Мельников Илья

Монтаж деревянных окон дачного домика

Илья Мельников

Монтаж деревянных окон дачного домика

Окна и стекла

Каждый дом должен иметь окна и двери. Конечно, дача может быть небольшой, и не стоит тратиться для того, чтобы устанавливать дорогие окна. Но если это дом, в котором вы планируете проводить много времени, и ваши средства позволяют, то можно сделать все добротно и комфортно. Тем более что изобилие выбора отделочных материалов, аксессуаров значительно упрощают решение стоящей перед индивидуальным застройщиком, хозяином дачного участка задачи – придать дому такие черты и свойства, которые сделают его самобытным, оригинальным, непохожим на другие дома.

Одним из наиболее важных элементов дома являются окна, так как именно они создают комфортные условия для проживания и определяют в значительной мере вид фасада. Окна выполняют сразу несколько функций:

● сквозь них проникает дневной свет, т. е. обеспечивается естественное освещение помещений, проходит свет, если нужно, особого спектрального состава;

● изолируют, защищают помещение от дождя, снега, холода и жары, других капризов природы (теплоизоляция), а также от шума (звукоизоляция);

● обеспечивают визуальную связь внешнего мира и внутреннего пространства дома, расширяют границы жилья; создают в квартире микроклимат, обеспечивая оптимальный температурный режим, режим воздухообмена и влагообмена и т.д.

Очень многое определяет форма окна, которая не должна препятствовать проникновению дневного света внутрь помещения, лишать возможности наблюдать за тем, что происходит за окном, соответствовать архитектурному стилю дома в целом, гармонировать с внутренним убранством и назначением комнат, вписываться в интерьер. Размер окна зрительно увеличивается, если его рамы не имеют перекладин; частые перекладины (форточки, створки, фрамуги), напротив, уменьшают его, но делают уютным, домашним. В этом заключается одно из основных отличий окон в учреждении от окон жилых домов. А потому выбираемая конструкция окна должна соответствовать этим и некоторым другим требованиям, если необходимо решить, какой из видов переплетов подойдет лучше, т. е. какой будет удобен и необходим в той или другой комнате.

Специалисты подсчитали, что примерно 30 % тепловых потерь в доме приходятся на окна. Значит, особое внимание следует уделить остеклению окон, оконным переплетам. Двойное остекление снижает конденсацию и размер холодной зоны, образующейся в холода. Окна с тройным остеклением еще лучше сберегают тепло, изолируют внутреннее пространство от шума. Эффективность тепло– и звукоизоляции зависит от расстояния между стеклами и толщины каждого стекла.

Для лучшей звукоизоляции расстояние между стеклами должно быть не меньше 75 мм. Если за окном много шума, это расстояние следует увеличить, но чем больше промежуток между стеклами окна, тем хуже они удерживают тепло: в большом пространстве легче образуются конвекционные потоки воздуха. Поэтому наилучшим решением проблемы звукоизоляции без ущерба для теплоизоляции является добавление к уже имеющимся в стандартных стеклопакетах двум стеклам третьего на расстоянии 75 мм. Дешевле выполнить двойное и тройное остекление своими силами.

В настоящее время существует множество разновидностей стекла и изделий из него, используемых при строительстве домов. Оконное листовое стекло является наиболее распространенным. Оно используется для остекления оконных и дверных проемов, балконов и лоджий. Стекло выпускается листами длиной 0,22–2,2 м, шириной 0,25–4,6 м, толщиной 2–6 мм. Обычное оконное стекло пропускает около 85–90 % света.

Кроме листового светопропускающего стекла стекольная промышленность выпускает стеклопакеты, коробчатое и швеллерное профильное стекло, пустотелые стеклянные блоки и др. Цельноформированные светопропускающие изделия имеют преимущества перед комбинированными: они обладают лучшими светотехническими показателями, более долговечны, более экономичны.

Армированное стекло выпускают с запрессованной в стекло металлической сеткой из хромированной или никелированной проволоки. При разрушении стекла, осколки удерживаются арматурной сеткой. Оно выпускается золотисто-желтого, зеленого, голубого и лилово-розового цветов. Устанавливается в дверные полотна, используется для ограждений балконов, лоджий, перегородок. Выпускается размером по длине до 1,5 м, ширине 0,8 м, толщиной 6 мм.

Светорассеивающие стекла выпускаются матовыми и узорчатыми. Их используют для остекления окон, дверей, балконов и лоджий, а также перегородок.

Увиолевое стекло значительно лучше по сравнению с оконным пропускает ультрафиолетовые лучи.

Виды оконных конструкций

Довольно часто в индивидуальном строительстве применяют стеклопакеты – изделия, которые состоят из двух или более листов светопропускающего стекла, соединенные между собой по контуру таким образом, что между ними образуются герметически замкнутые прослойки, заполненные сухим воздухом или другим газом. Предназначены стеклопакеты для остекления окон, балконных дверей, лоджий и др.

Применение стеклопакетов дает ряд преимуществ перед другими видами остекления:

● на 30–40 % снижается расход материалов на устройство переплетов; уменьшается количество створных элементов переплетов, так как отпадает необходимость очистки стекол со стороны воздушной прослойки;

● почти в 2,5 раза снижается общая толщина конструкций переплетов;

● а масса переплетов снижается не менее чем на 15 %; улучшаются светотехнические показатели остекления за счет снижения затенения от переплетов и отсутствия загрязнения стекол внутри пакета;

● увеличивается срок службы конструкции, поскольку в межстекольном пространстве не образуется конденсат;

● почти в 1,4 раза повышается несущая способность стекол от ветровых и снеговых нагрузок;

● обеспечиваются требуемые эксплуатационные свойства за счет применения солнцезащитных, теплозащитных, светорассеивающих, закаленных, проченных стекол и триплекса;

● повышается индивидуальность строительства; улучшается внешний вид балконов, лоджий и иных интерьеров;

● снижаются эксплуатационные затраты на очистку остекления и окраску переплетов;

● снижаются непроизводительные расхода стекла.

По конструктивным особенностям стеклопакеты могут быть клеенными, паянными или сварными; по числу слоев стекла или образуемых ими воздушных прослоек – двух-трех – и четырехслойными (одно-, двух – и трехкамерными).

Стеклопакеты клеенные получают склеиванием стекла с промежуточной распорной рамкой, которая обеспечивает заданное расстояние между стеклами и общую жесткость стеклопакета. В прослойках клеенных стеклопакетов обычно размещают активный влагопоглотитель, а в паянных в качестве распорной рамки используют полосу толщиной 0,6–1 мм из свинцового сплава, которую спаивают по всему контуру с предварительно металлизированными кромками стекол.

Сварные стеклопакеты изготовляют из листового стекла путем нагрева их краев, последующего формования и сварки. Прослойки паянных и сварных стеклопакетов заполняют сухим воздухом или газом, затем устраиваемые для этой цели отверстия герметично заделывают. К специальным стеклопакетам относят те, у которых имеется одно или несколько характерных свойств, определяющих их назначение.

Специальные стеклопакеты могут быть теплоизоляционными, звукоизоляционными, солнцезащитными, светорассеивающими, упроченными, электрообогреваемыми, безосколочными.

Двухслойные стеклопакеты изготовляют с толщиной воздушных прослоек 9, 12 и 15 мм, трехслойные – 9 и 12 мм. Для ремонтных работ по замене пришедших в негодность стеклопакетов изготовляют двухслойные стеклопакеты с воздушной прослойкой толщиной 20 мм. Стеклопакеты, как правило, должны быть прямоугольной формы и иметь следующие размеры: длину 400 мм – 2950 мм, ширину 400 мм – 2650 мм, толщину не более 46 мм. Обрамляющая рамка двухслойного стеклопакета на 2 мм увеличивает общую толщину стеклопакета.

Максимально допустимые площади стеклопакетов, применяемых для устройства окон, зависят от толщины воздушных прослоек. Толщина стекол в стеклопакетах, предназначенных для окон должна быть не менее 3 мм. Толщину стекол в двухслойных стеклопакетах обычно принимают одинаковой, кроме специальных звукоизоляционных стеклопакетов.

Стеклопакеты изготовляют на заводах. Конструкция их гарантирует герметичность воздушных прослоек и отсутствие конденсата на внутренних поверхностях стекол при температурах наружного воздуха до −40–50° градусов в зависимости от категории качества изделий. Стеклопакеты должны выдерживать предусмотренный стандартом контроль на герметичность и точку росы в прослойке, а также испытания на надежность.

Теплотехнические свойства стеклопакетов могут быть повышены за счет заполнения прослоек менее теплопроводными, чем воздух, газами и применения тепло – и солнцезащитных стекол.

Гарантийный срок эксплуатации стеклопакетов при соблюдении установленных правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации составляет 5–10 лет в зависимости от категории качества изделий.

Стеклянные блоки представляют собой пустотелые стеклоизделия, которые получают сваркой по периметру двух прессованных полублоков. Внутренняя поверхность полублоков может быть гладкой или рифленой. Номенклатура пустотелых стеклянных блоков, выпускаемых стекольными предприятиями, включает изделия квадратные и прямоугольные, неокрашенные и цветные. Чтобы упростить замену поврежденных стеклянных блоков в конструкциях по специальному заказу изготовляют стеклянные блоки уменьшенных размеров, у которых длина и ширина на 10 мм меньше.

Виды современных оконных конструкций

Современное окно больше не является пассивной частью здания, а становится активной частью строительной системы. Предполагают, что использование в будущем новых материалов для окон значительно изменит их характеристики.

Современные окна (рис. 1) разделяются:

● по конструкции – одинарные, спаренные, раздельные, раздельно-спаренные;

● по применяемым материалам – деревянные, пластиковые, еталлопластиковые, металлические, комбинированные;

● по виду остекления – стеклопакеты, остекленные одинарным или двойным листовым стеклом;

● по форме – прямоугольные, арочные, стрельчатые, круглые.

Рис. 1. Виды окон в зависимости от способа открывания створок:

( а, б ) – створчатые (оконные петли крепятся к боковой поверхности окна могут быть правыми (петли находятся сбоку справа) или левыми (петли находятся сбоку слева);

( в ) – откидные створчатые окна (оконная створка поворачивается вокруг оси у нижней грани оконной рамы), удобны для проветривания);

( г ) – верхнеподвесные (оконная створка поворачивается вокруг оси у верхней грани оконной рамы);

Бывают окна створчатые и одновременно откидные (они требуют применения металлической фурнитуры, обеспечивающей поворачивание одного и того же окна вокруг боковой оси и одновременное его откидывание).

( е ) – среднеподвесные (имеют ось поворота, расположенную на расстоянии, равном половине высоты створки);

( ж ) – поворотные (имеют ось поворота на расстоянии, равном половине ширины створки).

( з ) – раздвижные (створки открываются в обе стороны в горизонтальной плоскости);
( и ) – откидные
Независимо от конструкции окна все оконные блоки имеют общие признаки.

Конструкция оконного блока состоит из обрамления (рама, створки) и светопрозрачного материала (стекло). Оконные блоки в основном различаются по обрамлению, которое может быть изготовлено из разных, иметь разный материал, способ открывания и др.

Спаренные оконные блоки со спаренными створками состоят из наружной и внутренних створок, спаренных между собой, а внутренняя, кроме того, навешивается на петли к коробке. Створки соединяют между собой стяжками, и в результате они составляют как бы один переплет, имеющий достаточную жесткость.

Раздельные оконные блоки состоят из коробки, на которую навешены створки, фрамуги и форточки, которые могут открываться в одну или разные стороны.

Раздельно-спаренные оконные блоки представляют собой комбинацию окон со спаренными и – раздельными створками. У таких окон наружные створки одинарные, а внутренние – спаренные.

В наше время все чаще предлагают оконные блоки двух типов: раздвижные и наклонно-поворотные. Поворотные окна могут открываться наружу или внутрь. Откидные окна имеют верхний или нижний подвес, а у поворотно-откидного окна одну и ту же створку. При определенном положении одной и той же ручки можно открыть, либо повернув вокруг вертикальной оси на угол до 160°, либо откинув на заднем подвесе, в результате чего образуется щель для проветривания.

Имеются специальные элементы фурнитуры, позволяющие фиксировать угол открывания или, например, предохранять створки от самопроизвольного закрывания. Возможности открывания связаны с конструктивными особенностями фурнитуры. Откидные и поворотно-откидные окна в полной мере обеспечивают проветривание помещения вместо форточек, поэтому в этих конструкциях форточек нет. Откидные окна открываются сверху и часто используются на лестничных пролетах, где створчатые окна могут стать источником опасности, в подвалах, а также там, где открытые створки окна могут служить помехой. Эти окна хорошо доступны для ухода и чистки изнутри и снаружи.

Кроме того, существуют окна, которые открываются в обе стороны. Такие окна вращаются вокруг своей оси в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Этот вариант очень хорош для окон больших размеров.

Комбинированные окна объединяют в себе преимущества вертикальных и горизонтальных распашных окон.

Современные оконные конструкции могут быть подъемно-раздвижными, горизонтально-раздвижными, а также убирающимися в стену. Использование таких конструкций позволяет сэкономить площадь помещения.

Раздвижные окна привлекательны с эстетической точки зрения. Их довольно часто устанавливают на лоджиях и балконах.

При установке не открываемых, глухих окон необходимо продумать способ вентиляции помещения и учесть, что такие окна мыть можно только с улицы.

Существенно изменились по сравнению с прошлым традиционные материалы для изготовления окон. Например, оконные блоки из древесины, благодаря современным методам обработки, окраски и новым технологиям изготовления, стали более долговечными, погодоустойчивыми, с улучшенными эстетическими качествами.

Новые конструкции металлических профилей значительно повысили звукоизолирующие и теплоизолирующие характеристики окон, а современные методы обработки поверхностей преобразили их внешний вид. Однако окна с деревянными рамами дарят живое тепло интерьеру дома, создают уют.

Деревянные окна хорошо сочетаются с мебелью, дверьми, паркетом, несут в себе классическую изысканность и современную функциональность.

Форма окон может быть совершенно разнообразной – от прямоугольной до сложной арочной конструкции. Арки могут быть простыми и лучковыми. Материалы, из которых изготавливают окна, позволяют создавать любые формы. Форма окна связана с его функциональными возможностями, в первую очередь с возможностями открывания.

Отличные показатели по прочности, изоляции, долговечности имеют современные окна из клееного бруса со стеклопакетами. Недавно появившиеся окна из ПВХ пользуются успехом благодаря ряду достоинств. Пластиковые окна герметичны, поэтому обладают хорошими теплозащитными и шумоизолирующими свойствами; они не требуют покраски и ремонта в процессе эксплуатации; благодаря своей пластичности ПВХ-профиль способен принимать почти любые конфигурации, что предоставляет полную творческую свободу архитекторам, а потребителей освобождает от длительных сроков изготовления заказов.
Хорошим решением для остекления больших площадей, лоджий, балконов зимних садов может стать алюминиевый профиль (рис. 3). Однако изготовленные из обычного алюминиевого профиля окна плохо держат тепло. Поэтому лучше выбрать более практичный комбинированный профиль: снаружи алюминий, а с внутренней стороны – пластик или дерево. Кроме того, при изготовлении окон из алюминиевого профиля используют такие системы, где наружная и внутренняя оболочки профиля соединены между собой термомостом – изолирующей планкой, которая прерывает поток тепла, обеспечивая таким образом хорошую теплоизоляцию.
Рис. 2. Деревянное окно

Рис. 3. Алюминиевый профиль готового окна

Строительство деревянных окон

Оконный блок состоит из оконной коробки и оконных переплетов, которая включают в себя створки, фрамугу и форточку (рис. 2).

Типичная конструкция окна (деревянный короб и рамы с распашными створками) достаточно надежна, позволяет легко заменить стекло в случае его повреждения, отремонтировать рамы. Она дешевле остальных, при желании и минимуме навыков может быть изготовлена и установлена самостоятельно. Основным недостатком является то, что даже плотно закрывающиеся рамы имеют небольшие зазоры, через которые проникают пыль, горячий или холодный воздух, поэтому окна на зиму нужно заклеивать и время от времени менять замазку.

В створках, имеющих большие размеры, применяют горизонтальные бруски-горбыльки, соединяющие вертикальные бруски.

В верхней части оконной коробки над створками устанавливают горизонтальную рамку – фрамугу. Фрамуги бывают глухие и открываемые. Форточку устраивают вверху переплета, но не выше 1,8 м от пола, иначе ее трудно открывать.

В зависимости от числа створок оконные переплеты различают одно-, двух– и трехстворчатые. В зависимости от конструкций переплеты могут делаться из одной или нескольких створок (глухих или открывающихся). Вместо створок иногда устраивают фрамуги.

В большинстве оконных блоков оконные створки открываются внутрь помещения. Они наиболее удобны в эксплуатации, так как их легко мыть, остеклять, открывать и закрывать.

Такие переплеты остекляются двойным стеклом. Ставят два стекла, отстоящие друг от друга на 5–7 см: одно – в летний, другое – в зимний переплет. Между собой переплеты скрепляют шурупами или специальными болтами.

Переплеты в окнах бывают внутренние и наружные, с напалом, т. е. напуском на брусок коробки, создающим более плотный притвор и закрывающим щели, которые образуются между створкой и коробкой. Напалы делают во внутренних или в обоих переплетах, что придает окнам более красивый вид. Для того чтобы створки хорошо раскрывались, размеры по высоте и ширине внутренних переплетов по сравнению с наружными делают больше – примерно на 50–75 мм. Разницу между размерами внутреннего и наружного переплетов называют рассветом. Для переплетов с наплывом размеры внутреннего переплета делают больше наружного по высоте примерно на 75 мм, а по ширине на 75–100 мм.

По конструкции оконные блоки бывают одинарные с одним или двумя рядами остекления, спаренные с двумя или тремя рядами остекления, раздельные с двумя рядами остекления и раздельно-спаренные с тремя и четырьмя рядами остекления.

Для проветривания помещения в окнах устанавливают форточки, форточки-створки, клапаны, жалюзи, фрамуги, открывающиеся створки. Для освещения помещений створки, фрамуги, форточки заполняют стеклами, стеклопакетами, либо стеклопакетами и стеклом (смешанного типа).

Окна и балконные двери отделывают эмалями и красками (непрозрачное покрытие) и лаками (прозрачное отделочное покрытие). Их выпускают высшей и первой категории качества.

Окна и двери изготавливают из древесины хвойных пород – сосны, ели, пихты, лиственницы, кедра. Для изготовления изделий нормальной влагостойкости допускается использовать древесину березы, осины, ольхи, липы, тополя. Влажность древесины деталей должна быть: коробок – 12±3 %; створок, фрамуг, форточек, клапанов, жалюзи и коробок в изделиях нормальной влагостойкости, обшивок, отливов, нащельников, раскладок – 9±3 %.

Оконные блоки раздельной конструкции, с двумя рядами остекления состоят из коробки, в которой навешены переплеты, открывающиеся в одну или в разные стороны. Оконные блоки со спаренными переплетами состоят из двух переплетов – наружного и внутреннего, навешенных вплотную между собой на петли, а наружный, кроме того, – на петли к коробке.

Соединяемые между собой стяжками переплеты составляют как бы один переплет, имеющий достаточную жесткость. Для мытья стекол внутренний и наружный переплеты раскрывают, развинчивая стяжки.

Бруски, из которых вяжут переплеты, створки или фрамуги, называют обвязками. Те бруски, которые делят переплеты и фрамуги на более мелкие части, называют горбыльками.

Сечения (толщина) брусков обвязки и горбыльков бывают разными, что зависит от размера переплета на фрамуги.

На наружных кромках переплетов, фрамуг и форточек, т.е. на брусках и горбыльках, выбирают четверти или фальцы, в которые вставляют стекла на замазке или закрывают их штапиками – тонкими деревянными рейками.

Для остекления окон и балконных дверей жилых зданий применяют стекло толщиной 2,5–3 мм, а для общественных зданий – толщиной 3–4 мм.

Фальцы для вставки и крепления стекла бывают разными, что зависит от толщины брусков обвязки и горбыльков. При толщине брусков 54 мм глубина фальцев должна быть 14–15 мм, а ширина – 8–13 мм. При толщине брусков 44 мм для форточек глубина фальцев должна быть 13 мм, а ширина – 10 мм.

Лучше всего крепить стекла в фальцах штапиками. Они крепче прижимают стекло, служат длительное время, а для остекления требуется меньше замазки, и главное – сквозь фальцы совершенно не проходит воздух.

Для уменьшения продувания щели между створками закрывают рейкой, которая называется нащельником.

Чтобы отводить дождевую, снеговую или конденсационную воду от коробок с наружной стороны переплетов, к нижним брускам обвязки створок, фрамуг и форточек крепят специальные бруски, называемые отливами, внизу которых обязательно устраивают желобок, капельник или слезник. Отливы ставят на клею, крепят шурупами или гвоздями.

Деревянные окна с тройным остеклением предназначены для зданий, строящихся в климатических зонах с расчетной температурой наружного воздуха −31 °С. Окна и балконные двери изготовляют с раздельно-спаренными переплетами и дверными полотнами: один переплет одинарный, а два спаренные.

Деревянные окна со стеклопакетами и стеклами для жилых и общественных зданий изготовляют с однокамерными клееными стеклопакетами во внутренних и стеклами в наружных створках.

В жилых зданиях ширина окон бывает от 600 до 1600 мм. Для удобного пользования открывающимися створками их ширину не рекомендуют делать более 700 мм. Количество створок в оконном проеме зависит от их ширины. Сами створки делаются по высоте цельными или составными.

Если оконные проемы состоят из двух переплетов, то они или открываются оба внутрь, или в разные стороны. Переплеты, открывающиеся внутрь, удобно ремонтировать, красить, протирать стекла. Когда один переплет открывается наружу, ремонтировать и протирать стекла трудно. Если в переплете только одна створка, то ее навешивают всегда за первый брусок обвязки. Но в этом случае могут быть и отступления, что зависит от планировки помещения.

Для плотного прилегания переплетов к коробкам в них устраивают четверти или притворы. Их устраивают также между закрывающимися створками. Переплеты, особенно спаренные, делают с наплавом и навешивают на шарнирные угловые или специальные петли. Наплав – это специальная четверть, выбираемая снаружи переплетов для того, чтобы она перекрывала коробку по всему периметру на 10–12 мм и тем самым уменьшала потери тепла через щели. Куда открываются переплеты – туда и форточки.

Примыкание форточек к брускам обвязки и горбылькам происходит с помощью четвертей, которые выбирают как в брусках обвязки и горбыльках, так и в самих форточках. Четверти обеспечивают более плотное примыкание форточек к деталям переплета.

Угловые соединения в переплетах выполняют на два шипа. Горбыльки с обвязками и форточные бруски делают на один шип. Для усиления угловых вязок, кроме клея, их скрепляют нагелями, из расчета один нагель на одно соединение.

Если наружные створки имеют ширину больше 700 мм, а высоту более 1800 мм, то угловые соединения дополнительно скрепляют металлическими угольниками, которые должны находиться со стороны межстекольного пространства. У летних переплетов их ставят внутрь помещения, а у зимних – наружу.

Размеры брусков и горбыльков переплетов бывают разного сечения, что зависит от размера створок переплетов. Если ширина створки 700, а высота 1200 мм, то размеры боковых брусков обвязки должны быть сечением 44×65 мм, при ширине от 700 до 800 мм и высоте от 1200 до 1800 мм. Сечение брусков 54×65 мм.

Когда переплеты изготовляют из брусков сечением 54×61 мм, то при выполнении обычных притворов общая ширина притвора, т.е. двух средних брусков, должна быть 110 мм, а притворы в обычных окнах со средником делают шириной 140 мм.

Когда переплеты с наплавом, то ширина их притвора должна равняться 150 мм. Средние бруски обвязки принято делать шириной на 4 мм меньше ширины боковых брусков, что позволяет легко уменьшить ширину среднего притвора. Горбыльки в переплетах делают такой же толщины, как и бруски обвязки, но с минимальной шириной для сосновой древесины в 25 мм. В больших переплетах ширина горбыльков может быть более 30 мм.

Для изготовления обычных форточек бруски могут быть шириной 44 мм и толщиной 34 и 44 мм. Для форточек с наплавом их делают шириной 51 мм.

Подоконные доски изготовляют с фаской или закругленной кромкой. Они могут быть из цельной древесины или клеевые, окрашенные или облицованные.

Размер досок по длине должен соответствовать ширине проема с учетом заделки ее концов в стены не менее чем на 40 мм с каждой стороны. Форма брусков и горбыльков может быть простая и профилированная. Однако во всех случаях они должны иметь уклон (скос), равный 1:10, который идет со стекла на лицевую сторону, что необходимо для лучшего стока воды с переплетов.

Нащельники, или бруски, прикрывающие щели в створках, должны иметь толщину 12 мм, а ширину – 30 мм. Нащельники могут быть накладными, которые крепят на клею со шпильками, или цельными, т.е. их выбирают в брусках.

В одной из створок устроена форточка. Одна из створок и фрамуга состоят из четырех брусков. В ту створку, в которой имеется форточка, ставится дополнительный горбылек. Ширина брусков обвяза створок и фрамуги 65 мм, в то же время ширина двух брусков створа равна 110 мм.

Переплеты должны ставиться от уровня пола на 700–900 мм, а от потолка – на минимальном расстоянии 150–250 мм. Ручка – на 1350–1600 мм. Петли створок ставят от углов до их середины на расстоянии 200–250 мм.

В угловых вязках для повышения их прочности поставлены нагели.

Лицевые поверхности изделий окрашивают атмосферостойкими масляными или синтетическими красками или эмалями; поверхности, примыкающие к стенам, антисептируют. Разрешается поставлять подоконные доски, оклеенные декоративным бумажно-слоистым пластиком светлых тонов, а также облицовывать строганым шпоном из древесины лиственных пород и покрывать подреечным влаго– и атмосферостойким лаком. Лицевые поверхности подоконных досок с непрозрачным и прозрачным законченным отделочным покрытием должны быть глянцевыми или матовыми. Поверхности изделий, облицованные декоративными листовыми материалами, могут быть глянцевыми или матовыми, одноцветными или с рисунком.

Монтаж деревянного окна

Многие преимущества современных деревянных окон (долговечность, функциональность, эстетичность, удобство в эксплуатации и др.) по сравнению с традиционными окнами будут получены только в том случае, если правильно выполнена его установка. Поэтому окна необходимо смонтировать в соответствии с требованиями производителя.

Для того чтобы правильно установить окно, необходимо проверить и подготовить оконный проем в стене, установить окно в проеме, выполнить крепление коробки в стене, по периметру коробки сделать изоляцию, отрегулировать механизмы открывания оконного полотна, провести отделочные работы после того, как окно установлено.

Установку деревянных окон рекомендуется проводить путем сквозного монтажа на дюбели. При таком способе коробка окна после установки в проем и придания ей положения по уровню больше не подвергается механическому воздействию и не изменяет своего положения относительно проема.

В отличие от анкерных пластин, допускающих некоторую деформацию, дюбель с пустотелой гильзой в этом случае не позволяет коробке смещаться относительно заданного положения. В отличие от распорных втулок, буртик дюбеля является естественным стопором движения шурупа в сторону стены и не позволяет осуществить случайное перетягивание и изгиб оконной коробки. Применение дюбеля не требует специального инструмента и высококачественных насадок. Для того чтобы скрыть возможные сколы дерева и придать окну улучшенные декоративные качества, на головку шурупа устанавливают декоративные пластмассовые заглушки.

При установке необходимо знать и правильно применять способы регулирования фурнитуры в деревянных окнах. Дело в том, что иногда регулирование помогает исправить некоторые дефекты производства (изменение геометрии бруса, небольшой брак, связанный с несоответствием размеров и др.). Кроме того, при монтаже деревянного окна необходимо правильно выбрать место в коробке под отверстие для установки дюбеля и шурупа. Четырехступенчатое сечение профиля коробки определяет всего лишь одну ступень для рассверливания – вторую от внутренней поверхности. Первая ступень дает вероятность искривления, третья и четвертая ступени открыты атмосферным осадкам, и установка в них шурупа будет вызывать его коррозию.

Окно вставляют в предварительно подготовленный проем в стене. Иногда при постройке здания коробка становится элементом опалубки для выполнения притолоки стены над окнами. Замуровывать окно для его крепления в проеме при установке нельзя, так как окно становится очень плотно обжатым, без зазоров и изоляции. В этом случае нагрузка стеновых конструкций переносится на окно, что не позволит ему правильно функционировать (рис. 4, 5).

Рис. 4. Установка оконной коробки в проеме с четвертью

Рис. 5. Установка оконной коробки в проеме без четверти

Оконный проем должен быть шире коробки на 2–4 см, по 1–2 см с каждой стороны, и выше на 6–8 см (1–2 см сверху и 5–6 см снизу). Углы проема должны равняться 90°, а диагонали не должны отличаться более чем на 1 см.

Больший по размерам проем потребует большего расхода изоляционного материала.

Если углы не будут прямыми, возможны перекосы коробки. Внутренние поверхности проема должны быть гладкими, без выемок, нижняя часть его должна быть ровной, горизонтальной и состоять из плотного слоя материала. Слой внутренней гидроизоляции должен быть шире толщины коробки.

При установке окна следует правильно определить глубину посадки окна в стенном проеме, чтобы изотерма точки росы (10 °С) проходила внутри окна. В этом случае водяной пар не будет конденсироваться на внутренней стороне окна. Если стена покрыта c целью теплоизоляции слоем минеральной ваты или пенопласта, то изотерма точки росы будет ограничиваться слоем теплоизоляционного материала, поэтому окно должно быть вмонтировано на уровне теплоизоляционного слоя.
Для крепления окон применяют монтажные пластины, которые имеются в комплекте вместе с окнами либо их изготовляют самостоятельно. Монтажные пластины прикрепляют к коробке до ее установки в оконном проеме с обеих сторон по середине толщины коробки на расстоянии 25 см от угла. В случае, если габариты окна превышают 1,5 м, следует установить еще одну пару пластин по середине сторон. Крепят монтажные пластины к коробке оцинкованными шурупами для дерева. После первичной установки коробки и ее закрепления с помощью клиньев монтажные пластины прикрепляют к стене дюбелями. Удобно закреплять коробку монтажной пеной, но это не отменяет закрепление дюбелями или анкерами (рис. 6).
Рис. 6. Места закрепления оконной коробки

Закрепив коробку, вынимают клинья, держащие, которые ее, и вновь проверяют перпендикулярность плоскостей и диагонали коробки.

Повышение герметичности окон

Современное деревянное окно характеризуется полной изоляцией по отношению к проникновению воды и ветра, а также определенным сопротивлением теплопередаче. Однако чтобы эти параметры выполнить, нужно для всего оконного проема провести изоляционные работы, чтобы через щель между коробкой и стеной не проходили воздух и влага. Достигают этого разными средствами. Одним из них является монтажная полиуретановая лента, которая после ее нанесения расширяется и полностью заполняет щель. Хорошо уплотняют зазор между оконным блоком и стеной синтетические жгуты диаметром 30–40 мм. Длина жгута должна соответствовать периметру оконного блока с учетом перехлестов. Конопатку зазора лучше всего начинать с верхнего угла, не натягивая жгут по периметру коробки. При заделке зазора синтетическими жгутами обеспечиваются воздухозащитные свойства стыка, однако он не обладает полной герметичностью.

Для утепления узла сопряжения оконного блока с наружной стеной более перспективным является использование пенополиуретана. Пенополиуретановый герметик представляет собой вспененную массу, которая образуется непосредственно в полости между оконной коробкой и панелью. Перед установкой оконного блока проем места сопряжения оконной коробки с четвертью панели герметизируют специальной мастикой. Затем в полость между оконной коробкой и стеной пистолетом наносят смолу. После ее напыления в полости происходит вспенивание и под воздействием влаги воздуха быстрое затвердение. Время затвердения массы в зазоре между панелью и оконной коробкой с внутренней стороны устанавливают деревянные наличники. С внешней стороны щель зачеканивают раствором.

Заделка зазора возможна вспененным полиуретаном с использованием герметизирующей мастики без зачеканивания щели раствором. Вспененный полиуретан обладает малым коэффициентом теплопроводности, имеет хорошую упругость и адгезию (сцепление) с бетоном и древесиной оконных блоков. Благодаря этому обеспечиваются высокие теплозащитые качества и полная герметичность зазора между оконным блоком и наружной стеной.

Однако данную работу нужно выполнять очень квалифицированно и применять точно дозированные компоненты для вспененного полиуретана, так как при нарушении пропорций пенополиуретан приобретает другие эксплуатационные характеристики и становится менее долговечным.

Для улучшения теплоизоляции окон возможно использование и других материалов, синтетических или минеральных, водонепроницаемых, с хорошими изоляционными качествами. При нанесении изоляции нужно помнить, что вокруг оконной коробки изоляционный слой должен быть однородным, одинаковой толщины, без разрывов. С наружной стороны вдоль щели наносят слой гидроизоляции, особенно тщательно вдоль нижней рамы, углов и стыка с металлом.

С этой целью применяют стойкие силиконовые пластические замазки. После застывания пены и навески оконных створок проверяют правильность функционирования окна, производят окончательную регулировку и смазывают двигающиеся элементы. Створки должны легко открываться и отклоняться без усилий и трения. Поверхности створок должны одинаково плотно прилегать к поверхности коробки по всему периметру окна. С наружной стороны устанавливают отливы, заходящие под раму и защищающие стену от намокания. Последним этапом при монтаже окна является установка подоконника.

В пакет документов, поставляемых заказчику с изделием, вкладывается инструкция по регулировке и уходу за фурнитурой, которая позволяет регулировать положение и прижим оконной створки в нескольких точках по всему периметру и с помощью одной из них управлять открыванием, наклоном и проветриванием.

Уход за деревянными окнами

Под уходом понимается не только ремонт и покраска, но и поддержание в исправном состоянии оконных приборов, запорных механизмов и систем уплотнения. Ежегодно следует осматривать окна, выходящие на южную сторону, так как они нуждаются в более частом уходе, чем другие. Все движущиеся части оконной фурнитуры необходимо регулярно смазывать, проверять уплотняющие прокладки и, если необходимо, их заменять. Поврежденные поверхности деревянных окон обновляют при помощи краски и лаков. Не рекомендуется пользоваться темными лакокрасочными покрытиями. В теплое время они нагреваются, лак трескается и выступает смола.

Фурнитуру, за исключением оконных петель, а также уплотняющие профили между переплетами и рамами и уплотнители стеклопакетов красить нельзя. Если на них попала краска, ее следует немедленно удалить.

Content

Мельников Илья Монтаж деревянных окон дачного домика

Илья Мельников Монтаж деревянных окон дачного домика

Окна и стекла

Виды оконных конструкций

Виды современных оконных конструкций

Строительство деревянных окон

Монтаж деревянного окна

Повышение герметичности окон

Уход за деревянными окнами