Сергей Копейко

Высокоточные

Программа командования специальных операций ВС США «Высокоточная снайперская винтовка»

Часть первая

Программа Precision Sniper Rifle – PSR («Высокоточная снайперская винтовка – ВСВ») появилась на основе изучения опыта тех боевых действий, которые в США называются Global War on Terror – GWOT («Глобальной войной против терроризма»), провозглашённой после террористических актов 11 сентября 2001 г. так как в ходе иракской и афганской кампаний снайперы подразделений спецназа часто сталкиваются с задачей поражения целей, находящихся вне пределов досягаемости штатных систем снайперского оружия, а именно винтовок M24, M40 или Mk13

Во время вооружённых конфликтов последних лет американские военные имеют дело с противником, который умело использует естественные свойства местности и различные сооружения для оборудования пулемётных и миномётных огневых позиций, укрытий для своей живой силы, включая и снайперов. В этих условиях было признано необходимым обеспечить боевые подразделения снайперским оружием, которое отличается увеличенной дальностью эффективной стрельбы, использует боеприпасы с повышенной поражающей способностью и снабжено более совершенной дневной и ночной оптикой.

Техническое задание на такое оружие было опубликовано в мае 2008 г. В нём перечислялись десять основных требований к перспективной высокоточной снайперской винтовке, согласно которым оружие должно использовать, иметь или обеспечивать:

– серийно производящиеся боеприпасы калибра .338 (8,6 мм). Это означало, что речь прежде всего идёт о патронах .338 Lapua Magnum, .338 Norma Magnum или других общеупотребительных патронах данного калибра;

– механизм ручного перезаряжания в вариантах для правой и левой руки;

– дневную оптику, обеспечивающую точность стрельбы не более 1 угловой минуты на расстояниях от 300 до 1500 метров;

– максимальное рассеивание не более 1 угловой минуты для группы в пять выстрелов;

– средний интервал между задержками при стрельбе с использованием магазина – 1000 выстрелов;

– общую длину системы не более 52 дюймов (~ 1320 мм) в полной конфигурации, включая полностью выдвинутый или откинутый приклад, но исключая глушитель. Длина отдельного компонента системы не должна превышать 40 дюймов (~ 1015 мм);

– общую массу системы не более 18 фунтов (~ 8,16 кг), с учётом снаряженного магазина на пять патронов;

– верхнюю планку MIL-STD-1913 для крепления прицельных приспособлений, обеспечивающую сохранение прицельной линии и установок пристрелки оружия во время ведения обычной стрельбы и передвижений снайпера в ходе боя;

– неполную разборку и сборку оружия в полевых условиях менее чем за две минуты;

– сохранение установок пристрелки оружия после разборки и сборки.

В начале 2009 г. в требования были внесены некоторые изменения. Так, из них исчезло упоминание конкретного калибра оружия. Вместо этого оговаривалось, что перспективные образцы снайперских винтовок должны быть рассчитаны под стандартные, серийно производимые боеприпасы, сертифицированные американским Институтом производителей стрелкового оружия и боеприпасов (Small Arms and Ammunition Manufacturers’ Institute – SAAMI), представляющим собой ассоциацию ведущих компаний отрасли, или европейской Постоянной международной комиссией по испытаниям ручного огнестрельного оружия (Commission Internationale Permanente pour l’Epreuve des Armes a Feu Portatives – CIP). Далее, помимо магазинных винтовок с продольно скользящим поворотным затвором, к участию в конкурсе допускались и самозарядные системы. В требованиях к снайперским винтовкам уточнялось, что стрелок должен получить возможность поражать живую силу и транспортные средства противника на расстояниях 1500 м и более, а также пробивать противопульные жилеты третьего уровня (Level 3 body armor) на расстояниях 750 м и более. По замыслу авторов программы новая высокоточная снайперская винтовка должна быть пригодна для решения большинства тех огневых задач, которые в настоящее время остаются за тяжёлыми снайперскими винтовками калибра 12,7 мм.

В конце марта 2010 г. министерство обороны США обнародовало официальную Заявку на коммерческое предложение по высокоточной снайперской винтовке. Однако вскоре, уже в мае 2010 г., она была аннулирована на основании того, что требовалась дальнейшая проработка критериев оценки качества и возможностей предлагаемых образцов оружия. И только в июне 2011 г. было объявлено о возобновлении процесса. Головным заказчиком программы ВСВ выступает Командование специальных операций. Эта программа поддержана всеми видами вооруженных сил и родами войск США. Она предполагает полную и открытую конкуренцию заявителей и будет проводиться в три этапа – на начальном этапе каждый участник конкурса должен предоставить для испытаний два образца оружия и 4000 патронов. В итоге победитель получит контракт на поставку 5150 систем ВСВ и 10 миллионов 300 тысяч патронов.

Из-за того, что в США очень развит рынок охотничьего и спортивного оружия, фирмам-производителям нет необходимости каждый раз разрабатывать образцы оружия для конкретного конкурса. Как правило, предлагаются уже имеющиеся коммерческие образцы, доработанные под очередные требования. Наглядный пример такого подхода – история винтовки Remington 700, ставшей основой для создания целого семейства снайперских винтовок, состоящих на вооружении уже не один десяток лет.

Программа ВСВ вызвала большой интерес среди производителей оружия, специалистов и любителей, породила оживлённую дискуссию в профессиональной среде и средствах массовой информации о том, какой же винтовке будет отведена роль снайперского оружия XXI в. Несмотря на то, что в последнем варианте требований к винтовке её калибр жёстко не определён, общее мнение склоняется всё же в пользу калибра .338 (8,6 мм). Из истории известно, что в 1983 г. министерство обороны США задалось целью создания нового патрона для снайперской стрельбы. Американская компания Research Armament Industries (RAI) разработала патрон калибра .338, но в нём обнаружился дефект – из-за большого давления пороховых газов гильза деформировалась. Эту проблему удалось решить финской компании Lapua, где создали новую усиленную гильзу. Промышленное производство патронов, получивших обозначение .338 Lapua Magnum началось в 1987 г., и в настоящее время этот патрон является одним из наиболее известных и широко используемых боеприпасов калибра .338. Этот патрон нашёл широкое применение и в снайперском деле, благодаря характерной для него высокой кучности при стрельбе на большие расстояния и настильной траектории полёта пули. В 2009 г. на рынке появился патрон калибра .338 Norma Magnum, разработанный шведской фирмой Norma. По имеющимся данным, он несколько превосходит патрон Lapua по баллистическим свойствам, так как в нём используется пуля с более низким коэффициентом аэродинамического сопротивления, которая медленнее теряет скорость, сохраняет больший запас кинетической энергии при встрече с целью и более устойчива к воздействию ветра. Вообще считается, что потенциал боеприпасов калибра .338 раскрыт далеко не полностью. Этим и объясняются непрерывные поиски новых вариантов патронов, что привело к появлению винтовок, созданных под боеприпасы калибра .338: Remington Ultra Magnum, Winchester Magnum, Weatherby Magnum, Xtreme Tactical и других.

Внешний вид боеприпасов калибра .338. Слева патрон .338 Lapua Magnum, справа – .338 Norma Magnum

В принципе, винтовки калибра .338 не являются абсолютно новым явлением в снайперском деле. Можно отметить, что в армии США с некоторым опозданием признали преимущества таких винтовок, которые давно и хорошо известны в европейских армиях. Когда после объявления Программы ВСВ в прессе стала проводиться своеобразная инвентаризация арсенала винтовок этого калибра, то первоочередное внимание было обращено на имеющиеся и хорошо зарекомендовавшие себя в боевых условиях снайперские винтовки. В первую очередь, это касалось продукции фирмы Accuracy International (AI), которая проявила себя как поставщик снайперского оружия для британской и других армий с начала 80-х годов прошлого столетия. Именно винтовки фирмы AI наглядно продемонстрировали все преимущества патрона .338 Lapua Magnum. В 1996 г. на вооружение британской армии была принята снайперская винтовка L115A1 калибра .338, а с 2008 г. в войска стал поступать её модернизированный вариант – L115A3. Из такой винтовки снайпер Крейг Харрисон, капрал королевской морской пехоты, установил рекорд дальности поражения цели, когда в ноябре 2009 г. в Афганистане смог уничтожить пулемётный расчёт талибов, расстояние до которого составляло 2475 метров. Правда, представитель компании AI был весьма сдержан в своих комментариях по поводу этого достижения. По его словам, фирма гарантирует надёжное поражение целей на расстояниях порядка 1500 м. Что касается данного рекорда, то ему сопутствовало невероятное стечение целого ряда благоприятных обстоятельств – идеальных погодных условий, отличной видимости и немалой доли везения.

Конечно, компания Accuracy International не осталась в стороне от программы ВСВ. Продолжая и развивая линию снайперских винтовок AWSM (Arctic Warfare Super Magnum), к которой относятся винтовки L115A1 и L115A3, она разработала новую снайперскую винтовку AХ338, которая была впервые показана на выставке SHOT Show 2010. Эта винтовка представляет собой модульное мультикалиберное оружие, предназначенное для использования боеприпасов калибра .338 Lapua Magnum, .300 Winchester Magnum и 7,62x51 при смене затворов, стволов и магазинов.

Диаметр затвора винтовки АХ338 составляет 22 мм, конструкция узла запирания стала намного прочнее и устойчивее к воздействию высокого давления и температуры в патроннике, по сравнению с вариантом AWSM. Затвор сконструирован таким образом, что для извлечения из него боевой личинки требуются лишь простые ручные инструменты. Переход на другой калибр производится путём замены боевой личинки или всего затвора в сборе. В конструкции затвора появился новый предохранитель, который препятствует производству выстрела при неполностью запертом затворе. Продольно-скользящий поворотный затвор винтовки АХ338 длиннее и шире, чем у её предшественников, а внутренняя длина магазина увеличена, что позволяет беспрепятственно использовать патроны калибра .338 Lapua Magnum, чья общая длина составляет 93,5 мм. Запирание происходит на три боевые упора, и, значит, угол поворота затвора составляет 60°, что сокращает время перезаряжания. Усовершенствованная пластинчатая пружина выбрасывателя имеет повышенный ресурс, что повышает надёжность его работы. Выбрасыватель можно удалить или вновь установить с помощью наконечника пули. По верху ствольной коробки проходит планка Picatinny MIL-STD 1913, на которой монтируется оптика. Стандартным для винтовки является свободновывешенный ствол с каннелюрами (в калибре .338 его длина 686 мм). В качестве дополнительных вариантов предлагаются стволы другой длины и калибра. Ложа винтовки очень популярна у американских оружейников и стрелков. Её основными преимуществами являются высокие эргономические качества, небольшой вес и возможность складывать приклад.

Новая снайперская винтовка AХ338, компания Accuracy International впервые была показана на выставке SHOT Show 2010

Основные тактико-технические характеристики (для калибра .338 Lapua Magnum, по CIP):

– механизм – продольно-скользящий поворотный затвор, ручное перезаряжание;

– масса (включая пустой магазин, упор для щеки и затыльник приклада, без оптического прицела) – 7,8 кг;

– общая длина – 1250 мм;

– УСМ – с предупреждением, регулируемый, усилие спуска – 1,5-2 кг; опция – регулировка положения спускового крючка в диапазоне 13 мм;

– предохранитель – трёхпозиционный: 1 положение – ударник заблокирован и затвор заперт; 2 – ударник заблокирован, возможно извлечение затвора; 3 – готовность к ведению огня;

– ствол – длина 686 мм, различные шаги нарезов под разные виды боеприпасов; снабжён высокоэффективным дульным тормозом; тактический дульный тормози глушитель поставляются дополнительно;

– ложа – регулируемый упор для щеки, регулируемая по высоте задняя опорная сошка, антабки для ружейного ремня, съёмные планки для крепления оптических прицелов;

– магазин – отделяемый, коробчатый, на 10 патронов.

АХ338 – модульное мультикалиберное оружие, предназначенное для использования боеприпасов калибра .338 Lapua Magnum, .300 Winchester Magnum и 7,62x51 при смене затворов, стволов и магазинов

Французская снайперская винтовка PGM 338, известная ещё как PGM 338LM (Lapua Magnum) или PGM Mini-Hecate 338, также относится к числу хорошо зарекомендовавших себя в боевых условиях высокоточных снайперских винтовок. Её изготовителем является французская компания PGM Precision, а на американском рынке винтовка распространяется фирмой Drake Associates, Inc.

Винтовка построена по так называемому «скелетному» принципу, чем достигается уменьшение веса изделия и упрощается его обслуживание. Ствольная коробка изготовлена из высококачественного авиационного алюминиевого сплава 7075, основным легирующим элементом которого является цинк, что обеспечивает материалу хорошую обрабатываемость и высокую усталостную прочность. Коробка имеет отверстия для снятия избыточного давления, позволяющие отводить пороховые газы в случае обрыва гильзы, хотя такой вариант считается чрезвычайно редким. Стальной затвор имеет три боевых упора. Холоднокованый ствол разработан немецкой фирмой Lothar Walter. Свободноколеблющийся матчевый ствол снабжён интегрированным дульным тормозом, который эффективно поглощает до 50% отдачи при выстреле. Ствол имеет правые нарезы с необычным шагом 305 мм, оптимизированным специально для стрельбы пулями с низким коэффициентом аэродинамического сопротивления калибра .338. Пистолетная рукоятка и цевье ложи изготовлены из полимерных материалов. Металлический приклад имеет регулируемый амортизатор, способствующий удобному прицеливанию и смягчению силы отдачи при выстреле. Приклад можно регулировать по длине и высоте, для уменьшения длины винтовки он может складываться на левую сторону. Винтовка имеет передние и заднюю сошки. Пистолетная рукоятка обеспечивает удобное удержание оружия, что особенно важно в тех случаях, когда снайпер в течение длительного промежутка времени должен быть в готовности к немедленному открытию огня. Спусковой механизм с предупреждением, усилие спуска – 1-1,6 кг. Планки Picatinny обеспечиваю возможность крепление разнообразных стандартных армейских и коммерческих оптических прицелов, фонарей, приборов ночного видения и пр. К винтовке придаётся комплект открытых прицельных приспособлений для использования в случае отказа оптики. Стандартным для винтовки является отъемный коробчатый двухрядный магазин на 10 патронов.

Основные тактико-технические характеристики:

механизм – продольно-скользящий поворотный затвор, ручное перезаряжание;

масса в боевом положении, без оптического прицела – 6,5-7,5 кг (в зависимости от конфигурации);

– общая длина – 1300 мм;

– длина со сложенным прикладом – 1010 мм;

– длина ствола – 690 мм;

– дульная скорость – 900 м/с;

– эффективная дальность стрельбы – 1500 м.

Французская снайперская винтовка PGM 338, также известная как PGM 338LM (Lapua Magnum) или PGM Mini-Hecate 338. Этот обрацец также относится к числу хорошо зарекомендовавш их себя в боевых условиях высокоточных снайперских винтовок

Говоря о винтовке PMG 338, следует упомянуть и швейцарскую снайперскую винтовку APR 338 производства фирмы Brugger Thomet (BT). С момента своего образования в 1991 г. фирма BT выступала в качестве дистрибьютора продукции компании PMG Precision. Так продолжалось до 2003 г., когда она решила самостоятельно выступить в тендере на поставку снайперской винтовки PMG 308 для армии Сингапура. Между двумя фирмами возникла конфликтная ситуация, которая разрешилась тем, что BT добилась права модернизировать винтовку PMG и начать её изготовление на собственном предприятии в Швейцарии. Так появилась снайперская винтовка Brugger Thomet APR 308, которая впервыебыла показана в 2005 г. на выставке MILIPOL в Париже, и в этом же году принята на вооружение сингапурской армии в качестве стандартной снайперской винтовки. Дальнейшим развитием этой системы стала винтовка APR 338 калибра .338 Lapua Magnum, также впервые продемонстрированная в Париже в 2007 г.

Винтовка APR 338 имеет модульную конструкцию, основой которой служит металлическая нижняя часть ствольной коробки, служащая основой для сборки и крепления всех остальных компонентов винтовки. Ручной двусторонний предохранитель интегрирован в нижнюю часть ствольной коробки. К ней же крепится верхняя часть ствольной коробки с затворной группой и стволом, а также органами управления огнём, складывающимся прикладом и другими элементами. В оружии используется традиционный продольно-скользящий поворотный затвор с тремя радиальными боевыми упорами в передней части. Угол поворота затвора – 60°, что удобно для стрелка при быстрой перезарядке винтовки.

УСМ, ручной предохранитель и пистолетная рукоятка представляют собой один съёмный модуль, расположенный под ствольной коробкой. Спусковой крючок регулируемый, спуск с предупреждением, усилие спуска может регулироваться в пределах от 1,5 до 2,5 кг. Двусторонний ручной предохранитель удобно расположен над пистолетной рукояткой. Винтовка имеет складывающийся приклад, присоединённый к нижней части ствольной коробки с помощью прочного стального шарнира. Приклад имеет регулировку по длине, высоте щеки, снабжён задней опорной сошкой. Имеется крепление для установки передних сошек. Отъёмный коробчатый магазин на 10 патронов изготовлен из нержавеющей стали. Когда в магазине заканчиваются патроны, подаватель останавливает движение затвора вперёд. Магазин фиксируется в ствольной коробке при помощи защёлки, интегрированной в спусковой модуль.

Свободноколеблющийся кованый ствол снабжён креплением для стального дульного тормоза, на котором имеется несъёмная мушка для стрельбы с открытыми прицельными приспособлениями. Дульный тормоз снижает отдачу при выстреле на 40%. Он также служит монтажной опорой для установки глушителя.

Основные тактико-технические характеристики:

– механизм – продольно-скользящий поворотный затвор, ручное перезаряжание;

– масса винтовки – 8,2 кг;

– общая длина – 1 236 мм (+75 мм при полностью выдвинутом прикладе);

– длина со сложенным прикладом – 1002 мм;

– длина ствола – 690 мм;

– эффективная дальность стрельбы -1300 м и более.

Швейцарская снайперская винтовка APR 338 производства фирмы Brugger Thomet (BT). Впервые она была продемонстрирована в Париже в 2007 г. Винтовка является развитием системы APR 308, которая, в свою очередь, является модернизированным вариантом французской винтовки PMG 308. Так что можно говорить о том, что швейцарская APR 338 и французска PMG 338 являются в некотором смысле родственниками

Снайперская винтовка Blaser Tactical 2 является последней, наиболее совершенной модификацией высокоточного оружия, разработанного компанией Blaser. Эти винтовки успешно используются армейскими и полицейскими подразделениями спецназа многих стран. В США они тоже хорошо известны, их импортом занимается компания SIG Sauer. Основной отличительной особенностью винтовок Blaser является затвор прямого хода. При закрытом затворе его центровка осуществляется автоматически. Такая система впервые появилась в спортивно-охотничьих винтовках семейства Blaser R93. Ствольная коробка изготавливается из цельной заготовки высокопрочного алюминиевого сплава. Приклад изготавливается методом формовки под давлением из армированных полимеров, что обеспечивает ему высокую стабильность, даже под воздействием экстремальных температур. Приклад снабжен регулируемыми затыльником и упором для щеки. Холоднокованый ствол изготовлен из хромомолибденовой стали и обработан методом титанового нитрирования для обеспечения высокой износостойкости и облегчения ухода за ним. Передняя оконечность ствола имеет резьбу для установки дульного тормоза. Винтовка имеет спуск без предупреждения, установленное на заводе усилие спуска – 1,5 кг. УСМ имеет регулировку хода и положения спускового крючка. По желанию заказчика возможна установка УСМ с предупреждением.

Винтовка Blaser Tactical 2 имеет набор сменных стволов калибра .223 Remington, .308 Winchester, .300 Winchester Magnum и .338 Lapua Magnum. На замену боевой личинки затвора и ствола требуется меньше минуты.

Основные тактико-технические характеристики (для калибра .338 Lapua Magnum):

– общая длина – 1190 мм;

– длина ствола – 685 мм;

– масса (без прицела) – 5,8 кг;

– вместимость магазина – 4 патрона;

– эффективная дальность стрельбы – 1500 м и более.

Снайперская винтовка Blaser Tactical 2 – наиболее совершенная модификация высокоточного оружия компании Blaser

Болгарский патруль в Афганистане. Снайпер использует винтовку Blaser Tactical 2

Среди претендентов на звание перспективной высокоточной снайперской винтовки называют и получившую с недавних пор громкую известность в России австрийскую винтовку Steyr SSG 08, которую конструкторы компании Steyr Mannlicher считают новой вехой в своей истории создания снайперского оружия. Эта винтовка имеется, в частности, и в калибре .338 Lapua Magnum. Винтовка в этом калибре дебютировала в США на выставке-симпозиуме Национальной стрелковой ассоциации в мае 2010 г. К её достоинствам можно отнести высококачественный складной приклад из алюминия, регулируемый упор для щеки и затыльник с маркировкой высоты установки, сошки Versa-Pod, дульный тормоз, планки Picatinny и UIT на прикладе, планки Picatinny на цевье, 10-зарядный магазин.

Винтовка разрабатывалась с учётом рекомендаций и пожеланий специалистов специального австрийского антитеррористического подразделения «Кобра». SSG08 уникальна своей системой безопасности Safe Bolt System – SBS, которая, по мнению многих специалистов, является одной из самых эффективных из когда-либо разработанных в мире. При выстреле боеприпасом с нештатно высоким давлением или при засорении ствола стрелок застрахован от травм, поскольку винтовка не получит повреждений. Это обусловлено применением предохранительной втулки, в которую заключены боевые упоры затвора и экстрактор, что защищает стрелка от прорыва назад пороховых газов, а ствольную коробку – от разрыва.

Обращает на себя и 2+1 позиционный предохранитель с эргономически оптимизированным колёсиком. В положении Safe оружие можно заряжать и разряжать, спусковой крючок заблокирован во избежание случайного выстрела. Для перевода винтовки в боевое положение (Fire) нужно просто продвинуть колесико предохранителя вперёд, причём это движение не сопровождается никаким шумом. В положении Lock кнопка на колёсике предохранителя препятствует его непреднамеренному движению в любую другую позицию. Спусковой крючок и затвор в этом случае остаются заблокированными.

Система SBS имеет ещё одну особенность – при нажатии на рукоятку затвора её можно утопить в приклад, чтобы она меньше выступала наружу. В этом положении блокируется ударник. Отсутствие выступающей рукоятки затвора облегчает движения стрелка при смене огневой позиции ползком, а с винтовкой в положении «взведено, на предохранителе» он может быстро открыть огонь, лишь бесшумно сдвинув в сторону колёсико предохранителя.

Приклад из авиационного алюминия легче и прочнее любого приклада, изготовленного из композитных материалов. По обеим сторонам цевья можно устанавливать планки для крепления любых аксессуаров. Приклад обладает отличными эргономическими качествами, он снабжён регулируемыми упором для щеки и затыльником, а также тремя точками для крепления антабок ружейного ремня. Магазин на 6 патронов изготовлен из синтетического материала. Он более прочный и долговечный, по сравнению с предыдущими образцами, и не требует специального ухода. Магазин имеет двухпозиционную защёлку, что позволяет производить заряжание винтовки через экстракционное окно, при установленном магазине.

Винтовка поставляется со штатным оптическим прицелом Schmidt Bender PM II.

Модификация винтовки – Steyr Elite 08 отличается от основного варианта только более длинной монтажной планкой Picatinny на корпусе.

Основные тактико-технические характеристики винтовки (для калибра .338 Lapua Magnum):

– общая длина – 1 272 мм;

– длина со сложенным прикладом – 1052 мм;

– длина ствола – 690 мм;

– масса – 6,0 кг;

– эффективная дальность стрельбы – 1500 м и более.

О личных впечатлениях от посещения завода фирмы Steyr Mannlicher и ознакомления с винтовкой SSG 08 рассказывается в статье Михаила Дегтярёва «Как закаляется австрийская сталь» (журнал «Калашников», №3/2012).

Общий вид австрийской винтовки Steyr SSG 08. В калибре .338 Lapua Magnum винтовка впервые была показана дебютировала в США в мае 2010 г.

Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение. 2012. №5

Часть вторая

Рассказ о современных снайперских винтовках можно вести очень долго, поскольку на рынке постоянно появляются всё новые и новые образцы такого оружия. Но тема данной статьи ограничена рамками, заданными американской программой «Высокоточная снайперская винтовка – ВСВ», поэтому продолжим именно о ней.

Многие фирмы-производители высокоточного оружия по своим соображениям стали на путь пассивного, если можно так сказать, участия в данной программе. Они не будут возражать, если организаторы обратят на них внимание, но сами не готовы прилагать дополнительные усилия по привлечению такого внимания. Кое-кто действует по принципу «от добра добра не ищут», то есть, будучи удовлетворёнными нынешним положением дел в своих компаниях, не желают идти на дополнительные риски и расходы, связанные с участием в программе. На них не производят особого впечатления усилия средств массовой информации, усердно выдвигающих тот или иной образец оружия в несомненные победители программы ВСВ. Так, из винтовок производства тех фирм, о которых речь шла в первой части статьи (см. статью «Высокоточные», «КАЛАШНИКОВ» №5/2012), только винтовка АХ338 от компании Accuracy International была целенаправленно заявлена для участия в программе ВСВ. Конечно, не одна она предстала в таком качестве. Сейчас можно говорить о том, что сформировалась некая ударная пятёрка конкурсантов, готовых к активному соперничеству. О следующих четырёх участниках и будет наш рассказ.

Американская фирма Barrett Firearms Manufacturing до последних лет была известна прежде всего как один из ведущих производителей крупнокалиберных снайперских винтовок. Её история началась в 1982 г. с выпуска винтовки М82 калибра .50 (12,7 мм). С тех пор эта винтовка неоднократно модернизировалась и в настоящее время на вооружении американской армии состоит винтовка М82А3 и её самый последний вариант – М107. В начале 2009 г. фирма вышла на рынок с новой снайперской винтовкой М98В калибра .338 LM. Специально для участия в программе ВСВ эта винтовка была усовершенствована и представлена на конкурс под наименованием MRAD (Multi-Role Adaptive Design – «Многоцелевая адаптивная разработка»). Официальное сообщение для прессы о создании этой винтовки было опубликовано 13 января 2011 г.

Особенностью конструкции винтовки MRAD является запирание непосредственно на казённую часть ствола. Монолитная верхняя часть ствольной коробки изготовлена из алюминиевого сплава серии 7000, во всю её длину (553 мм) располагается планка Picatinny. Затвор является самосмазывающимся, что упрощает уход за ним. Винтовка снабжена складывающимся телескопическим прикладом, который в откинутом положении может быть зафиксирован по длине в пяти положениях. Имеется также регулируемый упор для щеки. Фиксация приклада осуществляется фирменной защёлкой, которая обеспечивает жёсткость, сравнимую с жёсткостью цельного приклада. УСМ модульной конструкции извлекается без применения специальных инструментов, его можно регулировать по величине хода спускового крючка и усилию срабатывания. Защёлка магазина и переключатель предохранителя могут располагаться с правой или левой стороны. Смена ствола очень проста – достаточно отвинтить два болта с помощью стандартного гаечного ключа. Винтовка рассчитана на использование стволов под боеприпасы калибров .338 Lapua Magnum, .300 Winchester Magnum и 7,62x51. На испытаниях прицельная стрельба патронами калибра .338 LM велась на расстояниях более 2100 м.

Основные тактико-технические характеристики:

– механизм – продольно-скользящий поворотный затвор, ручное перезаряжание;

– масса винтовки – 6,7 кг;

– общая длина – 1120 мм;

– длина со сложенным прикладом – 1010 мм;

– длина ствола – 622 мм.

По существующей в США традиции оружейные журналы, издаваемые Национальной стрелковой ассоциацией (National Rifle Association – NRA), ежегодно присуждают награду «Золотое яблочко» (Golden Bullseye Award) лучшим образцам стрелкового оружия. Изделия фирмы Barrett часто оказываются в числе победителей. Так, в 2010 г. журналом American Rifleman винтовкой года была признана винтовка Barrett M98B, а в 2012 г. эта награда была присуждена журналом Shooting Illustrated винтовке Barrett MRAD .338 LM. Вручение состоялось на проходившем в середине апреля 2012 г. ежегодном собрании и выставке NRA, в городе Сент-Луис, штат Миссури.

Снайперская винтовка MRAD (Multi-Role Adaptive Design) американской фирмы Barrett Firearms Manufacturing

Винтовка снабжена складывающимся телескопическим прикладом, который в откинутом положении может быть зафиксирован по длине в пяти положениях

Ещё одним образцом, созданным для участия в конкурсе ВСВ, является снайперская винтовка TRG M10 финской фирмы Sako. Она была впервые показана в Лондоне в 2011 г., на выставке DSEi (Defence and Security Equipment International – Международная выставка оборонных систем и оборудования). Фирма Sako известна тем, что выпускает оружие, изначально разрабатываемое и создаваемое как боевые снайперские винтовки, в отличие от многих других оружейных компаний, чьи винтовки являются адаптированными образцами охотничьего и спортивного оружия. Винтовка М10 продолжает традиции хорошо известных в мире винтовок М22 и М42, производство которых ведётся с 1999 г. Фирменным отличительным признаком винтовки является её продольно-скользящий поворотный затвор с тремя боевыми упорами, симметрично расположенными у переднего среза затвора, и массивным выбрасывателем гильз. Запирание и отпирание затвора производится поворотом на 60°. Винтовка представляет собой мультикалиберную платформу, рассчитанную на использование боеприпасов калибра .308 Winchester, .300 Winchester Magnum и .338 Lapua Magnum. Переход от одного калибра к другому производится путём установки соответствующего ствола, затвора и магазина. Финские конструкторы решили, что надёжней будет менять затвор целиком, а не только его боевую личинку, как это делается в некоторых других системах. В конструкции предусмотрена регулировка хода затвора в зависимости от используемых боеприпасов. Длина хода регулируется поворотом защёлки стопора затвора на 180°. Стволы и затворы каждого калибра имеют различаемые на ощупь кольцевые вырезы, а магазины – выпуклые кольца в нижней части, что облегчает сборку оружия в условиях недостаточной видимости. Калибр .308 обозначается одним кольцом на каждой детали, калибр .300 – двумя, и калибр .338 – тремя кольцами. Инструменты, необходимые для работы с винтовкой, находятся в пистолетной рукоятке. Для винтовки TRG M10 калибра .338 LM предлагаются сменные стволы длиной 408, 510, 602 и 689 мм. Вместимость магазина – 8 патронов. Регулируемый по длине и высоте приклад может складываться в левую или правую сторону. На конце ствола имеется резьба для крепления пламегасителя, дульного тормоза или глушителя. Развитая система планок Picatinny обеспечивает крепление различных оптических прицелов, приборов ночного видения, сошек и других приспособлений. Винтовка Sako TRG M10 уже успела привлечь к себе большое внимание специалистов и любителей, многие из которых выражают сожаление по поводу того, что она предлагается на рынке как оружие только для вооружённых сил и правоохранительных органов. Шансы винтовки на победу в программе ВСВ оцениваются достаточно высоко.

Снайперская винтовка TRG M10 финской фирмы Sako впервые была показана на выставке DSEi (Defence and Security Equipment International) в Лондоне. Переход от одного калибра к другому производится путём установки соответствующего ствола, затвора (целиком) и магазина

Одним из наиболее заметных событий на проходившей в январе этого года в США выставке SHOT Show 2012 стало представление снайперской винтовки FNH Ballista. Опытные специалисты без труда распознали в этой новинке 2012 г. уже хорошо известную винтовку Unique Alpine TPG-1 германского производства – и не ошиблись (см.: Михаил Дегтярев, «Иллюзии и не только. Оружейная выставка SHOT Show 2012», «КАЛАШНИКОВ» №4/2012). Это была именно та самая винтовка, коммерциализацией которой в 2010 г. занялась американская компания FNH USA, LLC – дочернее предприятие известной бельгийской фирмы FNH (Fabrique Nationale Herstal). Выведенная на американский рынок винтовка представляет, по заявлению её создателей, «следующее поколение полностью модульных, мультикалиберных винтовок с продольно-скользящим поворотным затвором, разработанных для ведения огня с хирургической точностью на большие расстояния». Основой разработанной под калибры .338 Lapua Magnum, .300 Winchester Magnum и .308 Winchester винтовки Ballista является высокопрочная, изготовленная из алюминиевого сплава ствольная коробка, снабжённая смонтированной на ней направляющей типа MIL-STD-1913 и несколькими другими планками для крепления ружейного ремня, сошек, оптических прицелов и другого навесного оборудования. Между ствольной коробкой и алюминиево-полимерным прикладом размещаются эластомерные прокладки. Регулируемый УСМ может обеспечивать спуск как с предупреждением, так и без, при усилии в диапазоне 0,9-2,2 кг. Для замены ствола требуется менее двух минут. Двусторонний складной приклад регулируется по длине, высоте затыльника и гребня приклада, отводу приклада влево и вправо и имеет интегрированную откидную заднюю сошку. Вариант винтовки в калибре .338 LM имеет ствол с долами длиной 685 мм, выполненный из высококачественной нержавеющей стали и имеющий полигональные нарезы. Общая длина винтовки с полностью выдвинутым прикладом составляет 1245 мм, длина со сложенным прикладом – 940 мм. Вес винтовки с пустым магазином равен 6,8 кг, со снаряженным магазином – 7,16 кг. К винтовке прилагаются магазины на 6 и 9 патронов.

По мнению многих специалистов, появление винтовки FNH Ballista – это серьёзный вызов фирме Remington, признанному лидеру в области производства военных снайперских винтовок.

Снайперская винтовка FNH Ballista ничто иное как хорошо известная Unique Alpine TPG-1

Винтовки фирмы Remington, созданные на базе знаменитой модели 700, уже в течение полувека являются американскими стандартными военными снайперскими винтовками (см. статью «Американский стандарт», «КАЛАШНИКОВ» №2/2012). Поэтому не удивительно, что фирма первой откликнулась на объявленный конкурс по программе ВСВ, и уже в 2009 г. предложила на этот конкурс свой образец – винтовку Remington MSR (Modular Sniper Rifle – модульная снайперская винтовка). Винтовка MSR представляет собой, в некоторой степени, дальнейшее развитие винтовки М24, однако новые требования к конкурсному оружию повлекли за собой и определённые изменения. Для оружия со сменными стволами потребовалась новая ствольная коробка, изготовленная из титанового сплава. Изменился и внешний вид ствольной коробки, вместо закругленной она получила угловатую форму. В связи с увеличением калибра повысились и требования к винтовочным стволам. Теперь они подвергаются обработке методом ферритовой нитроцементации, что улучшает их поверхностную устойчивость, износостойкость, сопротивление истиранию, усталостную прочность и коррозийную стойкость. Винтовка MSR предназначена для использования стволов калибров .338 Lapua Magnum, .338 Norma Magnum, .300 Winchester Magnum и .308 Winchester (7,62x51 NATO). Переход на другой калибр осуществляется путём замены ствола, боевой личинки затвора и магазина. Причём свободное пространство для выбранного калибра в механизме затвора и гнезде магазина устанавливается автоматически. Для каждого калибра предлагаются стволы длиной 508, 559, 610 или 686 мм. Канал ствола запирается на три боевых упора, расположенных в передней части продольно-скользящего поворотного затвора.

Ложа винтовки MSR представляет собой изделие, уже опробованное на винтовке XM2010. Если немного отвлечься в сторону лингвистики, то можно убедиться, что в английском языке традиционное определение «ружейная ложа» (rifle stock) выходит из оборота. На смену ему приходит определение chassis, именуемая у нас шасси, шиной, рамой или даже балкой-шасси. Возможен также и термин «ложа-трансформер». Так что терминологическую ясность в этот вопрос ещё предстоит внести. Однако, так или иначе, в винтовке Remington MSR используется, назовем её пока ложей, Remington Adaptive Chassis System – RASC, т.е. буквально – адаптивная система шасси фирмы Remington. Она является каркасной конструкцией, изготовленной из алюминиевого сплава и снабжённой многочисленными планками типа Picatinny. Трубчатое цевьё и складывающийся вбок приклад обеспечивают, по мнению многих специалистов, отличные эргономические свойства оружия. При помощи поворотных колёсиков приклад легко регулируется по длине и высоте. В раме прорезаны желобки для укладки проводов, что очень удобно при использовании различных оптических приборов, подключаемых к источникам питания. На последних образцах винтовки можно видеть приклад несколько иной конструкции. Он не сплошной, а выполнен в форме каркаса, что позволяет несколько снизить вес винтовки. Любопытно, что на винтовке предусмотрена сменная пистолетная рукоятка. В соответствии со своими предпочтениями стрелок может установить любую из известных пистолетных рукояток от штурмовых винтовок. По заявленным данным, масса винтовки, в зависимости от снаряжения и комплектации, составляет от 5,9 до 7,7 кг. Питание боеприпасами осуществляется из отъёмных магазинов на 5, 7 или 10 патронов. Общая длина винтовки со стволом длиной 559 мм и откинутым прикладом составляет 1168 мм, а со сложенным прикладом – 914 мм.

Фирма Remington представила на конкурс винтовку MSR (Modular Sniper Rifle – модульная снайперская винтовка)

В ходе работ по программе ВСВ выявились некоторые современные тенденции развития стрелкового оружия. Всё большую популярность приобретает идея мультикалиберности, реализуемая использованием сменных стволов, тем более что благодаря современным технологиям на проведение этой операции в полевых условиях требуются считанные минуты. Применительно к снайперским винтовкам, такая возможность считается необходимой по нескольким обстоятельствам. Использование мощных боеприпасов калибра .338 сопряжено с повышенным износом винтовочных стволов. Их живучесть, по разным данным и для разных образцов оружия, не превышает 2500 выстрелов. В то время как ствол винтовки калибра 7,62 мм выдерживает не менее 10 000 выстрелов. Если учесть, что при использовании дульного тормоза отдача от стрельбы боеприпасами более крупного калибра практически равна отдаче при стрельбе боеприпасами меньшего калибра, то становится очевидным, что все учебно-тренировочные стрельбы для отработки навыков владения оружием можно проводить с использованием патронов калибра 7,62 мм. Да и в бою не всегда нужна избыточная мощность оружия, если задачу можно решить с меньшими затратами. Поэтому в числе фаворитов конкурса оказались именно системы снайперского оружия со сменными стволами. И именно поэтому за пределами конкурса оказалась отличная по многим показателям и вписывающаяся по большинству требований в программу ВСВ канадская снайперская винтовка С14 Timberwolf MRSWS (Medium Range Sniper Weapon System – Система снайперского оружия средней дальности) производства фирмы PGW Defence Technologies Inc. Эта винтовка состоит на вооружении канадской армии с 2005 г. и имеет положительный опыт боевого применения в условиях Афганистана. Канадским оружейникам удалось достаточно быстро оснастить винтовку складным прикладом, но задача со сменными стволами пока не решена.

Канадская снайперская винтовка С14 Timberwolf MRSWS (Medium Range Sniper Weapon System

Одним из основных требований к перспективным снайперским винтовкам было наличие складывающегося или съёмного приклада. И дело тут не столько в том, что заметная длина винтовки является демаскирующим признаком, а в требованиях эргономики. Длинное оружие не слишком удобно для переноски, как в пешем порядке, так и при использовании транспортных средств, особенно при десантировании с помощью троса из вертолёта в режиме зависания (а это тактический приём довольно часто используется для заброски снайперских пар на боевые позиции).

Хотя по дополненным условиям конкурса к нему допускались не только «болтовые», но и самозарядные системы оружия, это положение не вызвало особого отклика у производителей. Так что самозарядные винтовки калибра .338 являются пока скорее экзотикой, как, к примеру, винтовка VR-1, производства небольшой американской частной компании Vigilance Rifles. Этому образцу, у которого газовый поршень с коротким ходом находится под стволом, ещё далеко до того, чтобы стать современной боевой снайперской винтовкой. В неутихающих спорах о принципиальной нужности или ненужности дальнобойных самозарядных снайперских винтовок пока преобладает аргумент о том, что при стрельбе на предельные дистанции по точечным целям нет особой необходимости в быстрых повторных выстрелах.

Как мы уже знаем, программа ВСВ возникла во многом из-за того, что в ходе боевых действий в Ираке и Афганистане стала остро ощущаться потребность в снайперском оружии с увеличенной дальностью стрельбы. В последние годы тактика действия снайперов претерпела значительные изменения. Теперь они, помимо решения традиционных задач, активно привлекаются к охране военных объектов. Задача состоит в том, чтобы любой объект, будь то стационарный военный городок или какие-либо полевые укрепления, постоянно находился под защитой и всякое приближение к нему со стороны противника на расстояние менее 1500 метров немедленно пресекалось. Отсюда и условие конкурса относительно дальности стрельбы.

Но в последнее время события приобретают несколько иной оборот. Как известно, начиная с 2010 г. в боевых подразделениях американской армии в Афганистане проходит полевые испытания снайперская винтовка XM2010 калибра .300 Winchester Magnum, эффективная дальность стрельбы которой составляет 1200 м (см. статью «Американский стандарт», «КАЛАШНИКОВ» №2/2012). Эта винтовка, в целом, получает положительные отзывы и, более того, в ней выявились новые качества. Некоторые снайперы, экспериментируя с различными боеприпасами, попробовали использовать патроны с более тяжёлой пулей (220 гран вместо стандартных 190 гран). И выяснилось, что в этом случае прицельная дальность стрельбы увеличивается до 1500 метров. Конечно, эти данные ещё нуждаются в уточнении и более детальной экспериментальной проверке, но некоторые специалисты уже склоняются к тому, что винтовка ХМ2010 могла бы поучаствовать в программе ВСВ как полноправный конкурсант. Им такой вариант кажется очень подходящим, сулящим более быстрое и менее затратное решение задачи вооружения войск перспективной высокоточной снайперской винтовкой. Мы будем следить за развитием событий.

Снайперская винтовка XM2010 проходит полевые испытанияв Афганистане в боевых подразделениях американской армии

Армейский патруль со снайперской винтовкой XM2010 в Афганистане

Автор выражает благодарность Ремигиушу Вилку (Remigiusz Wilk), Флориану Мааку (Florian Maack) и Франсуа Бриону (Francois Brion) за предоставленные для статьи фотографии.

Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение. 2012. №7

Content

Сергей Копейко
Высокоточные

Часть первая

Часть вторая