Юрий Пономарёв

МСП и ПСС

МСП

Русский «Дерринджер» или «карманный бокфлинт»?

Малогабаритный специальный пистолет (МСП) под патрон СП-3 был принят на вооружение Советской армии 24.08.72 г. приказом министра Обороны СССР №145 и получил индекс 6П24. Разработанным по заказу КГБ пистолетом МСП вооружались специалисты спецслужб и бойцы разведподразделений армии. Некоторое количество пистолетов поставлялось вооружённым формированиям дружественных СССР режимов.

Пистолет МСП разрабатывался под 7,62-мм патрон СП-3, чем и обусловлена его конструктивная схема. В свою очередь, при отработке патрона, одним из требований было обеспечить максимально похожий на штатный патрон внешний вид. Что и было успешно реализовано – 7,62-мм пуля позаимствованная от патрона обр. 1943 г. и гильза очень похожая на таковую этого же патрона.

Основным «секретом» СП-3 является наличие поршня в полости гильзы между пороховым зарядом и пулей. При воспламенении порохового заряда посредством накола капсюля-воспламенителя, перемещающийся по длине гильзы поршень выталкивает пулю, которая, пройдя короткий ствол (чуть более длины поршня) с шестью нарезами, стабилизируется на полёте. Движение поршня сопровождается пластической деформацией гильзы, которая становится практически цилиндрической, чем достигается обтюрация пороховых газов в полости гильзы (отсутствие их истечения в атмосферу и, как следствие, исключение звуковых колебаний, пламенности и дымности выстрела). Остаточное давление пороховых газов в стреляной гильзе 400-600 кгс/кв.см, которое постепенно снижается с течением времени. Так как пуля получает максимальную скорость в момент максимальной скорости поршня и прохождение ею нарезного канала ствола сопровождается снижением её скорости, то для уменьшения влияния этого явления поршень состоит из двух деталей – собственно поршня и телескопически выдвигаемого штока. Таким образом, пистолет МСП представляет собой оружие для бесшумной и беспламенной стрельбы. Стрельба сопровождается только отчётливо слышными щелчками от ударов курков по ударникам.

Стрельба из пистолета ведётся 7,62-мм патроном СП-3, который визуально похож на штатный патрон 7,62х39. 7,62-мм пуля позаимствована от патрона обр. 1943 г. При воспламенении порохового заряда, перемещающийся по длине гильзы поршень выталкивает пулю. Поршень состоит из двух деталей – собственно поршня и телескопически выдвигаемого штока. На нижней иллюстрации приведены разрезы гильзы и поршня патрона СП-3 после выстрела

Конструкция пистолета чрезвычайно близка к конструкции «вертикалки» – бокфлинта: откидной (вверх) блок стволов; запирание блока стволов на подствольный крюк и фиксирующий вырез блока на выступ рамки; наличие двух экстракторов действующих через рычаги при открывании блока; раздельные ударники и наличие двух курков и двух цилиндрических боевых пружин; отбой курка и наличие на нём предохранительного взвода; блокировка спусковой тяги рычажным предохранителем.

Вместе с тем есть и отличия в работе механизмов, так, в следствие различия геометрии гильзы и патронника, патроны, в требуемом для надёжного разбития капсюля-воспламенителя положении, фиксируются обоймой на которую, в свою очередь, воздействуют экстракторы осуществляя предварительный сдвиг обоймы со стреляными гильзами. Так как пластическая деформация гильзы весьма значительна, то и усилие открывания блока стволов может достигать 12 кгс. В связи с этим, чтобы не увеличить его до неприемлемых величин, взведение курков производится специальным рычагом взведения, расположенным в нижней части спусковой скобы, который после его отпускания возвращается в исходное положение под действием специальной пружины. Так как предохранитель от случайного выстрела блокирует спусковую тягу, то заряжание пистолета и взведение курков может производиться в любом его положении. Схема работы УСМ: при первом нажатии на спусковой крючок левый курок ударяет по нижнему ударнику, при втором нажатии правый – по верхнему. При первом нажатии на спусковой крючок (ил. I) спусковая тяга (1) скользя по горизонтальной поверхности выступа левого курка (2) взаимодействует с верхним плечом шептала (ил. II поз. 3) при повороте которого боевой взвод шептала выходит из под боевого взвода курка (а). При повороте левого курка его горизонтальная площадка поворачивается и даёт возможность спусковой тяге под действием пружины опуститься вниз (ил. III поз. 1), обеспечивая её взаимодействие с правым шепталом.

Так как пробитие капсюля-воспламенителя бойком ударника при такой конструктивной схеме патрона недопустимо, то ударники очень «ажурны» и легки, а удары по ним осуществляют внутренние выступы курков (ил. III поз. 4), а наружные выступы (поз. 5) служат для ограничения их поворота.

Предохранителем от выстрела при незапертом блоке стволов является специальный подпружиненный рычаг (6) взаимодействующий с выступом запирающего рычага (7) (ил. IV). В повёрнутом по часовой стрелке положении (ил. II поз. 6) он блокирует спусковую тягу.

Порядок подготовки пистолета к стрельбе

1. Слегка поджав, повернуть защёлку блока стволов вперёд до отказа и открыть блок стволов другой рукой.

2. Вставить обойму с патронами в патронник, закрыть блок стволов и зафиксировать защёлку блока.

3. Указательным пальцем захватить выступающую за предохранительную скобу часть рычага взведения и поджать на себя.

4. Выжать рычаг взведения до упора.

5. Пистолет готов к стрельбе. Если предохранитель был включён, то предварительно его выключить.

Неполная разборка пистолета

1. Вывинтив винты щёчек рукоятки отделить их от рамки. Несколько подав рычаг запирания вперёд вытолкнуть ось боковых досок.

2. Слегка постукивая сдвинуть назад и отделить (поочерёдно) боковые доски

Вид слева, щёчки и боковые доски отделены. 1 – пружина рычага взведения; 2 – выдвинутый экстрактор

Открытый прицел МСП позволяет ведение стрельбы на дальности до 25 метров и, как правило, не требует изменения заводской пристрелки. Тем не менее, имеется возможность перемещения целика по горизонту. Прицельная стрельба требует определённой тренировки из-за малой длины прицельной линии и «мелких» глубины прорези целика и высоты мушки, что особенно сказывается в условиях недостаточной освещённости.

Гарантийный ресурс блока стволов составляет 1000 выстрелов (по 500 на ствол), хотя в реальности он намного выше из-за ненапряжённой баллистики и отсутствия воздействия на стенки канала ствола пороховых газов. Чистка пистолета сводится, в основном, к протирке чистой сухой ветошью и смазке тонким слоем масла каналов стволов, зеркала рамки в районе бойков, т. к. несмотря на двойное кернение капсюля (кольцевое и четырёхточечное) наблюдаются случаи просачивания пороховых газов по окружности капсюля (даже в этом случае давление в гильзе остается достаточно высоким, что может представлять определенную опасность при попытке её вскрытия).

Иногда наблюдаются случаи малозвучных выстрелов (шум на уровне выстрела из малокалиберной винтовки) сопровождаемых вылетом искр из дульного среза (фиксируются только в темноте) из-за прорыва пороховых газов между поршнем и гильзой, что, однако, допускается техническими условиями в объёме не более 5%.

Хотя пистолет функционирует безотказно и с совершенно обезжиренными деталями, рекомендуется производить смазку шарнира блока и осей УСМ (предварительно отделив щёчки) с помощью спички, окунаемой в оружейную или другую жидкую смазку. Так как пистолет часто переносится вне кобуры (прошивка которой не внушает мысли о её долговечности), излишки смазки могут испачкать одежду.

При разряжании пистолета после производства одного выстрела вновь зарядить его этой же обоймой не удастся – помешает деформированная стреляная гильза, которую надо извлечь из обоймы и заменить патроном.

В целом пистолет вполне способен выполнять функции запасного, а при проведении спецопераций и основного образца оружия. Следует только помнить, что пробивное действие пули очень незначительно, она хоть и пробивает 25-мм доску на дальностях до 50 метров, но 1,5 мм стальной лист не пробивает даже с 3 метров.

В настоящее время ни пистолет, ни патроны к нему не производятся. Конструкция пистолета могла бы стать базой для разработки оригинального охотничьего ружья, обладающего беспрецедентными характеристиками эксплуатационной безопасности.

ТТХ МСП

Масса без патронов, кг (не более) – 0,55

габариты, мм

– длина – 115

– высота – 90

– ширина – 30

Усилие спуска, кгс – т1,5-3,0

Ход спускового крючка, мм ~ 6

Скорость пуль в 5 м (V 5 м/с) – 150-160

Нарезка ствола – правая

Шаг нарезов, мм – 170

Число нарезов, шт – 6

Допустимое отклонение средней точки попадания от точки прицеливания на Д=25 м, см – не более 8

Диаметр круга, вмещающий 10 пробоин на Д=25 м, см – не более 30

ПСС

Пистолет для бесшумной и беспламенной стрельбы

7,62-мм пистолет самозарядный специализированный (ПСС) под специальный патрон СП4 был разработан в процессе выполнения опытно-конструкторской работы (шифр «Вул») в Центральном научно-исследовательском институте точного маиностроения г. Климовск Московской области, и в 1984 г. принят на в вооружение спецподразделений КГБ и МО СССР с грифом «Несекретно». В 1992 г. снят гриф секретности с тактико-технических характеристик пистолета и патрона, после чего они стали появляться на вооружении и других силовых структур. Однако, широкому распространению пистолета мешала дефицитность патрона. Производится ПСС Тульским оружейным заводом.

Общие сведения

7,62-мм пистолет ПСС является личным оружием скрытого нападения и защиты, предназначенным для бесшумной и беспламенной стрельбы на дальности до 50 м. ПСС прост по устройству и обращению с ним, а конструктивно сочетает оригинальные конструкторские решения с многолетиями отработанными механизмами. Например, ударно-спусковой механизм практически полностью идентичен таковому пистолета ПМ. Работа автоматики пистолета основана на принципе использования энергии отдачи свободного затвора при подвижном патроннике. Подача патронов при стрельбе производится из отъёмного однорядного коробчатого магазина вместимостью 6 патронов. Для удобства снаряжения магазин имеет широкие боковые окна, а подаватель – боковые выступы. Каждый пистолет комплектуется одним запасным магазином, протиркой и кобурой для скрытого ношения.

Особенности конструкции патрона СП4, практически полностью исключающие истечение пороховых газов при выстреле, обуславливают малую загрязняемость деталей оружия. Однако, несмотря на это, пистолет нуждается в регулярной чистке и смазке. Причём, при достаточно интенсивной стрельбе и попадании в пыль и воду необходима полная разборка пистолета для чистки. Смазке подвергаются хорошо вычищенные детали кроме внутренней поверхности патронника. Невыполнение этого требования может привести к задержкам при стрельбе. Ресурс пистолета составляет не менее 1000 выстрелов. Охлаждение, чистка и смазка пистолета производится не более, чем через 96 выстрелов.

Схема патрона СП4. 1 – гильза, 2 – пуля, 3 – поддон, 4 – пороховой заряд, 5 – капсюль-воспламенитель

Приведение пистолета к нормальному бою

Пистолет приводится к нормальному бою следующим образом:

– по горизонтали – смещением целика в какую-либо сторону; смещение на 0,1 мм даёт смещение средней точки попадания на мишени в ту же сторону на 2 см;

– по вертикали – заменой целика другой группы селективности (из группового ЗиП); при этом целик соседней группы селективности изменяет положение СТП на 6 см.

При стрельбе на 25 м СТП группы из четырёх пробоин не должна отклоняться более, чем на 7,5 см от контрольной точки, расположенной на 12,5 см выше точки прицеливания.

Порядок неполной разборки пистолета

Извлечь магазин по аналогии с пистолетом ПМ. Подпружиненная задняя часть крышки магазина, утапливаясь в рукоятку, облегчает доступ к защёлке, однако при присоединении магазина может сыграть «злую шутку» – магазин не фиксируется защёлкой и при попытке заряжания пистолета магазин осаживается и патрон остаётся в нём, а не досылается в патронник.

Проверить отсутствие патрона в патроннике, для чего снять пистолет с предохранителя, опустив его флажок вниз, и, несколько отведя затвор назад, осмотреть патронник.

Оттянуть фиксатор в дульной части вперёд и повернуть его на 90°.

Приподнимая передний конец затвора вверх, отнести его в заднее положение и снять с рамки.

Детали неполной разборки пистолета.

Сборка производится в обратном порядке.

Из-за недостатка эксплуатационной документации (памяток по обращению, технических описаний и инструкции по эксплуатации) у пользователей часто возникают проблемы с качественным техническим обслуживанием пистолетов, вплоть до поломок деталей при попытках произвести полную разборку, имеющую некоторую специфику.

Порядок полной разборки

1. Произвести неполную разборку.

2. Отвинтив винт снять рукоятку и разобрать ударно-спусковой механизм аналогично таковому пистолета ПМ.

Разборка УСМ имеет следующие особенности:

– плечо пружины шептала снимается с левого выступа рамки (7), т. к. отсутствует затворная задержка. Роль затворной задержки в ПСС выполняет отражатель, поднимаемый подавателем магазина. Для снятия затвора с отражателя (по израсходованию патронов в магазине) необходимо заменить пустой магазин снаряженным, оттянуть затвор несколько назад и, отпустив его в переднее положение, продолжить стрельбу;

– отделение спускового крючка и отражателя. Для отделения спускового крючка (после отделения боевой пружины, шептала и курка) необходимо немного отжать отражатель вправо (8) и повернув его вверх-вперёд поджать им упор до отказа, а другой рукой, удерживая спусковую тягу, вывести спусковой крючок вверх-назад из рамки (9) и отпустить отражатель. Для отделения отражателя необходимо пальцем поджать упор вперёд и, движением вправо, отделить отражатель, вынув его ось из отверстия в левой стенке рамки (10).

4. Отпустив упор после отделения отражателя движением назад извлечь его вместе с пружиной из канала рамки, а затем из параллельного канала извлечь толкатель (11).

3. Отделить патронник от рамки, повернув его вокруг продольной оси на 90° в любую сторону и сместив назад (12).

4. Разобрать затвор, отделив предохранитель, ударник и выбрасыватель как у ПМ. Отделить ось-фиксатор направляющей возвратного механизма, для чего, несколько оттянув фиксатор вперёд, выколоткой сдвинуть ось-фиксатор (13) и отделить её от гнезда в задней части затвора. Для удобства, в зазор между затвором и оттянутым фиксатором можно что-то вставить (например, винт рукоятки).

5. Отделить возвратную пружину и направляющую, для чего надавить выколоткой на направляющую через отверстие в задней части затвора, сдвинуть фиксатор в сторону мушки, снять его с пазов направляющей (14) и плавно уменьшая нажим на выколотку разгрузить возвратную пружину.

6. Разобрать магазин, отжав пружину в сторону подавателя и сдвинув крышку магазина вперёд.

Детали полной разборки пистолета ПСС.

1 – рамка со стволом, 2 – затвор, 3 – фиксатор, 4 – выбрасыватель с гнетком и пружиной, 5 – предохранитель, 6 – ударник, 7 – возвратная пружина с направляющей, 8 – ось-фиксатор направляющей возвратной пружины, 9 – спусковой крючок с тягой, 10 – шептало с пружиной, 11 – курок, 12 – патронник, 13 – толкатель, 14 – упор с пружиной, 15 – отражатель, 16 – рукоятка, 17 – боевая пружина с задвижкой, 18 – корпус магазина, 19 – подаватель, 20 – крышка магазина

Сборку пистолета производят в обратном порядке. При этом необходимо помнить:

– патронник устанавливается в рамку номером вверх, при этом паз в его задней части (под зуб толкателя) должен быть внизу. Соответственно, зуб толкателя при его установке в верхний канал рамки, должен быть направлен вверх. При установке упора с пружиной толкатель должен попасть в паз упора.

Двупёрая пластинчатая боевая пружина пистолета ПСС по конфигурации полностью идентична пружине ПМ, но имеет повышенные силовые характеристики. Поэтому категорически запрещается взводить курок нажимом на спусковой крючок и производить спуск курка при отделённом затворе.

После хранения пистолетов рукоятки, изготовленные из полиамида, могут давать усадку, приводящую к тугому извлечению магазина. При выявлении этого недостатка внутренние боковые поверхности рукоятки целесообразно обработать плоским напильником.

И ещё о чём необходимо помнить: категорически запрещается разбирать стреляные гильзы, так как остаточное давление пороховых газов в них достигает 800 кг/см^2. С течением времени оно постепенно снижается, но может представлять опасность даже через полгода.

ТТХ ПСС

Масса пистолета со снаряженным магазином, г – 850

Скорость пули на удалении 5 м от дульного среза, м/с – 193-202

Длина нарезной части ствола, мм – 32

Число нарезов, шт. – 4

Усилие спуска не более:

с боевого взвода/самовзводом, кгс – 3,5/8,5

Кучность стрельбы (R 100 ), см, не более – 12,5

Content

Юрий Пономарёв
МСП и ПСС

МСП

Порядок подготовки пистолета к стрельбе

Неполная разборка пистолета

ПСС

Общие сведения

Приведение пистолета к нормальному бою

Порядок неполной разборки пистолета

Порядок полной разборки