Мельников Илья

Жестяницкие работы. Техника безопасности и противопожарные мероприятия

Жестяницкие работы. Техника безопасности и противопожарные мероприятия

Допуск к работе

Администрация предприятия обязана вновь поступающих на предприятие рабочих проинструктировать по технике безопасности.

Инструктаж по технике безопасности бывает двух видов: вводный, осуществляемый работниками отдела техники безопасности предприятия, и производственный, производимый на рабочем месте мастером или руководителем работы в течение нескольких смен работы.

Без прохождения вводного инструктажа рабочий не допускается к работе. Во время вводного инструктажа рабочим дают необходимые сведения о предприятии, правилах внутреннего трудового распорядка, правилах техники безопасности и производственной санитарии, а также об обязанностях рабочего соблюдать эти правила.

Кроме того, рабочему объясняют основные требования электробезопасности и правила транспортного и пешеходного движения на территории предприятия, порядок пользования санитарно-бытовыми помещениями, спецодеждой и индивидуальными средствами защиты (очки, респираторы, предохранительные пояса и т.п.), знакомят с предупредительными надписями и сигналами, порядком регистрации случаев промышленного травматизма и мерами по их предупреждению и т.д.

Во время инструктажа на рабочем месте рабочему должны быть объяснены: устройство оборудования, правила пуска и остановки его, назначение предохранительных устройств и правила их применения. Кроме того, рабочему должны быть разъяснены правила безопасной работы и правила пользования защитными средствами и спецодеждой.

Инструктаж на рабочем месте проводят по конкретным вопросам техники безопасности проводят при каждом переходе на новый объект или при изменении условий труда старшим производителем работ, производителем работ или мастером.

Если рабочий является членом комплексной бригады, то он должен быть обучен безопасным приемам по всем видам работ, выполняемых бригадой.

Проведение инструктажа на рабочем месте должно быть оформлено записью в журнале регистрации производственного инструктажа по технике безопасности.

Повторный инструктаж должны делать не реже одного раза в три месяца.

Кроме инструктажа, рабочих обучают безопасным методам производства работ.

Обучение должно закончиться не позднее трех месяцев со дня поступления рабочего на работу.

К жестяницким работам допускаются рабочие не моложе 16 лет, а к кровельным – не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и после обучения, сдавшие экзамены по утвержденной программ.

Рабочим, выдержавшим экзамен, выдают удостоверение. Рабочий, находящийся в зоне производства монтажных работ, должен иметь удостоверение при себе.

Лица, у которых удостоверения просрочены или их нет, к работе не допускаются.

Повторную проверку знаний рабочих проводят периодически один раз в год.

Если на объекте произойдет несчастный случай или нарушение рабочими правил техники безопасности, то проводят внеочередную проверку знания правил техники безопасности.

Техника безопасности на территории предприятия

Изучение случаев промышленного травматизма показывает, что очень часто они происходят из-за несоблюдения рабочими правил поведения при нахождении в различных цехах и на территории предприятия. Поэтому каждый рабочий должен четко соблюдать основные правила поведения на территории предприятия, также в его различных цехах.

Для предупреждения случаев травматизма в цехах и на территории предприятия делают ограждения опасных мест, устраивают звуковую и световую сигнализацию, вывешивают на видном месте предупредительные надписи, устанавливают специальные посты и т.д.

На территории предприятия возможно интенсивное движение транспорта: подвозка материалов, перемещаются из цеха в цех детали и заготовки, вывозится готовая продукция. Поэтому, находясь на территории предприятия нужно быть внимательным и осторожным.

При движении следует держаться правой стороны. При переходе через проезжую часть, по которой движется транспорт, нельзя перебегать перед близко идущей машиной. Следует сначала убедиться, что переход свободен.

Кроме того, надо быть внимательным к звуковым сигналам, подаваемым водителями транспорта и крановщиками, обращать внимание на световую сигнализацию. При переходе дороги необходимо руководствоваться также предупредительными надписями.

При встрече с рабочими, несущими груз, следует уступить им дорогу.

Проходя мимо углов зданий, следует помнить о возможном появлении железнодорожного или автомобильного транспорта.

Подъездные железнодорожные пути на территории предприятия следует переходит по мостикам и переездам. Если по путям движутся вагоны, то следует пропустить их и только потом переходить.

Нельзя подлезать под стоящие на путях вагоны, так как маневрирующий поезд может неожиданно тронуться с места.

При прохождении мимо электросварочных постов нельзя смотреть на пламя незащищенными глазами, так как это может привести к заболеванию глаз, а иногда и к потере зрения. Опасное для глаз действие лучей распространяется от места сварки до 30 м.

На территории предприятия и цехов нельзя поднимать оборванные провода и становиться на них ногами, а также прикасаться к висящим концам разорванного провода, так как последний может быть под высоким напряжением.

При нахождении в цехах, связанных с нагревом металла (литейном, кузнечно-штамповочном, термическом и др.), необходимо избегать соприкосновения с горячи металлом, остерегаться горячих металлических брызг.

Следует быть в стороне от зоны горячего облучения нагревательных устройств, кузнечного оборудования, изложниц и т.д.

Надо помнить, что металл, находящийся в этих цехах, может быть горячим, ибо остыв до 400-500ºС, он по внешнему виду не отличается от холодного металла. Прикосновение к нему может привести к серьезным ожогам.

Нельзя ходить или стоять под грузом, передвигаемым по цеху мостовым краном, так как может быть случайный обрыв троса или падение плохо закрепленного груза.

При прохождении территории предприятия или цеха в ночное время следует соблюдать осторожность, избегать затемненных мест, всегда надо идти по освещенным путям.

Организация рабочего места

Организация рабочего места должна обеспечить безопасное выполнение работ. Для этого рабочие места должны быть хорошо освещены.

При работе с подмостей у проемов, расположенных над землей или перекрытием на высоте 1 м и более, рабочие места должны иметь ограждения, состоящие из стоек, поручня, расположенного на высоте 1 м от рабочего настила и бортовой доски высотой не менее 15 см. Бортовая доска предотвращает падение какого-либо предмета на работающего внизу.

При одновременной работе в двух или более ярусах необходимо устраивать сетки, козырьки или другие защитные устройства.

Для переноса и хранения гвоздей, болтов и других мелких деталей работающие снабжаются индивидуальными сумками.

Если работу на высоте более 1.5 м невозможно или нецелесообразно выполнять с площадки или огороженных подмостей, то в этом случае рабочие обязаны пользоваться предохранительными поясами.

Все механизмы, инвентарь, инструменты и машины должны соответствовать характеру выполняемой работы и быть исправными.

Оставлять без надзора работающие механизмы запрещается.

На всех участках, где требуются по условиям работы (у работающих механизмов, на подъемных рельсовых путях, автодорогах, у опасных зон монтажа и других подобных местах), вывешивают предупредительные надписи и плакаты.

В местах прохода людей через траншеи, каналы и котлованы укладывают прочные мостики с двусторонними перилами. В темное время они должны быть освещены. Ширина проходов должна быть не менее 0.6 м.

Находясь на территории строительно-монтажной организации, рабочие должны пользоваться проездами и проходами.

Проезды, проходы и рабочие места не следует загромождать.

Складировать и хранить материалы необходимо в строго определенных местах в соответствии с генпланом стройплощадки.

Неправильное хранение и размещение материалов, изделий, оборудования запрещается.

Электродвигатели, машины, станки и другие механизмы, рядом с которыми производятся работы, должны быть выключены и надежно ограждены.

Электропровода около места работы обесточиваются или ограждаются.

Необходимо, чтобы верстаки были устойчивыми и имели высоту, соответствующую росту рабочего, а пол возле верстаков и станков не был скользким и был свободным от посторонних предметов.

Монтажные работы в действующих цехах можно производить только с письменного разрешения администрации (мастера, прораба, начальника участка, цеха).

На каждом объекте предусматриваются аптечки с медикаментами и другие средства для оказания первой помощи пострадавшим.

Техника безопасности при выполнении жестяницких работ

При выполнении жестяницких работ возможны случаи травматизма при неправильном обращении с деталями при их установке и креплении. Возможны случаи пореза рук о заусенцы или острые кромки детали. Наблюдаются случаи повреждения ног при случайном падении деталей.

Особенно нужно быть осторожным при переноске деталей и изделий.

Предельные нормы веса для переноски вручную деталей и изделий установлены: для мужчин – 50 кГ, женщин – 20 кГ, юношей 16-18 лет – 16.4 кГ, для девушек 16-18 лет – 10.25 кГ.

В цехах, имеющих грузоподъемные средства, следует переноску тяжелых изделий производить при помощи мостовых кранов.

Одна из причин случаев травматизма – попадание стружки в лицо. Не только ранение, но даже незначительное повреждение глаза может вызвать заболевание его, ухудшение зрения и даже слепоту. Для предохранения глаз при работе следует пользоваться защитными очками.

Необходимо следить за тем, чтобы инструмент был всегда в полной исправности.

Жестянщики должны быть одеты так, чтобы их одежда не могла быть захвачена движущимися частями станков. Надо носить спецодежду, плотно охватывающую тело и не имеющую свисающих концов и завязок.

Основной опасностью при работе на листогибочных трехвалковых и копировально-гибочных станках является возможность затягивания рук вращающимися валками. Особенно эта опасность велика на станках с электроприводом. Поэтому при работе на указанных станках надо проявлять исключительное внимание. Надо следить за тем, чтобы руки к вращающимся валкам не подводились ближе чем на 200 мм.

Во избежание травмы и поломки станков толщина обрабатываемого листа не должна быть больше указанной в технической характеристике для данного станка.

При работе на рычажных ножницах надо следить за тем, чтобы они имели противовесы или другие приспособления, обеспечивающие удержание рычага в вертикальном положении.

Ножницы листовые с наклонными ножами должны иметь на своем столе неподвижную предохранительную линейку, исключающую попадание пальцев рук работающего под нож и прижимное устройство. Предохранительная линейка должна быть устроена так, чтобы работающий мог видеть место разреза.

Одновременно двусторонняя работа на гильотинных ножницах не разрешается.

Пусковая педаль указанных ножниц должна быть надежно ограждена, а пусковое устройство при перерывах и после работы должно закрываться, чтобы им нельзя было воспользоваться.

Ножницы с вращающимися ножами, вибрационные и другие с приводом от электродвигателя должны иметь надежное ограждение ножей, исключающее попадание рук под ножи.

Дисковые круглые пилы для разрезания листового металла должны иметь ограждение нерабочей части пилы. Дисковые пилы с изломанными зубьями и трещинами к работе не пригодны и должны быть заменены.

Ленточные пилы должны иметь ограждение всей ленты, за исключением той части, которая должна быть открытой в соответствии с размерами разрезаемого листа. Ограждение должно быть устроено так, чтобы можно было изменять величину открытой (неогражденной) части пилы по размерам разрезаемого листового металла. Шкивы, по которым перемещается пильная лента, ограждаются по окружности и с боковых сторон.

Для обеспечения правильного положения на шкивах пильной ленты во время разрезания сзади нее должен быть установлен регулируемый по высоте упорный ролик.

Быстроходные ленточные пилы должны иметь ловители, которые моментально останавливают ленту в случае ее обрыва.

Не разрешается доставать руками из ванны с электролитом упавшие в нее предметы (заготовки, инструмент и пр.) В этом случае необходимо слить электролит в бак и только тогда достать упавшую в ванну заготовку или инструмент. При попадании электролита на руки его надо смыть теплой водой с мылом.

Паяльные, лудильные и травильные работы производят в отдельных помещениях, в которых устанавливают вытяжную вентиляцию, обеспечивающую достаточную чистоту воздуха.

Кислоты и щелочи, попавшие на тело вызывают ожог кожи.

Сильные, длительное время не заживающие ожоги, получаются от воздействия крепких кислот и щелочей. Кислоты и щелочи, попадая на одежду, разрушают ее.

Транспортировка кислот и щелочей относится к числу опасных работ. Перед выполнением этой работы необходимо предварительно получить инструктаж и специальный наряд на ее проведение.

Кислоты из бутылей следует переливать при помощи сифонов или воздушных насосов (пневматическим давлением). При разбавлении кислот необходимо кислоту лить в воду тонкой струей.

Категорически запрещается вливание воды в кислоту, так как это может привести к взрыву и опасному разбрызгиванию кислоты.

Азотную и соляную кислоты следует разбавлять под колпаком вытяжной вентиляции.

Нельзя смачивать или обливать азотной кислотой бумагу и дерево, так как они при смачивании кислотой загораются.

При работе с кислотами на травильных ваннах нельзя наклоняться близко к зеркалу ванны, так как газы, выделяющиеся из этих кислот, вредны для здоровья. Травление соляной кислоты цинком производят под колпаком вытяжной вентиляции. При травлении соляной кислоты цинком выделяется водород, который, смешиваясь с воздухом, образует взрывоопасную гремучий газ.

При всех работах с крепкими кислотами и щелочами необходимо пользоваться спецодеждой – резиновыми перчатками и резиновыми сапогами, прорезиненным фартуком и защитными очками.

При выколотке деталей из листового металла нельзя применять свинцовые болванки. Болванки должны быть заводского изготовления из цветных металлов с содержанием свинца не более 3% или из твердых пород дерева.

Оправки для разводки, отбортовки и гибки листового металла должны быть прочно закреплены в слесарных тисках или специальных металлических подставках.

Для снижения шума оправки должны быть изолированы от подставки резиной толщиной не менее 10 мм.

Трубы, заливаемые горячей канифолью для холодной гибки, должны быть просушены: влажная внутренняя поверхность труб вызывает выброс канифоли. Для гибки горячим способом трубы необходимо заполнять только сухим песком.

При заливке подшипников нельзя заливать баббитом непросушенные и непрогретые места, обмазанные глиной.

Нельзя допускать попадание воды в расплавленный баббит или олово.

Поражение электрическим током может произойти, например, в результате неисправности электрооборудования и осветительной арматуры, повреждения изоляции проводов и неисправных выключателей, рубильников и т.п.

Нельзя касаться голых проводов, контактов и рубильников при любом напряжении в сети.

При обнаружении поврежденной изоляции или отсутствии ограждений на токоведущих частях немедленно сообщать мастеру.

Рабочим, за исключением электромонтеров, запрещается производить какие-либо работы, связанные с исправлением электрооборудования.

Безопасным для человека считается напряжение не более 36 В (местное освещение, переносные лампы) при работе в обычных помещениях без повышенной влажности, с сухим изолирующим палом. Сила тока 0.1 а и выше считается опасной для человека.

В сырых помещениях и внутри металлических сосудов переносные лампы должны питаться электрическим током напряжением не выше 12 В.

Электроустановки, станки и электроаппаратура обязательно должны иметь защитное заземление. Защитное заземление представляет собой железную полосу или проволоку, один конец которой соединен через заземление к металлическому корпусу станка, электродвигателя, реостата, рубильника, понижающего трансформатора и другого электрооборудования, а в отдельных случаях и к металлическим конструкциям цеха.

Прежде чем приступить к работе на станке, рабочий обязан проверить исправность заземления, т.е. прочно ли соединен болтом или сваркой заземляющий провод к станку или электрооборудованию и не оборван ли он при проведении ремонтных работ или при перестановке оборудования.

Отравление угарным газом. При отравлении угарным газом пострадавшего следует немедленно вынести на свежий воздух и полить ему на голову холодную воду (в теплое время года), растирать кисти рук и виски нашатырным спиртом и, кроме того, прикладывать к носу вату, смоченную нашатырным спиртом.

При поражении электрическим током, во время оказания первой помощи необходимо соблюдать меры предосторожности. Касаться человека, находящегося под током, не приняв мер предосторожности, опасно для жизни. Поэтому в первую очередь необходимо выключить питание электротоком. Если нельзя это сделать достаточно быстро, то пострадавшего отрывают от токоведущих проводов. При этом спасающий должен изолировать себя: надеть резиновые перчатки, сухие галоши или встать на доску, надеть сухую одежду. Если пострадавший находится без сознания, нужно немедленно применить искусственное дыхание, а затем быстро доставить в медпункт, а при тяжелом состоянии вызвать скорую помощь.

Требования к инструменту

Каждый рабочий перед началом смены обязан проверить состояние инструмента и приспособлений.

Неисправным инструментом работать категорически запрещается.

К ручному инструменту предъявляются следующие требования:

Деревянные рукоятки ударных инструментов (слесарных молотков и кувалд) должны быть изготовлены из древесины твердых и вязких пород (кизила, бука, граба или березы) влажностью не более 12%, гладко обработаны и надежно закреплены с помощью деревянных (на клею) или металлических (с заершением) клиньев или металлических специальных скоб. Важно, чтобы направление волокон древесины шло по длине рукоятки, так как при косом направлении волокон неизбежна поломка рукоятки при ударах. На поверхности рукоятки не допускаются выбоины, сколы и сучки. Рукоятки молотков должны быть длиной не менее 300 мм и слегка утолщаться к свободному концу. Сечение рукоятки овальное. Закрепляемый конец рукоятки не должен выступать за край молотка или кувалды.

Бойки молотков или кувалд должны иметь ровную, несбитую, нескошенную и слегка выпуклую поверхность. При свободном падении бойка на наковальню с высоты 1.5 м на его рабочей поверхности не должно быть обнаружено выкрошенных ест, вмятин, трещин.

На шейках деревянных рукояток ножовок, отверток, напильников, ручных сверл и тому подобных инструментов должны быть упорные (стяжные) кольца.

Зубила и бородки должны быть длиной не менее 150 мм и правильно заточены. Не допускаются: повреждения (выбоины, сколы) рабочих концов; заусенцы и острые ребра на боковых гранях в местах зажима их рукой; трещины, заусенцы и сколы на затылочной части; погнутости и перекаливание инструмента.

Размеры гаечных ключей должны соответствовать размерам головок болтов и гаек; применять пластинки между гайками (головками) и ключом не допускается.

Тиски следует устанавливать на высоте так, чтобы их губки находились на уровне локтя слесаря, работающего на них. Тиски должны быть прочно прикреплены к верстаку затянутыми до отказа болтами. Не допускается применять тиски, прикрепленные неполным числом болтов или болтами несоответствующего диаметра.

Рабочие поверхности киянок должны быть без трещин и значительных выбоин. На поверхностях косяков и поддержек не должно быть выкрошенных мест.

На режущих кромках кровельных ножниц не допускаются выкрошенные места, вмятины и заметные следы притупления. При скреплении половинок ручных ножниц болтом-осью необходимо предусмотреть возможность регулировать зазор (в пределах 0.025-0.40 мм при толщине разрезаемого металла 0.4-2.7 мм) между ними и разрезать металл без заусенцев. Ножницы должны быть хорошо заточены.

При заточке режущих инструментов на приводных станках с абразивными точильными кругами рабочие должны быть защищены от искр и осколков экранами, а при отсутствии экранов – обеспечиваться защитными очками. При заточке следует становиться вполоборота к абразивному кругу, а не против него. Запрещается заточка инструмента на боковых поверхностях круга. Не допускается работа на абразивных кругах при отсутствии предохранительного кожуха.

К работе с механизированным (электрифицированным и пневматическим) инструментом допускаются лица, имеющие удостоверение на право работы с ним.

Корпус электроинструмента перед началом работы следует заземлить. Ремонтировать и проверять защитное заземление должен дежурный электромонтер.

При работе электроинструментом запрещается:

Разбирать и ремонтировать инструмент без отключения кабеля от питающей электросети;

Менять сменный орган без выключения электроинструмента;

Переходить с одного участка на другой, не выключив инструмент;

Оставлять без надзора инструмент, присоединенный к электросети.

Электроинструмент должен иметь надежную изоляцию, качество которой необходимо визуально проверять каждый раз перед началом работы.

Питание инструмента при напряжении 36 В и ниже должно осуществляться через переносные понижающие трансформаторы, а в случае применения высокочастотного инструмента – через преобразователи частоты.

Электроинструмент периодически проверяют. Не реже одного раза в три месяца проверяют изоляцию мегомметром с регистрацией результатов в специальном журнале.

Инструмент 2 раза в год нужно разбирать, проверять и смазывать.

При работе электроинструментом, помимо указанных основных требований, следует руководствоваться правилами по эксплуатации электроустановок и инструкциям завода – изготовителя.

Допуск рабочего к работе с пневмоинструментом должен оформляться специальным приказом.

Диаметр шлангов для подачи сжатого воздуха выбирается не менее 16 мм, а длина – не более 12 м.

При работе с пневмоинструментом запрещается:

Присоединять инструмент к шлангу и отсоединять от него при открытом вентиле воздухораспределительного устройства.

Вставлять и вынимать сменный орган при открытом воздушном вентиле сети.

Перегибать шланг или завязывать его узлом для прекращения подачи воздуха в инструмент.

Заглядывать внутрь продуваемого шланга.

При подтягивании шланга пневмоинструмента к месту работы нельзя допускать переломов шланга, образования на нем петель, а также пересечения его с тросами, электрокабелями, горячими трубопроводами или шлангами газосварщиков.

При перерывах в работе с инструментом подача сжатого воздуха должна быть немедленно прекращена.

После работы рабочий обязан:

Обтереть, осмотреть и сдать пневмоинструмент в кладовую.

Выпустить из шлангов конденсат, свернуть их в бухты и сдать в кладовую.

Правила работы на станках и автоматах

К работе на станке могут быть допущены только лица, изучившие его инструкцию, приемы работы, правила техники безопасности и безопасной работы на данном станке.

Перед началом работы рабочий обязан:

Привести в порядок свою одежду, застегнуть или подвязать обшлага рукавов, подобрать волосы под головной убор (концы косынок не должны свисать).

Проверить, хорошо ли убран станок и рабочее место вокруг него. Убедиться в наличии и исправности деревянной решетки перед станком.

Проверить, правильно ли закреплен рабочий инструмент на станке, предназначенный для выполнения требуемой операции, убедиться в его исправности, отсутствии трещин и надломов. Запрещается применять неисправный инструмент и приспособления.

Проверить исправность заземляющих устройств, токоведущих частей электроаппаратуры, токоподводящих проводов. Проверить работу светильников местного освещения и надежность их крепления.

Проверить наличие, исправность и правильность крепления элементов ограждений и предохранительных устройств, имеющихся на станке.

Проверить работу станка на холостом ходу на всех режимах согласно имеющимся в паспорте-руководстве указаниям, обратив особое внимание на исправность: органов управления и включения станка, фиксации рычагов включения и переключения (необходимо убедиться в том, что исключена возможность самопроизвольного переключения с холостого хода на рабочий), системы смазки и охлаждения, а также на отсутствие заеданий или излишне увеличенных зазоров в соединениях движущихся частей станка.

Выполнить наладку станка на требуемую операцию согласно указаниям, приведенным в паспорте-руководстве станка. Убедиться в соответствии между толщиной обрабатываемого материала и технической характеристикой данного станка.

Во время работы рабочий обязан:

Выполнять все указания по обслуживанию и уходу за станком, изложенные в паспорте-руководстве к нему, а также требования предупредительных таблиц и надписей, имеющихся на станке.

Работать на станке лишь при наличие исправного инструмента.

Устанавливать и снимать рабочий инструмент только после полной остановки станка.

Не оставлять инструмент и приспособления на подвижных частях станка.

Правильно устанавливать и надежно крепить обрабатываемые детали в зажимных приспособлениях станка.

Не работать с открытыми кожухами и другими ограждающими приспособлениями, предусмотренными конструкцией станка.

Не проводить измерений обрабатываемой детали до полной остановки станка.

Не тормозить подвижные части станка рукой даже при выключенном приводе.

Не брать и не передавать через работающий станок какие-либо предметы, не перегибаться через работающий станок, не облокачиваться на него.

Не находиться в плоскости вылета стружки от станка.

Не удалять стружку от станка непосредственно руками, а пользоваться для этого специальными крючками, щетками или другими приспособлениями.

Не убирать станок во время его работы.

Обработанные детали аккуратно складывать в отведенное место или тару.

Не использовать детали вместо молотка и не производить удары по закаленным деталям.

Остерегаться заусенцев на обрабатываемых деталях.

Не закладывать и не подавать рукой обрабатываемую деталь во время работы станка.

Не смазывать станок во время работы и не убирать отходы.

При обработке детали применять только те режимы, которые указаны в операционной карте для этой детали.

При возникновении вибрации немедленно остановить станок и выключить электродвигатель, а затем выяснить причину вибрации.

Убедиться в том, что самопроизвольное включение станка исключено при уходе от станка даже на короткое время; при временном прекращении работы; уборке, смазке и чистке станка; перерыва в подаче электроэнергии; обнаружении неисправностей; подтягивании болтов, гаек и других соединительных деталей станка; установке измерении и снятии детали; снятии и надевании ремней на шкивы станка.

При смене инструмента, переналадке станка и устранении неисправностей должны быть приняты меры предосторожности, полностью исключающие самопроизвольное включение станка.

При установке и съеме тяжелых деталей (массой более 20 кг) следует пользоваться грузоподъемными механизмами. При этом детали должны быть надежно закреплены с помощью чалочно – захватных приспособлений. От стопоров или захватных приспособлений детали освобождают лишь после надежной установки, а при необходимости, и закрепления их на станке.

По окончании работы рабочий обязан:

Отвести в исходное положение рабочие органы станка, инструмент, выключить все органы управления и перевести их в нерабочее положение;

Выключить станок и обеспечить его невключение;

Привести в порядок рабочее место: убрать инструмент, приспособления и готовые детали, очистить станок от грязи, убрать стружку и смазать все доступные трущиеся части;

Вымыть руки и лицо теплой водой и мылом; запрещается мыть руки в масле, эмульсии, керосине, бензине и вытирать их концами, загрязненными стружкой.

При работе на автоматах запрещается:

Снимать ограждения с механизмов;

Вмешиваться оператору по любому поводу в автоматизированный процесс;

Снимать прижимные ролики механизма резки;

Касаться разрезаемого материала;

Регулировать механизмы в процессе работы;

Пользоваться поврежденными гидравлическими шлангами высокого давления и неполными комплектами пневмозажимов.

Места плазменной резки и сварки необходимо надежно защищать термобезопасными ограждениями, снабженными соответствующими светофильтрами для наблюдения за процессом. Кроме того, эти места должны быть оборудованы вытяжными устройствами принудительной вентиляции.

Перед началом работы на автомате СТД-516 необходимо проверять крепление круга на шпинделе. Патрубок ограждения отрезного круга должен быть связан гибкой трубой с системой аспирации. Работа при неработающем отсосе не допускается.

Застрявшие отрезки можно убирать только при отключенном автомате.

При эксплуатации автомата СТД-740 необходимо соблюдать все требования безопасной работы на кривошипных прессах с автоматической подачей материала.

При использовании автоматических линий резки рулонной стали, например И-1181ЦМ и СТД-13024, должна быть обеспечена безопасная работа отдельных механизмов.

При установке рулона на барабан нужно следить за соответствием диаметра барабана отверстию в рулоне. Если размер отверстия больше диаметра барабана, необходимо применять специальные накладки.

Лента должна быть закреплена на барабане механизма намотки таким образом, чтобы исключить ее соскальзывание.

Отогнутый край ленты не должен мешать сталкиванию бобины.

Поскольку процесс резки выполняется автоматически с большой скоростью, рулон, лента и отход должны быть надежно ограждены.

Запрещается наматывать ленту без разделителя и при неправильно отрегулированном давлении в пневмосистеме.

Наматывание выполняют только на разжатый барабан.

Ленту со сжатого барабана снимают при полной остановке механизма. Причем вся лента должна быть полностью намотана и закреплена на бобинах (обандеролена проволокой или лентой).

Сталкивают намотанные ленты на специальное приемное устройство, предохраняющее от падения.

Охрана труда при монтаже жестяницких изделий

Для усиления за производством особо опасных монтажных работ или при выполнении работ в сложных условиях (работа вблизи линии электропередач или эксплуатируемого оборудования, на высоте без площадок и лестниц и др.) рекомендуется выдавать специальные допуски, прилагаемые к наряду.

К верхолазным работам допускаются рабочие не моложе 18 и не старше 60 лет. Верхолазными считаются работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила.

На монтажной площадке следует установить порядок обмена условными знаками между лицом, руководящим подъемом оборудования и воздуховодов и машинистом крана или мотористом лебедки, а также рабочим-стропальщиком.

Оборудование и воздуховоды вблизи электрических проводов монтируют при снятом напряжении или при защите электропроводов от механического повреждения.

При монтаже систем вентиляции и кондиционирования воздуха необходимо соблюдать следующие правила:

Все слесари должны обязательно надевать предохранительные каски;

Монтажные проемы в стенах и перекрытиях используемые при монтаже оборудования, после их использования следует закрывать сплошными настилами или передвижными ограждениями. После окончания монтажных работ проемы заделывают;

Зоны подъема вентиляторов и другого оборудования следует ограждать, вывешивая предупредительные знаки. Запрещается пребывание людей в зоне возможного падения груза при обрыве каната;

Освобождать поднятый вентилятор от крюка подъемного механизма разрешается только после проверки устойчивости вентилятора на постоянных или временных креплениях;

При сборке центральных кондиционеров болты во фланцевых соединениях должны устанавливаться начиная сверху вниз;

Если работа производится с настилов, то опирать их на ящики, бочки, кирпичи и другие случайные опоры запрещается;

Рабочие, участвующие в испытаниях и пробном пуске систем вентиляции и кондиционирования воздуха, должны быть предварительно проинструктированы.

Особое внимание следует уделять охране труда при работе с электрифицированным инструментом и с монтажным поршневым пистолетом ПЦ-52-1, а также при работе на высоте.

К работе с электрифицированным инструментом допускаются лица достигшие 18 лет, прошедшие обучение, имеющие справку о состоянии здоровья и удостоверение на право производства работ с электрифицированным инструментом.

Весь электрифицированный инструмент подлежит строгому учету, а каждому инструменту присваивается инвентарный номер.

В заготовительном и монтажном производстве применяют электрифицированный инструмент, работающий при напряжении 36, 127 и 220 В.

Все металлические части электрифицированного инструмента должны быть заземлены.

При работе с электрифицированным инструментом строго запрещается: держать включенный инструмент за питающий провод, касаться вращающихся частей, пользоваться переносными металлическими лестницами, производить работу на лесах и подмостях без ограждений, оставлять инструмент без присмотра, работать под дождем или без диэлектрических перчаток.

В случае замыкания на корпус или иной неисправности электроинструмента работа с ним должна быть немедленно прекращена и его следует сдать на склад для ремонта.

К работе с пистолетом ПЦ 52-1 допускаются рабочие не моложе 18 лет с образованием не ниже десяти классов, имеющие квалификацию не ниже 3-го разряда.

Рабочие должны проработать на монтаже не менее одного года, пройти специальный курс обучения и медицинский осмотр.

Кроме того, рабочие должны иметь специальное удостоверение на право производства работ. Оператор должен работать с пистолетом с использованием защитных средств – очков, противошумовых наушников, перчаток и каски.

Продолжительность службы пистолета в значительной степени зависит от подбора патрона и дюбеля к соответствующему строительному основанию и тщательного ухода за пистолетом. Поэтому в конце рабочей смены, но не реже чем через 500 выстрелов, а также в случае неисправности в работе пистолета необходимо пистолет разобрать, осмотреть и смазать. Категорически запрещается монтажный пистолет передавать посторонним лицам, направлять ствол на себя и других лиц.

Для обеспечения безопасности работы на высоте необходимо внедрение надежных конструкций лесов, подмостей, вышек, люлек и других средств подмащивания, обеспечивающих безопасное ведение работ на высоте. Для устойчивости лесов их стойки устанавливают на сплошные деревянные доски толщиной не менее 50 мм. Доски укладывают перпендикулярно стенам и закрепляют в соответствии с указаниями проекта производства работ.

Ширина настила на лесах и подмостях при монтаже систем вентиляции не должна быть менее 1 м. Настилы на лесах и подмостях выполняют из досок толщиной не менее 40 мм с зазорами между ними не более 10 мм.

Леса высотой до 3 м принимает производитель работ, а более 3 м – специальный работник, назначенный главным инженером управления.

При устройстве лесов настилы, расположенные выше 1 м от уровня пола или перекрытия, обязательно ограждают перилами высотой не менее 1 м. Ограждение лесов, состоящее из поручней, изготовленных из строганных досок, и бортовой доски, предохраняет от падения с настилов инструмента и мелких предметов. Бортовую доску высотой не менее 150 мм устанавливают вплотную к настилу.

В тех случаях, когда монтаж систем вентиляции ведется с подвесных люлек, рабочие должны прикрепляться предохранительными поясами к страховочному стальному канату, имеющему автономную подвеску. Все предохранительные пояса перед выдачей рабочим, а также через каждые шесть месяцев испытывают на статическую нагрузку 3 кН в течении 5 мин. Проектом производства работ должны быть строго определены места, где рабочий может закрепляться предохранительным поясом.

Перед началом монтажа систем вентиляции места, опасные для работы, должны быть ограждены, снабжены надписями и указателями, а при производстве работ в ночное время должны быть обозначены световыми сигналами.

В зимний период места прохода рабочих должны быть очищены от снега и льда, а площадки для монтажа воздуховодов посыпаны песком.

Правила техники безопасности при ведении теплоизоляционных работ

Жестянщик-изолировщик может быть допущен к работе после прохождения вводного инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности непосредственно на рабочем месте. Повторный инструктаж должен проводиться не реже одного раза в три месяца. Кроме того, рабочий может быть допущен к работе только после медицинского освидетельствования. Медицинский осмотр проводят ежегодно.

Ведение работ газоопасных, взрывоопасных и огнеопасных местах действующих цехов, у действующего оборудования, аппаратов и трубопроводов разрешается только при наличии наряда-допуска (письменного разрешения) выданного администрацией предприятия и генеральным подрядчиком.

При выполнении работ необходимо применять следующие индивидуальные средства защиты:

Кислотощелочестойкие резиновые перчатки предназначенные для защиты рук от действия кислот, щелочей и воды. Их применяют при работе с теплоизоляционными мастиками, цементными растворами, декстриновым и казеиновым клеями и т.д.

Противопылевой бесклапанный респиратор ШБ-1 "Лепесток" представляет собой легкую полумаску из фильтрующего материала ФПП. Эффективность фильтрующего действия 99%. При повышенной влажности и температуре воздуха ниже 0ºC респиратор ШБ-1 применять не рекомендуется. При повышенной влажности воздуха используют респиратор "Астра-2" со сменными фильтрами.

Для зашиты глаз от твердых частиц предназначены очки закрытого и открытого типа. Их используют при работе с пылящими материалами ( минеральной ватой и др.), колке битума и т.д.

Для защиты головы от падающих сверху предметов и от случайных ударов о металлоконструкции и оборудование применяют защитные каски из легких и прочных материалов. Находиться на строительно-монтажных площадках без каски запрещается.

Индивидуальными средствами защиты от шума являются наушники.

При работе на высоте в случае, когда устройство ограждений невозможно или нецелесообразно, используют предохранительные пояса. Они должны испытываться на сиаимческую нагрузку не реже одного раза в шесть месяцев. На поясе делается отметка о дате испытания и соответствующая запись заносится в специальный журнал. Перед началом работы мастер должен указать места закрепления карабина пояса за прочные элементы конструкций.

При выполнении работ изолировщик обязан знать свойства применяемых материалов и правильно обращаться с этими материалами.

Проволока, применяемая для изоляции, должна быть хорошо отожжена. В противном случае она не только неудобна в работе, но и пружинит, что может привести к травме. На поверхности изоляции не должно быть торчащих концов проволоки, их следует срезать и заглублять в слой изоляции.

Основные требования по безопасному ведению теплоизоляционных работ на высоте сводятся к следующему:

Участок грунта должен быть предварительно спланирован и утрамбован и обеспечен отвод грунтовых вод.

Настилы лесов и подмостей снабжаются ограждениями, которые должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку 2000Н/м2 и сосредоточенную – 1300 н. Настилы необходимо периодически очищать от остатков теплоизоляционных материалов, а зимой также от снега и наледи и посыпать песком.

При работе со ступени приставной лестницы рабочему необходимо прикрепляться карабином предохранительного пояса к прочному элементу конструкции. Нижние концы приставной лестницы должны иметь упоры, а верхние следует крепить к прочным конструкциям.

Во время грозы и при силе ветра более шести баллов работа на лесах запрещена.

Меры пожарной безопасности

При выполнении жестяницких работ возможно возникновение пожаров по следующим причинам:

Из-за воспламенения оголенных электрических проводов, а также тряпок, кусков ветоши и бумаги, применявшихся для чистки механизмов и машин.

Из-за нагревания приборов и изделий вблизи легковоспламеняющихся и огнеопасных материалов, в том числе масел, керосина и других жидкостей, а также некоторых химических веществ.

Вследствие соприкосновения некоторых химических веществ с воздухом.

От курения в неразрешенных местах.

Во избежание возникновения пожара необходимо:

Следить за исправностью электрических проводов. После окончания работы электрооборудование, включая и электроосвещение) должно быть отключено.

После окончания работы тряпки, концы, куски ветоши и бумаги следует убирать в специальные ящики.

Запретить производство работ, связанных с нагреванием, вблизи легковоспламеняющихся и огнеопасных материалов.

Следить за тем, чтобы около нагревательных приборов на находились легковоспламеняющиеся и огнеопасные материалы.

Курить только в специально отведенных местах.

На предприятиях действуют добровольные пожарные дружины, так называемые "боевые расчеты отделения ДПД". Обязанности членов добровольной пожарной дружины определяются табелем боевого расчета, в котором указаны их профилактические задачи и действия при пожаре.

Противопожарное оборудование и инвентарь закрепляются за членами добровольной пожарной дружины, которые следят за их исправностью и пригодностью для использования.

При возникновении пожара на предприятии надо немедленно вызвать профессиональную пожарную команду (района, города). До прибытия пожарной команды тушение пожара осуществляется добровольной пожарной командой при активном участии всех работающих на предприятии.

При тушении небольших очагов горения обычно используют простейшее противопожарное оборудование и инвентарь: ведра с водой и песком, покрывала и др. Для тушения горящих жидкостей применяют сухой песок или накрывают горящую емкость (сосуд) плотной тканью.

Нельзя при пожаре разбивать стекла в окнах, так как это может усилить тягу воздуха и тем самым увеличить очаг пожара.

Для тушения пожара применяют ручные пенные огнетушители модели ОП-3 или ОП-5.

Огнетушитель модели ОП-3 приводится в действие ударом бойка о твердый предмет, а огнетушитель ОП-5 – поворотом рукоятки вверх. После этого корпус огнетушителя повертывают головкой вниз и направляют пену на пламя.

Для тушения пожара с успехом применяются углекислотные огнетушители. Углекислота обладает ценными свойствами, позволяющими довольно эффективно тушить пожар и очаги возгорания: в снегообразном состоянии ее температура достигает -70ºС, она не проводит электрический ток и не оставляет сколько-нибудь заметных следов на вещах и предметах. Углекислотными огнетушителями пользуются для ликвидации воспламенения горючих жидкостей, а также для тушения огня на электрооборудовании и элекроустановках, находящихся под током. Промышленные предприятия выпускают углекислотные огнетушители трех видов: емкостью баллона 2 л (ОУ-2), 5 л (ОУ-5) и 8 л (ОУ-8). Внутри баллона находится жидкая углекислота под давлением 17 Мпа.

Углекислотный огнетушитель приводят в действие поворотом маховичка вентиля в направлении против часовой стрелки. К вентилю присоединяют шланг со снегообразователем, через который жидкая углекислота выбрасывается в виде снега и газа и, обволакивая горящий объект, тушит огонь.

Для ликвидации пожара пользуются внутренними пожарными кранами, установленными в специальных шкафах, (ящиках). Внутренний пожарный кран оборудуется рукавом, стволом и резиновыми прокладками. Пользование кранами в случае пожара не представляет трудностей. Достаточно присоединить рукав со стволом к крану и открыть вентиль для пуска воды. Во время работы со стволом надо следить, чтобы рукав был расправлен и не имел заломов.

Для тушения пожара применяют также стационарные воздушно-пенные установки при гашении небольшого количества горючих или легковоспламеняющихся жидкостей. Для тушения пожара водой в начале его возникновения применяют спинклерные и дренчерные установки.

Спинклерная установка состоит из сети труб, проложенных внутри помещения, водопитателей и ввернутых в трубы специальных головок – спринклеров, автоматически открывающихся при повышении температуры воздуха, вызываемое открытым огнем.

Дренчер отличается от спринклера тем, что в нем не предусмотрен замок, а отверстие для выхода воды всегда открыто.

Content

Мельников Илья Жестяницкие работы. Техника безопасности и противопожарные мероприятия

Жестяницкие работы. Техника безопасности и противопожарные мероприятия

Допуск к работе

Техника безопасности на территории предприятия

Организация рабочего места

Техника безопасности при выполнении жестяницких работ

Требования к инструменту

Правила работы на станках и автоматах

Охрана труда при монтаже жестяницких изделий

Правила техники безопасности при ведении теплоизоляционных работ

Меры пожарной безопасности