Александр Карпенко

Расторгуев и другие

Ручные гранатомёты для поражения живой силы первой половины ХХ века

Многим известен американский 40-мм ручной гранатомёт М79, который появился на вооружении армии и морской пехоты США во время Вьетнамской войны в 1960-х гг. В дальнейшем на его базе и под его влиянием были созданы подствольные гранатомёты. Но история этого вида оружия началась гораздо раньше, фактически с появлением «современных» ручных гранат в начале XX века. Первоначально разрабатывались ружейные гранатомёты, когда стрелковые системы дооборудовали для метания гранат. Позже были разработаны специализированны устройства – ручные гранатомёты.

Ручной гранатомёт предназначен для стрельбы гранатами (специальными или ручными) с рук или сошек. Как и большинство стрелковых систем, он состоит из ствола с прицелом, ударно-спускового механизма и устройств или приспособлений обеспечивающих необходимые условия для стрельбы (приклад, сошка и др.). Сейчас такие системы имеют различные калибры, в основном от 30 до 112 мм. Эффективная дальность стрельбы из них достигает 500 м. Ручные гранатомёты бывают противотанковые, предназначенные для поражения живой силы и специального назначения. Из перечисленных наиболее известны противотанковые системы, по этому хотелось бы остановиться на истории развития так называемых «противопехотных» гранатомётов, которые, впрочем, могут поражать и военную технику, огневые точки противника, зажигать эти или другие цели.

Праща Курчевского для гранат

Первые промышленные средства для метания гранат появились ещё в годы первой мировой войны. Тогда, например, использовались специальные катапульты для метания ручных гранат на дальность до 200 м. В середине 1915 года ещё один вариант такого оружия предложил тогда лаборант Московского педагогического института Л. В. Курчевский (в дальнейшем хорошо известен по разработке ДРП различного калибра). Им была разработана конструкция центробежной пращи для метания ручных гранат обр. 1914 года конструкции В. И. Рдултовского, фактически это был гранатомёт.

Он представлял из себя следующую конструкцию. На одном конце длинной вращающейся стальной штанги в замке-стакане закреплялась ручная граната обр. 1914 г. На другом конце был укреплён противовес. Штанга приводилась во вращение рукояткой через зубчатые шестерни. При нажатии на педаль замок размыкался, и граната по инерции летела к цели. Угол вылета и дальность метания гранаты определялись с помощью особого сектора. Обслуживалась установка двумя номерами расчёта.

Опытный образец гранатомёта-пращи был изготовлен механическими мастерскими Охтинского порохового завода. На испытаниях дальность полёта гранат составил от 110 до 158 м. Проведённые испытания системы показали, что не все гранаты летели в сторону цели. Несколько гранат улетели в противоположенном от цели направлении, одна граната попала в свой бруствер. В боевых условиях это было недопустимо. Поэтому при рассмотрении изобретения Курчевского в ГАУ было решено автору заплатить 800 рублей и предложить ему доработать свою систему с целью устранения выявленных дефектов, включая отработку своевременного срабатывания защёлки для освобождения гранаты в необходимый момент.

Но изобретатель дорабатывать пращу не стал, поэтому в январе 1916 года ГАУ предложение Л. В. Курчевского отклонило. Этому были и другие причины. По дальности, мощности снаряда и кучности боя праща заметно уступала миномётам, которые в то время начали поступать в войска русской армии.

Катапульта для метания ручных гранат времён первой мировой войны

Французское устройство для метания гранат на 100 м

16-линейный германский гранатомёт образца 1915 года на вооружении РККА

Во время первой мировой войны германская армия имела на вооружении 16-линейный гранатомёт образца 1915 года и ружейную гранату для него. Калибр системы – 106 мм. Ствол со стреляющим приспособлением размещался на опорной ноге, которая перед стрельбой втыкалась в грунт. Наведение на цель производилось с помощью рук стрелка. Ружейная граната имела чугунный корпус истальной шомпол с обтюратором на конце, ударный взрыватель с недостаточно надёжным предохранителем. Дальность стрельбы достигала 500 шагов. Германские ружейные гранаты признавались лишь средством «беспокоящим противника», использование их продолжалось до конца войны.

Красной Армии от противника достался 16-линейный немецкий гранатомёт образца 1915 года для Вурфгранат (германский ручной гранатомёт-бомбомёт). Он в небольших количествах находился на снабжении РККА. В середине 1920-х гг. производилась ревизия вооружений РККА. На основании испытаний миномётного вооружения проведённого 30 июля 1925 года особая комиссия начальника Артуправления тов. Дыбенко признала подлежащим оставлению на вооружении германского гранатомёта обр. 1915 года. Конструкции гранатомёта рассматривалась Артиллерийским комитетом артуправления РККА и её описание было опубликовано в Журналах Арткома (ЖАК) №123 за 1924 год и №340 за 1926 год. В 1926 году 16-линейный гранатомёт образца 1915 года проходил испытания в АНИИ – основном научном артиллерийском центре РККА, где так же был признан необходимым для оснащения Красной Армии.

Позже, по заданию начальника штаба РККА от 4 января 1929 года было приказано отремонтировать имеющиеся германские гранатомёты и боеприпасы для него – Вурфгранаты, которые после этого некоторое время находились на вооружении Красной Армии. В последствии их полностью заменил ружейный гранатомёт системы М. Г. Дьяконова.

16-линейный немецкий гранатомёт образца 1915 года

Ручные гранатомёты предвоенного периода и начала войны

В межвоенный период шло совершенствование и развитие различных систем вооружения, велись работы по различным типам гранатомётов. Широко известно, что вначале 1930-х гг. Петропавловский создал и испытал 65-мм реактивное противотанковое ружьё, инженер Курчевский запустил в серию 37-мм динамореактивное ружьё своей конструкции. Было много других отечественных и зарубежных разработок. В Польше конструктор J. Wernera разработал и изготовил 46-мм ручной гранатомёт 1936 года. Который обеспечивал обстрел целей на дальности от 80 до 750 м. Для удобства стрельбы он оснащался прикладом-упором и сошками. Вес системы составлял 18 кг. Она обслуживалась двумя бойцами, которые могли вести стрельбу со скорострельностью до 15 выстрелов в минуту. Угол вертикального наведения установки составлял до 45°. Дальность стрельбы можно было регулировать специальным устройством для отвода газов из ствола гранатомёта.

46-мм польский ручной гранатомёт 1936 года конструкции J. Wernera

К началу Великой Отечественной войны немцы могли использовать 26,5-мм сигнальный пистолет системы Вальтера для отстрела гранат типа 358LP, 361LP, 326LP и H26LP, которые предназначались для поражения живой силы и техники противника. Пистолетные гранаты представлял собой боевые части ручных гранат, соединённые со специальными хвостовиками, которые вставлялись в ствол сигнального пистолета. В дальнейшем стало возможным использовать ручные гранаты М-39, для этого применялась специальная латунная гильза, вставляемая в ствол пистолета. При этом тёрочный запал заменялся на дистанционную трубку.

Осколочно-фугасная пистолетная граната для выстрела из нарезного сигнального пистолета

Устройство для метания ручных гранаты М39 из 26-мм сигнального пистолета системы Вальтера: 1 – замедлитель; 2 – соединительная втулка; 3 – корпус; 4 – шплинт; 5 – кольца; 6 – гильза-лейнер

В 1942 году на базе сигнального пистолета был создан штурмовой пистолет «Z». В основном конструкция оружия была сохранена, но в канале ствола были изготовлены нарезы, которые улучшили характеристики пистолета. В боекомплект входили осколочно-фугасные и кумулятивные гранаты, последние пробивали броню до 80 мм толщиной. Дальность стрельбы из пистолета достигала 75-400 м. При стрельбе мог использоваться приставной плечевой упор.

Сигнальный пистолет Kampfpistole с нарезным стволом. Сбоку на стволе имелась литера «Z» – первая буква немецкого слова Zug (нарез). Для стрельбы из нарезной ракетницы могли использоваться все боеприпасы для гладкоствольного сигнального пистолета, среди которых осколочно-фугасная граната и все сигнальные ракеты (18 наименований). Кроме того для этой ракетницы были разработаны еще два боеприпаса: разрывная фугасная и дымовая гранаты.

Модификация Kampfpistole с прикладом и прицельными приспособлениями имела название Sturmpistole. Применение длинной толстостенной латунной гильзы с отверстием вместо капсюля, делало возможным стрельбу противопехотной гранатой М1939 (обр.1939 г.)

В Советском Союзе с началом войны были ускорены работы по совершенствованию имеющихся видов вооружения и созданию новых образцов. Зачастую системы вооружения приобретали новые качества за счёт использования в них новых боеприпасов. Примерно так произошло с одним из первых отечественных «ручных гранатомётов». В ноябре 1941 года НИИ-6 изаводу №575 было поручено создать гранату, выстреливаемую из ракетницы с целью усиления зажигательного эффекта. Сама 26-мм ракетница была создана В. И. Рдултовским задолго до разработки проекта гранатомёта на её базе. Вскоре, «диверсионный» патрон с зажигательной гранатой был принят на вооружение и использовался специальными подразделениями Красной Армии и партизанами втылу противника.

В другой отечественной разработке того времени был использован опыт противника. По заданию командования Ленинградского фронта в 1942 году на ленинградском заводе им. М. Гольца по немецкому трофейному образцу было изготовлено 75 штук 26,5-мм патронов МАН предназначенных для стрельбы из нарезной ракетницы. Система прошла заводские и полигонные испытания, была выпущена небольшая партия таких патронов, но широкого распространения это изделие не получило.

Ручной миномёт-гранатомёт системы Расторгуева

Более оригинальной была другая разработка, которая является одним из первых отечественных образцов ручных «противопехотных» гранатомётов. Проект миномёта-гранатомёта был разработан в 125-й стрелковой дивизии начальником артиллерийского цеха ДАРМа 70 младшим воентехником Расторгуевым в апреле 1942 года. Своей системе автор дал название «МГР» (миномет-гранатомёт Расторгуева). Тогда же дивизионными артиллерийскими мастерскими (ДАРМ) был изготовлен опытный образец гранатомёта.

По замыслу автора ручной миномёт-гранатомёт МГР предназначался для вооружения пехоты. Его масса составляла всего 2,33 кг, и он был дёшев в производстве. Автор предлагал вооружать им каждого бойца, который мог применять гранатомёт для поражения огневых точек и групп противника, находящихся в укрытиях и на открытой местности. Дальность стрельбы МГР составляла от 50 до 200 м.

Конструкция гранатомёта была достаточно простой, но даже по внешнему виду заметно, что она оригинальна. Миномёт-гранатомёт МГР состоял из ствола с дульным тормозом, упоров для задерживания гильзы и ударно-спускового механизма куркового типа, помещённого в деревянной ложе. Ложа могла быть металлической или деревянной. Изготовленный опытный образец МГР имел деревянное ложе. Для удешевления гранатомета автор предлагал использовать в нём отдельные элементы конструкции имеющихся на вооружении РККА образцов вооружения. Интересным решением было применение в конструкции специальной гильзы, задерживаемой при выстреле упорами, закреплёнными в дульной части ствола. Наличие этой гильзы в сочетании с дульным тормозом должно, по мнению автора, значительно уменьшить отдачу системы.

Опытный ручной миномёт-гранатомёт конструкции Расторгуева МГР

При заряжании боец упирался миномётом-гранатомётом в живот или колено, правой рукой нажимал на упоры для гильзы, а левой вставлял с дульной части ствола выстрел с миной или гранатой. В процессе заряжания выстрела с гранатой через имеющееся в гильзе отверстие необходимо было выдернуть предохранительную чеку. Опасности разрыва гранаты в этот момент не было, так как наружный рычаг плотно прижимался стенкой гильзы к гранате и воспламенительный механизм не задействовался. Опустив выстрел в ствол и взведя курок, боец мог приступать к прицеливанию и производству выстрела.

Заряжание ручного миномёта-гранатомёта Расторгуева

Изготовка для стрельбы из миномёта-гранатомёта с колена

Стрельба из МГР могла производиться штатными 50-мм минами с несколько сточенными стабилизаторами на одном постоянном заряде, который помещался в специальной гильзе и ручными оборонительными гранатами типа Ф-1, так же либо несколько обточенными по наружному диаметру или специально изготовленными с уменьшенными корпусами. В обоих случаях это были специальные выстрелы осколочного действия. Стрельба велась со следующих положений: стоя, с колена и лежа. В первых двух случаях приклад упирался в живот или колено стреляющего. Различная дальность полёта гранаты достигалось изменением угла возвышения миномёта-гранатомёта.

Выстрелы к миномёту-гранатомёту конструкции Расторгуева МГР (с 50-мм миномётной миной и с ручной гранатой

Переноска миномёта-гранатомёта осуществлялась на поясном ремне, на правом боку бойца. Это позволяло с одной стороны всегда иметь его в готовности к действию, с другой не мешало бойцу маневрировать на поле боя или сражаться в рукопашном бою.

Отношением за №120 от 11 мая 1942 года начальника 5 отдела Управления начальника артиллерии (УНА) Ленинградского фронта (ЛФ) инженер-подполковника Ломотко задавались испытания гранатомета МГР на полигоне. Согласно задания №410 на АНИОПе (ныне Ржевский полигон) с 19 по 20 мая 1942 года были проведены испытания 50-мм ручного миномёта-гранатомёта конструкции Расторгуева. Для этого на полигон были доставлены опытный образец миномёта-гранатомёта МГР и эскиз системы, подготовленный автором. Испытаниями определялись величина начальной скорости мины (гранаты) и отдачи системы при выстреле. Необходимые для стрельбы гильзы изготовлялись вмастерских АНИОПа.

Для определения начальной скорости было произведено пять выстрелов 50-мм минами приведёнными к массе 0,907 кг наполнением песком. Наминах использовался охолощенный взрыватель М-50 (разработчик ЦКБ-22), масса заряда пороха НБп 14-10 составляла 4,0 г. На испытаниях начальная скорость мин составила от 22,7 м/с до 41 м/с.

Проведённые испытания показали, что при стрельбе упоры не обеспечивали задержание гильз у дульного среза, и они улетали вместе с минами. Также была обнаружена значительная отдача, не позволяющая вести огонь с упора в живот. По рекомендации специалистов полигона 20 мая после замены упоров со спиральными пружинами на упоры с пружинами пластинчатого типа, стрельба была продолжена. Начальная скорость мины составила от 22,1 до 32,7 м/с. При стрельбе гильза отлетала от миномёта-гранатомёта на 8-10 м. Отдача практически не изменилась и оставалась значительной. При угле возвышения 45° была достигнута дальность стрельбы от 40 до 130 м. После четырёх выстрелов упоры сильно прогнулись, поэтому стрельба была прекращена.

По результатам испытаний были сделаны следующие основные выводы: опытный образец миномёта-гранатомёта Расторгуева МГР показал неудовлетворительные результаты, стреляющий механизм оказался несовершенным, поэтому требовались существенные конструктивные доработки.

Фронту требовались такие системы, как гранатомёт МГР. К изготовлению ручных миномётов-гранатомётов конструкции Расторгуева предполагалось привлечь ленинградский завод №7 имени М. В. Фрунзе (нынешний «Арсенал»). Но время было очень сложное, на осмысление многих передовых идей просто не хватало времени, именно поэтому поэтому история этого образца не получила продолжения.

Польский «самодел»

А гранатомётное оружие для поражения живой силы продолжало развиваться. В 1944 году, во время Варшавского восстания польских повстанцев против германских войск кустарно изготовлялось множество систем оружия, тогда производились бутылкомёты, гранаты, гранатомёты и другие средства борьбы с оккупантами. Именно в то время был изготовлен 75-мм гранатомёт, устройство которого было достаточно простым. К трубе-стволу были приделаны неубирающиеся сошки. Наведение на цель гранатомета осуществлялось простым поворотом всей системы в нужном направлении. Гранаты массой до 6 кг можно было метать на дистанцию до 400 м. Тогда же был создан и более сложный 80-мм гранатомёт, но он уже устанавливался на станок.

75-мм гранатомёт кустарно изготовленный повстанцами во время восстания в Варшаве 1944 года

На этом история гранатометов не заканчивается. О дальнейшем развитии ручных «противопехотных» гранатометов можно будет ознакомиться в последующих номерах журнала «КАЛАШНИКОВ», здесь будет и известный М79, а так же немецкий, бельгийский, южноафриканский, польский и гранатомёты других стран, ну и конечно большая коллекция отечественных гранатометов типа РГ-6, «Пенал», «Кастет», ГМ-94, «Арбалет» и др.

При подготовке статьи использовались фото из отчётов об испытаниях ручных миномётов-гранатомётов конструкции Расторгуева, хранящихся в архиве Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, Санкт-Петербург.

Content

Александр Карпенко
Расторгуев и другие

Праща Курчевского для гранат

16-линейный германский гранатомёт образца 1915 года на вооружении РККА

Ручные гранатомёты предвоенного периода и начала войны

Ручной миномёт-гранатомёт системы Расторгуева

Польский «самодел»