Кановская Мария Борисовна

Золотые рецепты акупунктуры

Мария Кановская

Золотые рецепты акупунктуры

Акупунктура: легенды и быль

Древняя китайская легенда повествует о том, что пять тысяч лет назад один китайский военачальник страдал от боли в спине. Боль была настолько сильной, что отдавала в ногу. Несмотря на страдания, он все же повел свое войско на врага. Военачальник не мог поступить иначе: это сражение было решающим. И его в полной мере наградили за доблесть и мужество. Битва сыграла великую роль не только в ходе войны, но и лично в его судьбе. Во время сражения вражеская стрела вонзилась ему в ахиллово сухожилие. К великому изумлению полководца, боль в спине мгновенно прошла. Ему ничего не оставалось, как связать эти два факта между собой и проверить – так это или не так? Военачальник нашел человека, который страдал тем же недугом, и уколол его в ту же точку. Человек, который до этого момента мучился от непереносимой боли, сразу же почувствовал облегчение. Более того, он излечился совсем. Вывод был очевиден: причиной избавления от страданий послужил именно укол в нужную точку.

Другое предание гласит, что еще одно чудесное исцеление простого крестьянина произошло примерно 4000 тысячи лет назад в Китае. Долгие годы он страдал от сильнейших головных болей, но в один прекрасный день случилось чудо. Крестьянин работал в поле и нечаянно ударил себя мотыгой по ноге. И вдруг голова у него прошла как по мановению волшебной палочки. Крестьянина осенило, что эти два события связаны между собой, и он решил найти подтверждение своей догадки, проверив ее на тех жителях родной деревни, которые также страдали от головных болей. Понятно, он не стал ронять каждому на ногу мотыгу. Нет, он решил применить более изощренный инструмент – осколок камня. Через какое-то время на смену камню пришли бронзовые, серебряные и золотые иглы.

Легенды, конечно, разные, но в то же время достаточно схожие. И кем бы ни был счастливчик, чудом отделавшийся от своих страданий, – полководцем или крестьянином, – факт тот, что акупунктура действительно зародилась в Китае, а уж затем распространилась в другие восточные страны: Японию, Корею, Монголию.

Акупунктура происходит от двух латинских слов: acus (игла) и punctura (укол) – отсюда и термин «иглоукалывание». Метод заключается в воздействии на биологически активные точки человеческого организма. И, несмотря на название, акупунктура включает в себя не только методы лечения посредством игл, а все методы точечного воздействия на человеческое тело – точечный массаж, прижигание, кровопускание и баночную терапию.

В наши дни акупунктура активно применяется не только на Востоке, но и в странах всего мира. И надо признаться, что при этом мы не так уж много знаем об этом методе. Нам известно, что врач берет иголки, вставляет их в какие-то точки и в результате человек избавляется от мучительного недуга. А вот как и за счет чего происходит исцеление, нам неизвестно. Спешим вас успокоить: даже ученые долго не могли понять сути этого метода, а потому и не слишком верили в него. Например, когда в 1972 году пионер американской акупунктуры, врач китайского происхождения Сянь Ляо открыл в стране первые курсы древней лечебной методики, его коллеги, приверженцы традиционных методов лечения, подвергли его огромной критике. Доктору пригрозили увольнением из госпиталя, где он работал, в том случае, если он осмелится «тыкать иголками в пациентов». Однако прошло всего 35 лет, и Америка приняла методику иглоукалывания: теперь многотысячная армия специалистов успешно использует акупунктуру при лечении больных.

Итак, наряду с традиционной медициной, нетрадиционная получает все большее распространение. Основное отличие ее заключается в лечении не столько внутренних механизмов заболевания, сколько внешних проявлений (симптомов). Можно сказать, что нетрадиционная медицина существует столько, сколько существует сам человек. Методы лечения различных заболеваний с помощью иглоукалывания, прижигания, фитотерапии известны с древности.

Термин «акупунктура» впервые ввел в обращение голландский врач В. Тен Рине, живший в XVII–XVIII вв. Он активно занимался изучением методов китайской медицины, уделяя особое внимание иглоукалыванию и прижиганию. Трудами ученого вскоре заинтересовались французы, которые и распространили новомодное лечение по всей Европе. В России же с акупунктурой особенно близко познакомились в период «великой дружбы» Китая и СССР.

На протяжении нескольких тысячелетий применялись металлические иглы, а также полые конусы и сигары. С их помощью осуществлялись уколы и прижигания определенных точек на теле человека, что помогало излечивать многие виды болезней. Знаменитые китайские врачеватели древности с большим успехом использовали акупунктурные точки, которые теперь также называют биологически активными точками (БАТ) на поверхности тела.

Еще в самом древнем китайском трактате по медицине «Канон Желтого императора о внутреннем» было детально описано клиническое применение акупунктуры и других методик и указано на их обязательное сочетание между собой. В нем говорится: «Фармакологические препараты (травы и минералы) поражают патогенные факторы. Пять видов злаков питают организм. Пять видов плодов оказывают вспомогательное действие. Пять видов мясных продуктов усиливают организм. Пять видов овощей укрепляют внутренние органы. Эти пять видов пищевых продуктов имеют разные вкусы, так что их следует соответственно употреблять, восполняя семя – Цзин и укрепляя дыхание – Ци … Иглоукалывание ( Чжэнь ) выводит патогенные факторы из тела, а прижигание ( Цзю ) убивает зло на месте».

Китайская медицина базируется на таких фундаментальных натурфилософских законах и категориях, как дихотомия ( Инь – Ян) , Великий предел ( Тай-цзи ), « пневма » ( Ци ) и ее проявления, Небесная пружина ( Цзи ) и т. д. На уровне специальной теории создано представление о «плотных» и «полых» органах ( Цзан-фу ) и их функциях, а также о каналах ( Цзин-ло ) для циркуляции Ци , которую называют «жизненной энергией» организма. Китайские медики рассматривают болезнь как нарушение равновесия между Инь и Ян , а здоровье – как достижение их гармонии в организме.

Равновесие между Инь и Ян может быть утрачено при синдроме недостаточности (в этом случае в практической акупунктуре применяют метод тонизации) и при синдроме избыточности (применяют метод дисперсии, или подавления). Учение о плотных и полых органах раскрывает взаимодействие между ними по природному циклу «пяти первоэлементов» ( У-син ), а также через канальную систему Цзин-ло. Именно этими принципами и правилами руководствуются при выборе точек воздействия.

Восточная медицина тесно связывает природные (материальные) и эмоционально-психические (духовные) факторы. Соотношение этих факторов определяет как поддержание, так и нарушение здоровья человека. Неслучайно среди причин болезней желудка и селезенки, наряду с плохим питанием или чревоугодием, называют такие качества, как сильный гнев и уныние. Еще одна причина болей в брюшной области – отсутствие гармонии между чувствами и волей. Печальные мысли и чрезмерная раздражительность способствуют развитию гастритов и язв. Неконтролируемые эмоции влияют на регулярность месячных у женщин и потенцию у мужчин.

Несколько слов нужно сказать и о болевом синдроме. Наш организм постоянно посылает нам различные сигналы о происходящих внутри изменениях. Зачастую эти сигналы носят болевой характер. В той или иной форме с болевым синдромом сталкивается каждый человек. Китайские врачи считают акупунктуру наиболее эффективным методом снятия болевого синдрома. Оно происходит за счет лечения больного органа и параллельного укрепления и оздоровления организма. Это выгодно отличает метод акупунктуры от лечения медикаментозными препаратами, которые просто временно заглушают боль, превращая болевой синдром в хроническое заболевание.

Задача врача – хорошо понимать взаимосвязь психического и физического состояния пациента. Это поможет ему выбрать наиболее подходящее состояние пациента для проведения процедур. Специалист также должен установить наиболее оптимальный порядок процедур. Например, он может сначала выполнить массаж больного места, чтобы снять боль, усталость и тревожность, а затем начать курс лечения.

Понятно, что жизнедеятельность организма – физиологический процесс, а точнее, обобщенный результат множества таких процессов, происходящих на разных уровнях, каждый из которых находится под влиянием и контролем жизненной энергии.

Жизненная энергия – это своеобразный мост, связующий два начала – Духовное и Материальное. Именно она и является самым главным звеном в жизнедеятельности организма.

Если вы хотя бы мало-мальски знакомы с анатомией и физиологией, то вам должно быть известно, что организм человека имеет несколько систем управления, среди которых – нервная и эндокринная, а связующее звено между ними – кровь и лимфа. Жизненная энергия регулирует все функции организма на физическом, эмоциональном и психическом уровнях. Именно это и является основополагающим в эзотерических науках.

Жизненная энергия существует на семи (а в соответствии с учением Пак Чже Ву – на восьми) энергетических уровнях. Она проявляется как тонкий и разумный посредник, как руководящая, созидающая и творческая сила, которая распространяет свое животворящее действие на каждый атом вещества или клетку живого органа. Ее энергетическая искра с легкостью соединяет две такие противоположные сферы, как Дух и Материя.

Здесь надо кое-что уточнить. Говоря об энергии, мы подразумеваем единую существующую в природе Энергию. Просто в эзотерической литературе ее называют по-разному: Фохат, Прана, Ки, Чи и др. Да и проявляется она в разнообразных условиях неодинаково или в ином аспекте – химическом, электрическом, кинетическом, тепловом, ядерном. Когда же речь идет о человеческом организме, под словом «энергия» подразумевается именно жизненная энергия.

У любого из нас есть некая собственная резонансная частота, на которую реагирует каждая клеточка организма. Иными словами, организм точно и с легкостью «узнает» частоту своего электромагнитного поля. Это явление, кстати, мы и называем личным биополем, или аурой.

И вот что получается: если ввести в определенные точки человеческого тела акупунктурные иглы, то они, подобно антеннам, будут улавливать из Космоса излучение только ему присущей резонансной частоты. Они смогут получать импульсы, исходящие от солнца, которое, как известно, является источником всего живого.

Приведем пояснение. Нашим физическим телом управляет энергетическая система в виде чакр и меридианов, расположенных на различных частях тела, например, на кистях и стопах, то есть в тех местах, где циркулирует энергия.

Что такое чакры, знают многие – это наши энергетические центры. А вот о существовании меридианов, наверное, знают не все. Это – силовые линии полей, исходящие из внутренних органов – физических, эмоциональных и метафизических. Можно объяснить это и по-другому. Вы уже знаете, что такое аура. Так вот, меридианы – это силовые линии нашей аурической сферы.

Таким образом, через иглу осуществляются прием или отдача энергии определенной частоты в данной точке. И зависит этот процесс от положения иглы относительно направления потока энергии в меридиане или чакре.

Кисти, стопы, пальцы и их ногтевые зоны являются, с одной стороны, независимой системой, а с другой – миниатюрной копией человеческого тела. А раз так, то на любом из этих участков можно найти точку, соответствующую другой точке, расположенной на теле.

Получается целая система соответствия: кисти рук и стопы ног копируют не только анатомическое строение организма, но и его функциональное состояние.

И что интересно, в этой системе есть и свои миниатюрные энергетические системы. Они представлены бель-меридианами на пальцах кистей и стоп, бель-чакрами (то есть энергетическими центрами) – на самих кистях и стопах.

Слово «бель» означает «специальная, особая, уменьшенная». Бель-меридианы и бель-чакры в основном отвечают за энергетическое обеспечение человека системами соответствия, так как энергетически связаны с меридианами и чакрами всего тела. Они взаимодействуют и с ними, и с внешней средой, снабжая тело активной жизненной энергией и контролируя систему энергоснабжения.

Надо признать, что, достаточно хорошо справляясь с инфекционными и хирургическими заболеваниями, современная медицина зачастую пасует перед целым рядом хронических и психических недугов. Именно в связи с этим так возрос интерес к восточной медицине, а в частности, к иглоукалыванию. В практике восточной медицины акупунктура используется в основном для предотвращения заболеваний. Именно в этом и заключается высшее мастерство традиционной китайской медицины: она предоставляет людям возможность прожить здоровую, долгую жизнь. Но, конечно, самостоятельно применять иглоукалывание нельзя: только квалифицированный врач может оказать вам помощь.

Суть, задачи и методы акупунктуры

Акупунктура неслучайно признана во всем мире – слишком высока ее эффективность в лечении самых различных болезней. И смелое утверждение, что с ее помощью можно вылечить практически все, вполне правдиво.

Суть акупунктуры заключается в воздействии на нужные точки, благодаря чему происходит управление потоками энергии организма. На теле человека насчитывается 650 точек, воздействуя на которые, врач может регулировать жизненную энергию. Некоторые из них тонизируют организм, другие – переправляют энергию от одного меридиана к другому.

Акупунктура широко используется в современной медицине для оказания тонизирующего, успокаивающего, болеутоляющего либо стимулирующего воздействия на пациента. Несмотря на отношение к «альтернативным» методам медицины, акупунктура показала отличные результаты в лечении многих заболеваний. Изучение биологически активных точек человеческого тела продолжается и в настоящее время, а Министерство здравоохранения выдает лицензии квалифицированным специалистам в области акупунктуры.

Современная акупунктура включает в себя достаточно много понятий. В частности, существует традиционное иглоукалывание, электропунктура, акупрессура, аурипунктура, массаж, кровопускание, прижигание, точечный и баночный массаж, бауншейтизм и многое другое.

Акупунктура – это натуральный подход к лечению многих расстройств и болезней: физических, психических и эмоциональных. И люди все чаще обращаются к древней медицине для лечения головной боли, ПМС, артрита, язвы, бессонницы, депрессии и многих других недугов.

Данный метод лечения основан на введении в ткани организма специальных металлических игл различной длины в строго определенные точки на поверхности тела. Врач выбирает их, исходя из характера заболевания. Эти «активные» точки отличаются от других участков кожи рядом особенностей: высокой болевой чувствительностью, большим уровнем обменных процессов, высоким электрическим потенциалом и низким электрокожным сопротивлением.

Через точки непрерывно поступает информация. При нарушении электропроводных свойств точки нарушается и внутренний гомеостаз организма и как следствие происходит нарушение обменных процессов, кровообращения. В точках акупунктуры также происходит регуляция тканей. В организме непрерывно идут процессы дегенерации и регенерации, которые контролируются за счет точек акупунктуры. Если они работают нормально, то регенераторные процессы успевают за процессом дегенерации или опережают его, и в этом случае человек развивается. При нарушении этого процесса в органах наступают катастрофические изменения. В зависимости от стадии развития тех или иных из них происходят и различные изменения в точках акупунктуры. Исходя из этих изменений, выбирается вид воздействия на точку. Например, при острой стадии точка может подвергаться обычному массажу, самомассажу. При следующей стадии необходимо воздействие лазера, а далее может потребоваться электропунктура. Затем следуют иглотерапия и Цзю-терапия, то есть воздействие иглой и прогревание точек.

Таким образом, для специалиста важно выбрать адекватный вид воздействия на каждую конкретную точку, чтобы достичь максимального терапевтического эффекта.

Задачи акупунктуры (иглоукалывания) состоят в восстановлении здоровья, то есть в достижении баланса Инь и Ян в человеке в целом, которое позволит предотвратить развитие болезни и прожить полноценную жизнь без лекарств.

Акупунктура (иглоукалывание) используется:

• в неврологической практике (различные проявления остеохондроза, невриты, невралгии, последствия нарушений мозгового кровообращения);

• при лечении хронической боли (артриты, головная боль, спортивные травмы);

• в урологии;

• в гинекологии;

• в офтальмологии;

• при острых и хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта и печени (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, заболевания печени и желчного пузыря, поджелудочной железы, хронические колиты и др.);

• при острых и хронических заболеваниях системы дыхания (бронхиты, пневмонии, бронхиальная астма);

• при заболеваниях сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, гипертония, нарушения ритма сердца, последствия инфаркта миокарда);

• при заболеваниях эндокринной системы и нарушении обмена веществ (ожирение, заболевания щитовидной железы, надпочечников, яичников, сахарный диабет);

• при различных психоэмоциональных расстройствах (неврозы, депрессии, хроническая усталость, бессонница, алкоголизм, курение, наркомания, пристрастие к азартным играм, неумеренность в питании).

Врачи древности успешно применяли лечение иглоукалыванием и прижиганием. Бянь Цюэ, например, успешно применял травяные препараты в лечении параличей, а с помощью игл он исцелил наследника престола княжества Го: вывел его из состояния глубокой комы. Узнав об этом, люди решили, что великий врач может возвращать жизнь мертвым. Сам же он заявил, что вернуть ушедшую жизнь нельзя, однако можно восстановить жизненные силы внутри организма.

В современной китайской медицине используют как древние восточные методики, так и современные западные разработки. Появление различных инструментов и приборов ознаменовало новый этап в клинической акупунктуре. С их помощью стало гораздо легче воплощать традиционные методы Чжэнь-цзю: они облегчили работу врача, а эффект стал еще более очевидным.

Сегодня самым популярным методом воздействия на акупунктурные точки остается классическое иглоукалывание. Он прост в применении, не требует использования дорогостоящей аппаратуры и имеет огромный опыт практического использования. Акупунктура – это техника, которая использует тончайшие иглы для стимуляции так называемых акупунктурных точек вдоль меридианов (каналов), благодаря чему стимулируются для балансировки движения энергии (Ци) в человеке и восстанавливается здоровье. Иглоукалывание можно проводить простейшим способом: делать коррекцию энергии через открытую точку, по которой проходит обмен всех энергий. Хотя она и открывается в определенное время на одном из меридианов на время, совсем необязательно знать, какие у вас меридианы активны, а какие пассивны. Так как при воздействии на нее в любое время недостаток энергии пополняется, а избыток – удаляется. Врачи уделяют очень большое внимание безопасности применения иглоукалывания: большинство из них работают с одноразовыми иглами, другие тщательно их стерилизуют.
Еще один метод воздействия на акупунктурные точки – прогревание (или прижигание), которое выполняется биосигарами. К новым видам воздействия относятся аппаратные методы: электромагнитное излучение на точку бесконтактным способом, воздействие лазером, электрическим током.

Преимущества акупунктуры

Некоторые люди боятся иголок и считают, что акупунктура – это весьма болезненное мероприятие. Однако, в отличие от традиционной восточной медицины, в которой применяются иголки толстые, акупунктурные – гладкие, прочные и гораздо тоньше. Их изготавливают из металла, длиной 1,5–12 см и толщиной 0,3–0,45 мм. Некоторые люди могут почувствовать лишь незначительные ощущения в той точке, куда попадает игла: ломоту, распирание, чувство прохождения тока. Эти ощущения сразу же исчезают, но зато они служат критерием точности введения иглы. Используются стерильные иглы только один раз, а затем выбрасываются.

Обычно люди чувствуют в течение всей процедуры полное расслабление, а некоторые даже засыпают. Акупунктура стимулирует естественные, здоровые процессы в организме, помогая почувствовать себя лучше. Многие практикующие врачи в традиционной китайской медицине верят, что акупунктура стимулирует потоки энергии, которые питают ткани, улучшает кровообращение и улучшает различные функции организма.

Действие этого метода лечения объясняется умеренным раздражением чувствительных нервных веточек кожи, мышц и сосудов.

Акупунктура может применяться как профилактическое мероприятие или как способ лечения имеющихся болезней.

Но существуют противопоказания для применения этого метода. Это заболевания, требующие неотложного хирургического вмешательства такие, как аппендицит, кровотечения из внутренних органов, патологические роды, злокачественные образования и др.

Методы физического воздействия в акупунктуре

Различают два метода воздействия на биологически активные точки: метод сильного (тормозного) и слабого (возбуждающего) воздействия . Каждый их них имеет более слабый вариант – воздействие средней силы.

При первом методе раздражение сильное, интенсивное, длительное, с постепенно нарастающим и глубоким воздействием на небольшие количества точек, или малую зону. У больного в месте воздействия появляется ощущение ломоты, распирания, тепла, прохождения электрического тока с иррадиацией на периферию или к центру, а также в стороны. На одно воздействие обычно берут от 2–3 до 4–6 точек. Этот метод называют успокаивающим, седативным, гипотензивным, анальгезирующим. Чаще всего его применяют при явлениях гиперфункции органов и систем, судорогах, спазмах, боли.

Детям и ослабленным больным производят раздражение средней силы. Продолжительность воздействия в каждой точке от 20 до 40 минут.

При методе слабого (возбуждающего) воздействия раздражение быстрое, короткое, слабое. Оно обычно наносится последовательно в ряд точек и сопровождается кратковременным ощущением онемения, жжения, боли. Метод дает стимулирующий, тонизирующий, возбуждающий, растормаживающий эффект. Его применяют при снижении функции нервной и других систем, нарушении чувствительности, движений, коллапсе, обмороке, для оказания скорой помощи. За один сеанс используют от 5 до 10 и более точек, продолжительность воздействия в каждой точке от 30 секунд до 1–2 минут.

Три степени глубины укола иглой

1. Поверхностное укалывание изгоняет проникшую снаружи нарушающую Ян-энергию (жару, ветер).

2. Укалывание средней глубины. Удаляет приходящую снаружи нарушающую Инь-энергию (холод, влажность).

3. Глубокое укалывание. Иглу продвигают до мышц (у пациента появляется типичное тянущее ощущение). Этот способ укалывания «мобилизует энергию желудка». При этом у пациента возникает ощущение «концентрации энергии» (главная функция «энергии желудка», мобилизуемой иглами, – пополнить недостающую «изначальную» энергию пациента или ослабить ее полноту).

Способы введения игл

1. « Половинный укол». В этом случае иглу вводят очень легко в кожу и тотчас извлекают, чтобы не повредить мышцы. Движения двух пальцев подобны движению при выдергивании волос. Таким уколом удаляется нарушающая энергия из кожи (по теории пяти первоэлементов, легкие тесно связаны с кожей, поэтому такой укол эффективен для лечения легких).

2. « Шкура леопарда». Ставят (поверхностно) сразу много игл справа, слева, вверху и внизу и размещают их на теле подобно темным пятнам на шкуре леопарда; этим достигается микрокровопускание для устранения застоя крови (по теории пяти первоэлементов, сердце связано с кровью, поэтому данная методика приемлема для лечения заболеваний сердца). Она соответствует поверхностному иглоукалыванию.

3.  Укол «открытия», или «ворот». Производится в точки конечностей в области связок при заболеваниях суставов, возникших вследствие влажности, после укола кровь появляться не должна (поскольку, по теории пяти первоэлементов, связки связаны с печенью, этот укол применяется и для лечения печени).

4.  Укол «впадение» (устье, конец). Все иглы должны достигать определенной глубины. Поставленную иглу слегка извлекают, после чего справа от нее ставят еще две иглы, острия которых почти касаются первой иглы. Этот укол применяется для лечения заболевании мышц, возникших вследствие влажности. Укол «впадение» используется при лечении заболеваний селезенки.

5.  «Шу – укол» (слово «шу» здесь употребляется в смысле «транспорт»). Его техника сходна с транспортным уколом: игла продвигается почти до кости, но не касается ее. Укол применяют при заболевании костей, а также при лечении заболеваний почек.

Китайская методика иглоукалывания

В древних китайских руководствах указывается девять методов иглоукалывания.

1.  Пунктирование. Используют только пять точек У-шу нарушенных меридианов, затем укалывают соответствующие сочувственные точки меридиана мочевого пузыря, которые связаны с внутренними органами.

2.  Метод «дальний путь». Если заболевание (боль) обнаружено в верхней части тела, колют точки на ногах (расстояние между больным органом и точкой воздействия относительно большое, отсюда и название «дальний путь»).

3.  Метод «главный меридиан». Выбирают точки на нарушенном меридиане соответственно локализации заболевания, которое находится между нарушенным меридианом и его коллатеральным каналом ло.

4.  Метод укалывания ло-пунктов. Удаляют «застоявшаяся» кровь.

5.  Метод фэн (разделить). Укалывают точки, находящиеся между мышцами и суставами; место укола – между суставом и мышцей (точки-щели, или противоболевые точки).

6.  Метод большого се, или метод большого укола. Применяют в основном при травматической боли и поверхностном воспалении, то есть при синдроме ян: седатируют точку-пособник и тонизируют ло-пункт спаренного меридиана на стороне, противоположной травме.

7.  Метод «пунктирования волос». Кожу укалывают только поверхностно (не глубже корней волос), без проникновения иглы в мышцу (поверхностное иглоукалывание).

8.  Метод «побеждающего укола». Иглы вводят в точки меридиана на стороне тела, противоположной локализации боли.

9.  Укол «нагретыми иглами». После введения иглы на ее ручку надевают кусочек сигареты или конус и зажигают, чтобы тепло проникало вглубь.

Классические способы акупунктурного лечения

В древних китайских трактатах указываются двенадцать способов акупунктурной терапии.

1.  Двустороннее лечение. Одновременно колют точки спины и передней стороны тела. Важно, чтобы иглы сзади и спереди стояли равное время. Например, при боли в желудке можно одновременно укалывать точку чжуп-нань и вэй-шу.

2.  Многократный укол . Применяют в тех случаях, когда на коже обнаруживаются болезненные точки, меняющие локализацию. Если при уколе в одну точку обнаруживают другую болезненную точку, иглу выводят и сразу же укалывают в нее. Если выявляются и другие болезненные точки, то методику повторяют, пока не будут пунктированы все обнаруженные. При этом первую точку прижимают пальцем и отпускают только тогда, когда вторая игла поставлена. Применяется при распространенной и нелокализованной боли в суставах; каждый приступ нужно лечить таким способом.

3.  Укалывание вокруг связок. Применяют у пациентов с напряженными связками, со склонностью к судорогам, а также при ревматических заболеваниях суставов. Укол производят в непосредственной близости от суставов и связок во все болезненные точки. Поставленные иглы необходимо длительно вращать – это снимает боль и судороги.

4.  Укол трех игл. Сначала вводится одна игла и с двух сторон – еще две. Этот метод применяется при заболевании, возникшем вследствие холода и влажности.

5.  Укол пяти игл. Одну иглу ставят посередине, а четыре – прямоугольником вокруг («цветок сливы»). Таким способом пунктируют только в том случае, когда болезненных точек больше четырех. Данный метод используют при простудных заболеваниях. Иглы вводят поверхностно.

6.  Отвесный укол. Кожную складку оттягивают и внутрь ее ставят иглу, чтобы избежать повреждения мышц. Этот метод применяют при заболеваниях, возникающих вследствие холода и влажности. Иглы вводят только поверхностно.

7.  Транспортный укол. Используют для рассеивания наружной повреждающей энергии. Иглу быстро вводят довольно глубоко и тотчас выводят. Метод применяют в тех случаях, когда повреждающее начало – жар. Этим способом снижают нарушающую равновесие жару и «изгоняют» ее из тела.

8.  Короткий укол. Применяют при воспалении в костях и суставах, возникших вследствие влажности, когда больной не может двигать конечностями. Вначале вводят иглы только поверхностно, вращая, а затем продвигают понемногу дальше, пока острие иглы не окажется близко к кости, но не коснется ее. Затем иглу легко продвигают вверх и вниз так, чтобы вместе с иглой двигались мышцы.

9.  Поверхностный укол делают легко и поверхностно, не достигая мышц. Метод применяется в основном при судорогах, возникающих вследствие холода.

10.  Укалывание Инь. Иглы ставят одновременно на правую и левую половины тела; применяется при боли внутри, причиной которой служит холод. Поскольку энергия холода особенно часто повреждает меридиан почек, при таких заболеваниях чаще укалывают точку R3 – Тай-си – одновременно на обеих ногах.

11.  Малый укол, или укол рядом. Определяют точку, ближайшую к центру боли, и воздействуют на нее седативным методом. Если этого оказывается недостаточно, то ставят вторую иглу в точку на этом же меридиане, но ниже центра боли (по ходу меридиана). Иногда необходимо ставить третью иглу в точку, находящуюся в центре боли. Этот метод применяется при хроническом распространенном болевом синдроме (от влажности).

12.  Помогающий укол. Иглы вводят очень быстро и тотчас извлекают. Метод применяется при поверхностном воспалении. Такой укол в зоне воспаления производят многократно, вызывая кожные микрокровотечения.

Правило бу-се

Правило бу-се является основополагающим при лечении методами восточной рефлексотерапии. Переводится «бу-се» следующим образом: бу – прибавить недостающую энергию; се – отнять избыток энергии. Или так: бу – восполнить, возбудить, тонизировать; се – рассеять, притормозить, седатировать.

Правило. При патологии, сопровождающейся понижением функции (недостаточностью энергии в меридиане), необходимо проводить бу – то есть прибавить энергию, возбудить.

При патологии с повышенной функцией (избытке энергии в меридиане) нужно проводить се – то есть отнять энергию, оказать седативное действие.

В результате таких действий врача должна наступить «гармония».

Несоблюдение принципов тонизации и седатирования ведет к ухудшению состояния больного. Нормализация энергии в меридиане достигается в первую очередь воздействием на седативную, или тонизирующую, точку.

При наличии синдрома Ян (поверхностного синдрома, синдрома полноты, синдрома жары) иглу вводят в седативную точку меридиана в период максимума энергии (или применяют правило «полдень – полночь») – седативный эффект.

При наличии синдрома Инь (внутреннего синдрома, синдрома пустоты, синдрома холода) иглу вводят в тонизирующую точку, когда время прилива миновало, получается тонизирующий эффект.

На остальные главные точки меридианов воздействуют соответственно их функции.

В древних руководствах указывались следующие положения проведения иглоукалывания:

• Простой врач обычно колет только точки на конечностях. Лучшие врачи оценивают перед лечением общее состояние больного, его духовную энергию, резервы его наследственной энергии.

• Изменяется общая энергия организма – изменяется энергия и в точках. Если имеется нарушение в виде выраженной полноты, то ни в коем случае нельзя возбуждать энергию; если преобладает ослабление энергии, то никогда нельзя дополнительно ослаблять ее. Поэтому врач обязан знать, когда прибавлять, а когда рассеивать энергию.

• Прежде чем колоть иглой, врач должен выбрать точку и точно найти ее, при этом необходимо знать глубину введения и время, на которое нужно оставить иглу в теле. Так, при заболеваниях с лихорадкой (синдром жары) иглы необходимо ставить поверхностно и на короткое время; при синдроме холода иглы вводят глубоко и оставляют надолго.

...

Внимание! При болезненном состоянии с полнотой энергии необходимо седатировать, при заболевании с преобладанием пустоты – тонизировать.

• При пустоте энергии иглу вводят медленно, острие направляют по ходу течения энергии в меридиане, вращение тоже должно совпадать с направлением энергии (по часовой стрелке либо против часовой стрелки), иглу быстро извлекают – это тонизирующее воздействие (усиливается энергия); при полноте энергии иглу вводят быстро, против ее потока, вращение производят также против потока энергии, извлекают медленным движением – это седатирующее воздействие (лишняя энергия «вытягивается» из тела).

• Направление хода меридиана (центробежное, центростремительное) дает схему для правила бу-се.

• При заболевании с чрезмерной полнотой крови надо уменьшить прилив крови (малое кровопускание). Отсюда вытекает и дополнительное правило: для тонизирования вводят иглы в точки меридиана последовательно, по ходу его энергии; для седатирования вводят иглы последовательно, против хода энергии в меридиане.

• После того как игла введена, нужно установить, «пришла ли энергия на иглу». Если нет, врач должен пытаться «вызвать ее на иглу», то есть получить предусмотренные ощущения.

• Вращение также способствует тонизации либо седатированию: если иглу вращать по ходу потока энергии – это тонизирование, если вращение делать против потока энергии – седатирование. Однако вращать иглу только в одном направлении нельзя: нужно производить такие движения большим и указательным пальцами, чтобы в нужном направлении игла вращалась сильнее, а в обратном – слабее и мягче.

• Введение иглы на вдохе, извлечение на выдохе – седатирование; введение иглы на выдохе, извлечение на вдохе – тонизирование.

• При тонизировании важно пунктированную точку после извлечения иглы помассировать пальцем, чтобы «энергия не уходила» из тела (но если из прокола появилась кровь, то массировать нельзя, иначе появится гематома), при седатировании массировать после извлечения иглы не нужно.

• Врач должен тщательно наблюдать за реакцией пациента, только так можно избежать плохих результатов.

Экзоназальная акупунктура

Экзоназальная акупунктура  – модификация такого известного рефлексотерапевтического метода, как назотерапия.

Во время экзоназальной акупунктуры идет целенаправленное воздействие на точки носовых ходов и обонятельную систему, что дает возможность рефлекторного влияния на определенные органы и функции, особенно на нейровегетативныые функции.

В последнее время экзоназальную акупунктуру с успехом используют для обезболивания при хирургических вмешательствах.

Поскольку область носа чрезвычайно чувствительна, при стимуляции экзоназальных точек акупунктурные иглы рекомендуется вводить неглубоко (в среднем на 1–2 мм), не затрагивая хрящевых или костных образований.

Иглу сначала вводят прямо, а по достижении подкожного слоя можно изменить угол введения. При этом допускается почти горизонтальное введение иглы в целях раздражения нескольких экзоназальных точек.

Акупунктура без использования игл

Точечный массаж

Метод точечного массажа (прессации) применяется при помощи пальцевого массажа точек акупунктуры. Этот метод своеобразен и довольно сложен. Обычно используется так называемый вращательный массаж первыми пальцами рук в области проекционных точек, которые связаны с внутренними органами.

Точечный массаж, осуществляемый врачом-массажистом, включает большое число приемов, среди которых наиболее распространены:

• пальцевое надавливание,

• пальцевое поглаживание,

• пальцевое разминание,

• пальцевая вибрация,

• толкание первым пальцем,

• захватывание участка кожи (щипок),

• вонзание пальца в точку.

Электроакупунктура по методу Фолля

Метод Фолля – это определение «потенциала реакции». На мерные акупунктурные точки воздействуют постоянным током силой 1,5–12 мкА и напряжением 1,5–2 В, а затем определяют ответную реакцию организма.

Диагноз основывается на степени и стабильности показаний, а также на скорости и времени отклонений индикатора.

Терапевтические возможности прибора позволяют врачу проводить лечение с седативным или тонизирующим эффектом, применяя при этом импульсные токи различной формы и интенсивности. Для каждого заболевания используют определенную частоту и акупунктурную точку.

В настоящее время принцип метода Фолля используется для подбора как обычных, так и гомеопатических лекарственных средств.

Вакуум-электропунктура

Вакуум-электропунктура – это новый рефлекторный метод лечения. Он заключается в одновременном воздействии на точки акупунктуры дозированного электрического тока и постоянного или прерывистого (пульсирующего) дозированного вакуума. При использовании метода вакуум-электропунктуры точка акупунктуры и сопряженный с нею участок кожных рецепторов подвергаются не только электрическим, но и механическим влияниям типа встряхивания, потому что прерывистый вакуум способствует поверхностному и глубокому массированию тканей в области акупунктурной точки кожи.

При этом происходит сосудистая гимнастика, во время которой усиленно расширяются и сужаются кровеносные и лимфатические сосуды, открываются спавшиеся и нефункционирующие капилляры, активируются кровообращение и питание тканей, увеличивается выход токсических продуктов с секретом потовых желез.

Указанные обстоятельства значительно повышают стимулирующее, тормозное и противовоспалительное действие электропунктуры.

Лечение, проводимое по методике вакуум-электропунктуры, эффективно при таких заболеваниях, как невралгии, остеохондроз позвоночника с вегетососудистым и рефлекторно-тоническим синдромом, плексит, артрит, хроническая вертебробазилярная недостаточность, хроническая пневмония, спастический и атонический колит, трахеобронхит, пиелонефрит, импотенция. Особо выделяется детоксицирующее действие вакуумной терапии.

Аурикулярный массаж

Аурикулярный массаж – это массаж болезненных точек наружного уха, проекционно соответствующих болевым участкам тела. Для этого используют грифельный или золотой стержень с тупым отполированным концом.

Массаж наружного уха проводится по болевым точкам регулярным, 3-минутным, мягким надавливанием в медленном темпе.

Направление массажа должно быть снизу вверх по двум так называемым большим каналам энерговращения: наружному и внутреннему.

Во время массажа отмечаются две его фазы:

• повышение локальной болезненности (в наружном ухе), длящейся первые 3–4 хода вдоль канала;

• спад локальной болезненности, вслед за которой угасает периферическая (отдаленная) боль.

В конце массажа у больного появляется чувство отдыха и расслабления. Напряжение и усталость исчезают – человек чувствует себя, как после принятия ванны.

Аурикулярный массаж используют при лечении фобий, экземы, хронического запора.

В последнее время стал очень популярен массаж ушной раковины по методу Пере . Для его проведения отыскивают болезненный пункт на вогнутой стороне одной из ушных раковин, который проецируют затем на внутреннюю, выпуклую, сторону, и это место отмечают фломастером.

К внешнему пункту приставляют указательный палец левой руки, который служит опорой.

Внутренний пункт, отмеченный фломастером, медленно и без нажима массируют заостренным концом стеклянной палочки, непременно по ходу часовой стрелки.

Вначале в массируемом пункте возникает боль, которая вскоре возрастает до нестерпимой. Затем в этой области появляется ощущение тепла, позднее – жара. Постепенно местные ощущения в ушной раковине уменьшаются и вскоре исчезают совсем, сменяясь так называемым чувством мертвого уха.

Массаж ушной раковины по методу Пере используют при ряде функциональных и висцеральных расстройств.

Вакуум-терапия и скользящий баночный массаж

В странах Востока иглотерапия нередко сочетается с вакуум-терапией, при которой используется разрежение воздуха, создаваемое в медицинских банках путем внесения в них на 2–3 с горящей бумажной полоски или ватного тампона.

Вакуум-терапию осуществляют с помощью обычных медицинских банок вместимостью 30–70 мл.

При лечении миозита, плеврита, бронхита, воспаления легких, болезненных процессов в мышцах и костях спины делается скользящий баночный массаж .

Процедура такого массажа заключается в следующем. Область, подлежащая массажу, дезинфицируется спиртом, обкалывается стерильными кожными (серебряными) иглами и смазывается тонким слоем вазелинового масла.

На кожу обычным образом ставят банку и сразу же начинают утюжить ею подготовленную область тела.

Процедура скольжения длится не более 5 минут и повторяется 2 раза в неделю.

Длительность курса различна и зависит от состояния больного.
В настоящее время применяются многоцелевые аппараты для вакуум-электропунктуры и вакуумного массажа. Для осуществления лечения к аппарату прилагаются вакуумные банки различной модификации.

Системы соответствия

Врачи, практикующие акупунктуру, всю меридианально-чакральную систему называют гетеросистемой , а осуществляемое с ее помощью лечение – «метафизическим».

Кроме того, в системах соответствия присутствует и другая энергетическая система, имеющая свои уровни и размеры – от самого большого до микроскопического. Это – гомосистема . Благодаря ей такие величины, как клетка, голова, рука, каждый внутренний орган, кость или сустав, проецируются в системы соответствия.

Гомо-система является интегрирующей: она играет важную роль в превращении частей тела в единое целое и участвует в процессе саморегуляции. А раз так, то для удобства мы и будем называть ее системой саморегуляции .

В здоровом организме человека все органы и энергетическая система находятся в уравновешенном состоянии. Информация о том, что все в порядке и человек здоров, передается с помощью волновых колебаний во все системы соответствия. При воздействии на организм болезнетворного внешнего или внутреннего (а также психоэмоционального) фактора наступает нарушение равновесия энергий в одном или нескольких органах. И как только тот или иной орган выходит из строя, каждая система получает другую информацию и немедленно реагирует. Каким образом? А следующим: в соответствующих точках тут же повышается болевая чувствительность. И вот путем стимуляции этих точек и осуществляется лечение.

Итак, мы уже знаем, что через кисть и стопу можно воздействовать на любой орган. Давайте посмотрим, как это делается.

Известно, что на кистях и стопах располагаются системы высокоактивных точек соответствия всем органам и участкам тела. Расположенные в строгом порядке, они отражают в уменьшенном виде анатомическое строение человека. Если их правильно стимулировать, то можно оказывать выраженное лечебное и профилактическое действие на соответствующие органы.

Кисть

По каким же признакам кисть соответствует строению тела человека?

1. По количеству выступающих частей. Тело имеет пять выступающих частей: голову, две руки и две ноги; а у кисти руки и стопы ноги еще есть по пять пальцев.

2. По уровню расположения выступающих частей. В человеческом теле самое высокое положение занимает голова, затем – руки и внизу – ноги. В естественном состоянии кисти самое высокое положение занимает большой палец, среднее – средний и безымянный, а указательный и мизинец – самое низкое.

3. По направлению выступающих частей. Голова направлена вверх, к небу, а руки и ноги – вниз, к земле. В естественном положении кисти направление большого пальца отличается от направления остальных.

4. По пропорциям размеров выступающих частей. Голова – самая короткая и широкая из выступающих частей тела, ноги – самые длинные, а руки – средние по величине. У кисти большой палец – короткий и широкий по сравнению с остальными пальцами, средний и безымянный – самые длинные, а указательный и мизинец – средние по величине.

5. По количеству сегментов у выступающих частей. Голова имеет две части – собственно голову и шею. У рук и ног – по три части, разделенные суставами (плечо, предплечье, кисть; бедро, голень, стопа). У большого пальца – две фаланги, у остальных четырех пальцев – по три фаланги, разделенные суставами.

6. По подобию большого пальца голове. Большой палец по форме подобен голове более, чем какой-либо другой из пальцев.

7. По значимости выступающих частей. Голова контролирует туловище и конечности. Большой палец кисти может свободно коснуться ладони и всех остальных пальцев. Он выполняет важную роль при удержании предметов.

При поиске точек соответствия кисть располагается ладонью вперед (рис. 1).

Рис. 1. Система соответствия точек кисти органам человека

Указательный палец правой кисти и мизинец левой кисти соответствуют правой руке; средний палец правой кисти и безымянный палец левой кисти – правой ноге; безымянный палец правой кисти и средний палец левой кисти – левой ноге; мизинец правой кисти и указательный палец левой кисти – левой руке; возвышение ладони у основания большого пальца – грудной клетке, а ладонь в целом соотносится с областью живота.

Стопа

Система соответствия стопы основана на тех же принципах, что и основная система соответствия кисти.

Стопа по строению подобна кисти, а кисть подобна телу (рис. 2).

Рис. 2. Система соответствия точек стопы органам человека

Поскольку стопа при движении подвергается значительной естественной стимуляции, система соответствия, расположенная в ней, особенно эффективна.

Стандартная система соответствия

Инь и Ян

В китайской медицине принято считать, что болезнь неотделима от Инь и Ян. Нормальное развитие жизни организма возможно только при постоянном поддержании некоего баланса. Когда он нарушен, в организме может возникнуть заболевание: Инь усиливается, Ян ослабевает; Ян усиливается, Инь ослабевает. Усиление Ян означает жар, усиление Инь – холод. Таким образом, основным принципом лечения болезни является восстановление баланса между Инь и Ян.

Согласно древним китайским представлениям, поверхность человеческого тела четко делится на Инь– и Ян-области. Происходит это так: когда человек нагибается, Ян-поверхность оказывается обращенной наружу (рис. 3), а Инь-поверхность – внутрь (рис. 4).

Рис. 4. Соответствие кистей и стоп Инь-поверхности тела человека

Если сжать кисть в кулак, то ладонная поверхность окажется внутри (Инь), а тыльная поверхность – снаружи (Ян). Поэтому в стандартных системах соответствия Ян-поверхность тела проецируется на тыльные поверхности кистей и стоп, а Инь-поверхность тела соответствует ладонной и подошвенной поверхностям кистей и стоп.

Что такое стандартная система соответствия? Она достигается в стандартном положении стоя с опущенными вниз руками. При этом руки и ноги развернуты наружу, а ладони и подошвы обращены вперед. В этом положении вся Инь-поверхность тела обращена вперед, а вся Ян-поверхность – назад.

Проекции диафрагмы

Диафрагма делит туловище на грудную клетку и брюшную полость. На кисти и стопе диафрагма имеет две проекции, которые называются верхней и нижней линиями диафрагмы.

При поиске точек соответствия органам, расположенным выше диафрагмы, ориентируются на верхнюю линию диафрагмы. Она ограничивает снизу соответствие грудной клетке.

Верхняя линия диафрагмы на Инь-поверхности кисти занимает часть линии жизни, а на Ян-поверхности кисти проходит под основанием первой пястной кости.
Верхняя линия диафрагмы на Инь-поверхности стопы проходит по кожной складке, огибающей нефаланговый сустав большого пальца, а на Ян-поверхности стопы – у основания плюсневой кости (рис. 5).
Рис. 5. Проекция диафрагмы на кисти и стопе

Нахождение соответствий участкам тела, расположенным выше диафрагмы, проводится в таком положении кистей и стоп, когда большой палец направлен вверх, а Инь-поверхность кисти или стопы обращена вперед. Это первое стандартное положение кисти и стопы.

Для определения точек соответствия органам брюшной полости ориентиром служит нижняя линия диафрагмы, ограничивающая сверху эти органы. На кисти она проходит по самой близкой к ладони кожной складке лучезапястного сустава как на Ян-, так и на Инь-поверхностях.

Точно так же определяется расположение двух проекций диафрагмы на стопе. Для поиска соответствий конечностям и участкам тела, расположенным ниже диафрагмы, используется второе стандартное положение кисти и стопы. В этом положении все пальцы кисти и стопы направлены вниз, а их Инь-поверхности обращены вперед.

Срединные линии тела
Человеческое тело построено по принципу двусторонней симметрии и делится на две половины – правую и левую. На границе между левой и правой половинами по передней поверхности тела проходит передняя срединная линия, а по задней – задняя срединная линия тела. Проекции срединных линий тела находятся на линиях симметрии кистей и стоп (рис. 6).

Рис. 6. Соответствие срединным линиям тела

На кистях и стопах присутствуют проекции как левой, так и правой половин тела. Соответствие правой половине тела находится справа, а соответствие левой – слева от линии симметрии.

Система соответствия позвоночнику
Обратите внимание на линии симметрии Ян-поверхностей кистей и стоп. На первой (основной) фаланге большого пальца находится соответствие шейному отделу позвоночника. Соответствие восьми верхним грудным позвонкам располагается на первой пястной (плюсневой) кости. Далее проекция позвоночника прерывается. Начиная с девятого грудного позвонка, линия позвоночника следует в промежутке между третьей и четвертой пястными (плюсневыми) костями до кожной складки между третьим и четвертым пальцами. В этой области находится соответствие четырем нижним грудным позвонкам (с девятого по двенадцатый), пяти поясничным позвонкам, крестцу и копчику (рис. 7).
Рис. 7. Строение позвоночника: 1 – левый плечевой сустав; 2 – правый плечевой сустав; 3 – левый локтевой сустав; 4 – правый локтевой сустав; 5 – левый лучезапястный сустав; 6 – правый лучезапястный сустав; 7 – левый тазобедренный сустав; 8 – правый тазобедренный сустав; 9 – левый коленный сустав; 10 – правый коленный сустав; 11 – левый голеностопный сустав; 12 – правый голеностопный сустав

В теле человека почки и надпочечники располагаются в поясничной области по обе стороны от позвоночника, поэтому их проекции находятся на Ян-поверхностях кистей и стоп (рис. 8).

Рис. 8. Система соответствия позвоночнику на кистях и стопах

Над соответствиями верхним полюсам почек расположены соответствия надпочечникам. Третьи суставы пальцев соответствуют лучезапястным и голеностопным суставам, вторые суставы пальцев – локтевым и коленным суставам. А на первых суставах пальцев находятся соответствия плечевым и тазобедренным суставам соответствующих конечностей.

«Система насекомого»

Каждый палец на руке и ноге подобен телу человека в целом. Палец имеет 3 части – фаланги; тело без конечностей имеет три части – голову, грудную клетку и брюшную полость. Эти части четко отграничены друг от друга как на теле, так и на пальце. Подобную систему и называют «системой насекомого».

Ногтевые (вторые) фаланги больших пальцев кистей и стоп соответствуют голове человека. Легко догадаться, что Инь-поверхность соответствует лицу, а Ян-поверхность – затылку. На боковые поверхности пальцев проецируются конечности в согнутом состоянии. Соответствия рукам находятся на средних фалангах пальцев; проекции ног – на основных фалангах пальцев.

Первая фаланга большого пальца соответствует шее. На ее Инь-поверхность проецируются гортань, глотка, щитовидная железа, мышцы и сосуды шеи, часть пищевода и трахеи.
На мышечном возвышении у основания большого пальца кисти и подушечке первого пальца стопы находятся проекции органов грудной клетки; вдоль линии симметрии – соответствие трахее. Граница между верхней и средней третями линии симметрии соответствует месту деления трахеи на два главных бронха. На уровне нижней половины линии симметрии и немного левее находится соответствие сердцу. Соответствия легким занимают всю остальную площадь проекции грудной клетки. Справа от линии симметрии располагается соответствие правому легкому, слева – левому (рис. 9).

Рис. 9. Соответствие поверхностей кисти и стопы внутренним органам, расположенным выше диафрагмы

Брюшную полость можно условно разделить на три «яруса» – верхний, средний и нижний. Верхняя треть ладони и подошвы соответствует печени, желчному пузырю, желудку, селезенке, поджелудочной железе и двенадцатиперстной кишке. Средняя треть ладони и подошвы проецируется на тонкую кишку, а по краям и сверху ее окаймляет зона соответствия толстой кишке. В центре ладони и подошвы находится проекция пупка. Нижняя треть ладони и подошвы соответствует органам малого таза (рис. 10).

Рис. 10. Соответствие поверхностей кисти и стопы внутренним органам, расположенным ниже диафрагмы

При поиске точек соответствия в «системе насекомого» пальцы должны быть подняты вверх, а их Инь-поверхность обращена вперед. Понятно, что на Инь-поверхность пальцев проецируется Инь-поверхность тела, а Ян-поверхность пальцев соответствует Ян-поверхности тела.

Эта система кажется сложной только на первый взгляд. Но присмотритесь получше: все в ней построено просто и логично. Соответствия голове, груди и животу выстроены последовательно, на пальцах видны четкие ориентиры для поиска лечебных точек. Все это позволяет успешно и без особого труда применить метод акупунктуры.

Мини-системы соответствия телу
В стандартных системах соответствия телу на кистях и стопах сами кисти и стопы проецируются на ногтевые фаланги пальцев. При этом они содержат полную информационную копию организма, называемую мини-системой соответствия. На ногтевых фалангах второго и пятого, а также большого пальцев кистей и стоп находятся мини-системы соответствия телу, повторяющие по форме стандартную систему соответствия кисти; на ногтевых фалангах третьего и четвертого пальцев кистей и стоп – мини-системы соответствия телу, повторяющие стандартную систему соответствия стопы (рис. 11).

Рис. 11. Мини-система соответствия

Знание особенностей расположения проекций частей тела и органов в стандартных системах соответствия кистей и стоп необходимо и при лечении по мини-системам. Надо отметить, что использование миниатюрных систем соответствия телу, расположенных на ногтевых фалангах пальцев, дает прекрасные результаты при оказании медицинской помощи.

Энергетические точки

Как найти лечебную точку?

Как уже говорилось, для того чтобы оказать эффективную помощь, нужно найти и простимулировать лечебные точки, соответствующие определенным участкам тела. Главное – не нарушить установленный порядок поиска этих точек.

Этап первый . Определите, в какой из семи областей тела (голове, четырех конечностях, груди и животе) идет патологический процесс, и найдите соответствующую ей область на кисти или стопе.

Этап второй . Придайте кисти (стопе) первое или второе стандартное положение в зависимости от того, где находится область поражения – выше или ниже диафрагмы.

...

Напоминаем! Первое стандартное положение достигается стоя с опущенными вниз руками. При этом руки и ноги развернуты наружу, а ладони и подошвы обращены вперед.

Второе стандартное положение выглядит так: все пальцы кистей и стоп направлены вниз, а их Инь-поверхности обращены вперед.

Этап третий . Проверьте местонахождение заболевания с точки зрения Инь– и Ян-поверхностей тела и выберите соответствующую зону кисти или стопы.

Этап четвертый. Определите, в какой половине тела – левой или правой – протекает патологический процесс: если слева, то зоны соответствия следует искать с левой стороны по отношению к линиям симметрии кисти или стопы; если справа, то понятно, что они находятся справа от линий симметрии.

Этап пятый . При лечении туловища вы найдете зону соответствия при помощи дополнительных условных линий – срединно-ключичной, подмышечной, пупочной и др. Если патологический процесс протекает в конечностях, то соответствующие точки следует искать, ориентируясь на суставы и условные дополнительные линии.

Этап шестой . Окончательно искомую точку для стимуляции выбирают следующим образом: равномерно надавливают специальной диагностической палочкой на все точки в предполагаемой зоне соответствия.

Лечебные точки отличаются от других точек резкой болезненностью при механическом надавливании на них. Именно это свойство и используется при проведении диагностики и лечения.

Болевое ощущение, вызванное попаданием диагностической палочки на лечебную точку, часто сопровождается напряжением мышц или непроизвольным движением.

Лечение по энергетическим точкам

Помимо точек соответствия органам и частям тела на кистях и стопах находятся еще и особые энергетические (базисные) точки. В отличие от первых, они способны оказывать гармонизирующее влияние на весь организм.

Стимуляция энергетических точек особенно эффективна при лечении острых вирусных инфекций (гриппа, простуды) и хронических заболеваний. Данный метод также используют в восстановительный период после операций и тяжелых травм. Кроме того, его рекомендуют проводить пожилым людям для повышения иммунитета.

Далее мы посмотрим, где расположены энергетические (базисные) точки Инь– и Ян-поверхностей кисти (рис. 12) и стопы (рис. 13).

Рис. 12. Энергетические (базисные) точки соответствия Инь– и Ян-поверхности кистей

Рис. 13. Энергетические (базисные) точки соответствия Инь– и Ян-поверхности стопы

Энергетические точки

Инь-поверхности кисти

Точка 1 – в области кожной складки между третьим и четвертым пальцами.

Точка 5 – у лучезапястного сустава в центре треугольника, образованного линиями ладони.

Точка 3 – на середине расстояния между точками 1 и 5.

Точка 2 – на расстоянии 1/3 от точки 1, в отрезке между точками 1 и 3.

Точка 4 – на расстоянии 1/3 от точки 5, в отрезке между точками 3 и 5.

Точка 7 – находится на середине кожной складки, у основания большого пальца.

Точка 6 – на середине расстояния между точками 5 и 7.

Энергетические точки

Ян-поверхности кисти

Точка 1 – середина первого сустава большого пальца.

Точка 3 – у основания первой пястной кости.

Точка 2 – на середине расстояния между точками 1 и 3.

Точка 4 – на середине лучезапястной складки.

Точка 6 – на кожной складке между третьим и четвертым пальцами.

Точка 5 – на середине расстояния между точками 4 и 6.

Энергетические точки

Инь-поверхности стопы

Точка 1 – на кожной складке между третьим и четвертым пальцами.

Точка 5 – ниже линии голеностопного сустава, в пяточной области.

Точка 3 – на середине расстояния между точками 1 и 5.

Точка 2 – на расстоянии 1/3 от точки 1, в отрезке между точками 1 и 3.

Точка 4 – на расстоянии 1/3 от точки 5, в отрезке между точками 3 и 5.

Точка 7 – на середине кожной складки у основания большого пальца, на середине расстояния между точками 6 и 8.

Точка 6 – у основания первой плюсневой кости, на середине расстояния между точками 5 и 7.

Точка 8 – на середине кожной складки у основания первого пальца стопы.

Энергетические точки

Ян-поверхности стопы

Точка 1 – на середине первого сустава большого пальца.

Точка 3 – у основания первой плюсневой кости.

Точка 2 – на середине расстояния между точками 1 и 3.

Точка 4 – по центру стопы, чуть ниже голеностопного сустава.

Точка 6 – на кожной складке между третьим и четвертым пальцами.
Точка 5 – на середине расстояния между точками 4 и 6.

Акупрессура

Акупрессура – это разновидность акупунктуры. Она использует те же точки, что при акупунктуре, однако вместо игл используются большой и указательный пальцы рук.

Эффект при акупрессуре тот же, что и при акупунктуре: нажимая на правильные точки, вы освобождаетесь от многих недугов.

Акупрессура не только снимает боль, но сокращает также и время болезни, устраняет нарушения функциональной деятельности органов, ликвидирует органические последствия неврозов (тревоги, беспокойства, болезни) и нарушения напряжения (стрессового состояния).

С помощью этого метода можно лечить заболевания, вызванные недостаточностью нервной системы, а это в наше лихорадочное время – каждая вторая болезнь. Но, прежде всего, она является надежным, безопасным и действенным средством против боли, и это без какого-либо побочного действия.

Боль от укола иглы, как мы уже говорили, незначительна и кратковременна, но акупрессура избавляет и от этого неудобства. Метод не вызывает кровотечения и исключает внесение инфекции. Он прост, надежен и безопасен.

Важнейшие точки на теле и лечебные показания – это то, что должны знать все. Тогда каждый, кто будет выполнять правила акупрессуры, сможет помочь сам себе.

Давайте рассмотрим некоторые методы акупрессуры, которые широко используются в традиционной китайской медицине, например в таком методе лечения, как су-джок.

Массаж

Стимуляцию точек соответствия можно проводить, используя различные массажные техники: прерывистое давление, защипывание, трение, вибрацию, вращательный или линейный массаж. Если делать массаж правильно, то кожа в зоне соответствия покраснеет и появится ощущение тепла.

Массаж с помощью рук

Есть разные способы массажа, которые можно осуществлять с помощью рук: это – прерывистое давление, защипывание, трение, вибрация, линейный или вращательный массажи.

Поговорим о них немного подробнее.

Прерывистое давление. На точки или зоны соответствия производят сильное давление одним или несколькими пальцами, а также суставами пальцев. Этот массаж можно выполнять обеими руками.

Защипывание. Кожу с прилежащими тканями захватывают первым и вторым пальцами, пока она не покраснеет. Воздействие оказывают и сильным давлением. Этот метод массажа обычно используют для стимуляции зон соответствия сердцу, легким.

Трение. Производятся интенсивные растирающие движения. Их можно осуществлять одним или двумя пальцами. Обычно этот способ применяется для воздействия на зоны соответствия голове, находящиеся на кончиках пальцев кистей и стоп.

Вибрация. На точку соответствия воздействуют сильными вибрирующими движениями пальцев. Частота вибрации – 160–180 колебаний в минуту.

Линейный массаж. Выполняется пальцами в определенном направлении, в зависимости от характера поражения. Например, при затрудненном вдохе линейный массаж производится в направлении, соответствующем поступлению и прохождению воздуха по дыхательным путям.

Вращательный массаж . Осуществляется круговыми движениями одного или нескольких пальцев в области зоны соответствия; частота вращения – около 60 оборотов в минуту. Это воздействие также производится со значительным давлением.

Диагностическая палочка

Массажное воздействие на точки соответствия можно осуществлять не только руками. Например, очень часто врачи-акупунктурники используют для поиска болевых точек соответствия и их стимуляции диагностическую палочку . На концах этой палочки есть специальные закругления (головки) различного диаметра (1,5; 3,3; 7,0 мм). Выбирают такую палочку с учетом величины системы соответствия: для стандартной системы кисти и стопы – с большой головкой, а для проведения массажа в мини-системе соответствия – с маленькими головками.

Массаж диагностической палочкой осуществляется достаточно интенсивно. Приемы выполнения массажа используются самые разные: прерывистое давление, вращательный массаж, линейный массаж, вибрация.

Эластичное колечко

Встречаются такие заболевания, при которых необходима одновременная стимуляция большого количества точек соответствия. Например, этот массаж пальцев незаменим при плохой циркуляции крови, общей слабости, множественном поражении суставов тела, распространенных болях и т. д.

Мы помним, что в «системе насекомого» на каждый палец проецируется все тело: вот почему эластичное массажное колечко надевают на палец и многократно прокатывают по нему. Массаж осуществляется с давлением до появления ощущения тепла и стойкого покраснения кожи массируемого пальца. Применение эластичного колечка – наиболее простой и доступный способ стимуляции. В этом случае не нужен точный поиск точек; кроме того, удается воздействовать даже на необнаруженные точки соответствия.

Роликовый массажер

Этот массажер, как и эластичное колечко, применяется для одновременной стимуляции большого количества точек соответствия.

Стимуляция роликом проводится тоже до появления тепла и стойкого покраснения кожи в зоне соответствия. Если массаж точки (зоны) соответствия приводит к улучшению состояния пациента, то можно перейти к ее стимуляции другим способом: закрепить поверхностные аппликаторы, прогреть моксой и т. д.

Поверхностные аппликаторы

Если требуется длительная стимуляция лечебных точек, обычно применяют поверхностные аппликаторы, которые можно разделить на две группы. К первой группе относятся искусственные аппликаторы (металлические и магнитные звездочки, металлические, стеклянные, пластмассовые и другие шарики). Ко второй – различные природные вещества минерального и растительного происхождения (камешки, фрагменты растений, семена и т. д.).

При использовании поверхностных аппликаторов происходит механическое раздражение точек соответствия. Как определить, правильно ли установлен аппликатор? Даже при легком нажатии на эту точку должна ощущаться боль, сопровождающаяся двигательной реакцией. Если боли нет, значит, аппликатор установлен неправильно; его нужно снять, уточнить место расположения точки соответствия и поставить заново. Убедившись в том, что лечебная точка найдена верно, можно зафиксировать аппликатор с помощью лейкопластыря.

Сколько нужно носить аппликатор? Это зависит от характера заболевания, тяжести состояния и вида аппликатора. Иногда стимулятор прикрепляют на несколько минут, а бывает, что приходится с ним ходить две-три недели.

Металлические и магнитные звездочки

Самым распространенным видом поверхностного аппликатора являются металлические звездочки . Они бывают большими и маленькими. Большие используются главным образом для стимуляции точек, расположенных на ладонных и подошвенных поверхностях кистей и стоп; маленькие – для стимуляции точек на тыльных поверхностях и при оказании помощи детям.

После аппликации металлической звездочки на точку соответствия проводят интенсивный массаж точки в течение 2–5 минут; затем звездочку оставляют в зоне соответствия. После этого примерно 2–3 раза в час на звездочку надавливают, производя локальный массаж.

Следует иметь в виду, что звездочки, изготовленные из металла белого цвета, оказывают более выраженное успокаивающее действие. Благодаря этому свойству их используют при болевом синдроме, воспалении, гипертоническом кризе, беспокойстве, возбуждении и т. д. Звездочки из желтого металла применяют при снижении слуха и зрения, отсутствии аппетита, ощущении тяжести в животе, пониженном давлении, слабости и т. д.

Применение магнитных звездочек особенно эффективно для стимуляции глубоко расположенных точек соответствия. Лечебный эффект от применения магнитных звездочек складывается из механического воздействия на точку соответствия и влияния магнитного поля.

Если звездочка прикреплена к южному полюсу магнита (при этом магнит окрашен сверху в желтый цвет), то она оказывает на точку тормозящее действие. Звездочка, соединенная с северным полюсом магнита (магнит окрашен сверху в белый цвет), оказывает тонизирующее действие. Магнитные звездочки устанавливают на несколько часов или дней, при этом основные правила работы с ними те же, что и с металлическими звездочками.

Если под рукой нет ни металлических, ни магнитных звездочек, можно использовать стеклянные и пластмассовые бусины, бисер и даже пуговицы. Их также прикрепляют к точкам соответствия с помощью лейкопластыря и время от времени проводят точечный массаж, проверяя болевые ощущения.

Семена растений

Они тоже могут применяться в качестве поверхностных аппликаторов. Более того, их можно считать лучшими аппликаторами, поскольку они имеют естественное происхождение, а следовательно, обладают бо́льшим запасом жизненной энергии. Когда семена закрепляют на точках соответствия, их биологические поля вступают во взаимодействие с точками соответствия больным органам и восстанавливают их энергетический потенциал.

Для того чтобы лечение оказалось эффективным, нужно брать неповрежденные и способные к прорастанию семена. Обычно используют семена свеклы, редиса, гречихи, фасоли, гороха, перца, льна, тыквы, винограда, граната, яблок, калины и др.

Следует также учитывать форму семян. При заболеваниях внутренних органов лучше использовать семена с подобной им формой.

Какую форму имеют органы и части нашего тела:

• конечности, кишечник, нос, губы – продолговатую;

• глаза, голова, молочные железы – округлую;

• почки, желудок – бобовидную;

• матка, желчный пузырь – грушевидную;

• поджелудочная железа – гроздевидную и др.

Какие семена лучше всего подойдут для лечения этих органов:

• при заболевании глаз – семена круглой формы (горох, черный перец);

• при заболеваниях почек – семена фасоли;

• при сердечных заболеваниях – семена калины, гречихи или тыквы;

• при заболеваниях поджелудочной железы – виноградные косточки;
• при заболеваниях головного мозга – ядра грецкого ореха (ими проводят массаж зон соответствия головному мозгу).
«Сыграть» можно не только на схожести формы, но и на схожести свойств растений и органов тела.

Стебли бамбука, гвоздики, злаковых и некоторых других растений имеют сочленения, напоминающие суставы рук, ног и позвоночника. При заболеваниях суставов стебли этих растений можно использовать как массажеры или применять как семена в виде аппликаций в зонах соответствия пораженным суставам.

Для увеличения количества молока у кормящих женщин применяют семена растений, выделяющих белый млечный сок.

Некоторые семена, например льна, содержат много густого сока. Ими можно лечить воспалительные процессы, сопровождающиеся образованием слизи (насморк, гастрит, бронхит).

Если растение выделяет желтый сок, оно прекрасно подойдет для лечения заболеваний печени и желчного пузыря. Можно также использовать его семена.

При простудных заболеваниях используют ягоды растений, которые хорошо переносят холод и морозы, – облепиху, бруснику.

При отеках, патологическом скоплении жидкости в полостях тела (хроническом бронхите) можно применять семена водных растений (льна, риса).

Для профилактики тромбообразования и повышенной свертываемости крови можно взять семена ягод (рябины, калины, боярышника), напоминающих по форме тромб и растущих гроздьями. При стенокардии проводится их аппликация на зоны соответствия сердцу, при ишемическом инсульте – на зоны соответствия головному мозгу и т. д.

При лечении заболеваний кожи, волос и ногтей лучше использовать семена репейника и череды, имеющих колючки, которые цепляются за одежду людей и шерсть животных.

При лечении заболеваний, сопровождающихся спазмами (например, почечной колики, болезненной менструации), надо использовать семена стручков растений, имеющих способность раскрываться при достижении зрелости и рассеиваться в окружающей среде.

Для лечения острых заболеваний используют семена двудольных растений (бобовые).

Для лечения хронических болезней применяют семена голосеменных растений, к которым относятся в основном хвойные породы.

Для гармонизации функций нашего организма используют семена однодольных (злаковых, лилейных).

Можно применить другой подход: семена древесных растений использовать для лечения хронических заболеваний, а травы – при острых формах болезней.

Семянотерапия эффективна при лечении как острых вирусных, так и хронических заболеваний. С ее помощью можно значительно повысить иммунитет, поэтому она незаменима в восстановительный период после болезни, а также при лечении ослабленных пациентов и пожилых людей.

Лечение зернами можно проводить, воздействуя не только на пораженные участки тела, но и на точки их соответствия, расположенные на кистях, стопах и в ушных раковинах, и на базисные точки, обладающие способностью оказывать сильное гармонизирующее влияние на весь организм. Лечение проводится в системах соответствия.
Интересный факт: в процессе лечения у семян может измениться структура, форма и цвет. Зачастую они становятся мягкими или хрупкими, трескаются, чернеют, увеличиваются или уменьшаются в размере.

...

Внимание! Нельзя использовать растения, обитающие вблизи автомобильных дорог и в больших городах, из-за высокой концентрации в них вредных веществ (солей тяжелых металлов), семена ядовитых растений и семена, вызывающие аллергические реакции.

Магниты

В акупрессуре, например, в су-джок терапии, применяются постоянные магниты малой мощности. Особенно просты в применении длинные магниты, северный полюс которых окрашен в белый цвет, а южный – в желтый. Энергия в магните движется от северного полюса к южному, то есть от белого цвета к желтому.

В теле человека все время что-то движется. Сами мы совершаем движения глазами, языком, головой, конечностями. Кроме того, внутри нашего организма постоянно происходит движение воздуха в легких (вдох и выдох), движение пищи по пищеварительному тракту, движение слизи, мокроты, мочи и других жидкостей, передача нервных импульсов и т. д.

Так вот, скорость этих движений может быть чрезмерной; в этом случае как раз и помогают длинные магниты. Если поставить их в системе соответствия против хода движения, то нарушенные функции нормализуются. В случае, когда нарушение функции связано с недостатком движения, длинный магнит ставят, наоборот, по ходу этого движения (рис. 14).

Рис. 14. Постановка длинных магнитов при нарушениях в пищеварительной системе: А – при запоре; Б – при диарее

Магнит закрепляют на коже лейкопластырем и носят его в течение нескольких секунд либо нескольких часов – в зависимости от выраженности симптомов и чувствительности к нему организма человека. Снимают магнит на пике улучшения. Мы уже говорили об естественных аппликаторах, таких как семена растений. Они, так же как и веточки, лепестки, могут быть использованы в качестве естественных магнитов. Рост растения совпадает с направлением энергетических потоков. Естественные магниты прикрепляются таким же образом, как и обычные, с помощью лейкопластыря. Можно даже выстроить цепочку из семян – это усилит эффект. Вреда никакого не будет: такого рода магниты безопасны даже для самого чувствительного организма.

Прогревание

Прогревание точек соответствия – один из лучших способов избавления от боли и слабости, лечения хронических заболеваний. Этот метод также эффективен при лечении людей пожилого возраста.

Обычно для прогревания используют специальные полынные палочки различной величины – сигары, мини- и микромоксы. Прогревание проводят до ощущения стойкого, глубокого тепла в точке или в зоне соответствия.

Полынные сигары удобны для прогревания зон соответствия в стандартных системах кистей и стоп. С их помощью удается прогреть одновременно множество точек соответствия.

Прогревание полынной сигарой осуществляется двумя способами – утюжащим и клюющим. В первом случае тлеющий конец сигары устойчиво фиксируют на расстоянии 1,5–2 см над кожей и проводят утюжащие движения над всей зоной соответствия. Во втором случае тлеющий конец сигары то приближают к точке соответствия, то удаляют от нее, пока не возникнет ощущение глубокого прогревания. Так же можно применять и зажженный конец сигары.

Мини-моксы представляют собой полые трубочки, имеющие диаметр 3 и длину 7 мм. Мини-мокса устанавливается на специальной подставке тлеющим концом вверх (рис. 15).

Рис. 15. Стимуляция точек соответствия желудку и пупку мини-моксами

Микромокса – это тоненькая полынная палочка диаметром около 1 и длиной 8–10 мм. Ее устанавливают непосредственно в точку соответствия на коже (рис. 16).

Рис. 16. Прогревание точек соответствия микро-моксами

Сколько микромокс нужно устанавливать? Это зависит от характера заболевания. Главное, чтобы прогревание проводилось до тех пор, пока не появится выраженное ощущение тепла в точках, где они установлены.

Метод использования микромоксы особенно эффективен для прогревания точек соответствия в «системе насекомого» и мини-системах.

Помимо перечисленных способов прогревания базисные точки еще стимулируют семенами жгучего перца или других растений. Эти «согревающие» семена прикрепляют к базисным точкам лейкопластырем и держат до тех пор, пока в местах аппликации не появятся ощущение тепла и покраснение кожи. Применяются также семена других растений.

Можно оказывать воздействие выборочно на две-три точки или на все сразу в зависимости от характера заболевания. Например, при лечении острых заболеваний выбирают базисные точки Ян-поверхностей кистей и стоп, а при лечении хронических болезней – базисные точки Инь-поверхностей.

Помните, мы с вами уже говорили о проекции диафрагмы? Давайте повторим: диафрагма делит туловище на грудную клетку и брюшную полость. На кисти и стопе диафрагма имеет две проекции, которые называются верхней и нижней линиями диафрагмы.
При прогревании базисных точек об этом не следует забывать. Например, при заболеваниях органов грудной клетки можно использовать только точки, находящиеся выше проекции диафрагмы, а при заболеваниях половых органов стимулировать энергетические точки, расположенные в зоне соответствия нижней части живота.

Акупрессура против болезней

Давайте посмотрим, как с помощью акупрессуры можно лечить конкретные заболевания. Вы узнаете, на какие точки нужно воздействовать при том или ином заболевании.

Заболевания сердца

«Сердце болит…», «Сердце жмет…», «Сердце давит…» – подобные жалобы звучат очень часто. Надо сказать, что зачастую эти боли и неприятные ощущения связаны именно с заболеванием сердца. Они могут быть вызваны неврозом (при переутомлении и волнении), остеохондрозом позвоночника, заболеваниями легких и другими болезнями.

Боли в области сердца также могут быть связаны с курением или злоупотреблением алкогольными напитками.

В стандартной системе соответствия телу на кисти проекция сердца находится в области тенара по обе стороны (больше слева) от нижней половины линии симметрии. В «системе насекомого» зона соответствия сердцу располагается на средней фаланге каждого пальца, чуть ниже ее середины (рис. 17).

Рис. 17. Зоны соответствия сердцу на кисти и стопе

Сначала найдите зону соответствия сердцу и в течение 3–5 минут хорошенько ее промассируйте пальцами или любым массажером – тупым концом ручки, карандаша, кончиком ключа и т. д. Массаж должен быть болезненным, поэтому лучше всего выполнять его в виде прерывистых надавливаний.

Когда боль немного утихнет, прогрейте зону соответствия сигарой или моксами. Мужчинам делают прогревание нечетным количеством мокс, женщинам – четным. Очень хороший эффект дает прогревание точек соответствия нитевидными моксами на ногтевых фалангах пальцев.

После прогревания можно перейти к длительной стимуляции при помощи поверхностных аппликаторов. Закрепите в точках соответствия металлические или магнитные звездочки. Если у вас их нет, возьмите Т-образные пуговицы (на ножке) или бусинки.

Было бы неплохо, если бы у вас дома оказались семена тыквы, калины, кабачков или огурцов. По форме они напоминают сердце или каплю крови, поэтому их применение будет особенно эффективным при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Семена тыквы и кабачка по величине больше подходят для их использования в стандартной системе соответствия кисти, а семена калины и огурцов – в «системе насекомого». Можно взять также семена свеклы, гречихи, редиса, шиповника, плоды боярышника и покрыть всю зону соответствия, а затем периодически надавливать на них, вызывая болезненные ощущения.

Если вы уверены, что боли в сердце вызваны приступом стенокардии, то в дополнение к уже рассмотренным способам оказания помощи поставьте небольшой горчичник на область соответствия сердцу. Правила применения горчичника те же, что и всегда, – до ощущения жжения и покраснения кожи. Вместо горчичника можно прилепить на зону соответствия кусочек перцового пластыря. Однако самое лучшее в данном случае – не заниматься самолечением, а обратиться к врачу. Только врач может сказать, имеет ли смысл в данный момент прибегать к методу акупрессуры или необходимо другое лечение.

Головные боли

У каждого из нас с той или иной периодичностью возникает головная боль. Иногда она бывает не слишком сильная, а иногда такая, что никакие таблетки не помогают.

Почему люди так часто жалуются на головную боль? Дело в том, что существует много причин ее возникновения. Однако порой достаточно несколько раз прикоснуться к определенным точкам на кисти или стопе – и боль проходит.
Точки соответствия следует искать на кончиках пальцев кистей и стоп, на Ян-поверхности ногтевых фаланг пальцев, включая ногти. При этом нужно учитывать, в каком именно месте болит голова. При болях в области темени и лба найдите болезненные точки соответствия на кончике пальца (рис. 18).
Рис. 18. Точки соответствия лобной области в «системе насекомого»

Рис. 19. Точки соответствия височной области в «системе насекомого»

Если боль ощущается в висках, то точки ищите на кончиках пальцев сбоку (рис. 19). Если боль появилась в затылке, стимулируйте точки соответствия на тыльной поверхности пальца (рис. 20).

Рис. 20. Точки соответствия затылочной области в «системе насекомого»

Рис. 21. Точки соответствия желчному пузырю, желудку и мочевому пузырю на левой кисти

Не забудьте также простимулировать болезненные точки соответствия внутренним органам, которые могли способствовать возникновению головной боли (рис. 21).

При боли в висках ищите дополнительные болезненные точки в зоне соответствия желчному пузырю. Если ощущаете боль в затылке, проверьте точки соответствия мочевому пузырю и шейному отделу позвоночника; если в лобной области – ищите болезненные точки в зоне соответствия желудку.

Возьмите диагностическую палочку, а если у вас ее нет, то любой заостренный предмет (ручку, карандаш, ключ и пр.). В течение 2–5 минут массируйте болезненные точки соответствия. Обычно этого времени вполне хватает для того, чтобы головная боль прошла. Если же голова не перестанет болеть, действуйте дальше.

Прикрепите на болезненные точки любые поверхностные стимуляторы (звездочки, бусинки, камешки, семена) – те, что найдутся у вас дома. Не снимайте их в течение 6–8 часов и периодически нажимайте на них до тех пор, пока голова не пройдет. Если головная боль не слишком сильная, вы можете массировать растирающими и надавливающими движениями все кончики пальцев, особенно ногти. Подойдут также эластичные кольца, ролики, комбинированный массажер для кистей и стоп.

Массаж ногтей надавливающими движениями:

1 – сверху вниз;

2 – в направлении, противоположном росту ногтя;

3 – в направлении роста ногтя;

4, 5 – с боковых сторон;

6 – в области свободного края ногтя в Инь-сторону;

7 – в области свободного края ногтя в Ян-сторону.

Если вы знаете, что причиной головной боли является подъем артериального давления, то на область соответствия головному мозгу на большом пальце кисти туго наложите эластичную резинку на 7–10 минут, а потом резко ее сорвите. Это позволит уменьшить артериальное давление, снять головную боль и улучшить общее состояние.

Снизить артериальное давление можно с помощью металлических или магнитных звездочек. Их следует установить на болезненные точки в зонах соответствия головному мозгу на кистях (стопах) и держать до тех пор, пока давление не снизится (но не более суток).

С той же целью кончики всех пальцев закрашивают фломастером в черный цвет, а затем на болезненные точки соответствия прикрепляют семена редиса, проса, гречихи и других растений.

Для того чтобы снизить артериальное давление, можно использовать горчичники или перцовый пластырь в зонах соответствия голеням, находящимся на ладонной поверхности средних фаланг третьего и четвертого пальцев кистей. Для этого нужно вырезать кусочек горчичника, опустить его в теплую воду, а затем зафиксировать в зоне соответствия. Как только кожа покраснеет и появится ощущение жжения, горчичники можно снять.
Если вы точно знаете, что головная боль у вас не связана с повышением давления, прогрейте болезненные точки соответствия шейному отделу позвоночника эластичным кольцом. Причем желательно, чтобы кольцо было красного цвета. Эту процедуру легко проделать в «системе насекомого»: прокатывайте кольцо по большому пальцу в области его третьего сустава.

Простуда

Насморк, кашель, боль в горле, слабость и повышенная температура – вот основные симптомы простуды, которые нам приходится ощущать на себе едва ли не каждый год. Как избавиться от этой надоевшей проблемы? Акупрессура обязательно нам поможет!

Чтобы избавиться от простуды, надо найти точки соответствия носу и его придаточным пазухам, нёбным миндалинам, гортани, трахее, бронхам, легким (рис. 22).

Рис. 22. Точки соответствия органам, «страдающим» при простуде

При насморке нам, естественно, понадобятся точки соответствия носу. Найти их очень просто: в «системе насекомого» они располагаются на ладонных и подошвенных поверхностях, посередине ногтевых фаланг пальцев (рис. 23).

Рис. 23. Точки соответствия носу в «системе насекомого»

Рис. 24. Точки соответствия гортани в «системе насекомого»

Если заболело горло, нужно воздействовать на точки соответствия гортани и нёбным миндалинам. Проекция гортани в стандартной системе соответствия приходится на центр первой фаланги большого пальца. Для поиска точек соответствия гортани также подойдет и «система насекомого» (рис. 24).

Кашель – самый частый и явный симптом при заболеваниях легких. Он возникает как защитная реакция на скопление мокроты в гортани, трахее, бронхах и при попадании в них инородного тела.

При сильном кашле следует воздействовать на точки соответствия трахее, бронхам, легким, гортани. Необходимо воздействовать на болезненные точки соответствия гортани, трахее, бронхам, легким в стандартной системе соответствия или в «системе насекомого». В этом случае полезен интенсивный массаж диагностической палочкой, роликовым или любым другим массажером до ощущения тепла и покраснения кожи.

Если кашель очень сильный, требуется длительная стимуляция, и тогда на самые болезненные точки ставят металлические, магнитные звездочки или семена. Лучшими стимуляторами считаются семена шиповника, свеклы, гречихи, черного перца, яблок и др.

Обычно при кашле мы ставим горчичники. Их можно поставить и на зоны соответствия кисти и стопы. Для этого надо вырезать из горчичника маленький кусочек, погрузить в теплую воду (40–45 °С), а затем горчичной стороной плотно приложить на область соответствия грудной клетке. Держать горчичник следует от 5 до 20 минут, пока кожа не покраснеет и не появится ощущение жжения.

Можно воспользоваться и перцовым пластырем. Из него так же, как и в случае с горчичником, надо вырезать кусочек и приложить к области соответствия грудной клетке – лучше на стопе. Держать аппликацию из перцового пластыря надо в течение 2–3 суток.

Кроме того, в системах соответствия делают спиртовые или водочные компрессы, компрессы из меда, обертывания из распаренных кипятком листьев березы или капусты. Для этого большой палец и область у его основания оборачивают марлевой салфеткой, смоченной в водке или смазанной медом, сверху накладывают компрессную бумагу, немного ваты и фиксируют бинтом так, чтобы компресс плотно прилегал к коже. Компресс нужно держать в течение 6–10 часов, а лучше всего оставить на ночь. Если кашель сухой, с трудно отделяемой мокротой, то наиболее болезненные точки соответствия следует прогреть мини-моксами, используя в качестве подставки чеснок. При сухом приступообразном кашле полезно натирать соком чеснока или лука основание ногтей больших пальцев.

Для прекращения приступов кашля можно также закрепить на специальной точке, расположенной в области межфалангового сустава большого пальца, магнитную звездочку или гречишное зернышко.

Для лучшего отхождения мокроты делают массаж зон соответствия дыхательным путям от проекции легких по направлению к проекции носа. Такой массаж можно делать пальцами или роликовым массажером в любое удобное для вас время. Отхаркивание можно вызвать с помощью длинных магнитов, семян, веточек и листьев растений. Подойдут также яблочные и виноградные косточки, семена кабачка, дыни или арбуза. Их нужно прикладывать на зоны соответствия легким и брoнхам так, чтобы направление их роста совпадало с направлением отделения мокроты – от проекции диафрагмы к проекции трахеи.

Часто при простуде у нас поднимается температура. Для того чтобы ее снизить, нужно найти точки в зоне соответствия головному мозгу. Приложите к кончикам пальцев на 1–2 минуты лед, после чего закрасьте их в черный цвет.

Можно также нарисовать фломастером черного цвета линии на указательных пальцах. Рисуя линии и закрашивая кончики пальцев, думайте о том, что вы снижаете температуру.

Герпес

С «вредным» вирусом, проявляющимся в виде высыпаний пузырьков с прозрачной жидкостью, к сожалению, знакомы многие. Заполучив эту «неприятность» однажды, мы не можем избавиться от нее годами: время от времени герпес вскакивает то на губах, то в области носа. Случается, что герпес появляется на туловище, вдоль межреберий; это заболевание, сопровождающееся стойкими, выраженными болями, называется «опоясывающий лишай».
Точки соответствия ищут в зависимости от локализации герпетических высыпаний. Если высыпания возникли вокруг носа, то стимулируют точки соответствия носу. При появлении герпеса на губах находят болезненные точки соответствия губам, точки вокруг ногтей на каждом пальце кисти или стопы. Точки соответствия верхней губе располагаются над корнем ногтя, а проекция нижней губы – у его свободного края (рис. 25).
Рис. 25. Точки соответствия губам на пальце

Если же высыпания появились в области межреберья, то для поиска лечебных точек надо воспользоваться «системой насекомого» (рис. 26). Бывает, что герпес появляется на половых органах. В этом случае лечебные точки в стандартной системе соответствия находятся в области кожной складки между третьим и четвертым пальцами (рис. 27).

Рис. 26. Зона соответствия ребрам и межреберьям в «системе насекомого»

Рис. 27. Точка соответствия наружным половым органам

В первую очередь нужно найти болезненные точки. Для этого придется тщательно исследовать всю область соответствия герпетическим высыпаниям при помощи диагностической палочки, карандаша или ручки. Каждую найденную точку нужно хорошо помассировать в течение 3–5 минут.

Затем точки соответствия необходимо прогреть, чтобы ускорить образование корок и уменьшить боль. При высыпаниях на губах, вокруг носа или на половых органах обычно используют нитевидную моксу, а при локализации герпеса в области межреберья – мини-моксу. В случае появления обширных участков высыпаний вдоль ребер можно проводить прогревание зон соответствия полынной сигарой.

В настоящее время широко применяются различные противовирусные препараты – ацикловир, зовиракс, виролекс . Они предупреждают образование новых элементов сыпи, ускоряют подсыхание пузырьков, ослабляют боль при опоясывающем лишае (только в острый период). После прогревания попробуйте втирать эти мази в точки соответствия.

В целях длительной стимуляции следует закрепить в точках соответствия металлические или магнитные звездочки (либо металлические шарики). Из растительных стимуляторов в мини-системе можно использовать семена шиповника, редиса, гречихи, проса, чечевицы, перца, мака. Какой бы стимулятор вы ни выбрали, помните, что на него необходимо периодически нажимать.

Проблемы с позвоночником

Что такое боль в спине, к сожалению, известно очень многим людям – как пожилым, так и молодым. Тот, кому пришлось пройти через мучения, связанные с той или иной патологией позвоночника, не забудет никогда этих ужасных ощущений: ни нагнуться, ни разогнуться, а порой и шагу ни ступить.

При этом всем нам хорошо известно, что и состояние внутренних органов напрямую зависит от состояния позвоночника. Вывод такой: позвоночник должен быть в порядке, тогда и болеть будем меньше. Чтобы этого добиться, на помощь мы можем снова призвать акупрессуру.
Точки соответствия легче всего находить в «системе насекомого» на тыльной поверхности пальцев, где соответствие позвоночнику располагается вдоль линии симметрии каждого пальца (рис. 28).
Рис. 28. Проекция позвоночника в «системе насекомого»

Проще всего оказать себе такую помощь при болях в спине – провести интенсивный массаж пальцев эластичным колечком. Можно даже обойтись и без точного поиска точек соответствия. Ваша задача – прокатывать колечко по пальцу взад-вперед до ощущения тепла и покраснения кожи. Для большего эффекта массируйте колечком каждый палец кисти, а еще лучше – и пальцы стоп. Потратив на эту процедуру 3–10 минут, вы снимете очень острую боль. Преимущество этого метода состоит в том, что его можно применять везде – дома, на работе и даже в транспорте; главное, чтобы руки были свободны.

Если вас мучают боли в пояснице, найдите болезненные точки в зоне соответствия пояснице и сделайте массаж диагностической палочкой (пальцами, спичкой, карандашом). Вы почувствуете заметное облегчение. Можно прикрепить на зону соответствия позвоночнику цепочку семян или зафиксировать горошинки черного перца, семена гречихи, редиса, свеклы на болезненных точках в проекции поясницы. Если вы будете периодически на них нажимать, боль пройдет. Если есть мокса или полынная сигара, то обязательно прогрейте точки соответствия. Это особенно полезно сделать, если боли связаны с переохлаждением или поднятием тяжестей. Помните, что в прогреваемых участках должно появиться чувство глубоко распространяющегося тепла.

И конечно же, для длительного согревающего эффекта можно воспользоваться перцовым пластырем. Возьмите полоску пластыря подходящего размера и приклейте ее на область соответствия позвоночнику в любой из названных систем соответствия. При этом пластырь может оставаться на руках 2–3 суток. Если же вы не хотите, чтобы пластырь был виден, наклеивайте перцовый пластырь только на ночь или используйте зоны соответствия стоп.

Болезни суставов

Люди, страдающие артритом, вынуждены ежедневно преодолевать боль – мучительную и коварную. От нее очень тяжело избавиться – для лечения артритов требуются скрупулезность и время. Однако и здесь можно воспользоваться методом акупрессуры, чтобы облегчить страдания. Нужно только правильно определить точки, позволяющие бороться с этим недугом, и приступить к лечению.
В стандартной системе соответствия кисти и стопы проекцию суставов рук нужно искать на втором и пятом пальцах, а соответствия суставам ног – на третьем и четвертом. По принципу подобия суставы тела в «системе насекомого» проецируются на суставы пальцев (рис. 29).
Рис. 29. Соответствия суставам рук и ног на кистях: 1 – левый плечевой сустав; 2 – правый плечевой сустав; 3 – левый локтевой сустав; 4 – правый локтевой сустав; 5 – левый лучезапястный сустав; 6 – правый лучезапястный сустав; 7 – левый тазобедренный сустав; 8 – правый тазобедренный сустав; 9 – левый коленный сустав; 10 – правый коленный сустав; 11 – левый голеностопный сустав; 12 – правый голеностопный сустав

Когда болят суставы, лучше всего воспользоваться эластичным колечком. Сначала нужно хорошенько помассировать им соответствующий сустав пальца. Если вы болеете полиартритом и страдаете от мучительных болей во многих суставах, то постарайтесь помассировать колечком все суставы кисти. Делать это надо до тех пор, пока кожа не покраснеет и не появится ощущение тепла. Уже через несколько минут массажа вы почувствуете, что боль отступает; тогда вы сможете поднять руку и согнуть колено. Затем найдите две-три болезненные точки в зоне соответствия пораженному суставу. При полиартрите ищите точки соответствия тем суставам, которые беспокоят особенно сильно. Прогревайте эти точки моксами ежедневно, а при очень сильных болях – 2 раза в день.

Прекрасный способ избавиться от боли в суставах – семянотерапия. Используйте семена гречихи, чечевицы, проса, свеклы, редиса, черного перца, шиповника. Их можно прилепить лейкопластырем к болезненным точкам соответствия или покрыть ими всю область соответствия суставу. И не забудьте, что на семена необходимо периодически надавливать.

Для длительной стимуляции точек соответствия пораженным суставам используйте также кусочки янтаря, бусины, металлические шарики, звездочки. Перед постановкой аппликаторов закрасьте зоны соответствия суставам зеленым цветом.

Зубная боль

Что такое зубная боль, знает каждый. Она застает нас врасплох, не дает заснуть, изводит всю ночь и зачастую не уменьшается даже после приема лекарств. Однако мало кто знает, что с помощью акупрессуры можно избавиться от этой напасти хотя бы на время – до утра, когда можно выспавшимся и не корчащимся от боли отправиться к стоматологу.

Лучше всего воздействовать на точки соответствия зубам, находящиеся вокруг ногтя на каждом пальце кисти и стопы. Если боль беспокоит в зубе нижней челюсти, точку соответствия ищите у свободного края ногтя, а если в зубе верхней челюсти – над корнем ногтя.

Тщательно исследовав всю зону вокруг ногтя диагностической палочкой, найдите самую болезненную точку соответствия больному зубу и хорошо промассируйте ее в течение 2–5 минут. Обычно правильно сделанный массаж заметно облегчает боль. Затем прогрейте точку соответствия мини-моксой или нитевидной моксой. После прогревания на точку соответствия зубу необходимо поставить стимулятор (металлическую или магнитную звездочку, мелкий камешек и т. п.) и оставить его до прекращения боли, периодически на него надавливая.

Бессонница

Даже если вы не страдаете бессонницей, наверняка вам хоть раз в жизни приходилось провести полночи, не сомкнув глаз. И вы можете себе представить, насколько выматывает это состояние, когда хочется спать, а сон не идет. Что уж говорить о людях, для которых каждая ночь становится мучением. Естественно, что, проворочавшись без сна до самого утра, встаешь совершенно разбитым и обессиленным. Но ведь нужно вставать и собираться на работу! Если же принять с вечера снотворное, наутро состояние тоже будет не самое лучшее. Нет, надо как-то справляться с бессонницей без помощи лекарств. Вы спросите: как? Конечно, с помощью уникального метода су-джок. Это не отнимет у вас много времени – всего лишь полчаса в день. Но имейте в виду, что су-джок-терапию лучше проводить в вечернее время и в один и тот же час.
Сон можно наладить, стимулируя точки соответствия затылку, шее, эпифизу, почкам, солнечному сплетению, а также энергетические точки Инь-поверхностей кисти и стопы (рис. 30).
Рис. 30. Точки соответствия шейному отделу позвоночника и эпифизу

Для того чтобы заснуть, необходимо расслабиться, освободиться от бесконечных мыслей, полностью отрешиться от всех проблем. Достичь состояния равновесия можно путем прогревания энергетических точек. Когда вы ощутите приятное тепло в ладонях, сделайте легкий массаж пальцами зон соответствия затылку и почкам, а также хорошо промассируйте зону соответствия шейному отделу позвоночника. К наиболее болезненным в этих зонах точкам прикрепите семена. Помассируйте их в течение 3–5 минут, а затем спокойно ложитесь спать. Только заранее положите рядом с кроватью эластичную резинку: если заснуть все равно не удастся, наденьте ее на основание большого пальца, не затягивая туго. Когда через 5–10 минут вы почувствуете легкую дремоту, снимите ее с пальца.

Несварение желудка

Мы порой сами диву даемся, сколько можем съесть, сидя за праздничным столом. Ну конечно, ведь все так вкусно и все хочется попробовать! А что же потом? Что мы чувствуем, вернувшись из гостей? Правильно: боли и тяжесть в желудке, тошноту и изжогу. Это состояние и называется «несварением». Оно вполне естественно: сколько может выдержать наш бедный желудок?
Если боли сильные, нужно сразу обратиться к врачу. Если же просто ощущается дискомфорт, то вполне можно воспользоваться методом акупрессуры. Необходимо найти точки соответствия пищеводу, желудку, двенадцатиперстной кишке, толстой кишке, пупку (рис. 31).
Рис. 31. Проекция желудочно-кишечного тракта на кисть

Хорошо бы еще найти точку соответствия «входу» в желудок. В стандартной системе соответствия она находится в центре треугольника, образованного кожными линиями у лучезапястной складки. Нашли болезненную точку соответствия «входу» в желудок? Тогда пальцами или диагностической палочкой сделайте вращательный массаж этой точки по часовой стрелке. Затем для скорейшего опорожнения желудка и прекращения отрыжки и тошноты проведите линейный массаж (рис. 32).

Рис. 32. Направление массажных движений при тошноте и отрыжке

Массаж можно делать как пальцем, так и любым массажером (лучше роликовым) от зоны соответствия рту по направлению к проекции двенадцатиперстной кишки. Уже через 3–7 минут тяжесть в желудке уменьшится, пройдут тошнота и отрыжка. А вот еще одно эффективное средство: возьмите семена льна (груши, тыквы, кабачка, яблока) и прикрепите их в виде цепочки в зонах соответствия пищеводу, желудку, двенадцатиперстной кишке. Направление движения энергии в них должно совпадать с движением пищи (рис. 33).

Рис. 33. Лечение семенами при нарушении пищеварения

Простимулируйте болезненные точки в зонах соответствия желудку, двенадцатиперстной кишке, пупку. Сделайте интенсивный массаж этих точек, а затем закрепите на них металлические или магнитные звездочки, семена. Проведите массаж точек соответствия толстой кишке: это тоже поможет вам справиться с возникшими проблемами.

Скорейшему выздоровлению может способствовать и цветотерапия: закрасьте зоны соответствия органам пищеварения в зеленый цвет.

Запоры

Когда случается такое неприятное явление, как запор, мы скорее спешим принять слабительные, чтобы избавиться от мучительных ощущений. Не стоит торопиться! Можно помочь себе и по-другому, например, используя приемы акупрессуры.
Нужные точки находятся в области соответствия толстой кишке (рис. 34).
Рис. 34. Область соответствия толстой кишке

Найдите болезненные точки соответствия в области проекции толстой кишки и хорошо помассируйте их диагностической палочкой. Затем пальцами сделайте массаж зоны соответствия всей толстой кишке круговыми движениями. Направление должно совпадать с направлением продвижения содержимого кишечника (рис. 35).

Рис. 35. Направление массажных движений при запорах

Рис. 36. Семянотерапия при запорах

Можно провести семянотерапию. Для этого нужно зафиксировать семена в зоне соответствия толстой кишке таким образом, чтобы их энергетический поток совпадал с направлением движения содержимого кишечника. Обычно используют семена льна, тмина, арбуза, дыни, а также яблочные и виноградные косточки (рис. 36).

Самый лучший способ – прогреть наиболее болезненные точки соответствия моксами. Можно сделать утюжащее прогревание полынной сигарой: водить ею над проекцией толстой кишки до ощущения приятного тепла.

Не забывайте регулярно делать интенсивный массаж ладоней и подошв пальцами, роликовым массажером, грецким орехом, каштаном, теннисным мячиком и пр.

Но имейте в виду: если вы начали терять в весе, а в стуле появились примеси крови или слизи, нужно немедленно обратиться к врачу.

Геморрой

Да, название этого деликатного заболевания давно уже стало нарицательным: под ним подразумевается какая-то серьезная проблема. Тем же, кого и вправду настигла подобная беда, а точнее, заболевание под названием «геморрой», можно посоветовать использовать метод акупрессуры. Ведь если вовремя не научиться бороться с этой болезнью, с возрастом она только усугубится.
Нужно найти точки соответствия прямой кишке и наружному заднепроходному отверстию (анусу). Стимулируя их, можно успокоить боль и зуд, сопровождающие геморрой. В системах соответствия кистей и стоп на третий и четвертый пальцы проецируются ноги, поэтому точку ануса следует искать в кожной складке между этими пальцами, на тыльной поверхности кисти или стопы (рис. 37).
Рис. 37. Проекция ануса в системах кисти и стопы

Нащупайте с помощью диагностической палочки или пальцами точки соответствия и проведите тщательный массаж. Затем закрепите на этих точках металлические или магнитные звездочки. В качестве растительных стимуляторов используйте семена черного перца, укропа, гороха, ячменя, гречихи. Самый простой и удобный способ лечения геморроя – воздействие на точки соответствия холодом. Каждый день нужно в течение 20–30 минут прикладывать к точкам соответствия кусочки льда. Как только лед начнет таять, следует его поменять. Уже на второй день должно наступить заметное облегчение. Если геморрой протекает с кровотечениями, то используйте эластичную резинку-жгут.

Излишний вес

Зачастую, встав на весы, мы недоумеваем: и откуда взялись эти злосчастные килограммы?! Ведь ничто не предвещало их появления, разве только… Да, наверное, это из-за того кусочка торта или из-за двойной порции жареной картошки… А как, спрашивается, было удержаться, если все выглядело так аппетитно? Что и говорить: похудеть, конечно, очень хочется, а вот изменить свой образ жизни не удается. Ну что ж, значит, пришло время прибегнуть к акупрессуре, чтобы избавиться от пагубных привычек.

Прежде всего найдите точки, воздействуя на которые, вы легко справитесь с разыгравшимся аппетитом. Это – точки соответствия гипофизу, пупку, рту, пищеводу, желудку, толстой кишке (рис. 38).

Рис. 38. Точки соответствия, необходимые для снижения аппетита

Стимуляцию этих точек можно проводить как в стандартной системе соответствия на кисти, так и в «системе насекомого» на любом пальце.

На точки соответствия гипофизу и пупку поставьте по магнитной звездочке или по гречишному зерну. Как только захочется съесть что-нибудь вкусненькое, интенсивно надавите на них несколько раз.

Веточку растения нужно разместить в зоне соответствия пищеводу и желудку так, чтобы направление роста растения было противоположным естественному движению пищи по пищеводу.

При ожирении можно прикрепить семена к точкам соответствия рту, пищеводу, «входу» в желудок. Энергетический поток семян должен быть направлен против движения пищи.

Снизить вес можно еще таким образом: расположить семена цепочкой по ходу проекции толстой кишки, чтобы их энергетический поток совпадал с направлением движения содержимого кишечника.

Заболевания почек

При многих хронических заболеваниях почек происходит нарушение мочеотделения и появляются боли в спине. С помощью специальных приемов акупрессуры можно улучшить работу почек и всей мочеполовой системы. Кстати, эти же приемы используют и для профилактики заболеваний почек.
Ищем точки соответствия почкам и мочеточникам. В системах соответствия кистей и стоп проекции почек находятся в промежутках между пястными (плюсневыми) костями, ближе к костям запястья (предплюсны). При пальпации эти зоны определяются как небольшие углубления (рис. 39).
Рис. 39. Точки соответствия почкам и мочеточникам на кисти и стопе

Прежде всего нужно определить болезненные точки соответствия и помассировать их пальцами или диагностической палочкой до ощущения тепла и покраснения кожи. После этого следует прогреть зоны соответствия почкам полынной сигарой или моксами. Это особенно полезно, если в почках есть камни. На области соответствия почкам на стопах накладывают соответствующего размера перцовый пластырь.

...

Внимание! При остром воспалении прогревание не проводят.

Для длительной стимуляции к болезненным точкам в «Системе насекомого» и мини-системе прикрепляют металлические шарики, металлические или магнитные звездочки, а также семена: лучше всего фасоль или бобы, так как по форме они напоминают почки.

Семена держат на точках соответствия по нескольку суток, но при этом ежедневно меняют их на новые.

Что еще можно посоветовать? Очень действенным средством при любых проблемах с почками является массаж подошв: он активизирует движение энергии почек. Делают его следующим образом: большим пальцем кисти руки по часовой стрелке проводят массаж точки, находящейся в ямочке, образующейся при сгибании пальцев стопы в центре подошвы. Помассируйте в течение 1–2 минут обе подошвы, а потом наденьте на ноги шерстяные носки.

Мужские проблемы

Вы правильно поняли: разговор пойдет об импотенции. Причины этой проблемы могут быть самыми разными: невроз, стресс, физическое и психоэмоциональное перенапряжение. Нет необходимости говорить о том, что для любого мужчины осознание собственной несостоятельности – это беда, которая может вызвать не просто тяжелые переживания, а и длительную депрессию. И все-таки отчаиваться не надо: ведь можно попробовать избавиться от этой проблемы с помощью акупрессуры.

При половом бессилии нужно отыскать энергетические точки стоп, а также точки соответствия гипофизу, надпочечникам, половым органам, почкам, пупку, пояснице (рис. 40).

Рис. 40. Точки соответствия гипофизу, пупку, пояснице, половым органам, почкам и надпочечникам

Какой бы ни была причина возникновения полового бессилия, лечение нужно начинать с прогревания энергетических точек на Инь-поверхностях стоп. Лучше всего это делать полынной сигарой. Сама по себе эта процедура, если ее проделывать каждый вечер в течение 2–3 недель, дает возможность расслабиться и отвлечься от повседневных проблем и тягостных мыслей. Избавившись от постоянного чувства тревоги, вы сделаете первый шаг к выздоровлению.

После прогревания энергетических точек можно приступить к прогреванию точек соответствия пупку в любой из систем соответствия. Затем к этим точкам надо прикрепить металлические или магнитные звездочки, а еще лучше – семена или кусочки янтаря.

Проведите прогревание моксами точек соответствия половым органам, почкам, надпочечникам, пояснице. После этого закрепите на них семена укропа, петрушки, лука, сельдерея, ягоды можжевельника: любое из этих растений способно повысить сексуальную активность. Усилению потенции способствуют и срезы зубчика чеснока или лука, поэтому их тоже можно зафиксировать на точках соответствия. Вы уже знаете, что семена нужно ежедневно заменять. Самый удобный способ – прикреплять их на стопы.

Для стимуляции работы половых желез, вырабатывающих мужские половые гормоны, делайте массаж точек соответствия гипофизу, надпочечникам и яичкам. Пожалуй, самый простой способ стимуляции точек соответствия половым органам – использование эластичной резинки. В «Системе насекомого» ею перетягивают основание любого пальца на 3–7 минут.

Словом, методов лечения импотенции достаточно много и совершенно необязательно использовать каждый из них. Просто нужно выбрать наиболее удобный для вас и выполнять его регулярно и тщательно.

Женские проблемы

А сейчас хочется немного утешить женщин. Дни, которые принято называть критическими, вполне можно превратить если не в радостные, то хотя бы в безболезненные и спокойные, словом, в самые обычные дни – без ломоты в спине, болей в животе, без раздражительности, нервозности и истеричности.

Простые приемы акупрессуры помогут женщинам оставаться веселыми и жизнерадостными в любой ситуации.
Нам предстоит найти зоны соответствия матке, яичникам, гипофизу. Это достаточно просто, в какой бы системе ни велся поиск – в стандартной или в «Системе насекомого» (рис. 41).
Рис. 41. Зоны соответствия матке, яичникам и гипофизу

Рис. 42. Точки соответствия матке и яичникам в мини-системе соответствия

Очень удобно искать точки соответствия матке и яичникам в мини-системе, особенно на втором и пятом пальцах, где они располагаются в центре ногтевых фаланг (рис. 42).

Для того чтобы уменьшить боль при менструации, нужно сделать энергичный, чувствительный массаж болезненных точек соответствия матке, яичникам, гипофизу и пояснице. Массаж можно делать пальцами или диагностической палочкой. Через 3–5 минут боль должна утихнуть.

При болях, связанных со скудными выделениями, прогревают точки соответствия моксой (особенно это эффективно делать на стопах). После прогревания точек соответствия используйте поверхностные аппликаторы: металлические или магнитные звездочки. Можно также воспользоваться семенами шиповника, яблок, груш, винограда. Прикрепите семена к болезненным точкам или покройте ими всю зону соответствия. Поможет и цветотерапия: закрасьте зону соответствия матке и яичникам в красный или оранжевый цвет.
Если выделения слишком обильные, прикладывайте к области проекции матки на 10–15 минут лед или закрашивайте соответствующие точки в черный цвет.

...

Внимание! В этом случае точки соответствия матке и яичникам не прогревают.

Простимулируйте точки соответствия позвоночнику эластичным колечком. Прокатывая его по пальцу, хорошо помассируйте зону соответствия поясничному отделу, а на самые болезненные точки поставьте семена или звездочки.

Очень пригодится специальный массажный шарик с острыми шипами: покатайте его в ладонях – это не только уменьшит боль, но и принесет общее успокоение. Вообще, для уменьшения раздражительности в критические дни эффективным будет ежедневное прогревание энергетических точек на Инь-поверхностях кистей и стоп. Если вы страдаете болезненными менструациями и у вас всегда в эти дни плохое настроение, то вы можете уже за 2–3 дня до начала критических дней прогревать точки соответствия матке и яичникам, а также энергетические точки.

Content

Кановская Мария Борисовна Золотые рецепты акупунктуры

Мария Кановская Золотые рецепты акупунктуры

Акупунктура: легенды и быль

Суть, задачи и методы акупунктуры

Преимущества акупунктуры

Методы физического воздействия в акупунктуре

Акупунктура без использования игл

Системы соответствия

Кисть

Стопа

Стандартная система соответствия

Энергетические точки

Акупрессура

Массаж

Прогревание

Акупрессура против болезней