Олег Исаев

Из искры возгорится «Пламя»

Через год исполнится 30 лет с момента принятия на вооружение тогда ещё Советской Армии 30-мм автоматического станкового гранатомёта АГС-17. С тех пор «Пламя» применяется во всех объявленных и необъявленных войнах, в которых участвуют наши вооружённые силы. АГС пользуется огромной популярностью у тех, кто его применяет и вызывает ужас у тех, кому предназначены упакованные в ленту осколочные «гостинцы».

Автоматичсекий гранатомёт АГС-17 «Пламя» на стнаке с присоединённой патронной коробкой и прицелом ПАГ-17. Вид слева

АГС-17 «Пламя». Вид сзади

Автоматический станковый гранатомёт АГС-17 «Пламя» разработан в КБТМ им. Нудельмана и выпускается Вятско-Полянским машиностроительным заводом «Молот». Он предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника, находящихся вне укрытий и за естественными складками местности (овраги, лощины, обратные склоны высот) и т. п. В Российской Армии АГС-17 применяется не только со станка. Существует авиационный (вертолётный) вариант с электроспуском, который отличается от пехотного ещё и массивным алюминиевым надульником для более эффективного охлаждения ствола при интенсивной стрельбе. С таким же надульником устанавливается АГС-17 в башенной установке на бронекатерах, нособычным механическим спусковым устройством. Применяется АГС-17 в дистанционно управляемых установках, используемых при создании укрепрайонов. Впоследнее время появился ряд перспективных отечественных образцов бронетехники, где АГС-17 установлен на башне.

Управление огнём авиационного гранатомёта, используемого, в основном, на вертолётах, осуществляется с помощью электроспуска (справа)

Ствол авиационных гранатомётов (слева) для лучшего охлаждения оснащается массивным алюминиевым насадком. Подобный насадок, но значительно меньших размеров имелся и на стволе основного образца (в центре). С начала 90-х годов гранатомёт выпускается без насадка (справа)

Во время боевых действий в Афганистане нередко АГСы приваривали к броне БТР или БМП, существенно повышая огневую мощь техники, что позволяло «доставать» противника в условиях, когда штатное вооружение оказывалось малоэффективным. Особенно выручал такой импровизированный комплекс в горах.

По сути, станковый гранатомёт АГС-17 «Пламя» является миниатюрным артиллерийским орудием и обслуживается расчётом из двух человек, один из которых непосредственно управляет огнём, а второй подносит боеприпасы, помогает транспортировать гранатомёт и перемещать его на поле боя при смене огневой позиции и т. д.

Станок в сложенном состоянии переносится вторым номером расчёта

Для стрельбы из гранатомёта применяются 30-мм выстрелы ВОГ-17М и ВОГ-30. Выстрел представляет из себя унитарный патрон, состоящий из гранаты со взрывателем и гильзы с капсюлем-воспламенителем и пороховым зарядом.

Питание гранатомёта при стрельбе осуществляется из металлической ленты на 29 штук, уложенной в коробку, которая в боевом положении крепится с правой стороны гранатомёта. УСМ позволяет вести огонь как одиночными выстрелами, так и очередями. Стрельба из гранатомёта может вестись как настильной, так и навесной траекториями. Опыт боевой эксплуатации АГС-17 показал, что наиболее эффективной является стрельба короткими очередями по 3-5 выстрелов. В этом случае опытный гранатомётчик в состоянии корректировать огонь по подрывам первых гранат и надёжно поражать цель, расходуя минимальное количество боеприпасов. Максимальная дальность стрельбы 1700 м.

Патронная коробка с уложенной лентой. Патронная лента состоит из трёх кусков, по десять звеньев в каждом. Куски соединяются друг с другом гранатой

Гранатомёт АГ-17 (автоматический гранатомёт) устанавливается на треножный станок САГ-17 (станок автоматического гранатомёта). Для стрельбы используется механический прицел, состоящий из целика и мушки, смонтированных на крышке приёмника, или призменный оптический прицел ПАГ-17 (прицел автоматического гранатомёта). Механический прицел используется при стрельбе прямой наводкой на дальности до 700 м. Оптический прицел является универсальным прицельным приспособлением иобеспечивает наведение гранатомёта при стрельбе прямой наводкой и с закрытых позиций. При известных размерах цели с помощью прицела можно определить расстояние до цели.

Принцип работы автоматики гранатомёта

Работа автоматики гранатомёта основана на принципе использования энергии отката свободного затвора. При выстреле пороховые газы давят на дно гильзы и отбрасывают затвор в крайнее заднее положение. При этом происходит сжатие возвратных пружин, подача очередного патрона на линию досылания к входному окну гранатомета и отражение стреляной гильзы.

При накате затвора происходит досылание выстрела в патронник и взведение ударника.

К моменту прихода затвора в крайнее переднее положение происходит разобщение ударника с затвором. Ударник, двигаясь назад под действием боевой пружины, ударяет по рычагу бойка, и боёк накалываеткапсюль-воспламенитель патрона. Происходит выстрел.

Стандартная лента составлена из трёх отдельных кусков на 10 патронов каждый. Куски ленты соединяются друг с другом при помощи выстрелов и укладываются в коробку. Первое звено остаётся пустым, так как при заряжании гранатомёта происходит продвижение ленты на одно звено и первым выстрелом, досылаемым в патронник является граната из второго звена ленты. Снаряжение лент может производиться вручную или с помощью снаряжательной машинки. В полевых условиях снаряжательную машинку можно закреплять на упаковочном ящике. При необходимости машинку можно использовать для расснаряжения ленты.

Механизм подачи выстрела, расположенный под крышкой приёмника, приводится в действие затвором, на верхней плоскости которого имеется паз, заставляющий перемещаться рычаг подачи.

Присоединение патронной коробки к гранатомёту

Перед заряжанием гранатомёта первое пустое звено ленты укладывается в лоток открытого приёмника. Именно из-за этой особенности в летну помещается 29 выстрелов, а не 30, по количеству звеньев

Для заряжания гранатомета необходимо отвести затвор за рукоятку до отказа и отпустить её

При стрельбе гранатомёт удерживается двумя руками за рукоятки. Управление огнём осуществляется нажатием на гашетку с тыльной стороны короба

Машинка для снаряжения патронной ленты

Устройство гранатомёта

Гранатомет АГ-17 состоит из следующих основных частей и механизмов: приёмник, ударно-спусковой механизм, короб со стволом, затвор, механизм перезарядки, возвратные пружины.

В коробе размещаются основные части и детали гранатомёта. В переднюю часть короба (патрубок) вставляется ствол с 16-ю правыми нарезами. На гранатомётах, выпущенных до начала 90-х годов для улучшения охлаждения ствол оснащался относительно тонкостенным алюминиевым надульником (отличным от авиационного варианта). Затем от этого отказались, и радиатором охлаждения является ряд кольцевых утолщений на стволе, расположенных ближе к казённой части.

В задней части короба на двух полуосях и оси крепится затыльник. На нижних полуосях закреплены ручки для наведения гранатомёта в цель и удержания его при стрельбе. В походном положении ручки складываются. На наружной стороне затыльника расположена гашетка спуска. Перед левой рукояткой находится переводчик режимов огня, имеющий два положения – «АВТ.» (автоматический огонь) и «ОД.» (одиночный огонь).

На левой и правой щеках короба с внутренней стороны имеются две направляющие, по которым движется затвор: там же приклёпаны два копира – левый и правый, взаимодействуя с которыми рычаги передают движение снижателю (он же досылатель), находящемуся на затворе, который обеспечивает подачу патронов из ленты в патронник ствола.

Для крепления гранатомёта на станке на коробе имеются два фланца, а также кронштейн, расположенный в задней нижней части короба. Справа к коробу приклёпана скоба с защёлкой для крепления патронной коробки. На левой стороне короба имеется кронштейн для установки оптического прицела.

Прицел оснащён двумя светофильтрами – нейтральным для упрощения прицеливания в яркую солнечную погоду и оранжевый для повышения контрастности изображения в пасмурную погоду. Шкала углов прицеливания выполнена в виде прицельных знаков (угольников) и штрихов до дальности 700 м и оцифрована через 100 м цифрами от 1 до 7. Цена деления между прицельными знаками 100 м, а между прицельными знаками и штрихами – 50 м. Влево и вправо от центрального прицельного знака находится шкала боковых поправок.

На корпусе оптического прицела установлены продольный и поперечный уровни для придания гранатомёту заданного угла возвышения и горизонтирования гранатомёта. Прицел оснащён мушкой и целиком, которые используются для грубого визирования гранатомёта на цель. Шкалы сетки прицела в тёмное время суток могут подсвечиваться. Для этого используется специальный патрон, присоединяемый к корпусу прицела. Элементы питания размещаются в футляре, закрепляемом на станке.

На верхней плоскости массивного затвора имеется криволинейный паз, в который входит ролик рычага подачи, гребень для приведения в действие механизма отражения гильзы и крюк для соединения затвора с механизмом перезарядки. В теле затвора имеются три продольных глухих отверстия. Два нижних предназначены для размещения возвратных пружин. Третье отверстие выполняет роль цилиндра гидравлического тормоза, который поглощает избыток энергии откатывающего затвора и притормаживает его при приходе в переднее положение.

В передней части затвора по вертикальным пазам перемещается снижатель, который при накате затвора извлекает выстрел из звена, снижает и досылает его в патронник.

На левой стороне затвора имеются два гнезда; в переднем расположен рычаг бойка на оси, служащий для передачи энергии ударника бойку, а в заднем – на фиксаторе разобщитель, предназначенный для взведения ударника и разобщения его с затвором при приходе последнего в переднее положение.

Приёмник предназначен для размещения в нём механизма подачи патронной ленты и механизма отражения стреляной гильзы. На корпусе приемника размещён открытый механический прицел, появившийся на гранатомёте в начале 90-х годов.

Ударно-спусковой механизм расположен на левой стороне короба и закреплён осью приёмника. Механизм через спусковую планку (тягу) соединён с гашеткой.

Механизм перезарядки расположен под крышкой короба и предназначен для заряжания и перезаряжания гранатомёта. Для заряжания необходимо отвести назад до упора рукоятку взведения, которая связана тросом с зацепом взведения затвора, и отпустить её.

Для стрельбы гранатомёт устанавливается на станок САГ-17, состоящий из двух основных частей – верхнего станка и нижнего станка.

На левой стороне остова нижнего станка имеется кронштейн для крепления футляра с батареями системы подсветки прицела.

Верхний станок соединён с нижним посредством вертлюга и ползуна. На верхнем станке расположены люльки верхняя и нижняя. Верхняя люлька, на цапфы которой устанавливается гранатомёт, может вращаться в вертикальной плоскости на оси, соединяющей верхнюю и нижнюю люльки. Фиксатор, расположенный на верхней люльке, служит для соединения люльки с серьгой гранатомёта. Нижняя люлька служит для обеспечения горизонтального наведения гранатомёта, а также для размещения механизма вертикального наведения и зажима сектора вертикального наведения.

Отражатель стреляных гильз на станке препятствует застреванию гильз между коробом и станком при низких углах возвышения ствола

Прицел ПАГ-17 в укладке

Наведение гранатомёта по вертикали осуществляется маховичком

Для горизонтированния станка предназначен специальный механизм на правой ноге станка

Переводчик режимов огня расположен с левой стороны короба рядом с рукояткой управления огнём

На гранатомётах первых выпусков отсутствовали механические прицельные приспособления. В таком виде, с прицелом, (слева) АГС-17 выпускается с конца 70-х годов

Предохранитель находится на корпусе ударно-спускового механизма

Взаимодействие частей и механизмов гранатомёта

Положение частей гранатомёта перед заряжанием

Перед заряжанием части и механизмы гранатомета занимают следующие положения: затвор – в крайнем переднем положении, ударник стоит на шептале, шептало заперто предохранителем, приёмник закрыт, обойма механизма перезарядки соединена с крюком затвора н находится в переднем положении.

Взаимодействие частей при заряжании

Для заряжания гранатомета необходимо: отвести затвор за рукоятку до отказа и отпустить рукоятку. При отведении рукоятки назад обойма перемещает назад затвор, сжимая возвратные пружины. Рычаг подачи, взаимодействуя с криволинейным пазом затвора, осуществляет подачу первого патрона к входному окну короба.

После отпускания рукоятки затвор под действием пружин движется вперёд. При этом рычаги взаимодействуя с копирами короба, поднимают, а затем опускают снижатель. Снижатель захватывает первый патрон за дно гильзы, извлекает его из звена, снижает и досылает его в патронник. Рычаг подачи в это время совершает холостой ход.

При движении затвора вперёд разобщитель подхватывает ударник и взводит его, сжимая пружину ударника. При приходе затвора в переднее положение левый копир разобщит ударник с затвором, после чего ударник, двигаясь назад под действием боевой пружины, встанет на шептало.

Взаимодействие частей гранатомёта при стрельбе

Для производства выстрела необходимо перевести предохранитель в положение «огонь» и нажать на гашетку.

При нажатии на гашетку спусковая планка переместится вперед и, действуя на флажок, повернёт шептало ударно-спускового механизма. Шептало выйдет из зацепления с боевым взводом ударника. Ударник, двигаясь назад под действием боевой пружины, ударит передним зубом по рычагу бойка. Рычаг бойка повернется на своей оси и своим вторым плечом ударит по бойку, который наколет капсюль. Произойдет выстрел.

Одновременно с началом движения гранаты по каналу ствола начинается откат затвора, сжатие возвратных пружин, поворот рычага подачи. Подаватель осуществляет подачу патрона к входному окну короба. В начале отката шток гидротормоза движется совместно с затвором. После того, как фланец штока упрется в затыльник, вступает в работу гидротормоз. Керосин, находящийся в цилиндре гидротормоза, вытесняется из передней части цилиндра в заднюю. Происходит торможение затвора.

При движении затвора назад снижатель под действием рычагов поднимается и освобождает верхнюю кромку закраины гильзы. Одновременно гильза упирается в передний скос неподвижного в этот момент отражателя, нижняя кромка шляпки, сцепленная с извлекателем боевой плиты, продолжает перемещаться назад; происходит наклон гильзы. При дальнейшем движении затвора его гребень поднимает заднее плечо отражателя и поворачивает его. Переднее плечо отражателя ударяет по наклонной гильзе и выбрасывает её за пределы короба. После отражения гильзы и окончания подачи патронной ленты оставшуюся энергию затвора поглощают гидротормоз и возвратные пружины.

При накате затвора, под действием возвратных пружин, затвор захватывает снижателем очередной выстрел, извлекает его из звена, снижает и досылает его в патронник. Рычаг подачи совершает холостой ход. В конце холостого хода подаватель заходит за очередной выстрел. Шток гидротормоза сначала движется вместе с затвором, а затем останавливается упорами, расположенными на коробе. Керосин, находящийся в задней части гидроцилиндра, вытесняется поршнем в переднюю часть. При накате разобщитель захватывает ударник за задний зуб и, сжимая боевую пружину, взводит его. При приходе затвора в переднее положение происходит разобщение ударника с затвором.

Ударник, двигаясь под действием боевой пружины назад, ударяет своим передним зубом по рычагу бойка. Рычаг, поворачиваясь на своей оси, вторым плечом наносит удар по бойку. Боёк разбивает капсюль-воспламенитель. Происходит выстрел. Далее цикл работы автоматически повторяется (при положении переводчика «АВТ»). Для того, чтобы прекратить стрельбу, необходимо отпустить гашетку. При этом ударник встанет на шептало.

В целом конструкция гранатомёта обеспечивает надёжную работу оружия в любых условиях эксплуатации и до сих пор АГС-17 «Пламя» превосходит по большинству характеристик аналогичные зарубежные системы. И, несмотря на наличие интересных перспективных разработок «Пламя» встретит полувековой юбилей в боевом строю Российской Армии.

Детали частичной разборки гранатомёта АГС-17 «Пламя»:

1 – короб (лоток не снят), 2 – ствол, 3 – приёмник, 4 – УСМ, 5 – механизм перезарядки, 6 – спусковая планка, 7 – затвор, 8 – досылатель, 9 – боевая плита, 10 – ударник, 11, 12 – рычаги затвора, 13, 14 – возвратные пружины, 15 – ось затыльника

Возвратные пружины и шток гидравлического тормоза

Детали затвора: 1 – затвор, 2 – досылатель (снижатель), 3 – боевая плита, 4 – ударник, 5 – пружина ударник

Порядок неполной разборки гранатомёта АГС-17 «Пламя»:

1 – поднять приёмник и отделить его от короба;

2 – взвести ударно-спусковой механизм;

3 – извлечь ось затыльника и открыть его;4 – отделить механизм перезарядкия;

5 – извлечь возвратные пружины;

6 – извлечь затвор, придержывая рычаги;7 – отделить рычаги от затвора;

8 – извлечь из паза короба спусковую планку;

9 – отделить ударно-спусковой механизм и лоток от короба;

10 – снять короб со станка;

11 – извлечь замыкатель и отделить ствол .

При сборке гранатомёта для закрывания затыльника короба одна из рукояток поворачивается на 90°

Технические данные гранатомета АГС-17 и выстрелов к нему

Масса гранатомета со станком и прицелом, кг – 31

Масса гранатомета (без станка), кг – 18

Масса станка, кг – 12

Масса снаряженной патронной коробки, кг – 14,5

Вместимость патронной коробки, выстр – 29

Предельная дальность стрельбы, м – 1700

Темп стрельбы, выстр./мин:

– при автоматическом огне – 420

– при стрельбе одиночными выстрелами – 50-100

Начальная скорость гранаты, м/с – 185

Масса выстрела, кг – 0,35

Масса гранаты, кг – 0,28

Масса взрывчатого вещества (ВВ), кг

– ВОГ-17М – 0,036

– ВОГ-30 – 0,047

Content

Олег Исаев
Из искры возгорится «Пламя»

Принцип работы автоматики гранатомёта

Устройство гранатомёта

Взаимодействие частей и механизмов гранатомёта