупнокалиберный самозарядный, но по устройству имел с ним весьма отдаленное сходства. В сущности это была магазинная ручная пусковая установка для микроракет. Рамка собиралась из двух симметричных половин, отштампованных из алюминиевого сплава. В наклонной рукоятке размещался однорядный магазин на шесть «пуль». Вдоль гладкого ствола — направляющей были выполнены отверстия для сброса газов.

Над спусковой скобой собирался оригинальный ударно спусковой механизм. Поворотный курок бил по головной части пули, накалывая ее капсюлем на жало неподвижного бойка. Двигаясь вперед, пуля отжимала курок и покидала ствол с ускорением около 600 g. Курок вставал на боевой взвод, а подаватель магазина поднимал к стволу новую пулю. Чем дольше оставалась пуля в стволе, тем выше оказывались давление газов в камере сгорания и начальная скорость. Эта зависимость позволяла регулировать дальность стрельбы, изменяя усилие поджатия боевой пружины курка. Выступ курка двигался в дугообразной прорези рамки и позволял взводить курок большим пальцем руки, держащей оружие. Позади левой щечки рукоятки помещался полозок предохранителя. Для разряжания пистолета служил своеобразный «затвор» — коробчатая деталь позади ствола, продольно-скользящая в направляющих. Таким образом, стрелку при разряжании приходилось производить движение, привычное для самозарядных пистолетов. Вес пистолета с пустым магазином составлял 0,34 кг, длина — 234 мм при длине ствола 127 мм. Пистолет действительно получился легким, но имел слишком тугой спуск и довольно неудобные прицельные приспособления. Был также выпущен опытный образец пистолета «Жироджет» с укороченным стволом.

Пистолет «Жироджет» привлекший в свое время столько внимания

Карабин был, по сути, вариантом пистолета с удлиненным стволом, деревянными цевьем и прикладом. Большая прицельная дальность должна была обеспечиваться не столько большей длиной ствола, сколько более удобным управлением и прицеливанием. По аналогии с вводившейся тогда на вооружение винтовкой M16, приклад поместили на продолжении оси канала ствола. Соответственно были подняты прицельные приспособления: мушка крепилась на треугольном основании, а прицел — на рукоятке для переноски, находившейся над центром тяжести карабина. Весил пустой карабин 1,8 кг Реактивное ружье выполнялось «переломным» по типу охотничьего и снабжалось оптическим прицелом. Дальность стрельбы всех образцов не превышала 100 м.

По мнению разработчиков, радиус рассеивания (кругового вероятного отклонения) должен был определяться соотношением 2,5/1000 (8,6 углов минут). Но из-за уменьшения веса и поперечной нагрузки после выгорания порохового заряда (поперечная нагрузка снижалась с 11,5 до 8,9 г/см) пуля быстро теряла скорость и хуже «держала траекторию». Натренированный стрелок на дальности 22 м укладывал с упора пули пистолета «Жироджет» в круг радиусом 0,2 м (31,25 минут), т. е. кучность оказалась в 3,5 раза хуже заявленной. Впрочем, низкая, по сравнению с обычными снарядами, кучность стрельбы вообще характерна для неуправляемых ракет.

Пистолет «Жироджет» предлагался и для коммерческой продажи по цене всего $250, правда стоимость микроракет была заметно выше, чем обычных пистолетных патронов. После запрещения законом 1968 года продажи оружия калибром выше 0,5 дюйма был разработан 12-мм вариант реактивного пистолета. Он также не имел успеха, и в 1970 г. производство оружия «Жироджет» было наконец ликвидировано.

Схема работы ударно-спускового механизма пистолета «Жироджет».

Реактивным стрелковым оружием занялась и другая американская фирма — «АВКО». Ее микроракеты по устройству мало отличались от «Жироджет». 15-мм реактивный пистолет весом 0,9 кг «АВКО» предлагала в качестве личного оружия пилотов на случай вынужденной посадки. А ее 40-мм реактивное шестизарядное ружье даже «заранее» получило «военное» обозначение М-5.

Ружье состояло из гладкого ствола, рамы с ударно-спусковым механизмом, приклада, двух рукояток, барабана с шестью каморами и прицельных приспособлений. Ракеты серии «Аврок 15–40» (AVko-ROCket) стабилизировались в полете вращением. Разрабатывались ракеты с кумулятивной, осколочной, дымовой, осветительной боевой частью, а также специальный снаряд-радиомаяк. Небольшое давление пороховых газов в канале ствола использовалось для поворота барабана. Весило М-5 около 7 кг.

«АВКО» намеревалась создать серию реактивного оружия калибра от 5 до 90 и даже 105 мм для дополнения «классических» артиллерийско-стрелковых систем.

Несколько образцов микроракет как с ударными капсюлями, так и с электровоспламенением было разработано в конце 60-х во Франции. 13- и 11-мм реактивные «пули» по устройству были аналогичны «Жироджет». 13-мм «пуля» имела длину 50 мм, вес 18 г, максимальную скорость в конце активного участка 435 м/с, на дальности 17 м пробивала дюймовую сосновую доску. 3-мм реактивная пуля была оригинальнее — она имела форму конической стрелки длиной 30 мм, максимальную скорость 150 м/с, пробивала дюймовую доску с 5 м. 16 таких пуль помещались в одном патроне квадратного сечения со стороной 17 мм и выстреливались одновременно, т. е. стрелковое оружие превращалось в миниатюрную реактивную систему залпового огня. Таким образом хотели компенсировать низкую кучность реактивных пуль и повысить вероятность поражения цели при столкновениях накоротке.

Но, несмотря на ряд оригинальных технических решений, добиться от реактивных образцов желаемой точности и кучности стрельбы так и не удалось. В начале 70-х годов работы над реактивным стрелковым оружием были практически свернуты.

Литература

1. Беляев А., Сыромятников Б., Угринович В. «Провал операции «Цеппелина», сборник «Фронт без линии фронта» — «Московский рабочий» — М. 1970

2. Маркевич В.Е. «Охотничье и спортивное стрелковое оружие» — «Полигон» — СПб. 1995

3. Мураховский В.И., Огуцкий Е.А. «Оружие специального назначения» — «Арсенал-Пресс» — М. 1995

4. Хогг Я, Уикс Дж. «Все пистолеты мира» — «ЭКСМО» — М. 1997

5. F. Myatt «The illustrated Encyclopedia of Pistols & Revolvers» — Salamander Books — London, 1980

6. H.K. Melton «QA Weapons & Equipment» — Sterling Publishing Co — New York, 1993

7. H.K. Melton «OSS Special weapons & Equipment/ Spy devices of WWII». - Sterling Publishing Co — New York, 1991

8. J.D. Walter «Secret Firearms» — Arms and Armour — London, 1997

9. G. Wahl «WaiTen-Technishe Kuriozitaien» — Journal-Verlag Scwend GmbH. 1993

10. J. Lugs «Handfeurwaffen» — Militarvcrlag der DDR — Berlin, 1982

11. РГВИА ф. 13251, on. 4, да. 30, 31, 86 ф. 2000, on. 2,д 1732

Журналы на русском языке:

1. «Военное и морское дело» за 1899 г.

2. «Военный парад» за 1994–2000 гг.

3- «Зарубежное военное обозрение» за 1973–2000 гг.

4. «Оружие» за 1995–2000 гг.

5. «Soldier of Fortune» (русское издание) за 1995–1998 гг.

6. «Спецназ» за 1996–1998 гг.

Журналы на английском языке

7. Firearms for Law Enforcement (G&A), 1997 r.

8. GUNS за 1996–1997 гг.

9. «Guns & Ammo», за 1995–1998 гг.

10. «Internal Security & Со-in» («International Defence Reviw. Edilional Supplement») Oct.1989, May 1990

11. «International Defence Reviw» за 1986–1993 гг.

12. «Jane's Defence Weekly», за 1987–1995 гг.

Журналы на немецком языке:

13. «Internationales Waffen Magazin». № 3,1995

14. «Geheirnsache» — «Internationales Waffen Magazin. Spezialhclt». № 4,1996

Журналы на французском языке:

15. «Armes Cibles» за 1995–1997 гг.

16. «Wojskowy Przegled Techniczny» за 1988–1991 гг.

Журнал на чешском языке

17. «Strelecka Revue» за 1999 г

Content

Ардашев А.Н., Федосеев С.Л
"ОРУЖИЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ, НЕОБЫЧНОЕ, ЭКЗОТИЧЕСКОЕ"
Иллюстрированный справочник

Предуведомление от авторов

Часть I. ОРУЖИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Глава 1. Введение. Несколько слов о понятии «оружие специального назначения»

Глава 2. Шелестящая смерть

Глава 3. Выстрел из-за угла (оружие «непрямой наводки»)

Глава 4. Высокоточные снайперские винтовки

Глава 5. Крупнокалиберные снайперские винтовки

Глава 6. Подводное оружие боевых пловцов

Глава 7. Потаенное оружие (оружие скрытого монтажа, камуфлированное и маскированное оружие)

Глава 8. Гранатометы специального назначения

Глава 9. «Штурмовое» оружие

Глава 10. Оружие для «партизан»

Часть II. НЕОБЫЧНОЕ ОРУЖИЕ

Глава 1. Оружие залпового огня

Глава 2. Центробежное оружие

Глава 3. Жидкостное оружие

Глава 4. Реактивное стрелковое оружие

Литература