Илья Шайдуров

На переднем крае

Personal Defence Weapon Heckler Koch MP7

Термин PDW появился в середине 80-х годов, когда фирма Heckler amp;Koch представила MP5K-PDW, вариант пистолета-пулемёта MP5K со складным прикладом. Однако настоящим PDW, сочетающим в себе компактность пистолета, темп стрельбы пистолета-пулемёта и эффективность штурмовой винтовки, считать его было нельзя: патрон 9х19 не позволял создать оружие, отвечающее столь противоречивым требованиям. Первый реальный шаг в этом направлении совершили бельгийцы, представившие в начале 90-х комплекс из пистолета Five-seveN и PDW FN P90 под новый патрон 5,7x28. Heckler amp;Koch оказалась в положении догоняющего и только десятилетие спустя нарушила монополию FN, предложив свой вариант PDW калибра 4,6x30. С тех пор бельгийский и немецкий образцы PDW конкурируют между собой, а НАТО окончательно не решило, в чью пользу сделать выбор, разрешив членам альянса делать его самостоятельно.

PDW для бундесвера

Сегодня в немецкой армии доля классической пехоты, то есть солдат, которые непосредственно должны вести бой с противником при помощи штурмовой винтовки, относительно невелика. Виноваты в этом как акцент в сторону миротворческих и контртеррористических миссий, так и насыщение современных войск тяжёлыми и высокотехнологичными системами оружия, нуждающимися в многочисленных средствах логистики, обеспечения и снабжения. Таким образом, в современной армии существует значительный спектр воинских специальностей, первоочередные задачи которых не связаны с прямым участием в боевых действиях. C другой стороны, военнослужащие данной категории (водители боевых машин и транспортных средств, cанитары, работники штабов и связисты, солдаты инженерных и ремонтных подразделений и др.) не застрахованы от риска нападения со стороны противника и поэтому нуждаются в оружии самозащиты. До последнего времени в бундесвере его роль выполняли разные виды стрелкового оружия: пистолеты P1 и P8, пистолеты-пулемёты MP2 Uzi, а также штурмовые винтовки G3 и G36.

Пистолет и пистолет-пулемёт имеют два существенных недостатка при применении для указанной цели. Первое – это неудовлетворительная точность, обеспечивающая приемлемую эффективность стрельбы только на сравнительно небольших дистанциях. Ко второму недостатку относится слабое пробивное действие пистолетного патрона, делающее огонь по атакующей живой силе, защищённой бронежилетами, малоэффективным, не говоря уже о стрельбе по легкобронированной технике.

Штурмовая винтовка свободна от данных недостатков и оснащение ею солдат для самообороны было одним из компромиссных решений. Однако опыт применения винтовок G3 и G36 показал, что из-за своих размеров винтовка часто становится помехой при выполнении солдатом своих основных служебных обязанностей. В условиях же ограниченного пространства (в кабине автомобиля, самолёта или вертолёта, в боевом отделении боевых машин) винтовка и приспособления для её крепления занимают достаточно большой объём, который можно было бы использовать более рационально.

Изучение проблемы специалистами BWB (армейского ведомства по материально-техническому снабжению) выявило необходимость разработки и принятия на вооружение специализированного оружия самообороны, которое удовлетворяло бы трём основным требованиям:

– образец должен представлять собой полноценное оружие, способное вести одиночный и автоматический огонь;

– по своим габаритам оружие должно занимать положение между пистолетом и пистолетом-пулемётом;

– по баллистическим свойствам на дистанции применения РDW новое оружие не должно было заметно уступать оружию под патрон 5,56x45 и обеспечивать поражение живой силы в бронежилете на дальности до 200 м.

При этом немецкие специалисты отмечают, что речь не идёт о замене существующих видов стрелкового оружия. PDW рассматривается ими как дополнение к существующей системе пехотного вооружения, позволяющее заполнить существующую нишу между пистолетами, пистолетами-пулемётами и штурмовыми винтовками.

История MP7

Персональное оружие самообороны PDW MP7 было разработано в конце 90-х годов в соответствии с программой НАТО по «модернизации солдата» AC225 от 16.04.1989 г., в ФРГ получившей название Infanterist der Zukunft (IdZ) – пехотинец будущего. Несмотря на это, Heckler amp;Koch финансировала создание PDW полностью из собственных средств. Фирма из Оберндорфа является крупнейшим европейским производителем пехотного оружия и важнейшим поставщиком его для бундесвера, поэтому её конструкторы точно знали, что требуется немецким военным. Патрон 4,6x30 был спроектирован британским производителем боеприпасов Royal Ordnance, Radway Green (входит в BAE Systems) совместно с фирмой Dynamit Nobel.

Вопреки тому, что новое оружие пистолетом-пулемётом не является, оно получило все же «пистолет-пулемётное» обозначение Maschinenpistole 7 (MP7), так как в каталоге вооружения бундесвера такого вида стрелкового оружия не предусмотрено. Цифра «7» означает, что это седьмой образец, отнесённый к данному виду оружия и рекомендованный для снабжения немецких вооружённых сил. Предшественниками PDW MP7 в каталоге были MP1 (пистолет-пулемёт Томпсона M1A1), MP2 (Uzi), MP3 и MP4 (соответственно Walther MP-L и MP-K), а также HK MP5. Какому образцу пистолета-пулемёта было присвоено обозначение MP6, в открытой прессе не сообщалось. Чтобы избежать применения англоязычного сокращения, бундесвер ввёл для PDW свой термин «Nahbereichwaffe» (оружие ближних дистанций). Однако до сих пор это название не прижилось и встречается очень редко.

Прототип MP7 впервые был представлен в 1999 году, но его испытания выявили необходимость внесения ряда конструктивных изменений: был введён пламегаситель и несъёмная крышка ствольной коробки, планка «пикатинни» была удлинена и выполнена во всю длину ствольной коробки, была устранена несъёмная мушка механического прицела, выполненная как часть газоотводного устройства.

Эти доработки были завершены к 2001 году, после чего новое оружие поступило в подразделения армейского спецназа (KSK), дивизии специальных операций (DSO) и военной полиции. После модернизации 2003 года PDW получило индекс MP7A1 и в таком виде было принято на вооружение бундесвера для замены пистолета-пулемёта MP2A1 cо складным металлическим прикладом. Модернизация заключалась в изменении формы пистолетной рукоятки и приклада, введении дополнительной боковой планки «пикатинни» и складного механического прицела.

В немецкой армии MP7A1 планируется вооружить как солдат и офицеров боевых подразделений (пулемётные расчёты, экипажи боевых машин), так и персонал, не принимающий непосредственное участие в боевых действиях (медицинские и транспортные части, военная полиция). Считается, что такое переоснащение решит две важные задачи. Первая – оснастить военнослужащих оружием самообороны, с которым они бы могли на ближних дистанциях реально противостоять нападающей стороне, вооружённой штурмовыми винтовками. Вторая задача – устранить существующее разнообразие видов оружия самообороны, c тем, чтобы санитар, повар, водитель и пилот вертолёта использовали единый образец оружия самозащиты, имеющий к тому же сходные устройство и принцип действия с основной армейской винтовкой G36. В этой связи специалисты НАТО называют принятие на вооружение PDW «решением 3:1», поскольку новое оружие сочетает свойства трёх видов стрелкового оружия: пистолета, пистолета-пулемёта и штурмовой винтовки.

В 2002 году Heckler amp;Koch приступила к созданию пистолета калибра 4,6x30, известного под гражданским обозначением Ultimate Combat Pistole (UCP) и военным индексом P46. Вместе с MP7 этот пистолет должен был войти в состав комплекса стрелкового оружия под патрон 4,6x30, подобно своему бельгийскому аналогу. Но до сих пор военные не проявили к P46 интереса и дальнейшая судьба проекта остаётся под вопросом. На гражданском рынке UCP (P46) также остался невостребованным, в основном из-за своей узкой специализации – борьбы с живой силой в средствах индивидуальной бронезащиты.

В отличие от пистолета, PDW MP7 претендует на более широкую область применения. Помимо военного использования, данное оружие вызвало интерес у служб VIP-охраны и телохранителей, для которых особенно привлекательной является возможность скрытого ношения. Ещё одной из возможных сфер использования PDW MP7 служат спецподразделения полиции (по заявлениям немецких служителей порядка, криминальные элементы в бронежилетах – новая реальность, с которой сегодня приходится считаться).

Оснащение бундесвера PDW идёт невысокими темпами и в обычных частях он всё ещё остаётся экзотикой. Первая крупная партия MP7A1 (434 экземпляра) была поставлена в 2003 году и к сегодняшнему дню общее число в войсках составляет около 2 000. PDW проходит обкатку в дивизии DSO, в рамках программы IdZ. В частности, MP7A1 получили в качестве личного оружия стрелки-пулемётчики пехотных отделений, вооружённых пулемётами MG4. В отличие от MG3, новый пулемёт обслуживается одним человеком, поэтому возникла потребность в оснащении стрелка более серьёзным оружием самозащиты, чем ранее использовавшийся для этой цели 9-мм пистолет. Военная полиция бундесвера оснащает PDW MP7A1 своих телохранителей. Из спецподразделений, использующих MP7A1, можно назвать уже упомянутый KSK (в 2002 году поставлено 60 экземпляров), спецназ ВМС, GSG-9 и полицейский спецназ Гамбурга. MP7A1 стал и одним из средств борьбы с финансовым кризисом. Закупка партии из 1000 PDW общей стоимостью 3 млн. евро для бундесвера является частью принятой в 2009 году программы, направленной на оживление немецкой экономики.

Вызвал PDW интерес и за пределами Германии. В сентябре 2003 года корпус морской пехоты США проводил сравнительные испытания MP7 и P90. Для этой цели американцы у фирмы Heckler Koch приобрели 12 единиц MP7, которые оснащались глушителями и были предназначены для тестирования экипажами вертолетов. При испытаниях пилоты носили PDW в набедренной кобуре, а глушитель отдельно – в кармане спасательного жилета. В 2003 году министерство обороны Великобритании намеревалось приобрести 15 000 единиц такого оружия, в первую очередь для полиции. Британские полицейские используют его в полуавтоматическом варианте MP7SF (Single Fire). В мае 2007 года Министерство обороны Норвегии заказало 6500 MP7A1 для замены 9-мм пистолетов-пулемётов. В общей сложности MP7 используется 17 странами; он также принят на вооружение войск ООН.

На особенностях устройства MP7 мы подробнее остановимся в следующем номере журнала.

Общий вид MP7A1

От редакции: в прошлом номере журнала мы рассказали об основных тактических задачах, для выполнения которых проектировался Heckler amp;Koch MP7, а также о его, пока не очень долгой, истории. В этом номере мы рассмотрим устройство образца, а также коснёмся номенклатуры применяемых боеприпасов.

PDW MP7A1 находится на вооружении спецназа ВМС ФРГ. Фото Heckler Koch

Устройство MP7A1

По сути дела PDW MP7A1 представляет собой уменьшенную копию штурмовой винтовки G36. В этом можно легко убедиться, ознакомившись с принципом действия и внутренним устройством PDW. Разборка MP7A1 проводится без применения какого-либо инструмента – для этого необходимо извлечь вбок две оси, соединяющие затыльник со ствольной коробкой, после чего все подвижные части и возвратная пружина могут быть извлечены из оружия.

Устройство MP7A1 и MP7A1-KSK: 1 – ствол с пламегасителем; 2 – газовый поршень; 3 – мушка; 4 – затвор; 5 – коллиматорный прицел RSA-S с резиновым защитным кожухом; 6 – диоптрический прицел; 7 – затыльник; 8 – рукоятка перезаряжания; 9 – выдвижной плечевой упор; 10 – корпус ударно-спускового механизма; 11 – магазин; 12 – рычаг предохранителя; 13 – спусковой крючок с автоматическим предохранителем; 14 – ствольная коробка с пистолетной рукояткой; 15 – передняя рукоятка; 16 – мушка KSK; 17 – диоптрический прицел KSK; 18 – выдвижной плечевой упор KSK. Рисунок Heckler amp;Koch

PDW MP7A1 состоит из следующих основных узлов:

– ствольной коробки со стволом и ударно-спусковым механизмом;

– затвора c возвратным механизмом;

– затыльника с выдвижным плечевым упором и рычагом перезаряжания;

– магазина;

– прицельных приспособлений.

При создании PDW конструкторы Heckler Koch ставили перед собой задачу создать как можно более лёгкое оружие. Поэтому ствольная коробка MP7A1 практически полностью состоит из стеклонаполненного полиамида, как и у винтовки G36. Исключение составляет стальной вкладыш, в котором находятся пазы для запирания затвора и в который ввинчивается ствол. Этот вкладыш закрепляется в ствольной коробке в процессе литья под давлением. 180-мм холоднокованный ствол имеет внутри 6 правых нарезов полигонального профиля. Канал ствола хромирован. Примерно в 60 мм от дульного среза на стволе находится газовая камора, закреплённая при помощи штифтов. Через отверстие в канале ствола в неё поступают пороховые газы, воздействующие на газовый поршень. Как и у старшего брата G36, у MP7A1 газовый поршень не связан жёстко с затвором. На переднюю часть ствола навинчивается щелевой пламегаситель. При стрельбе холостыми патронами на его место устанавливается специальное надульное устройство Manoverpatronengerat, гарантирующее не только нормальную работу автоматики, но и безопасность окружающих при случайном заряжании оружия боевым патроном (оно может уловить до трёх пуль). Необходимость такого устройства обусловили несколько смертельных случаев, произошедших в британской армии в середине 90-х годов из-за неумышленной стрельбы боевыми патронами на учениях.

При использовании PDW в качестве оружия специальных операций возможна установка глушителя. Прибор для бесшумной стрельбы Rotex II к MP7 производится швейцарской фирмой Brugger Thomet по заказу Heckler Koch. Он весит 590 г, имеет длину 222 мм и максимальный диаметр 40 мм. Глушитель крепится на оружии с помощью эксцентриковой защёлки и увеличивает общую длину оружия на 183 мм. Величина избыточного давления при стрельбе дозвуковыми патронами 31 дБ, при использовании сверхзвуковых боеприпасов – 38 дБ.

MP7A1 c прибором бесшумной стрельбы Rotex II. Фото Brugger Thomet AG

MP7A1 со сложенной передней рукояткой. Хорошо виден предохранительный выступ на переднем конце ствольной коробки, защищающий руку стрелка от дульного пламени. Фото автора

В передней части ствольной коробки, под стволом, размещается складная передняя рукоятка. Она фиксируется с помощью защёлки в нижней её части, которая показалась нам излишне тугой и поэтому мешающей быстрой смене положения рукоятки. Впрочем, считается, что для оружия со столь малой отдачей передняя рукоятка не нужна и введена она для того, чтобы улучшить эргономику оружия при различных видах изготовки, а также для лучшей его устойчивости при стрельбе очередями. Передняя рукоятка выполнена складной не только для большей компактности оружия, но и для того, чтобы PDW можно было носить «по-пистолетному», в поясной или плечевой кобуре, и молниеносно быстро извлечь его оттуда. В сложенном состоянии передняя рукоятка играет роль цевья. Поскольку ствол оружия достаточно короткий, на передней части ствольной коробки имеется специальный выступ, препятствующий смещению руки вперёд и, тем самым, предохраняющий пальцы стрелка от дульного пламени.

Ударно-спусковой механизм MP7A1 смонтирован внутри ствольной коробки в отдельном корпусе и располагается позади пистолетной рукоятки. Он куркового типа и работает от отдельной боевой пружины. Переводчик-предохранитель выполнен в форме крупного двустороннего рычага и управляется большим пальцем руки. Он имеет три положения: верхнее – предохранение, среднее – одиночный огонь, нижнее – автоматический огонь. Спуск без предупреждения, по своему усилию и характеру хода он напоминает спуск штурмовых винтовок. Спусковой крючок оснащён автоматическим предохранителем в виде рычажка на его передней поверхности, без нажатия на который производство выстрела невозможно. Такие предохранительные устройства весьма широко распространены в современных пистолетах (например, Glock 17, Walther P99) и их применение в оружии иного класса – достаточно интересная новинка.

Мощность патрона 4,6x30 исключала применение несцепленного свободного затвора, поэтому в MP7A1 был использована хорошо зарекомендовавшая себя в винтовке G36 схема поворотного запирания. Правильность такого выбора подтвердили и обширные испытания альтернативных вариантов конструкции сцепленного затвора, отрабатывавшихся в ходе создания PDW. По существу затвор PDW представляет собой уменьшенный в размерах затвор винтовки G36. Его суммарный вес составляет 400 грамм, а общий ход до прихода в крайнее заднее положение – 80 мм. Величина хода достаточно мала, что приводит к значительному темпу стрельбы, достигающему почти 1000 выстрелов в минуту. В поворотной головке затвора, оснащённой семью боевыми выступами, смонтирован выбрасыватель с широким и мощным зацепом, обеспечивающим надёжное извлечение стреляной гильзы. Угол между выступами затвора составляет 45°. Ударник подпружинен и его задний конец блокируется при ненажатом спусковом крючке, что гарантирует безопасность оружия при его падении.

Передний конец возвратной пружины располагается в цилиндрическом отверстии затворной рамы, а её задний конец опирается на втулку в затыльнике. Пружина смонтирована вместе с направляющей, имеющей общую длину 125 мм, изготовлена из проволоки диаметром 0,6 мм и имеет 45 рабочих витков.

После израсходования всех патронов затвор останавливается в крайнем заднем положении на затворной задержке. Двусторонний рычажок для снятия затвора с задержки расположен над спусковой скобой. Он довольно миниатюрен и не столь удобен по сравнению с хорошо эргономически продуманным переводчиком-предохранителем. Пластмассовый затыльник закрывает ствольную коробку сзади и служит опорой для возвратной пружины. В нём смонтированы рукоятка перезаряжания (выполнена по типу Т-образной рукоятки винтовки М16) и выдвижной плечевой упор. Чтобы извлечь плечевой упор длиной 195 мм из ствольной коробки, требуется нажать на маленькую кнопку на правой стороне затыльника. Плечевой упор можно регулировать по длине, он автоматически стопорится в одном из трёх фиксированных положений. Длина приклада довольно мала и поэтому голова стрелка располагается очень близко к оружию. Разработчики PDW не считают это серьёзным недостатком, указывая на сравнительно небольшую отдачу оружия и наличие специального выступа для отражения стреляных гильз. При этом указывается, что ни стрелки-правши, ни стрелки-левши не испытывают при стрельбе каких-либо неудобств. В нижней части затыльника выполнены два отверстия, куда при разборке во избежание потери вставляются оси.

MP7A1 оснащён коробчатым двухрядным магазином, который по устройству аналогичен магазинам современных штурмовых винтовок. Все его основные части – корпус, подаватель, пружина и дно – выполнены из стали. Магазин может вмещать 20, 30 или 40 патронов. Вставленный 20-зарядный магазин полностью скрывается в пистолетной рукоятке, тогда как магазин удвоенной ёмкости выступает из неё примерно на 85 мм. Защёлка магазина выполнена по-пистолетному (подобно пистолетам Walther P99 или HK USP) и представляет собой небольшой двухсторонний рычаг, выполненный как продолжение нижней части спусковой скобы. При нажатии на него магазин легко выпадает из шахты под собственным весом, но если же по какой-либо причине магазин достаётся оттуда с трудом (например, при попадании грязи), то его извлечение облегчает выемка для пальца в нижней части рукоятки.

В прицельных приспособлениях MP7A1 устранён главный недостаток, свойственный G36 – отсутствие механического прицела. У PDW на верхней части ствольной коробки во всю её длину размещена планка «пикатинни». На ней крепятся два стандартных прицела – основной коллиматорный прицел и резервный – механический.

Механические прицельные приспособления состоят из складывающейся мушки и перекидного целика. В сложенном состоянии они образуют классический открытый прицел и не препятствуют применению оптики, а в откинутом – диоптрический прицел, который, благодаря высоко расположенной прицельной линии, особенно удобен при стрельбе в защитных очках или противогазной маске.

Стандартный коллиматорный прицел RSA-S для PDW MP7A1 (без защитного кожуха). Фото Zeiss

На этапе разработки для PDW рассматривались несколько возможных типов коллиматоров фирм Aimpoint, EOTech, C-More, Optima и Hensoldt. Выбор же пал на коллиматор RSA-S немецкой фирмы Hensoldt из Ветцлара (сегодня она входит в состав Zeiss). RSA-S – Reflexvisier Small Arms – представляет собой вертикально расположенную линзу размером 23x15 мм, смонтированную в корпусе и на которую проецируется прицельная марка в виде оранжевой точки. Луч света для этой марки получается пассивным способом из дневного света, при этом его яркость автоматически подстраивается под яркость окружающей среды. При недостаточной освещённости местности на помощь фотоэлементу приходит светодиод, получающий независимое питание от батареи СR2032. Его подключение осуществляется самостоятельно, при помощи встроенной электроники и программного обеспечения. Если прицел не используется длительное время, RSA-S отключается автоматически. Этим обеспечивается пользование прицелом в течение нескольких лет без замены батареи. Для применения на больших дальностях фирма Zeiss разработала к прицелу RSA-S насадку с трёхкратным увеличением VGN 3x. Коллиматор и насадка могут применяться также и ночью совместно с ночными очками. Прицел RSA-S весит всего 99 г, он устойчив к нагрузкам выстрела, водонепроницаем и стоек к ударам и вибрации. Поле зрения прицела – 5,3°. RSA-S крепится к планке «пикатини» с помощью зажима без применения инструмента.

На более короткой 9-cм боковой планке на левой стороне оружия может монтироваться ЛЦУ типа LLM-01 фирмы Oerlikon Contraves, тактический фонарь или другие устройства, которые не должны являться помехой для основных прицелов.

Но наиболее интересным в PDW является патрон 4,6x30. Его создание явилось одним из самых революционных шагов в развитии стрелковых боеприпасов за последние десятилетия. Эксперименты в этом направлении HK вела уже давно. В конце 60-х годов фирма из Оберндорфа разработала штурмовую винтовку HK 36 под патрон 4,6х36 CТP-613 фирмы СETME с пулей, разворачивавшейся при попадании в цель. Правда из-за протестов со стороны Красного Креста эту разработку пришлось свернуть. Малый калибр имел и безгильзовый боеприпас 4,7х21 фирмы Dynamit Nobel для штурмовой винтовки G11. Таким образом, к концу 1990-х годов Heckler amp;Koch накопила значительный опыт в создании оружия под патрон калибра менее 5 мм. На стадии проектирования рассматривались три варианта такого патрона для PDW. После компьютерного моделирования и подтверждения его результатов на практике выбор был остановлен на патроне калибра 4,6x30.

Патроны 4,6х30 в разрезе (слева направо): 4,6x30 патрон SINTOX® Action с экспансивной пулей; 4,6x30 патрон SINTOX® Penetrator с пулей повышенной пробивной способности; 4,6x30 патрон SINTOX® Steel Monolith с пулей со стальным сердечником; 4,6x30 патрон SINTOX® Ball с оболочечной пулей; холостой патрон 4,6x30 SINTOX® Blank (DM18). Фото RUAG Ammotec

Данный боеприпас имеет латунную гильзу бутылочной формы и нетоксичный капсюль центрального воспламенения SINTOX DM1465. Прогрессивно горящий двухосновный порох обеспечивает максимальное давление в канале ствола в 400 МПа. Патрон 4,6x30 является первым боеприпасом, оболочка пули у которого наносится гальваническим способом. В настоящее время патрон производится швейцарским концерном RUAG Ammotec, который разработал и выпускает различные виды пуль. Стандартной является оболочечная пуля массой 2,6 г с упрочнённым стальным сердечником и медной оболочкой. Кроме этого существуют патроны с трассирующими и экспансивными пулями, пулями с повышенной пробивной способностью, а также дозвуковые, практические и холостые патроны. Патрон 4,6x30 по своей дульной энергии примерно на 100 Дж уступает патрону НАТО 9х19. Однако благодаря меньшему калибру и заострённой головной части пули, её пробивная способность значительно выше, чем у пули пистолетного патрона. На расстоянии 50 м пуля патрона 4,6x30 пробивает стальную пластину толщиной 9 мм, а на дистанции 200 м – стандартную тестовую мишень НАТО для средств индивидуальной бронезащиты, состоящую из 1,6-мм пластины из титанового сплава 6А14V и 20 слоёв кевлара (СRISAT-мишень, имитирующая российский тяжёлый бронежилет) или кевларовый шлем. По этим показателям патрон 4,6x30 четырёхкратно перекрывает требования НАТО, тогда как для 9-мм патрона данные задачи являются невыполнимыми. Другими преимуществами патрона PDW, по сравнению с пистолетными боеприпасами, являются лучшая настильность траектории ввиду более высокой скорости полёта пули, а также малый вес патрона и соответственно больший носимый боезапас. При небольшом калибре останавливающее действие патрона 4,6x30 остаётся достаточно высоким. Многочисленные тесты стрельбой по желатиновым мишеням показали, что уже на первых сантиметрах пути пуля данного патрона передаёт большую часть своей энергии цели, что способствует эффективному действию боеприпаса по живой силе.

Возможный носимый боекомплект, патроны

График, иллюстрирующий логистические преимущества патрона 4,6x30 по сравнению с другими распространёнными типами стрелковых боеприпасов

Сравнительная пробивная способность патронов 4,6x30 мм DM11 и 9x19 мм DM51

Результаты сравнительных испытаний патронов фирмы RUAG Ammotec

Итог

PDW MP7 уже десять лет с трудом пробивает себе путь в войска. Сама по себе задача создания PDW является очень сложной: требуется оружие по своей мощности сравнимое со штурмовой винтовкой, которое, в то же время, можно постоянно носить с собой в кобуре, как пистолет или компактный пистолет-пулемёт. Очень трудно дать оценку эффективности применения PDW, поскольку сценарии его боевого применения всегда очень разнообразны и неожиданны: это может быть нападение на транспортный конвой или на экипаж танка, выполняющий его полевой ремонт, спасение экипажа сбитого вертолёта, внезапное столкновение тыловых подразделений с вражеским десантом или штурмовой группой и множество других ситуаций.

На самом деле ситуация с PDW не столь радужна, как описывает Hecker amp;Koch в своих рекламных проспектах и заявлениях. Например, утверждается, что отдача PDW сравнима с отдачей обычной малокалиберной винтовки. На самом деле она значительно выше и для удержания оружия, особенно при ведении автоматического огня, требуется приложение ощутимого усилия и желательно применение плечевого упора. Таким образом, PDW более комфортабелен при стрельбе лишь по сравнению с пистолетами-пулемётами и штурмовыми винтовками.

PDW MP7A1 – оружие дорогое и его цена составляет 1600 долл. США, что примерно в 2-3 раза выше стоимости штурмовой винтовки калибра 5,56 мм. Высокая стоимость находится в противоречии с концепцией PDW, рассматривающей его в качестве вспомогательного оружия и, очевидно, является серьёзным препятствием при принятии решения о его закупке.

Несмотря на ожидания, боеприпас 4,6x30 пока не стал стандартным патроном НАТО. В качестве причины называются проблемы технического характера. Ещё в ходе разработки патрона Royal Ordnance столкнулось с трудностями, обусловленными нестабильностью величины наибольшего давления пороховых газов. Путём привлечения передовых производственных технологий указанную проблему удалось решить, однако они затруднили принятие решения о стандартизации данного типа бое. По мнению специалистов НАТО, организация производства патрона 4,6x30 в ряде стран блока, не обладающих требуемым техническим потенциалом, может потребовать значительного времени и финансовых затрат. Противники данного патрона существуют и в полиции: они утверждают, что широкое распространение боеприпаса 4,6x30 и оружия под него непременно приведёт к их утечке на рынок нелегального оружия и последующему появлению особо опасных криминальных групп, вооружённых компактным автоматическим оружием, способным поражать цели в бронежилетах.

Есть ряд нареканий и к эргономике MP7A1: вследствие малой длины приклада он не слишком удобен для стрелков с солидной комплекцией, ряд элементов управления (защёлка приклада и магазина, затворная задержка) излишне мелки и неудобны для пользования в затруднённых условиях, например, в темноте или в перчатках. При полевой разборке ряд узлов труднодоступен для чистки.

Очень трудно преодолеть и предубеждение о незначительном останавливающем действии малокалиберных боеприпасов. Пока единственным аргументом разработчиков PDW являются результаты стрельб по желатиновым мишеням, показавшие, что на дистанции до 100 м MP7A1 справляется с блоком желатина толщиной 28 см, при этом диаметр раневого канала в 1,5 раза выше, чем при стрельбе из MP5 и UMP пулями калибра 9х19 и .45 ACP соответственно. Однако реальной статистики боевого или полицейского применения патрона 4,6x30 пока не существует. По мнению автора, ответ на этот вопрос будет решающим в дальнейшей судьбе PDW, поскольку заявления ряда специалистов НАТО, что недостаточное останавливающее действие патрона может быть компенсировано увеличенным боезапасом и высокой точностью стрельбы, вряд ли можно считать убедительными.

Неполная разборка MP7A1. Фото автора

Тактико-технические PDW MP7A1:

Фирменное обозначение – Maschinenpistole 7

Производитель – Heckler amp;Koch, Оберндорф/Некар

Калибр – 4,6x30

Принцип работы автоматики – отвод пороховых газов из канала ствола

Запирание – поворот затвора

Длина (со сложенным прикладом) – 590 (380) мм

Высота с магазином на 20 патронов с прицелом – 210 мм

Высота с магазином на 20 патронов – 172 мм

Ширина – 42 мм

Длина ствола – 180 мм

Канал ствола – хромированный

Нарезы – 6 правых нарезов

Шаг нарезов – 160 мм

Начальная скорость пули – 725 м/с

Дульная энергия пули – 447 Дж

Прицельная дальность – 200 м

Эффективная дальность – 200 м

Максимальная дальность полета пули – 1720 м

Масса без магазина – около1,5 кг

Масса магазина на 20/30/40 патронов – 0,1/0,15/0,2 кг

Вид огня – одиночный/автоматический

Темп стрельбы – 950 выстр./мин

Усилие спуска – 30…45 Н

Вместимость магазина – 20,30 и 40 патронов

Масса патрона – 6,1-7,0 г

Масса гильзы – 3,8 г

Масса пули – 1,7-2,6 г

Длина патрона – 38,5 мм

Длина пули – 15,3 мм

Диаметр пули – 4,65 мм

Длина гильзы – 30,5 мм

Диаметр донца гильзы – 8,0 мм

Живучесть ствола – 15 000 выстрелов

Кучность R100 на 45 м, 10 выстрелов – ›2,5 cм

Прицельные приспособления – 1х коллиматорный прицел и механический прицел, возможен монтаж дневной и ночной оптики

Применение – Германия, Австрия, Албания, Великобритания, Индонезия, Ирландия, Италия, Малайзия, Норвегия, Португалия, Франция, Хорватия, Южная Корея и др.

This file was created

with BookDesigner program

bookdesigner@the-ebook.org

29.06.2013

Content

Илья Шайдуров
На переднем крае

PDW для бундесвера

История MP7

Устройство MP7A1

Итог