Серикова Галина Алексеевна

Современные отделочные материалы. Виды, свойства, применение

Галина Алексеевна Серикова

Современные отделочные материалы. Виды, свойства, применение

ПРЕДИСЛОВИЕ

В индивидуальном строительстве отделка (как наружная, так и внутренняя) имеет немаловажное значение, так как от нее зависит конечный результат. Поэтому на всех этапах данного процесса необходимо соблюдать технологию и относиться к этому серьезно и ответственно.

Современный рынок отделочных материалов довольно разнообразен, что, с одной стороны, облегчает выбор, а с другой – наоборот, затрудняет, поскольку зачастую бывает трудно определиться с окончательным вариантом. В таких вопросах нельзя полагаться на эмоции и руководствоваться принципом «нравится – не нравится». Для этого нужно четко себе представлять, как должен выглядеть ваш дом в законченном виде, какую функциональную нагрузку, помимо эстетической, должна нести отделка. Не последнюю роль играет и цена материалов.

Цель этой книги как раз и заключается в том, чтобы помочь вам сделать правильный выбор, в котором бы оптимально сочетались цена и качество отделки.

ЧТО ВЫБРАТЬ ДЛЯ ФАСАДА

Строительная индустрия производит различные материалы для наружной отделки. Помимо штукатурных и декоративных растворов, можно использовать плитку, натуральный и искусственный камень, облицовочные листы. При этом материалы для отделки фасада должны сочетать высокие эксплуатационные характеристики (от качества наружной отделки, технологии ее выполнения и используемых материалов зависит долговечность постройки) с привлекательным внешним видом.

При выборе материала необходимо учитывать, из чего построен дом, поскольку от этого зависит, какой технологии следует отдать предпочтение – «мокрой», когда отделочные материалы крепятся на стену посредством раствора или клея, либо пространственно-объемной, при которой они монтируются на некотором расстоянии от нее. В этом отношении сложность представляет деревянный дом, поскольку его отделка не должна вредить древесине или создавать для нее неблагоприятные условия. Фасады таких строений облицовываются деревом или шлифуются и затем окрашиваются. Нередко применяют кирпич, сайдинг или навесные панели.

Дома, возведенные из кирпича или газобетонных блоков, можно облицевать практически любыми материалами, но чаще всего используется следующая отделка:

– штукатурным раствором (с покраской или без);

– природным или искусственным камнем;

– облицовочным кирпичом;

– керамической плиткой;

– деревом;

– сайдингом;

– навесным вентилируемым фасадом.

Для каркасных построек чаще всего применяется отделка:

– деревом;

– кирпичом;

– панелями (вентилируемым фасадом).

Каждый из перечисленных способов имеет как достоинства, так и недостатки, поэтому при строительстве в большей степени необходимо ориентироваться на качество и долговечность ограждающих конструкций дома. Например, натуральный камень стоит дорого, но и прослужит не один десяток лет, тогда как дерево – гораздо меньше, хотя при надлежащей обработке и качественном уходе этот срок может быть значительно продлен.

Ниже представлено описание современных отделочных материалов: одни из них хорошо известны, а некоторые – относятся к новинкам.

Штукатурка

Оштукатуривание фасада по-прежнему остается самым распространенным видом наружной отделки, поскольку обладает рядом неоспоримых достоинств – влаго– и морозоустойчивостью, низким водопоглощением. Чаще всего для этого используют одну из трех классических смесей – известково-песчаную, известково-цементную или каменную крошку. Такая штукатурка покрывается декоративными составами (структурным, фактурным), окрашивается красками или украшается различными элементами, например вставками из фасадной керамики.

Отличительной особенностью современных строительных материалов является возможность применения широкого спектра структурной штукатурки для различных поверхностей и эксплуатационных условий. Она представляет собой неоднородный зернистый состав, в который входят мелкие натуральные камешки, древесное волокно, фрагменты кварца, слюды и т. д. Штукатурная масса готовится на цементно-известковой или синтетической латексной основе; реализуется в ведрах по 15–25 кг.

В качестве преимуществ их применения можно привести следующие:

– наносятся на бетон, кирпич, дерево, металл и пр.;

– производят маскирующий эффект, поэтому незаменимы в случае, когда необходимо скрыть мелкие дефекты поверхности;

– устойчивы к механическим повреждениям и перепадам температуры (от -50 до +75 °C);

– пластичны;

– долговечны;

– относительно недороги.

Фактурные штукатурки – это смеси, изготовленные на основе синтетических вяжущих материалов. В их составе присутствуют наполнители в виде волокон льна, хлопка, природных и искусственных камешков. После нанесения смеси на поверхность последняя приобретает определенную фактуру, которая зависит от заполнителя.

Далее представлены некоторые виды декоративной штукатурки.

Так, очень популярна штукатурка «Короед» с бороздчатой фактурой, получившая свое название благодаря создаваемому ею рисунку: он напоминает след, который оставляет этот вредитель. Ее можно наносить на поверхность из бетона и пенобетона, а также использовать для заключительной отделки стен. Получаемое в итоге покрытие обладает рядом положительных свойств:

– стена может «дышать», защищена от ультрафиолетового излучения, устойчива к температурным перепадам и различным природно-климатическим факторам (дождю, снегу);

– устойчиво к воздействию агрессивных сред, является экологичным и пожаробезопасным.

Смесь «Короед» белого цвета, что дает возможность посредством колерованных красок придать ей любой необходимый оттенок (количество пигмента не должно превышать 5 % от объема смеси, иначе ее качество ухудшится). Это можно сделать самостоятельно или воспользоваться услугами специалиста.

Штукатурная смесь «Авангард-Ф» представляет собой пластичную полимерную массу, которая дает атмосфероустойчивое, паро– и водонепроницаемое покрытие и наносится на цементную, известковую и цементно-известковую штукатурку, а также на кирпич, бетон, асбестоцементные листы и др.

В настоящее время вместо традиционной штукатурки профессионалы советуют конструировать теплоизоляционные фасадные системы. Для этого утеплитель (минеральная вата) фиксируется на стене, поверх нее монтируется армирующая сетка, которая становится основанием для минеральной или полимерной штукатурки. Чтобы отделка не только украшала фасад, но и выполняла теплоизоляционную функцию, каждый ее последующий слой должен иметь большую паропроницаемость.

Эта штукатурка выглядит эстетично (не отслаивается, не теряет цвет); может наноситься на любое основание (кирпичное, деревянное и др.); обеспечивает оптимальные температурно-влажностные показатели внутри помещения.

Краска

Несмотря на большое распространение фасадных материалов, изготовленных из стекла, пластика и металла, покраска в качестве способа отделки наружных стен по-прежнему используется широко, тем более что относится к числу экономичных. Чтобы понять, какая краска более всего пригодна для наружных отделочных работ, следует пояснить, что она представляет собой однородную суспензию, которая наносится на какую-либо поверхность и после высыхания образует на ней пленку толщиной от 0,6 до 5 мм. В состав краски входят:

• связующее вещество (именно оно создает на отделываемой поверхности пленку). Как правило, это акриловые смолы, латекс, олифы;

• пигмент, обеспечивающий покрытию цвет. В основном это натуральные вещества (соли металлов и оксиды), но нередко используются и синтетические как более дешевые;

• разбавитель и разжижатель (олифы и эмульсии, с помощью которых разводятся сухие пигменты и снижается вязкость краски);

• растворитель, который придает составу определенную консистенцию, делающую конечный продукт более удобным в применении. Для масляных красок – уайт-спирит, для водоэмульсионных – вода, для перхлорвиниловых – ацетон;

• наполнители, в роли которых выступают синтетические вещества. Они обеспечивают улучшение адгезии, придают покрытию водо-, огне-, кислото-, щелоче– и атмосфероустойчивость, делают поверхность блестящей или матовой.

Фасадные краски выполняют не только эстетическую функцию, но и защищают поверхность от внешних воздействий. К ним предъявляются требования, которые условно можно классифицировать следующим образом:

• эксплуатационные:

– светостойкость, т. е. устойчивость состава к УФ-излучению;

– способность «дышать», т. е. пропускать воздух. С этим свойством непосредственно связана устойчивость краски к отслаиванию;

– механическая стойкость, которая зависит от адгезии (степени прилипания) красочного состава;

– способность противостоять природно-климатическим факторам (температурным и погодным) и агрессивным средам;

• технологические:

– укрывистость, т. е. свойство слоя краски делать незаметной границу между контрастно окрашенными участками поверхности;

– расход, для чего важны укрывистость покрытия и фактура окрашиваемой поверхности;

– малярные качества, к которым относятся удобство в применении и нанесении. Современные краски отличаются способностью самовыравниваться на поверхности, а также разжижаться под воздействием инструмента и сгущаться при его отсутствии;

– скорость высыхания;

• декоративные:

– способность отражать свет. По этому признаку краски делятся на глянцевые, полуглянцевые и матовые (имейте в виду, что чем больше блеска, тем хуже «дышит» поверхность и тем более заметны мелкие дефекты, поэтому для фасадов больше подходят матовые);

– колеровка. К цвету краски необходимо отнестись очень серьезно. Следует знать, что нежелательно сочетать разные оттенки, это поможет предотвратить чрезмерное и одновременно неравномерное нагревание материала фасада, приводящее к образованию на нем трещин.

Фасадные краски классифицируются и по характеру поверхности, на которую они наносятся. Так, по этому признаку они делятся на краски, предназначенные для:

• дерева;

• кирпича, бетона, т. е. для минеральных оснований;

• металла и пластика.

По особенностям состава различают следующие фасадные краски:

• водорастворимые;

• на основе органических растворителей.

Представители последней классификационной категории имеют определенные достоинства и недостатки. Так, краски на основе растворителей ложатся на поверхность в виде плотной пленки, позволяют работать с ними при минусовых температурах, зная, что непросохший слой не смоется неожиданным дождем. Но при этом они горючи, токсичны и не являются экологичными, чем значительно уступают водорастворимым, которые отличаются экологичностью, экономичностью (незначительным расходом) и высоким качеством образующегося покрытия: оно пропускает воздух, не горит, не выделяет вредных веществ. Из их недостатков следует назвать невозможность производить работы при низких температурах, хотя некоторые производители уже разработали краски, предназначенные для их применения в подобных условиях.

Если раньше популярными были фасадные краски на органических растворителях, то сейчас предпочтение отдается водорастворимым. Последние делятся на акриловые (латексные), минеральные, силиконовые и силикатные. Наиболее распространены первые, они дают качественное покрытие, особенно при наложении в несколько слоев.

Силикатные краски применяются для окрашивания минеральных поверхностей. Они образуют матово-гладкую грязеотталкивающую пленку, допускающую мытье. Главное достоинство таких составов – совместимость с другими типами красок. Но, надо сказать, они стоят дорого.

Минеральные краски (известковые и цементные) предназначаются для окрашивания минеральных поверхностей или тех, которые уже были покрыты составами этого типа. Они достаточно дешевы, но неустойчивы к сере, присутствующей в городском воздухе, имеют довольно узкий спектр применения.

Силиконовые краски соединили в себе лучшие свойства силикатных и акриловых. Они отличаются гидрофобностью (не впитывают влагу из воздуха); не провоцируют поверхностных напряжений на основании (в наибольшей степени это характерно для оштукатуренных поверхностей); не размягчаются при высоких температурах; отталкивают грязь; устойчивы к щелочам; препятствуют развитию вредных микроорганизмов, поэтому не требуют введения фунгицидных добавок; практически не пахнут.

Говоря о покраске наружных стен, важно учитывать не только тип применяемой краски, но и то, что этому процессу предшествует нанесение шпатлевки и грунтовки, что не менее важно. Благодаря шпатлеванию поверхности она выравнивается, устраняются даже незначительные ее дефекты, а грунтование снижает впитывающую способность покрытия, что сокращает расход краски, улучшает адгезию и в дальнейшем предохраняет стены от плесени и грибов.

Поэтому перед покраской фасада следует приобрести линейку материалов – от грунтовки и шпатлевки до краски для финишного покрытия, отдавая предпочтение одному производителю.

Планируя окрашивать фасад, нужно обратить внимание на ряд факторов, которые могут повлиять на ваш выбор:

• характер основания, в частности его целостность, прочность поверхностного слоя, впитывающая способность и пр.;

• общее количество влаги, которое может попадать в ограждающую конструкцию;

• газопроницаемость краски (покрытие для известковых оснований должно беспрепятственно пропускать углекислый газ, а железобетонные поверхности следует защищать от него, чтобы не создавать условий для коррозии);

• природно-климатические условия эксплуатации постройки.

Важна также совместимость основания и фасадной краски (см. таблицу).

Совместимость основания с красками для отделки наружных поверхностей

...

Примечание: «—» – не совмещается; «+» – хорошо совмещается; «++» – очень хорошо совмещается.

Для оценки денежных затрат на окрашивание фасада здания следует иметь в виду, что на подготовку основания уйдет примерно 45 % всех расходов, на отделку – около 18 %, а остальное – на оплату труда наемных рабочих (если вы не планируете делать все самостоятельно).

Керамическая плитка

При облицовке фасада керамической плиткой (рис. 1) достигается не только эстетический эффект, но и обеспечивается надлежащая защита наружных стен, которые в наибольшей степени подвержены вредным воздействиям окружающей среды.

Преимущества отделки этим материалом налицо:

– водонепроницаемость;

– огнеупорность;

– прочность;

– экологичность;

– гигиеничность.

Технология производства фасадной керамической плитки позволяет имитировать природный камень, облицовочный кирпич, а также создавать разнообразные рисунки. Ее производят из глины (со всевозможными добавками или без них) посредством сухого прессования и последующего обжига. Плитка бывает одно– и многоцветной, глазурованной или неглазурованной, может иметь рельефную или гладкую поверхность. Различается она и размерами: 48 × 48 × 4, 120 × 65 × 7, 150 × 75 × 7, 250 × 65 × 17 и 250 × 140 × 10 мм. Некоторые производители выпускают плитку небольшого формата в виде ковров на крафтбумаге.

Одним из главных достоинств керамической плитки является ее легкость (она весит в 4–7 раз меньше, чем клинкерный кирпич), поэтому такой фасад не увеличивает нагрузку на фундамент. Технические характеристики плитки (водопоглощение – менее 4 %, т. е. практически не пропитывается водой; морозоустойчивость – не менее 50 циклов, плотность – 1440–1900 кг/м2; теплопроводность – 0,45-0,6 В/(м° С); прочность – 200 МПа) делают облицованную ею поверхность устойчивой к механическим нагрузкам, агрессивной окружающей среде, на ней не образуются высолы (пятна соли, вышедшей из цементно-песчаного раствора). Поэтому срок службы такой отделки достаточно длительный.

Для облицовки фасада выпускается также стеклянная плитка, которая для удобства скомпонована по типу ковра. Размер ее – 22 × 22 × 4,5 мм, изготавливается она из непрозрачного (глушенного) белого или цветного стекла. Поверхность ее может быть гладкой и рифленой, блестящей и матовой.
Особая разновидность плитки из непрозрачного стекла разнообразных цветов (от зеленого до черного), покрытая блестящими вкраплениями, называется марблитом. Ее максимальный размер – 500 × 500 × 12 мм.

Керамический гранит

Для наружной отделки применяется керамический гранит (керамогранит) (рис. 2), основные свойства которого обусловлены его составом. Для его производства используются смесь белых глин, окиси металлов (иллит и каолинит), кварцевый песок, полевой шпат и пигменты, которые перемешиваются до гомогенного состояния (поэтому рисунок керамогранита одинаков и на поверхности, и в глубине материала), формуются и затем обжигаются при температуре 1300 °C.

Керамогранит по степени обработки подразделяется на:

• полированный. Он несколько уступает в прочности матовому материалу (при полировке структура микропор нарушается, поэтому он хуже переносит механические повреждения);

• матовый. Это достигается тем, что после обжига он не подвергается дальнейшей обработке, благодаря чему подходит для наружной облицовки;

• структурированный, имитирующий деревянные покрытия (паркет, паркетную доску), поэтому чаще используется для внутренней отделки.
Использование керамического гранита в качестве отделочного материала для наружных работ обусловлено его невероятной прочностью; бактериостатичностью и низким коэффициентом влагопоглощения (0,05 %), благодаря чему он не разрушается при невысоких температурах, повышенной влажности, а также под воздействием агрессивных сред. Его можно подвергать чистке с использованием моющих средств, в том числе и абразивных. Он экологичен, по эксплуатационным характеристикам превосходит природный камень. Самым практичным и при этом дешевым считается керамогранит с рисунком «соль-перец», а наиболее дорогим – материал, имитирующий природный камень оникс.

Облицовочный кирпич

Для отделки фасада применяется облицовочный кирпич (рис. 3).

Кирпич по-прежнему остается надежным строительным материалом, из которого можно выполнить конструкцию любой сложности. Его используют не только для возведения стен, но и последующей их отделки. Декоративный кирпич бывает различным по цвету, рисунку, форме (округлым, прямоугольным, радиальным, арочным, угловым и др.), габаритам (толстым и тонким).

В процессе эксплуатации здания облицовочный кирпич практически не меняется, тем более что в настоящее время нет проблем с приобретением специальных средств для защиты отделки от проникновения влаги.

Такое высокое качество облицовочный кирпич приобретает благодаря особой технологии производства: он обжигается в туннельной печи в течение трех суток при температуре 1100 °C.
Фасад, созданный из декоративного керамического кирпича, отличается эстетичностью, оригинальностью и функциональностью.

Клинкерная плитка

Поскольку облицовочный кирпич стоит довольно дорого и не всем по карману, его можно заменить клинкерной плиткой, которая успешно его имитирует (и форму, и размер). При ее производстве используется вестфальская глина, заготовки из которой обжигаются 36 часов при температуре 1360 °C (обычная плитка – 40 минут). Технология изготовления клинкера заключается в том, что он выдавливается, в отличие от керамической плитки, которая штампуется.

Для того чтобы плитка прочно держалась на отделываемой поверхности, на ее нижней стороне имеются выпуклости, рифление или пазы по типу «ласточкиного хвоста» толщиной не менее 2 мм (если длина плитки до 150 мм) или 3 мм (если плитка длиннее 150 мм).

Подобно керамограниту, клинкерная плитка практически не впитывает влагу, отличается высокой морозоустойчивостью, гигиенична и не требует особого ухода. Благодаря разнообразной форме, которая придается такой плитке, не возникает трудностей с облицовкой любых поверхностей.

Природный камень

В последнее время стало модно использовать для наружных работ природный камень (обработанный и в натуральном виде). Материал этот декоративный, экологичный, прочный, требующий минимального ухода (достаточно раз в 5 лет очищать его, полировать и покрывать специальным защитным составом) и долговечный (рис. 4).

Чаще всего в качестве отделочного материала для фасада применяются габбро, гранит, известняк, песчаник, мрамор, ракушечник, кварцит, травертин. Они крепятся к несущей конструкции в виде автономных плит, поэтому верхние элементы не давят на нижние, что существенно облегчает их монтаж. К числу наиболее дешевых относятся известняк, песчаник, доломит и ракушечник, которые легко поддаются обработке (некоторые, в частности известняк, даже вручную), но при этом по эксплуатационным характеристикам они незначительно отличаются от мрамора или гранита, более того, даже превосходят их в плане износостойкости и устойчивости к агрессивным воздействиям. Например, белый мрамор не рекомендуется применять для наружных работ, поскольку он быстро впитывает различные химические вещества, которые присутствуют в воздухе городов, и утрачивает внешнюю привлекательность.

Использование природного камня позволяет создать эффектный фасад. Он применяется как самостоятельно, так и в сочетании с различными видами отделки, в частности со штукатуркой (в таких случаях камнем отделывают только цоколь и оконные проемы).

Натуральный камень на фасаде дома – это признак хорошего вкуса и финансового благополучия его хозяев. Тем не менее недостатки имеются, в частности высокая цена материала, большой его вес, что требует конструктивного усиления фундамента и стен, а также трудоемкость процесса облицовки. По этим причинам нередко прибегают к замене натурального камня искусственным, в качестве сырья для которого применяется белый или серый цемент, песок с добавлением пигментов. Имитации легче природного аналога в 3 раза, дешевле, но при этом все его положительные характеристики сохраняются.

Поскольку компоненты искусственного камня заливаются в специальные формы, то одна его сторона получается плоской, что дополнительно облегчает монтаж этого материала: его не надо утапливать, как природный камень, имеющий определенный объем, он просто наклеивается на поверхность (деревянную, бетонную, кирпичную и пр.).
Искусственный камень имитирует любой натуральный аналог (известняк, булыжник, сланец и др.), прекрасно сочетается с другими видами отделки (деревом, штукатуркой), не горит, не утрачивает цвет, нерадиоактивен, долговечен (выдерживает 100–150 циклов), тепловое сопротивление стен возрастает на 25 % (снижается потеря тепла).

«Гибкий» камень

Из отделочных материалов, недавно появившихся на рынке строительных материалов, необходимо назвать «гибкий» камень, который производится из кварцевого песчаника. Это осадочная порода, отличающаяся разнообразными оттенками – розовыми, бордовыми, серыми, золотистыми и др. По современной технологии камень пропитывается особым акриловым составом, после затвердения которого глыба распиливается на слои. Затем они фиксируются к гибкой полимерной основе, в итоге получается пластичный, экологичный материал, пригодный для отделки различных поверхностей, в том числе и фасада. Он отличается тем, что сохраняет природную структуру натурального аналога и оттенки цвета, при этом прочен и огнеустойчив.

«Гибкий» камень изготавливается в виде плит и обоев. Первые при толщине 1,5–2,5 мм имеют размеры 200 × 300, 600 × 300, 800 × 400 и 2600 × 1300 мм. Плиты с подложкой из МДФ отличаются размерами – 2500 × 1000 × 6 мм.

Обои производятся на текстильной основе и при толщине камня 1 мм имеют размер 1200 × 2600 мм.

На фасаде этот материал смотрится весьма необычно и эффектно, но нужно сказать, что стоит он недешево – порядка 3000 рублей за 1 м2.

«Гибкий» камень на фасаде выглядит особенно привлекательно, если смонтирован по бесшовной технологии. Для этого края плит нагревают с помощью строительного фена и затем плотно прижимают друг к другу.

Сайдинг

Фасады (деревянные, кирпичные, железобетонные и др.) часто отделывают сайдингом.

В готовом виде они имитируют отделку из досок, нашитых внахлест. Для этих целей каждая панель снабжена замком-защелкой и перфорированной кромкой, в которую вбивается крепеж. У сайдинга может быть различный профиль – в виде «елочки» (одинарный) и корабельной доски (двойной).

В индивидуальном строительстве чаще всего используется виниловый сайдинг как более дешевый (рис. 5). Он представляет собой тонкие панели (1–10 мм) из поливинилхлорида шириной 100–300 мм и длиной 2–6 м. Такой сайдинг не разрушается при перепадах температуры (от +50 до -40 °C), но под их воздействием может расширяться и сужаться. Поэтому при монтаже важно соблюдать технологию и предусматривать специальные зазоры.

Виниловый сайдинг не нуждается в грунтовании или покраске: пигменты уже входят в состав материала, из которого он изготовлен, поэтому отсутствует риск их отслоения или отшелушивания. Этот материал выдерживает значительную ветровую нагрузку, не поддается коррозии и механическим повреждениям. Благодаря входящей в его состав двуокиси титана он «не боится» солнечных лучей. Немаловажно и то, что он не нуждается в особом уходе (достаточно несколько раз в году мыть его водой из садового шланга), легко устанавливается и скрывает дефекты постройки.

Монтаж винилового сайдинга не представляет трудностей (тем более что к нему прилагаются доборные элементы – углы, отливы и оконные обрамления), но необходимо строго следовать инструкции (например, горизонтальный сайдинг нельзя устанавливать вертикально, и наоборот), чтобы покрытие получилось качественным. И еще один нюанс: гвозди должны быть алюминиевые, стальные или оцинкованные, иначе после первого же дождя не избежать ржавых потеков на поверхности панелей.
Металлический сайдинг (рис. 6) изготавливается в виде стальных или алюминиевых панелей размером 120 × 300 мм. Алюминиевый не горит, не подвержен коррозии, 1 м2 этого материала весит 1,7 кг, поэтому он легко монтируется своими силами. Он более прочен, чем виниловый, но для продления срока его службы желательно покрыть его ПВХ-пленкой или окрасить (второй способ обойдется дешевле). Что касается цвета, то он так же разнообразен, как и у винилового сайдинга.

Поверхность панелей бывает гладкой и рельефной. Единственный недостаток этого материала в том, что он не отличается гибкостью, поэтому на нем остаются следы от ударов. В остальном он не уступает виниловому сайдингу, но отличается более высокой ценой.

Стальной сайдинг обладает всеми достоинствами алюминиевого (это касается цветовой гаммы, функциональности, прочности и пр.), но в индивидуальном строительстве он используется крайне редко, так как достаточно тяжелый. Если выбор все-таки падет на этот материал, то данный фактор нужно будет учитывать при закладке фундамента, способного выдержать такие нагрузки.

В целом металлический сайдинг долговечен, он позволяет стенам «дышать» и отводит от них конденсат, препятствуя тем самым развитию плесени.
Для отделки фасада применяется также цокольный сайдинг (рис. 7), представляющий собой прочные панели толщиной более 3 мм, которые имитируют природные материалы, такие как камень и дерево.

Характеристики цокольного сайдинга аналогичны виниловому. Нередко эти материалы комбинируют при отделке наружных стен. В качестве альтернативы виниловому сайдингу выступают панели под дерево (рис. 8), которые производятся в Канаде из реструктурированной древесины. Они тоже называются сайдингом, как и все покрытия такого типа.

Им можно отделывать поверхности, выполненные из камня, кирпича, бруса, бревен, а также использовать для обшивки каркасных построек. Панелям под дерево не страшны ни морозы, ни жара, ни осадки. Они отличаются долговечностью, при этом их внешний вид гарантированно сохраняется в течение 15 лет, а целостность – на протяжении 25 лет.

Панели размером 3050 × 3660 × 10 мм производятся из древесины, расщепленной на волокна и затем спрессованной под высоким давлением. Они покрыты пятью слоями краски, экологичны (при производстве этого материала не применяются формальдегиды) и декоративны. Панели под дерево отличаются высокой плотностью, поэтому не склонны к деформации, образованию трещин и короблению. Но несмотря на все достоинства этого материала из-за высокой 26 цены он не находит широкого применения в индивидуальном строительстве, хотя выглядит очень эффектно.

В США производится цементный сайдинг, предназначенный для отделки каменных, кирпичных, бревенчатых и брусчатых стен. Внешне он напоминает панели с выдавленным рисунком, который повторяет текстуру древесины разных пород. Цементный сайдинг характеризуется прочностью, устойчивостью к перепадам температур и УФ-излучению, не подвержен расщеплению или гниению, огнеустойчив, не повреждается насекомыми, легок в монтаже. Панели реализуются загрунтованными и готовыми к окрашиванию акриловой латексной краской.

Размер панели составляет 1200 × 2400 мм, масса – 8,5 кг. Во время установки цементного сайдинга следует пользоваться респиратором, поскольку при распиливании образуется вредная кремниевая пыль.

Последним достижением индустрии строительных материалов является японский керамический сайдинг (AGC), который применяется в системе вентилируемого фасада. Он производится в тысяче вариантах, имитирует текстуру и цвет древесины, камня, кирпича и пр. Этот материал отличается небольшим удельным весом, огнеустойчив, экологичен, не содержит асбеста, хорошо «держит удар» и благодаря фотокерамическому покрытию способен к самоочищению.

Панели керамического сайдинга крупноформатные (455 × 3030 и 900 × 3030 мм), поэтому быстро монтируются. Для этого используется крепление «шип – паз», которое препятствует проникновению дождевой и снеговой воды за обшивку. Стоимость такого сайдинга различна и, как утверждает производитель, зависит от элитарности постройки и дизайна панели.

Независимо от того, какой сайдинг вы предпочтете для отделки фасада, в любом случае у вас не возникнет проблем с его монтажом, при этом результат вас порадует.

Новейшим способом отделки наружных стен посредством сайдинга (или декоративных панелей) является технология вентилируемого фасада, которая упоминалась выше. Внедрение ее в практику индивидуального строительства позволяет значительно упростить и удешевить его.
Сайдинг устанавливается на деревянную обрешетку или алюминиевый либо пластиковый профиль. Образующийся между отделкой и основанием зазор заполняется утеплителем (минеральной ватой), а также используется в качестве воздуховода, благодаря которому фасад вентилируется. Это значительно продлевает срок службы ограждающей конструкции, препятствует ее отсыреванию и развитию вредных микроорганизмов (появлению плесени и гриба).

Цементно-стружечная плита (ЦСП)

В современной технологии сухого монтажа используется цементно-стружечная плита, которая оптимально сочетает лучшие качества древесины и цемента. Этот материал был изобретен и впервые применен в США в 1930-х гг., на территории нашей страны он стал активно производиться и применяться только в конце XX в.

Этот отделочный материал «не боится» ни мороза, ни сырости, ни высоких температур, он устойчив к агрессивному воздействию окружающей среды, чем выгодно отличается от гипсокартона, поэтому с успехом применяется для облицовки фасада.

ЦСП производится из древесной стружки (отбираются мелкая и средняя фракции), цемента, воды и минерализующих добавок (хлорида кальция и др.). В процессе изготовления плита формируется из трех слоев (средний составляет более крупная фракция стружки), которые подвергаются прессованию, после чего материал становится монолитным. В результате получается гладкая плита серого цвета, не нуждающаяся в выравнивании, на которую после монтажа могут наноситься грунтовка и краска или декоративная штукатурка.

К достоинствам ЦСП можно отнести следующие:

– он не накапливает статическое электричество;

– не выделяет вредные вещества;

– не подвержена разрушению грибами, грызунами и насекомыми;

– огнеустойчива и влагостойка;

– противостоит неблагоприятным природно-климатическим факторам;

– прочна и не склонна к деформации независимо от направления оказываемой нагрузки, т. е. их можно фиксировать в любом направлении (поперечном, продольном);

– обеспечивает звукоизоляцию;

– универсальна (может применяться и для внутренней отделки).

Панели «Nailite»

К числу новых отделочных материалов относятся также цокольные виниловые панели, выпускаемые фирмой «Nailite», которые имитируют деревянную поверхность, каменную и кирпичную кладки (рис. 9).

Как и другие искусственные материалы, эти панели отличаются легкостью (значит, не потребуется усиление фундамента), прочностью, долговечностью, приемлемой ценой и удобством в работе. Они изготавливаются из современных полимерных материалов и поэтому не подвержены повреждениям насекомыми и различными микроорганизмами, устойчивы к температурным перепадам и обладают высокой влагостойкостью. Для удобства их монтажа к ним прилагается более тридцати различных дополнительных элементов – уголков, стартовых планок и пр. Такими панелями можно отделать любое здание как снаружи, так и изнутри.

Вагонка

По-прежнему актуальной остается отделка фасада деревянными материалами, в частности вагонкой (рис. 10). Своим названием она обязана деревянным рейкам, которыми раньше обшивали железнодорожные вагоны. С тех пор доски, строганные со шпунтом, стали именовать вагонкой.

Благодаря современным технологиям обработки древесины этот материал получил вторую жизнь, а его качество стало отвечать самым высоким стандартам и требованиям. Среди достоинств вагонки следует отметить следующие характеристики:

– относительная долговечность, особенно при наличии соответствующих пропиток (цвет и качество сохраняются до 10 лет);

– отсутствие склонности к гниению;

– легкость обработки и монтажа;

– позволяет маскировать дефекты основной поверхности;

– способность повышать тепло– и звукоизоляцию;

– неприхотливость в эксплуатации;

– взаимозаменяемость отдельных элементов;

– возможность применения лакокрасочных покрытий и тонировки;

– экологичность;

– декоративность;

– доступная цена.

Стандартная длина вагонки составляет 1,5, 3 и 6 м. На последнем этапе производства она разделяется на сорта:

• сорт «А», в котором допускается наличие светлых сучков;

• сорт «В», в котором допускается наличие темных сучков.

Но в обоих случаях не должно быть никаких видимых пороков, выпавших сучков и пр.

Для обеспечения плотности прилегания отдельных элементов в них делают шпунт и паз (традиционно выбиралась четверть). (К слову сказать, такое соединение при перепадах влажности может разбухать и усыхать, что нередко приводит к деформации доски.)

Вагонка производится из древесины хвойных пород (сосны, лиственницы, ели, пихты) и может использоваться как для наружных, так и для внутренних отделочных работ, т. е. является универсальной. Из древесины лиственных пород (дуба, бука, ольхи) в основном предназначается для внутренней облицовки. Исключение составляет доска из осины.

Чтобы вагонка прослужила долго, ее монтирование необходимо осуществлять в сухую погоду. Кроме того, такой дом в зимний период должен отапливаться. По мере эксплуатации вагонка впитает необходимое количество влаги, соответствующее уровню ее в окружающей среде.

Как правило, вагонка прибивается к обрешетке специальными гвоздями с небольшими шляпками, что позволяет избежать расщепления материала и не испортить его внешний вид. При этом важно знать, что при горизонтальном расположении досок рейки обрешетки крепятся вертикально, и наоборот. Но в любом случае они должны находиться в одной плоскости.

В последнее время все большее распространение получает так называемая евровагонка, которая отличается от обычной по следующим показателям:

• соответствует жестким стандартам качества, но при этом так же делится по сортам, как и обычная;

• на всех этапах ее производства ведется строгий контроль качества древесины. Для некоторых ее сортов даже специально выращиваются деревья;

• материал имеет исключительно точные геометрические параметры, что существенно облегчает его монтаж;

• в доске предусмотрены специальные борозды-воздуховоды, что создает условия для естественной вентиляции облицованной поверхности и тем самым препятствует ее увлажнению и развитию вредных микроорганизмов. В результате увеличивается срок службы строения;

• идеальная гладкость, отсутствие сучков и прочих дефектов, высокая декоративность, обработка особыми составами для сохранения текстуры древесины, после чего отпадает необходимость покрывать доски лакокрасочными материалами.
При монтаже вагонка может располагаться в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Она практична и позволяет выполнить практически любые дизайнерские задачи.

Блок-хаус

Нередко те, кто предпочитают натуральные материалы, выбирают для наружной отделки дома блок-хаус (рис. 11).

По сути, блок-хаус представляет собой разновидность вагонки, но отличается от нее тем, что лицевая сторона этого материала полукруглая (т. е. с одной стороны доска имеет плоскую поверхность, а с другой – выпуклую). Несколько странное для отделочного материала название объясняется тем, что в переводе с английского языка blockhouse означает «блочный дом» (у нас его назвали бы каркасным). На Западе такие дома обшиваются досками, имитирующими оцилиндрованное бревно или брус. По этой причине в России название конструкции перенесли на отделочный материал и стали именовать данный вариант вагонки блок-хаусом.

Блок-хаус универсален, поскольку может использоваться и для внутренней отделки. Разница лишь в том, что для фасада применяется блок-хаус большего размера, а для интерьера – меньшего (ширина 80–90 мм при толщине 20 мм).

Перечислим достоинства этого отделочного материала:

– легкость и одновременно повышенная прочность;

– идеальная поверхность, не подверженная деформации, гниению, короблению, растрескиванию, что достигается выполнением с внутренней стороны продольных пазов, которые снимают внутреннее напряжение в самой пластине;

– сниженный процент остаточной влажности, поскольку материал подвергается специальной предварительной сушке;

– возможность установки навесного фасада, благодаря чему обеспечивается дополнительная теплоизоляция и защита ограждающей конструкции от природно-климатических факторов;

– практичность в эксплуатации; возможность легко и быстро заменить отдельный элемент или вообще удалить эту отделку, если она станет немодной или просто надоест;

– эстетичность;

– экологичность.

Блок-хаус, как и вагонка, подразделяется на следующие сорта:

• сорт «Экстра». Лицевая сторона панели практически идеальна, лишена сучков, трещин и других мелких дефектов, отсутствуют даже следы механической обработки;

• сорт «А». На 1 м доски не допускается наличие двух сучков диаметром более 3 мм, одного смоляного кармана длиной более 30 мм и каких-либо механических повреждений;

• сорт «В». Разрешается на 1 м доски наличие четырех сучков (светлых, с живой текстурой) диаметром до 30 мм. На нижней ее стороне допускаются механические повреждения, возникающие при обработке древесины, но не более одного на 1 м;

• сорт «С». Допускается неограниченное количество светлых и темных сучков диаметром не более 30 мм.

Для блок-хауса характерны следующие размеры: ширина 90-230 мм, длина – 1,5; 2, 2,5; 3; 3,5; 4 и 6 м погонной длины при толщине 20, 22 и 27 мм.

Наибольшим спросом пользуются такие типоразмеры: 90 × 2000 × 20; 90 × 6000 × 20; 140 × 2000 × 30; 140 × 6000 × 30; 190 × 2000 × 36; 190 × 6000 × 36 мм.
Доски блок-хаус, как и вагонка, монтируются на деревянную обрешетку, зафиксированную поверх пароизоляционного слоя. Промежутки в обрешетке заполняются минеральной ватой, на которую стелется гидроизоляция и затем горизонтально прибивается материал отделки. Чтобы блок-хаус прослужил дольше, с нижней стороны его можно обработать антисептическим составом, а с лицевой – восковым лаком.

Планкен

Планкен – это специальная фасадная доска, обычно изготавливаемая из массива лиственницы посредством сращивания, поэтому отделка ею отличается долговечностью (рассчитана не менее чем на 20 лет), особенно если периодически обрабатывать ее соответствующими составами. У планкена скругленные углы в отличие от строганной доски, у которой они прямые.

Если фасад полностью покрывается планкеном, то создается впечатление, что дом деревянный, хотя материал ограждающих конструкций может быть любым.

Существуют 2 разновидности этого материала – прямой и скошенный планкен. При отделке первый нашивается встык с небольшим зазором для расширения, а второй – внахлест, благодаря чему вентиляционные промежутки маскируются. Но в обоих случаях требуется ветрозащита.

Планкен устойчив к температурным перепадам и повышенной влажности, не подвержен гниению и разрушению насекомыми.

Таким образом, спектр современных отделочных материалов для фасада очень широк. Что предпочесть, зависит только от ваших возможностей и желания. Но не стоит при этом забывать о сочетаемости материалов, вкусе и чувстве меры.

ЧЕМ ОТДЕЛАТЬ ПОМЕЩЕНИЕ ВНУТРИ

Внутренняя отделка строений предполагает облицовку стен, настил пола и устройство потолка.

Стены

Современный строительный рынок предлагает огромное количество материалов для внутренних работ, в частности для отделки стен. Из представленных в предыдущем разделе материалов есть немало универсальных, которые могут использоваться и для оформления внутренних поверхностей помещений. К ним относятся вагонка, блок-хаус, штукатурные смеси, краски, керамическая и стеклянная плитка, керамогранит, панели «Nailite», «гибкий» камень. Поэтому мы не будем подробно останавливаться на их характеристиках и представим другие современные материалы для внутренней отделки различных строений.

Обои из натуральных материалов – это, пожалуй, самая модная современная тенденция в дизайне интерьера. Материалом для их изготовления служат пробка, бамбук, папирус, лен, тростник, сизаль, камыш и др. Волокна этих растений наклеиваются на бумажную или флизелиновую основу, в результате получается полотно, отличающееся особой изысканностью. Можно долго говорить о преимуществах натуральных материалов, особенно тех, что окружают нас в повседневной жизни, но достаточно упомянуть о наиболее важных из них:

– экологичность;

– эстетичность;

– удобство в работе с ними;

– способность к тепло– и звукоизоляции;

– простота в уходе (достаточно протирать их сухой салфеткой или очищать с помощью пылесоса).

Кроме того, будучи обработанными современными средствами (антистатиками, антипиренами и др.), натуральные обои не утрачивают цвет в течение 5–7 лет, они не притягивают пыль и отвечают требованиям пожарной безопасности.

Наклеивание натуральных обоев аналогично наклеиванию обоев из синтетических материалов.

Далее представлены некоторые виды натуральных обоев.

Пробковый материал применяется как настенное покрытие для различных помещений (кухонь, ванных, детских комнат и др.). По структуре это покрытие напоминает соты, заполненные воздухом; текстура его может быть пластинчатой или мелкозернистой, чем-то напоминает мрамор. Цветовой спектр очень широк – от светло-желтого до коричневого, причем материал производится как с цветными вкраплениями, так и без них.

Пробка реализуется в виде пластин и рулонного материала. Так, первые представляют собой пластины размером 300 × 600 мм, изготовленные из измельченной пробки, которая прошла несколько стадий прессования, и покрытые пробковым шпоном толщиной 3 мм. Они отличаются декоративностью, а также разнообразием цвета и текстуры. Особенность структуры этого покрытия способствует тому, что оно не стареет и не меняет своего вида в течение не менее 20 лет.

Рулонный пробковый материал обладает теми же достоинствами. Основное его отличие от первого заключается в размерах. Так, ширина рулона составляет 0,5–1 м, длина – до 10 м при толщине шпона 2 мм.

Пробковое покрытие обладает следующими свойствами:

– стойкостью к агрессивной среде и влаге;

– пожаробезопасностью;

– повышенными тепло– и шумоизоляцией;

– практичностью и долговечностью;

– экологичностью.

Новинкой являются самоклеящиеся пробковые обои (размер рулона – 5000 × 450 мм, толщина шпона – 1 мм), которые характеризуются высокой гипоаллергенностью, прочностью, легкостью в уходе и экологичностью. Как правило, материал представлен в светлой натуральной гамме, но его можно окрашивать.

Основой пробковых обоев является бумага, на которую наложен пробковый шпон, различный по текстуре и толщине.

Бамбуковые обои – это оригинальное декоративное покрытие для стен. Естественный цвет этого растения достаточно разнообразен и представлен следующими основными цветами:

– зеленым – от светло-серо-зеленого до сочного зелено-коричневого;

– желтым – от светло-кремового до золотистого;

– белым;

– коричневым – бордовым, медным, золотисто-коричневым.

Бамбуковыми обоями можно покрыть бетонную, кирпичную или деревянную поверхность (разумеется, она должна быть предварительно выровнена). Для фиксации используются «жидкие гвозди» или клей для виниловых обоев. Технология наклеивания не отличается от обычных обоев, но есть несколько важных моментов, которые следует знать. Так, чтобы стыки бамбуковых обоев не разошлись, при наклеивании их не нужно сдвигать; вместо валика для стыков лучше пользоваться пластмассовым шпателем; не следует мять полотнища.

При отделке стен, обшитых гипсокартоном, ДСП или ДВП, необходимо применять декоративные обойные гвозди.

Бамбуковые обои выпускаются в рулонах длиной 9,14 м.

Заслуживает внимания и такой материал для отделки стен, как линкруст, который был изобретен в Англии еще в 1877 г. и полностью состоял из натуральных материалов (древесных опилок, льняного масла, мела, воска и пр.). В настоящее время он изготавливается с применением синтетических смол, наполнителей, пластификаторов и пигментов, но при этом по-прежнему отличается рядом достоинств, в частности:

– экологичностью;

– долговечностью;

– гипоаллергенностью;

– легкостью монтажа;

– удобством в эксплуатации;

– высокой прочностью;

– безусадочностью.

Справедливости ради отметим и недостатки линкруста – это неустойчивость к пониженным температурам и трудности с удалением покрытия.

Линкруст выпускается в рулонах размером 500 × 1200, 600 × 1200, 750 × 1200, 900 × 1200 мм.

Перед наклеиванием линкруста поверхность следует подготовить:

• снять наружную электропроводку, розетки, выключатели, плинтусы, дверные наличники;

• счистить слой потрескавшейся штукатурки и нанести новый, затем выровнять поверхность, обработать ее наждачной бумагой и протереть, чтобы удалить пыль;

• загрунтовать поверхность составом, приготовленным из натуральной олифы (2 кг), тертого железного сурика (1 кг) и сиккатива (50 г). Для этого достаточно соединить указанные компоненты и тщательно растереть их до однородной массы. Для полного высыхания загрунтованной поверхности потребуется 2–3 дня;

• покрыть стены шпатлевкой, смешав раствор столярного клея (200 г на 2 л воды) с натуральной олифой (250 г) и мелом (5 кг), после чего также выдержать в течение нескольких суток, чтобы состав полностью высох.

После этого линкруст можно наклеивать. Для этого рулон разрезается на полотнища (линии рисунка должны совпасть), каждый из них сворачивается вновь в рулон и заливается горячей водой (60 °C). Через 5–10 минут их нужно вынуть, раскатать и положить лицевой стороной вверх, затем промокнуть и оставить на 10 часов. Это необходимо для того, чтобы полотнища дали усадку (будет хуже, если она произойдет на стенах). Для наклеивания нужно использовать бустилат. Технология работы та же, что и с обычными обоями. Примерно через 7-10 дней полотнища линкруста можно окрасить эмалью желаемого оттенка.

Еще один вариант отделки стен в помещении – декоративные панели. Этот материал дорогой, но при этом не отличающийся презентабельностью, экологичностью и легкостью в монтаже. Они изготавливаются из различных пород древесины, в том числе ценных; из ДСП, покрытой шпоном; из пластмассы, имитирующей мрамор, гранит и др.

Перед креплением панелей непосредственно на стену ее необходимо подготовить, в частности выровнять.

Довольно респектабельно выглядят стены, отделанные кожаными панелями, лицевая сторона которых выполнена из рециклированной кожи (производится из обрезков натуральной кожи (60–65 %), которые измельчаются, склеиваются, спрессовываются, после чего полотну придается различная фактура, оно окрашивается и лакируется). В ее составе, помимо кожевенного волокна, присутствуют также натуральный латекс (15–18 %), минеральные и дубильные вещества (8–10 %), пигменты (0,3–0,4 %).

Панели производятся на магнитной (600 × 900 и 600 × 300 мм) и клеевой (900 × 1100 и 250 × 250 мм) основе.

Отличительными чертами этого отделочного материала являются:

– эстетичность;

– экологичность;

– легкость в монтаже и уходе.

Для крепления этого материала к стене потребуется набор самых обычных инструментов: канцелярский нож, угольник или линейка, щетка для очистки стен, резиновый валик для разглаживания панелей, состав для обезжиривания и резиновые перчатки. Важно помнить, что их резка должна осуществляться только по лицевой стороне и до того, как будет удалена защитная пленка.

Кожаные панели легко крепятся к ламинированным поверхностям, гипсокартону, МДФ, бумажным обоям, стеклу, металлу, пластику, чего нельзя сказать о штукатурке или бетоне (в последнем случае необходима консультация специалиста).

Чтобы смонтировать панель на магнитной основе, нужно стереть со стены пыль, обезжирить ее и выполнить разметку. При этом важно следить за тем, чтобы стык соседних панелей приходился точно на середину полоски металлизированного основания. После разметки они наклеиваются, причем это делается в направлении снизу вверх. И не следует торопиться снимать сразу всю защитную пленку (лайнер), иначе к ней могут прилипнуть соринки, пыль, и прочность крепления будет нарушена. Поэтому нужно открыть для начала небольшой участок полоски, приклеить его и затем переходить к следующему, а далее – приложить панель к основанию и удалить с нее верхнюю пленку.

Панели на клеевой основе крепятся на подготовленную поверхность аналогично предыдущему варианту. Затем их нужно прижать к стене, разгладить валиком и освободить от защитной пленки. Но, прежде чем приклеивать панели, необходимо точно представлять себе, где они должны находиться, поскольку снять и переместить их довольно трудно. Более того, сцепляющая способность клеевого состава при этом непременно нарушится и уже не будет обеспечивать плотность и прочность прилегания панели.

При наличии дефектов на стене их поможет скрыть обрешетка, по которой устанавливаются панели. В этом отношении лидирующие позиции по– прежнему занимает гипсокартон (примерно 40 % потребителей отдают предпочтение данному материалу), который представляет собой гипсовый сердечник, с обеих сторон обклеенный специальным картоном или стекловолокном. Его толщина – 9,5–12,5 мм. Достоинства гипсокартона не нуждаются в рекламе: он отличается экологичностью, пожаробезопасностью и т. д.

Под него обязательно монтируется обрешетка из металлического профиля (деревянный не выдержит веса гипсокартона), которая крепится к стене с помощью кронштейнов. Отдельные элементы каркаса соединяются крестовинами и удлинителями.

Каркас необходимо выставлять строго по уровню с шагом для стоечного профиля 600 мм, фиксируя его к полу и потолку. К вертикальным стойкам шурупами-саморезами прикручивается горизонтальный профиль. Ими же следует крепить гипсокартон. Стыки между отдельными листами необходимо заклеить специальной лентой, зашпатлевать, загрунтовать и выполнить финишную отделку – наклеить обои или покрасить. В заключение устанавливаются уголки, плинтуса, наличники и нащельники, которые придадут конструкции законченный вид.

Особую изысканность приобретают стены, отделанные тканью. При этом создается ощущение, будто материал не прилегает к стене, как обои, а находится от нее на некотором расстоянии. Если использовать тяжелые ткани, то можно получить эффект драпировки. Такая отделка является практичной (есть такие, которым не страшны когти домашних животных) и хорошо маскирует дефекты стен. Если при работе с большинством обоев необходимо следить за совпадением рисунка, то при облицовке тканью в этом нет нужды, поскольку она крепится единым полотнищем. Кроме того, этот материал экологичный: позволяет стенам «дышать». Поскольку ткань имеет промежуточный пористый слой (как правило, это поролон или синтепон), то она обеспечивает и шумоизоляцию помещения. Со временем она не выгорает; благодаря специальным пропиткам обладает антистатическим свойствами, т. е. не притягивает пыль и не накапливает статическое электричество. Тот, кто хоть однажды отделывал стены таким способом, заметил, что по сравнению с наклеиванием обоев этот процесс менее трудоемкий. Однако следует признать, что это обойдется намного дороже по сравнению с оформлением стен высококачественными обоями, поскольку тканевые покрытия поставляются из европейских стран – Италии, Бельгии, Франции.

Ткань для отделки стен бывает однородного состава (натуральной, синтетической, искусственной) или смешанного. Из натуральных волокон растительного происхождения применяются лен, джут и сизаль; животного – шелк. Сырьем для искусственных составов (ацетата и вискозы) служит целлюлоза, для синтетических (полипропилена, полиэстера, полиамида и др.) – нефть и ее производные.

Поскольку длина натуральных волокон ограничена, то на ткани встречаются утолщения – места их стыков, что не является браком, более того, их наличие – это подтверждение натуральности материала.

Искусственные и синтетические волокна могут достигать в длину 10 000 м, поэтому такое полотно идеально ровное (правда, недобросовестные производители могут выдавать их за натуральные, специально делая стыки). Как правило, для отделки стен применяются смешанные ткани, и в большинстве их присутствуют синтетические волокна, в частности полиэстер, которые повышают прочность материала, уменьшают его стоимость и улучшают гидрофобные характеристики.

Полотно на пористой основе обычно имеет 3 слоя: между ним и собственно тканью вложена поливинилхлоридная пленка, благодаря которой на поверхность покрытия не проступает клей, а к основе не проникает вода при мытье верха. Если материал пропитать специальным составом, делающим его негорючим, то он начинает плавиться при температуре 180 °C.

Длина рулона тканевого покрытия равняется периметру отделываемого помещения, но рекомендуется купить на 50 см больше. Для экономии можно приобрести 2 или 3 коротких рулона, чтобы в зоне окна использовать обрезки.

В тех случаях, когда высота потолка больше ширины ткани, можно оставить незакрытым участок у потолка или пола либо разделить его между ними пополам. При этом для данных зон использовать другой декор, например лепнину. Можно также снизу задрапировать отдельно, а стык замаскировать молдингом.

Стены отделываются тканью бесшовным способом. Для этого рулон разматывается и фиксируется только по краям. Чтобы шов был незаметным, его размещают в наименее освещенном углу. Поскольку ткань не прилегает к поверхности стены, то нет необходимости готовить ее к отделке.

Обычно монтаж тканевой отделки осуществляют специалисты, которые используют для этого клей, рейки, клипсы или каркас. Для начала наносится клей полосами шириной 15–20 см в местах сопряжения стены и потолка, стены и пола, а также вокруг окон и дверей. В местах крепления прибиваются рейки, к которым степлером фиксируется ткань. В заключение шов маскируется тесьмой того же цвета, что и ткань.

При использовании клипс процесс отделки напоминает устройство натяжного потолка – достаточно продеть ткань в образовавшийся зазор. К монтажу на каркасе прибегают в тех случаях, когда необходимо оформить нишу, выступ и пр.

Решив самостоятельно монтировать тканевую отделку, важно соблюдать следующие правила:

• во время работы в помещении поддерживать температуру не ниже 15 °C, а влажность – на уровне не более 80 %;

• исключить сквозняки;

• желательно иметь картонный стержень, длина которого должна быть меньше высоты потолка. С его помощью будет легче прикатать ткань вдоль стены;

• при покупке клея нужно строго следовать рекомендациям производителя тканого полотна, иначе на его поверхности могут проступить пятна;

• если в помещении есть вогнутые участки стены, то их необходимо выровнять, смазать клеем и растянуть ткань. Можно поступить иначе: подобрать материал без вертикальных линий, чтобы данная зона слилась со всей поверхностью;

• ткань вокруг дверей и окон следует фиксировать с помощью уголков. Чтобы сделать их незаметными, нужно обтянуть их той же тканью;

• если на отделанную тканью стену потребуется что-либо повесить, то нужно тщательно провести разметку, поскольку в случае ошибки на материале останутся следы, которые невозможно будет скрыть;

Ухаживать за тканевой отделкой нетрудно – достаточно 2 раза в год чистить ее с помощью пылесоса и раз в 2 года подвергать сухой чистке органическим растворителем.

Потолок

Самые простые и, пожалуй, популярные на сегодняшний день способы отделки потолка – это его оштукатуривание специально предназначенной для этого строительной смесью и последующая окраска либо наклеивание обоев, что совершенно не соответствует последним тенденциям. Но если вы остаетесь приверженцем традиционных технологий, то строительный рынок и на этот случай предлагает современное решение – отделка жидкими обоями. Для этого нужно подготовить поверхность – выровнять, очистить от пыли и загрунтовать, после чего с помощью специальной кельмы (ее можно приобрести тут же) или пистолета нанесите состав на потолок. В случае отделки вручную, нужно просто растянуть раствор по поверхности потолка, но не растирать его. Преимущества этого способа в том, что проведение работ не предполагает грязи и пыли.

Состав жидких обоев представляет собой смесь хлопковых либо целлюлозных волокон, пигментов и клея. К ним всегда прилагается инструкция для приготовления рабочего раствора. Как правило, для этого требуется добавить определенное количество воды и тщательно перемешать массу. Температура воздуха в помещении при этом не должна быть ниже 10 °C. Высыхание состава происходит в течение 12–72 часов. Жидкие обои эстетичны, экологически чисты и пожаробезопасны.

Не прибегая к помощи специалистов, можно выполнить клеевой потолок, который состоит из квадратных или прямоугольных модулей, наклеивающихся на основу. Плитки производятся из полистирола, цвет которых может имитировать камень, дерево, ткань и пр. Такой потолок имеет несомненные преимущества, поскольку не требует идеально выровненной поверхности, которая может быть и деревянной, и бетонной; легко заменяется при небольших повреждениях.

Для наклеивания панелей используются специальные составы. Работу следует начинать с середины потолка и располагать материал параллельными рядами. Дополнительно клеевой потолок можно украсить розетками, плинтусами и т. п.

Особой практичностью и функциональностью отличается подшивной потолок, который представляет собой каркасную конструкцию, облицованную определенным способом – пластиковыми панелями, зеркальными плитами, вагонкой или гипсокартоном. Каркас выполняется из металлического или деревянного профиля и плотно крепится к потолку, к нему саморезами прикручивается подшивной материал. Достоинством такой отделки является то, что впоследствии при ремонте можно будет заменить лишь испорченные элементы, сохранив всю систему; в пространстве между старым и новым потолком можно разместить коммуникации (например, светильники).

Дешевле всего обойдется гипсокартон, тем более что ему можно придать любую конфигурацию – арки, купола и т. п. Реечный потолок выполняется из алюминия, покрытого матовым полимером. Он может быть зеркальным, металлизированным, белым и пр. Единственная проблема заключается в чистке такой конструкции.

Зеркальный потолок выполняется из полированного стекла (или полистирола, который отличается ударостойкостью), он долговечен, гигиеничен, экологичен и прост как в монтаже, так и в уходе.

Если вы являетесь поклонником деревянных покрытий, то потолок можно обшить вагонкой.

От подшивного, по сути, не отличается подвесной потолок, тем более что материалы, использующиеся в обоих случаях, почти одинаковые. Разница состоит в том, что при монтаже второго предусматриваются различные дополнительные функции, в частности звуко– и шумоизоляция, возможность создания как прямо-, так и криволинейных конструкций. Для него используются гипсокартонные, минерало– и стекловолокнистые плиты, гипсовые и зеркальные панели, металлические элементы, которые бывают кассетными, реечными и решетчатыми.

Как правило, монтаж такого потолка проводится специалистами.

Более престижным и потому дорогим является устройство натяжного потолка, который может выглядеть, как купол, шатер, быть многоуровневым и т. д. Его монтаж осуществляется только специалистами, имеющими необходимое оборудование. По размерам помещения изготавливается полотно (поливинилхлоридное или полиэфирное), по периметру которого приварена поливинилхлоридная пластина, с помощью которой натяжной потолок будет прикрепляться к багету. Оно нагревается тепловой пушкой, в результате чего становится эластичным. Затем его растягивают и фиксируют к потолку. Когда полотно остывает, оно натягивается и выглядит как абсолютно ровная поверхность. Достоинства натяжного потолка:

– «не боится» влаги;

– не теряет цвет (имеется огромное их разнообразие, как и фактур);

– может демонтироваться и снова устанавливаться (причем и после ремонта тоже);

– гарантированно служит не менее 10 лет;

– не боится протечек (это важно для многоэтажных построек);

– установка его не сопряжена с грязными работами и не требует много времени.

Под такой конструкцией также можно скрыть все коммуникации. От подвесного потолка натяжной отличается тем, что незначительно уменьшает высоту комнаты (не более чем на 3 см).

Пол

Пол может быть отделан различными материалами, выбор которых определяется назначением и стилем помещения: если для спальни уместен ковролин, то в холле можно выложить и каменный пол, тем более что современный строительный рынок предлагает огромный выбор. В любом случае, прежде всего напольное покрытие должно быть функциональным. Так, едва ли найдется человек, который постелет на пол во всей квартире длинноворсовое покрытие, поскольку есть места наиболее оживленного передвижения по ней, где оно вскоре вытрется, а на кухне возникнут проблемы с его чисткой. Мрамор и любое другое каменное либо кирпичное покрытие можно укладывать только на прочную стяжку и только на первом этаже, не исключено, что может даже потребоваться дополнительно усиливать пол.

Таким образом, практически у всех идеальное напольное покрытие ассоциируется с практичностью, износостойкостью, гигиеничностью, легкостью в уходе, комфортностью и внешней привлекательностью. При выборе этого материала нужно также учитывать его стоимость: если оно дорогое, то вряд ли вас устроит его замена каждый 2–3 года, поэтому важно продумать и предусмотреть все моменты. Если со временем планируется менять стиль помещения, то предпочтение следует отдавать напольному покрытию нейтральных цветов. Это вовсе не обязательно должно быть скучно и неинтересно, напротив, оно имеет массу достоинств: можно расставить цветовые акценты с помощью ковров, драпировки и других дизайнерских приемов, что позволит менять интерьер, например, в соответствии со временем года. По крайней мере, можно будет обойтись без замены мебели, текстиля, светильников и пр.

Современные материалы для отделки пола очень разнообразны. Далее рассказывается о некоторых из них.

1. Жесткие покрытия. В данную группу входят прочные и твердые материалы. Так, к ним относится кирпич. Его особая шероховатая фактура и цветовое разнообразие позволяют создать стильное покрытие: оранжево-красный или коричневый материал ассоциируется со стариной, поэтому нередко на пол укладывают искусственным образом состаренный кирпич. Для этой цели используется обыкновенный (250 × 120 × 65 мм), модульный (288 × 138 × 63 мм) и утолщенный (250 × 120 × 80 мм) кирпич с гладкими или рифлеными гранями. Он выкладывается на водонепроницаемое основание посредством цементного раствора в виде какого-либо рисунка. Чтобы кирпичный пол прослужил дольше, его следует не мыть, а подметать.

Пол можно выложить керамической плиткой, которая особенно уместна в ванной или на кухне. Преимущества ее очевидны: она отличается влагостойкостью и легко моется, но при этом холодная (хотя можно устроить под ней систему «теплый пол») и не поглощает шум. Отделка пола керамической плиткой обойдется недешево, особенно если приглашать для этого специалистов.

Никогда не утратит актуальности клинкерная плитка, которая отличается внешней привлекательностью, надежностью, прочностью и износоустойчивостью.

Плитка из натурального камня придаст помещению особую атмосферу. Ее кладут на бетонную стяжку посредством цементного раствора. Плитка из гранита практически не подвержена истиранию и отличается богатой палитрой.

Мраморная плитка (плитка из мраморной крошки вполне доступна по цене) долговечна, но не отличается морозоустойчивостью, что ограничивает сферу ее применения в качестве напольного покрытия. Кроме того, для данного материала, особенно светлых оттенков, необходимо тщательно подбирать клеевой состав, чтобы не исказить цвет камня. Такой пол можно мыть, подметать, полировать. Необычно и нарядно в качестве напольного покрытия смотрится сланец. Этот материал легче вышеописанных, при этом прочный, пористый и водостойкий, легко распиливается на блоки. Под сланец также необходимо выполнить бетонную стяжку или положить деревянное основание из фанеры или ДВП, причем поверхность должна быть идеально ровной, иначе не избежать появления трещин в покрытии. Оно легко в уходе, полируется специальным составом и протирается влажной тряпкой.

Из цемента и гранулированной мраморной крошки изготавливается террацо – твердый материал, разнообразный по цвету, долговечный и несложный в уходе. От предыдущих каменных покрытий его отличает то, что такой пол может не только состоять из отдельных блоков, но и быть монолитным. Блоки или плитка укладываются на цементный раствор, а монолитный пол украшается медными или бронзовыми полосами;

2. Натуральные покрытия. Они представлены разнообразными материалами. Так, из пробки выпускается несколько типов напольного покрытия, различного по конструкции. В основе лежат листы МДФ или прессованная пробка. На лицевую сторону положен декоративный шпон из пробки или древесина. Такие полы обладают рядом достоинств: они не скользят; обеспечивают амортизацию и теплоизоляцию; на них не остается повреждений от каблуков или мебели. Пробковые полы представлены в виде клеящегося или «плавающего» покрытия. Для первого применяется тонкая плитка размером 300 × 300 мм при толщине 3,2 мм (4 и 6 мм) или пластины 900 × 150 и 600 × 300 мм при толщине 3,2 мм; также требуется ровное основание, на которое укладываются листы ДСП или толстой фанеры. Для плитки необходимо использовать клей, рекомендуемый производителем. Она укладывается рядами, плотно прижимается друг к другу и прокатывается тяжелым резиновым валиком.

«Плавающие» полы не приклеивают, а укладывают на слой ДВП толщиной 4–6 мм. Этот тип пробкового пола выпускается в виде пластин (90 × 185 мм при толщине 9 мм). Они имеют дополнительный слой из ДВП и собираются по принципу «шип – паз». Покрытие монтируется очень быстро.

Среди современных материалов для отделки пола нельзя не упомянуть сизаль, представляющий собой обработанную текстильную агаву. Материал производится на латексной основе, как правило, в светлой цветовой гамме. Его настилают насухо на выровненное основание (предпочтительно из монолитной резины) и фиксируют плинтусами, как линолеум. Это покрытие не любит влагу, поэтому для чистки используется пылесос.

3. Деревянные покрытия. Они никогда не выходят из моды и всегда востребованы. В настоящее время наибольшей популярностью пользуются паркет и паркетная доска, с большой долей условности к этому типу покрытия можно отнести ламинат. Основное преимущество этих покрытий заключается в том, что они изготавливаются из древесины – натурального материала.

Штучный паркет отличается высокими эксплуатационными характеристиками. Его стоимость и качество определяются сортом древесины, из которой он произведен. Так, самой твердой является древесина оливы, мягкой – сосны и ели. Штучный паркет в зависимости от сучковатости материала разделяется по сортам:

– селект (первый сорт) – набирается из плашек исключительно одного тона;

– натур (второй сорт) – делается из плашек, распиленных тангенциально и радиально, поэтому паркет получается одного тона, но различается по текстуре древесины;

– рустик (третий сорт) – составляют плашки, различные по тону, рисунку, распилу и степени сучковатости. На двух противоположных ребрах у них имеются гребни, на двух других – пазы. Такой паркет производят парным – с левым и правым гребнем длиной 150–450 мм (градация – 50 мм) и шириной 30–60 мм (градация – 5 мм).

Толщина плашек колеблется от 16 до 19 мм в зависимости от древесины.

При укладке паркета (лучше доверить это профессионалу) необходимо соблюдать все подготовительные этапы. Так, влажность основания не должна превышать 5 %, оно должно быть абсолютно ровным, сухим и чистым. В помещении следует поддерживать температуру 18–25 °C и влажность 50–60 %.

Самостоятельно можно уложить паркетную доску или щитовой паркет. Первая представляет собой двухслойную конструкцию, верх которой – это паркет из плашек прямоугольной формы, выполненных из ценных пород древесины, а низ – основание из строганных реек или досок из малоценной древесины. Они склеены между собой водостойким клеем.

Каждая плоскость паркетной доски имеет свое наименование: верхняя – лицевая сторона, длинные боковые – кромки, короткие боковые – торцы. Паркетная доска соединяется по принципу «шип – паз», при этом образуется плотное качественное соединение.

Щитовой паркет – это щитки размером 400 × 400 и 800 × 800 мм. Длина планок, из которых они собраны, составляет 100–200 мм, а ширина – 20–45 мм при толщине 8–12 мм. Как и у паркетной доски, у щитов есть нижний слой (рама толщиной 22 мм с наклеенными досками той же толщины) и верхний – из плашек прямоугольной формы. Они бывают двух типов – с пазами и с пазом и гребнем. Первые собираются с помощью вкладных шипов, вторые – пазогребневым соединением.

Пол из массивной доски – это вариант деревянного пола, но выполненного по более высокой современной технологии. Достоинств у этого покрытия немало: высокие теплоизоляционные свойства, небольшой вес, прочность, упругость, экологичность. Длина массивной доски колеблется от 50 см до 5 м, а ширина – от 10 до 15 см. Толщина ее не имеет жестких ограничений (наиболее востребованной считается доска толщиной 20–22 мм).

Перед укладкой доска должна находиться в помещении не менее трех суток. Основание под нее требует грамотной и тщательной подготовки, тем более что вариантов его устройства несколько. Массивную доску можно настилать по железобетонному перекрытию на стяжку и лаги, на стяжку и фанеру, на лаги и фанеру без стяжки, на регулируемую фанеру; по деревянному основанию – на лаги и фанеру, на лаги и ДСП, на лаги и ДВП.

Особым спросом у покупателей пользуется ламинат, поскольку это напольное покрытие обладает такими свойствами, как устойчивость к истиранию, ударо– и термоустойчивость, гигиеничность, прочность, простота в работе, разнообразие декора.

Ламинат делится на классы. Для применения в домашних условиях предназначается покрытие трех классов:

– 21 – в случае слабой нагрузки прослужит 1–2 года;

– 22 – при средней нагрузке рассчитан на 2–4 года;

– 23 – при существенной нагрузке не утратит качества в течение 4–6 лет.

Для ламината требуется абсолютно ровная поверхность, на которую сначала следует настелить подложку (это могут быть синтепон с металлической пленкой, картон из шерстяного войлока и пр.). Способов его укладки несколько: пластины можно склеить или защелкнуть специальным замком. Второй способ лучше, поскольку позволяет демонтировать покрытие и собрать заново.

4. Ковровые покрытия (ковролин). Они могут иметь одно– и двухслойную основу. В первом случае она представляет собой синтетическую ткань с вплетенными в нее волокнами ворса. Во втором – эта ткань с нижней стороны покрыта латексом.

Ковролин, в зависимости от способа изготовления, подразделяется на тканый, тафтинговый, иглопробивной и флокированный.

Тканый ковролин известен уже давно, эта технология применяется при изготовлении восточных ковров.

При тафтинге игла с нитью протягивается сквозь основу, оставляя на лицевой стороне петли определенной высоты. Далее они разрезаются и закрепляются латексом.

При иглопробивном способе основа множество раз прокалывается иглами, имеющими особые зазубрины, благодаря которым волокна спутываются и начинают походить на войлочное покрытие. С изнанки они закрепляются латексом.

Флокированием называется способ, при котором трехмиллиметровые ворсинки посредством электростатического поля удерживаются на ПВХ-основе и затем закрепляются.

Ковролин различается не только способом производства, но и длиной волокон. Так, он бывает коротко– (до 5 мм), средне– (5–15 мм) и высоковорсовым (15–40 мм).

Но более всего важна плотность ворса, поскольку от этого зависят вид, форма покрытия и срок его службы. Ковровые покрытия бывают натуральными (изо льна, хлопка, джута, шерсти, шелка и др.), искусственными (из вискозы и ацетата) и синтетическими (из полипропилена, полиамида, полиэстера). Синтетические наиболее практичные и дешевые. Более всего ценится шерстяной ковролин, поскольку он хорошо сохраняет тепло, впитывает влагу и остается при этом сухим, не оплавляется при соприкосновении с огнем. Но у него есть и недостатки: он электризуется, повреждается молью и плесенью.

Для укладки ковролина потребуются нож, валик для раскатывания, металлическая рейка для фиксации материала у порога. Перед укладкой ковролина нужно подготовить основание: выровнять его, зашпатлевать мелкие дефекты и затем настелить подложку, которая значительно продлит срок службы покрытия. Все это позволит в процессе его эксплуатации избежать образования волн и складок, справиться с которыми довольно трудно.

При укладке ковролина можно обойтись без клея. Его нужно расстелить на полу таким образом, чтобы по краям он выступал за него не менее чем на 5 см. Затем выполняются V-образные разрезы в углах, после чего покрытие тщательно раскатывается валиком в направлении от середины к краям. Излишки материала следует обрезать по периметру и «закрыть» плинтусами, а у порога прижать специальной рейкой.

В случае использования клеевого способа расстеленный и расправленный ковролин следует сложить пополам, нанести на пол клей и прижать к нему покрытие. Аналогичные действия следует повторить и с другой его стороны.

Ковролин можно уложить с помощью двухстороннего скотча, но в этом случае через 2–3 лет года покрытие придется поменять. Профессионалы, как правило, для его укладки пользуются грипперной рейкой (деревянной планкой с расположенными под определенным углом шипами).

Если не удается настелить ковролин цельным полотном, то желательно стыковать его части в незаметных местах и там, где меньшая проходимость, так как в этом случае края покрытия быстро обтреплются.

Ковролин не требует специального ухода. Достаточно раз в неделю очищать его с помощью пылесоса и раз в 6 месяцев с использованием моющих средств, содержащих раствор нашатырного спирта, уксусной кислоты и т. п. В случае появления на покрытии пятен необходимо сразу же удалять их.

Обособленно в этой классификации стоит линолеум – напольное покрытие, уже долгие годы пользующееся популярностью у потребителей. Оно отличается большим разнообразием, и, надо сказать, что с каждым годом количество его видов увеличивается.

Все виды линолеума делятся на две группы: основный и безосновный. Первые прочнее, характеризуются высокими звуко– и теплоизоляционными свойствами. Поскольку этот материал обладает способностью расширяться, перед укладкой его следует несколько дней подержать в тепле, а затем в расстеленном виде. Покрываемая им поверхность должна быть выровнена цементной стяжкой, не иметь выраженных дефектов, поскольку линолеум повторит ее профиль и быстро потеряет внешний вид.

Линолеум можно настилать насухо или с использованием клея. Первый способ подходит для небольших помещений, где достаточно одного полотнища, которое расстилается, натягивается и фиксируется с помощью плинтусов.

Список представленных отделочных материалов, конечно, не отражает всего разнообразия современного строительного рынка, поскольку эта индустрия активно развивается и внедряет все более совершенные технологии. Поэтому необходимо следить за новинками, чтобы идти в ногу со временем.

Content

Серикова Галина Алексеевна Современные отделочные материалы. Виды, свойства, применение

Галина Алексеевна Серикова Современные отделочные материалы. Виды, свойства, применение

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧТО ВЫБРАТЬ ДЛЯ ФАСАДА

Штукатурка

Краска

Керамическая плитка

Керамический гранит

Облицовочный кирпич

Клинкерная плитка

Природный камень

«Гибкий» камень

Сайдинг

Цементно-стружечная плита (ЦСП)

Панели «Nailite»

Вагонка

Блок-хаус

Планкен

ЧЕМ ОТДЕЛАТЬ ПОМЕЩЕНИЕ ВНУТРИ

Стены

Потолок

Пол