К.В. Яцкевич

Рак – не приговор,

а самый серьёзный повод измениться...

«Духовная онкология»

Междисциплинарное пособие для онкологических пациентов и специалистов

Введение в интегративную онкологию и комплементарную медицину или…

…приближение к высшей биоинформатике…

Адресую эту книгу всем людям, кому довелось в жизни столкнуться с таким коварным и тяжелым недугом как рак, и кто в силу некоторых особых  обстоятельств (окна 11:11 и 12:12) уже готов к тому, чтобы вопреки любым прогнозам и вердиктам бросить вызов своему недугу и побороться за свою жизнь и её качество путём мобилизации фактора намерения, грамотного использования в лечении новых информационных технологий и широкого арсенала дополняющих средств. Данный материал также адресован всем специалистам-онкологам, ответственно и творчески подходящим к работе с пациентами и готовым пользоваться в своей работе интегративными подходами на основе  информационных инструментов и технологий Новой Эры. Данный материал подготовлен основываясь на последних открытиях в области интегративной медицины и многомерной психологии, а также достижениях в области онкогенетики и биоинформатики.

Член Международной Академии Информационных

Технологий, кандидат наук МАИТ в области

информационных технологий в сфере

здравоохранения (онкология)  К.В. Яцкевич

Выражаю искреннюю благодарность и признательность за помощь и поддержку в подготовке этой книги сотрудникам Минского городского центра социально-психологической помощи семье и детям:

- Фроловой Людмиле Евгеньевне – сотруднице отдела социально-психологической реабилитации, ведущему специалисту по арттерапии за всестороннюю помощь и духовную поддержку,

- Вигуро Ирине Владимировне – руководителю кадровой службы центра,  методисту за помощь в подборке и обработке материала.

Выражаю особую признательность за помощь и поддержку сотрудникам государственного учреждения «Больница паллиативного ухода Хоспис»:

- Рожок Татьяне Алексеевне – врачу-психотерапевту, специалисту паллиативной помощи за консультативную помощь и научно-методическую  поддержку,

- Кузнецовой Алле Алексеевне – врачу-терапевту выездной службы Хосписа, специалисту паллиативной помощи за консультативную помощь и информационную поддержку,

- Мычко Ольге Викторовне – главному врачу Хосписа за моральную помощь и поддержку.

Выражаю самую искреннюю признательность всем единомышленникам, коллегам и друзьям, оказывавшим мне неоценимую помощь и содействие в работе над материалом:

- Михаилу Игоревичу Хасьминскому – кризисному психологу, психоонкологу, организатору православного кризисного центра за информационную и методическую помощь,

- Качугину Льву Анатольевичу - учёному и специалисту-практику, совершенствующему метод семикарбазидкадмиевой нейтронзахватной терапии, - продолжателю славных традиций династии Качугиных (учёных - Бэллы Яковлевны и Анатолия Трофимовича) за помощь и поддержку,

- Кутушову Михаилу Владимировичу - учёному и специалисту-практику, разработчику оригинального метода ДСТ - терапии раковых заболеваний за помощь и поддержку,

- Андрею Николаевичу Алефирову - магистру онкофитотерапии, целителю, автору ряда оригинальных методик об использовании аконита в лечении раковых заболеваний за предоставление материалов,

- Валерию Викторовичу Тищенко (ValT-у) - известному украинскому целителю - фитотерапевту, автору первой научной монографии об использовании в лечении раковых заболеваний болиголова за помощь на первоначальном этапе и презентацию своих материалов,

- Садецкому Тимуру Аркадьевичу – экстрасенсу, подвижнику и духовному учителю, автору ряда уникальных материалов и книг духовно-философского характера за человеческую помощь и презентацию своих трудов,

- Анатолию Губареву (Августу) – биотерапевту – целителю за духовную помощь и поддержку,

- Евгению Кульпинскому (Громобою) – врачу-гомеопату, биотерапевту за духовную помощь и поддержку,

- Дмитрию Лимонову – специалисту по глинолечению, целителю за помощь и поддержку,

- Аде Листовой - экстрасенсу, специалисту по биолокации и дистанционной диагностике за участие, помощь и поддержку,

- Борису Ковниру - бывшему пациенту и подвижнику, автору замечательного сайта (http://sled-ok.by.ru/) о народных и нетрадиционных методах лечения раковых заболеваний за помощь и поддержку,

- Виктории Боронниковой – бывшей пациентке за информационную помощь и поддержку, за презентацию своей книги «Мой путь к здоровью».

- Сергею Евтихиеву – бывшему пациенту за помощь, поддержку и содействие,

- Вашкевич Тамаре Ивановне – магистру психологии, бывшему руководителю социально-психологической службы Республиканского научно-практического центра детской онкологии и гематологии за методическую помощь и поддержку,

- Мазаник Людмиле Юрьевне – специалисту-гирудотерапевту, биотерапевту, члену Межднародной Академии Информационных Технологий, Академику МАИТ, руководителю научно-медицинского центра Агния за помощь и поддержку и многим другим.

Внимание: электронный вариант книги сокращен, не корректирован и имеет отличия от печатного.

Заказать книгу с Mp3 диском можно в г. Минске по тел. +37529 624 04 44  или по адресу  info@rak.by

Вместо предисловия

Надежда и опора

В безмолвии космических глубин

За гранью всех мирских противоречий

Из звёздной пыли мудростью седин

На свет рождён был разум человечий.

Он был наивный и беспомощный невежда,

Похожий на смешного карапуза – малыша,

Но с ним уже играла эволюции надежда

И главная опора – его светлая душа.

И не взирая, на убогость и греховность

Его материально-иждивенческой натуры,

Она провозгласила в нём высокую духовность –

Нетленную основу человеческой культуры…

ЯКоВ  01.06.01 г.

Глава 1.  «Что нужно знать о возможностях современной онкологии и возможностях пациента»

Обращение к читателю

Здравствуй, дорогой мой читатель.

Ты открыл первую страницу очень своеобразной книги, в которой впервые за последнее время предпринимается достаточно смелая попытка с междисциплинарной точки зрения взглянуть на такое противоречивое и в то же время весьма притягательное направление человеческой деятельности, как современная альтернативная, а точнее - интегративная медицина и онкология. Иными словами, это подход, который на основе принципов биоэтики объединяет или  интегрирует в единую систему различные методы, технологии и принципы работы с онкологическими пациентами.

В этой книге впервые предпринимается практическая попытка научного определения таких терминов и понятий, как комплементарная (дополняющая) терапия/медицина/помощь в онкологии, интегративный (комплексный) подход к лечению, комплексная медико-психилого-социальная помощь и др.

Следует особо подчеркнуть, что понятие комплементарной терапии / медицины / помощи  исследуется преимущественно в рамках интегрировнного  подхода к лечению, который также впервые столь целостно и концептуально освещается  в этом материале.

Данная книга является одной из первых попыток серьёзного исследования и систематизации существующих сегодня направлений альтернативной онкологии, комплементарной, а также  психолого-социальной и духовной помощи онкологическим больным.

Особенностью данной книги является то, что она не ограничивается одной только научной и философской точками зрения на данную проблему.

В данной книге впервые в онкологической и психотерапевтической практике вводятся в обиход некоторые понятия и категории, до недавнего времени имевшие отношение сугубо к эзотерической, оккультной или целительской сфере, такие как: «биоинформатика», «биоэнергетика»,  «энерго-информационная структура  ДНК», «намерение» и др.

В данной книге впервые за последнее время предпринимается попытка практического использования уникальной информационной технологии формирования намерения и генно-лингвистического программирования (ГЛП), посредством специального психосоматического тренинга для онкологических пациентов «Рак не приговор, а самый серьёзный повод измениться», состоящего из трёх частей:

1. «Фактор намерения – главный фактор успешного излечения»

2. «Комплексный подход и дополняющие средства»

3. «Я начинаю этот Путь…, Программа 12 шагов…»

Основная задача и цель данной книги – внедрить на самом глубоком уровне сознания и подсознания пациента установку о возможности преодоления данного недуга и смягчения его тяжелого бремени посредством активации и использования внутренних энерго-информационных резервов и возможностей самого организма на основе интегрированного подхода к лечению и использованию комплементарных средств.

Как появилась эта книга

Взяться за написание этой книги меня вынудили особые обстоятельства моей жизни и работы, связанной с сопровождением крупнейшего в русскоязычной части Интернета благотворительного информационного противоракового портала www.rak.by, занимающегося систематизацией и изучением всех направлений современной альтернативной онкологии и существующих видов  дополняющей (комплементарной) помощи онкологическим пациентам. Работа над этим материалом имела для меня по целому ряду причин не только сугубо теоретический, но в первую очередь, - самый  практический характер.

Дело в том, что мой научный руководитель по теме диссертационной работы - доктор медицинских наук, доктор наук МАИТ в области информационных технологий (ядерная медицина, лучевая диагностика, лучевая терапия), профессор, Лауреат Государственной Премии Республики Беларусь, основатель направления и школы белорусской радиологии  Галина Владимировна Муравская вот уже несколько лет страдала тяжелым онкологическим заболеванием – раком молочной железы.

Являясь с точки зрения распространённости и локализации опухолевого процесса практически неизлечимым (инкурабельным) пациентом или, как она сама себя называла больной в пятой стадии, она была весьма заинтересована не только в изучении, но и практическом использовании ряда нетрадиционных и интегративных методов, а также комплементарных и паллиативных средств.

Именно это обстоятельство накладывало особый отпечаток на мой интерес к сфере интегративной онкологии и различным видам дополняющей помощи. Именно это обстоятельство в значительной степени и определяло те основные направления исследований и задачи, которые встали передо мной. Именно это обстоятельство, в конечном счёте, определило и тему моей научной работы «Стратегия создания комплексной системы медико-психолого-социальной помощи онкологическим пациентам в Республике Беларусь».

Практически, это была первая диссертационная работа в республике по комплементарной медицине и интегративной онкологии, бросавшая вызов всей ортодоксальной онкологии и традиционным подходам к работе с пациентами. Именно поэтому во избежание блокирования данной темы со стороны ортодоксально настроенного профессорского корпуса конвенциальной онкологии, Галиной Владимировной, как решительным и смелым человеком, было принято решение проводить данную тему не через ВАК, а защищать её в рамках Международной Академии Информационных Технологий (МАИТ).

Главная проблема, с которой я столкнулся во время работы над темой, заключалась в том, что нужно было бросить вызов мифу, который на протяжении многих лет существовал в конвенциальной онкологии. В соответствии с этим мифом всё то, что выходит за рамки традиционных протоколов лечения раковых заболеваний на основе хирургического вмешательства, химио- и лучевой терапии является сплошь шарлатанством и обманом. В свете этого мифа, который в прошлом веке, действительно, имел под собой определённую основу, все представители нетрадиционного и альтернативного секторов: целители, фито-, фунго-, дието-, биотерапевты, разработчики новых и оригинальных методов и технологий лечения, врачи-гомеопаты и гомотоксикологи, паразитологи, экстрасенсы, парапсихологи, психоонкологи, духовники и т.д. и т.п. априори являются рвачами и жуликами, совершенно не разбирающимися ни в медицине, ни тем более в современной конвенциальной онкологии. В общем, все эти категории людей с их методами и подходами были безапелляционно отнесены представителями официальной онкологии в раздел шарлатанов, жуликов и проходимцев, преследующих всего одну-единственную цель – войти в доверие к пациенту и обманным путём выманить из него деньги, за обещание исцеления.

В соответствии с этим мифом, только врачи-онкологи знают всю правду об этом недуге и потому только они имеют право на оказание какой-либо помощи онкологическим пациентам.

Онкологическая отрасль на протяжении многих стояла особняком от других направлений медицины и являлась, пожалуй, одной из наиболее монополизированных и закрытых сфер медицины и человеческой деятельности, а потому в ней и по сей день сильны административные, узко-корпоративные и ортодоксальные устои.

Этому мифу, нужно сразу сказать, уже более 70 лет, а поскольку за это время в мире произошли грандиозные технологические и информационные перемены, связанные с рядом открытий во многих областях науки и медицины и совершенно новыми направлениями человеческой деятельности, очевидно, мне предстояло серьёзно разобраться и по существу определиться в том: кто есть кто и что есть что в современной комплементарной сфере и альтернативной, а точнее - интегративной онкологии.

Очевидно, что мне нужно было взять на себя смелость и храбрость попытаться не только самому разобраться в этой запутанной и противоречивой деятельности, отделив как «мух от котлет» истинных мастеров отдельных направлений – фито- фунго- и диетотерапевтов, врачей-гомеопатов,  разработчиков действительно оригинальных и новаторских методов лечения и реабилитации, а также истинных магистров народной медицины,  целителей, психоонкологов и духовников от всех псевдоспециалистов, жуликов, шарлатанов, лохотронщиков и просто неграмотных и некомпетентных людей, озабоченных только извлечением дохода или получением навыков целительской практики за счёт не сведущих и наивных онкологических больных.

Очевидно, что для того, чтобы проделать эту работу, мне предстояло ввязаться в очень не лёгкий и очень не простой «бой» за справедливость и объективность. Мне предстояло совершенно сознательно встать на линии «фронта» существующего противостояния официальной конвенциальной онкологии с её извечным оппонентом и давним врагом - альтернативной и нетрадиционной медициной.

Более того, мне предстояло сознательно попасть в немилость как к учёным, медикам и специалистам-онкологам, стоящим на твёрдых материалистических позициях доказательной медицины, так и к представителям альтернативного сектора – целителям, биотерапевтам, экстрасенсам, духовникам, парапсихологам и др., придерживающимся более сложных многомерных, энерго-информационных, духовных и эзотерических доктрин.

Первые просто обязаны были бы обвинить меня в лженаучности, оккультизме и шарлатанстве, что, собственно, они и сделали незамедлительно, а вторые должны были  усмотреть во мне «агента» официальной медицины, севшего не в свои «сани», продавшего и разменявшего высшие истинно духовные ценности на служение системе. Кроме всего прочего, я попадал и в некоторую опалу к самим пациентам, которые просто не могли понять с какой медициной им  соотносить меня и проект www.rak.by. Такие трудности, дорогой читатель, ожидали меня на  пути подготовки этой книги.

Данная книга, в отличие от подавляющего большинства других об альтернативной онкологии, не содержит описаний «уникальных» рецептов и  «чудодейственных» методик исцеления, она не содержит адресов именитых целителей, рекламы всевозможных «супер-препаратов» или «панацей».

Более того, эта книга не заканчивается ещё одним удивительным и показательным исцелением или открытием некой великой «тайны». Это отчасти грустная книга, как, в общем-то, и подавляющее большинство жизненных историй, связанных с онкологией и проблемами лечения онкологических заболеваний. Тем не менее, эта книга пропитана силой и мудростью, светом  знания и любовью к человеку и роду человеческому. В какой-то степени она является напутствием, посвящением и в то же время данью памяти выдающемуся учёному и человеку.

Да, дорогой мой читатель, Галина Владимировна Муравская – мой научный руководитель, мой наставник и друг ушла из жизни, как обычно говорят, после тяжелой и продолжительной болезни 26 сентября 2006г. Она так и не смогла справиться с этим тяжелым и коварным недугом при всех её возможностях и при всей оказываемой ей помощи и поддержке, но…

…не это самое главное.

Главное то, что она успела сделать и что она успела оставить после себя мне и другим людям. Эта книга как раз и является не столько моим, сколько её посланием, наследием и напутствием.

Целью этой книги, дорогой читатель, как раз и является теоретическая и практическая помощь специалистам, онкологическим больным и их родственникам в вопросах понимания такого непростого явления как современная альтернативная, а точнее - интегративная онкология и комплементарная (дополняющая) медицина.

Термин интегративная обозначает многосложная, объединяющая, консолидирующая. Иными словами, суть интегративного подхода в объединении и консолидации усилий конвенциального сектора онкологии с возможностями комплементарной (дополняющей) медицины. Это объединение или интеграция в одном подходе всего лучшего от онкологии традиционной (конвенциальной) и нетрадиционной (альтернативной).

Интегративная онкология, в отличие от ортодоксальной и традиционной, предполагает широкое использование в  лечебном процессе, прежде всего, внутренних резервов и возможностей самого пациента, посредством использования единой и взаимосвязанной системы разум – тело.

Говоря другими словами, это возможность оказания определённого влияния на тело пациента в ходе лечения посредством силы его разума, силы воли и отношения к себе, своей болезни и к жизни.

Интегративная онкология, в отличие от ортодоксальной, допускает применение в лечебном процессе широкого арсенала комплементарных (дополняющих) средств и методов в виде: специальных терапий, психотерапевтических и медитативных практик, а также  специальных практик восточной медицины и возможности использования различных натуральных субстанций растительного и животного происхождения, включая направления диетотерапии, фитотерапии, акупунктуры, гомеопатии, музыкальной терапии, арттерапии, а также духовных и спиритуальных методов.

Вот что следует понимать в целом под интегративной онкологией.

Кому адресована эта книга

Эта книга адресована, конечно же, прежде всего, онкологическим пациентам, как только получившим известие о своём диагнозе, так и проходящем или уже прошедшим курс специального противоопухолевого лечения, а также онкологам, специалистам паллиативной медицины, работникам хосписных и социально-психологических служб, врачам-реабилитологам, психоонкологам, онкопсихотерапевтам, целителям и духовникам. В общем, эта книга адресована всем, имеющим то или иное отношение к онкологии и работе с онкологическими пациентами и их родственниками.

Не вдаваясь в излишние формальности и тонкости можно сказать, что практически каждый онкологический пациент, получающий сегодня известие о своём диагнозе, в своей борьбе с недугом проходит практически один и тот же путь. Это путь принятия диагноза с последующим выбором путей и методов борьбы с недугом. В подавляющем большинстве случаев это выбор достаточно ограничен и связан с использованием соответствующей противоопухолевой терапии или специального противоопухолевого лечения онкологического заболевания с использованием  существующих в конвенциальной онкологии протоколов лечения на основе хирургического вмешательства, химио- и лучевой терапии. Этот путь для большинства пациентов, как правило, состоит из нескольких этапов и стадий, заканчиваясь всегда лишь одним :

- прогноз благоприятный или

- прогноз неблагоприятный.

Что это значит?

Это значит, что, пройдя в стационаре (или амбулаторно) соответствующий курс специального противоопухолевого лечения в соответствии с назначенным протоколом, пациент покидает лечебное онкоучреждение как перспективный или неперспективный.

А что дальше?…

А вот дальше начинается самое главное – именно то, чему и посвящается эта книга. Дальше начинается уже самостоятельная работа пациента над собой и своим недугом посредством:

- либо хаотического шараханья и метания между «панацеями», «чудесными методиками» и «чудотворцами» или

- чётко спланированной стратегии комплексного подхода на основе индивидуальной программы использования широкого арсенала комплементарных или дополняющих средств.

Следует сразу сказать, что второй подход, предполагающий чёткую стратегию и тактику борьбы с недугом на основе дополняющих методов, – это, по сути, и есть интегративный подход.

Прежде, чем говорить о стратегии и тактике комплексного подхода, нужно вначале разобраться с этим термином.

Я немного забегу вперёд и сообщу, что комплексный подход к лечению – это суть интегративный подход, который  предполагает оптимальное сочетание назначенного протокола лечения ракового заболевания с определённым арсеналом дополняющих средств.

Мне понятны скептические улыбки на лицах некоторых специалистов-онкологов, мол, ну да - академическая наука и современная доказательная медицина берёт на вооружение «бабушкины» советы и рецепты.

А что, собственно, в этом крамольного, друзья, если эти советы и рецепты проверены временем и дают ощутимый результат, не противореча имеющимся лечебным протоколам?

А с другой стороны, как бы ни пытались специалисты-онкологи приукрасить свои успехи и достижения в борьбе раком, истина неумолима - излечиваемость от рака в мире с учётом пятилетней выживаемости не превышает на сегодняшний день в среднем 52%. Это говорит о том, что практически для половины пациентов этот недуг как был, так и остаётся неизлечимым. Вот почему в процессе лечения этого недуга каждому пациенту приходится надеяться не только на специалиста-онколога и медицинские технологии, но и в какой-то степени на себя и свои собственные силы.

Более того, практический опыт многих пациентов говорит о том, что успех в лечении этого недуга в значительной степени зависит, прежде всего, от мобилизации личных и внутренних сил самого пациента. Позднее я скажу, о каких силах конкретно идёт речь.

Опыт работы признанных специалистов-практиков, имеющих сегодня наилучшие результаты в мире по лечению раковых заболеваний, убедительно говорит о том, что именно комплексный или интегрированный подход к борьбе с этим недугом обеспечивает в большинстве случаев наиболее значительный и ощутимый результат. Результат, о котором идёт речь, имеет равное отношение и к лечению рака, и к продлению прогнозных сроков выживания, и к улучшению качества жизни инкурабельных онкологических пациентов, и к уменьшению бремени недуга.

Этот результат подтверждается опытом работы таких онкологических учреждений, как центр клинической онкологии и интегративной медицины MD Anderson (США), Мемориальный онкологический центр Sloan-Kettering (США), онкологический центр Дж. Айсселса (Тихуана, Мексика), Далласский онкологический центр и др. Направление интегративной онкологии и комплементарной медицины признано Национальным институтом рака США, как одно из приоритетных и наиболее перспективных в клинической онкологии на ближайшие 10 лет.

Тот результат, которого достигают в своей работе ведущие специалисты-практики, и о котором идёт речь, достигается, прежде всего, за счёт дополнительной и самостоятельной работы над собой со стороны самого пациента. Эта работа осуществляется, как правило, под контролем и наблюдением команды профессионалов по комплементарной медицине и связана с грамотным использованием в лечебном процессе внутренних резервов и возможностей организма человека. Данные возможности имеются в распоряжении каждого человека, но не каждый умеет ими пользоваться. При интегративном подходе к лечению данные возможности как раз и задействуются посредством определённой системы или правильнее программы использования  комплементарных (дополняющих) средств. Работа с пациентами в рамках соответствующих программ предполагает персональную систему взаимоотношений пациент – практик, в которой пациент выступает в роли ученика, а практик в роли учителя и наставника (духовного учителя).

В роли практиков, как правило, выступают специалисты-психотерапевты, специалисты по восточным практикам, специалисты по фитотерапии, диетологии, акупунктуре, специалисты психоонкологи, специалисты по музыкальй терапии, медитативным практикам, техникам работы со вниманием (MBSR практикам), духовники и др.

Таким образом, дорогой читатель, эта книга в первую очередь, адресована именно тем онкологическим пациентам и специалистам, кто по интеллектуальным и мировоззренческим соображениям допускает сегодня саму возможность комбинированного подхода к лечению, а также  паллиативной помощи, при которой  дополняющие средства могут эффективно сочетаться со средствами  официальных протоколов лечения.

Я сразу хочу сделать оговорку, несмотря на развитие за рубежом, как самого направления интегративной и комплементарной медицины, так и отдельных видов дополняющей помощи онкологическим пациентам, ещё далеко не многие пациенты и специалисты-онкологи допускают саму возможность такого сочетания. Хотя, я должен Вам честно сказать, что время ортодоксального подхода уже уходит. Оно осталось в прошлом веке и тысячелетии, сегодня уже чётко прослеживается тенденция повышения научного интереса к интегрированной медицине и онкологии.

Проблема выбора у онкологических пациентов

Практически каждый онкологический пациент после известия о диагнозе и до начала курса специального противоопухолевого лечения, независимо от уровня его образования, мировоззренческих принципов и отношения к вере, пройдя  известную психологическую ломку, связанную с принятием диагноза, неизменно сталкивается с одной проблемой – проблемой выбора или осознанного принятия способа и метода лечения своего недуга. Эта проблема на самом деле у подавляющего большинства онкологических пациентов носит гораздо более сложный  характер, чем представляет себе большинство специалистов-онкологов. Просто, эта проблема зачастую не озвучивается по той причине, что имеет для каждого человека очень глубокие мировоззренческие и духовные корни, связанные с интеллектуальной, личностной и духовной культурой, а потому, носит глубоко личностный характер. Иными словами, сам процесс выбора и принятия метода лечения это очень не простой внутренний диалог каждого человека как бы с самим собой и со своим высшим я. Это разговор человека со своим разумом, со своей интуицией или со своей душой (духом) о том, в чём заключается его проблема и как её решать.

В какой-то мере личный выбор пациента это выбор не только метода лечения недуга. В значительной мере это выбор сценария и направления развития событий.  Именно поэтому, по сути, за выбором метода лечения, как за кулисами стоит выбор ожидаемого результата.

Выбор этот связан, прежде всего, с тем чему и кому верить, какие выбирать средства и методы лечения, какие силы призывать себе на помощь и т.д.

В общем, кто и во что верит в данной ситуации, с тем и связывается выбор человека, с тем же и происходит внутренний диалог пациента.

Верующий человек, как правило, обращается к Богу и своему высшему я; материалист прибегает к помощи разума и возможностям современной науки, необразованный человек чаще всего хватается за всё, что попадается ему под руку.

Следует обязательно подчеркнуть один крайне важный момент или аспект выбора метода лечения. Дело в том, что независимо от назначений лечащего врача-онколога, практически каждый пациент в процессе лечения гласно или не гласно пользуется широким арсеналом дополняющих средств.

Я опять предчувствую ухмылку на лицах некоторых онкологов.

Да, дорогие мои, нет смысла замалчивать это. Практически у каждого онкологического больного дома есть баночки и бутылочки с различными лекарствами, «чудо-препаратами», противоопухолевыми сборами и настойками болиголова, аконита, чистотела, лопуха, весёлки, чаги, и т.д. Практически у каждого пациента дома есть различные книжки и брошюрки по лечению рака нетрадиционными и народными средствами с описанием самых различных «чудодейственных» рецептов, методов и препаратов, включая метод Шевченко, Тищенко и другие. Вопрос и проблема только в том, что автор каждой из таких книжек, как правило, хвалит себя и превозносит только свой «чудодейственный» рецепт или метод, критикуя при этом все другие.

Иными словами, в процессе лечения рака у любого пациента практически всегда есть не одно какое-то лечебное средство, а целый арсенал лечебных средств, которые он более или менее успешно использует. При этом всегда складывается такая ситуация, когда пациенту приходится на свой страх и риск комбинировать имеющиеся у него средства и опять-таки делать выбор между тем, что считать «главным» лечебным средством, а что «вспомогательным».

Это, отнюдь, не простой вопрос, как может показаться на первый взгляд.

Я бы сказал, что это практически самый главный вопрос стратегии и тактики интегративного подхода к лечению.

Дело в том, что выбор «главного» метода лечения, как и внутреннее принятие этого метода в первую очередь определяется тем, в чём человек (пациент) видит причину, а точнее - первопричину своего недуга. Именно от осознания причины болезни и зависит, в конечном счёте, внутренний выбор пациента.

Кто-то считает, что рак – это сугубо паразитарное заболевание, вызываемое инфекциями или простейшими паразитами. Отсюда и выбор соответствующих методов лечения («главных методов»).  Кто-то считает, что рак – это обиды на мир и на людей или неверие в Бога и не следование его заповедям, соответственно, - «главными методами» лечения он считает сугубо духовные подходы или психологические. Есть и те, кто полагает что рак – это происки нечистой силы или злой энергии. Отсюда - обращение к различным мистикам, магам, колдунам, кодировщикам, экстрасенсам, народным целителям и т.д. А кто-то вообще никак не считает и предпочитает  верить только специалистам и т.д. и т.п.

Короче говоря, сколько людей - столько же и мнений, или с чем человек связывает первопричины этого недуга: с паразитами, с происками нечистой силы, с факторами окружающей среды, с наследственностью, с высшим замыслом и т.д. это и определяет в большинстве случаев выбор самого «главного» метода лечения (по мнению  самого пациента).

Так что же всё-таки следует считать первопричинами этого недуга и как следует строить правильную стратегию и тактику борьбы с этим недугом?

Это очень не простой вопрос, читатель, и на него просто невозможно ответить односложно или однозначно. Ответу на этот вопрос, по сути, и посвящена вся эта книга, поскольку истин здесь, конечно же, не может быть много, истина здесь только одна.

Главная проблема понимания этой истины связана с тем, что залегает она так глубоко, что добраться до неё без соответствующей практики и подготовки, практически невозможно.

В этой книге, читатель, мы предпримем с Вами попытку докопаться до этой истины с отслеживанием, как первопричин канцерогенеза, так и определением наиболее действенных методов борьбы с этим недугом.

Именно от того насколько глубоко и правильно человек  понимает (осознаёт) суть этой проблемы и зависит его успех в лечении этого недуга.

Забегая немного вперёд, я сообщу, что на сегодняшний день в научной среде ещё нет окончательной ясности по поводу первопричин рака и скрытых информационных механизмов этого недуга, уходящих корнями в информационную структуру генетической памяти. Тем не менее, в этой книге чуть дальше, и возможно впервые за последнее время, мы поговорим о первопричинах, поскольку они уже известны в общем виде, а потому тайной больше не являются.

Из всех научных дисциплин ближе всех к разгадке тайны рака подошла онкогенетика, а точнее – «новая генетика», занимающаяся исследованием сложной информационной структуры ДНК. Сегодня уже точно известно, что первопричины рака имеют сложную биоинформационную природу и не связаны только лишь со специфическими онкогенами (myc, p53, WT1 и др.), как полагали ранее, а практически любой ген может стать «раковым», если происходят определённые изменения в его структуре и он вовлекается в качестве агента в процесс опухолеобразования. Современная генетика уже вплотную приблизилась к пониманию того, что первопричины рака кроются в потере и искажении первичной биологической, а точнее - генетической информации, обеспечивающей клеточную специализацию, но идентифицировать эту информацию (расшифровать её) как и восстанавливать информационную структуру ДНК наука ещё не может.

Мой опыт работы по изучению интегративной онкологии убедительно свидетельствует о том, что подавляющее большинство пациентов на первоначальном этапе при выборе метода и способа лечения не имеют совершенно никакого представления о сути онкологического заболевания, как сложнейшего биоинформационного процесса. Более того, они не имеют совершенно никакого представления ни о современной интегративной онкологии, ни о комплементарных средствах, используемых при комплексном подходе.

Но самое грустное, на мой взгляд, заключается в том, что и большинство самих специалистов-онкологов не имеют сегодня полного и целостного представления об интегративном подходе к лечению и о комплементарной медицине. Многие знают об этом лишь частично и то в основном из зарубежных изданий по комплементарной и паллиативной медицине, таких как журнал «E-cam», «FAKT», бюллетень института комплементарной медицины, бюллетень центра интегративной медицины MD Anderson и др. Некоторые специалисты знакомы с комплексным подходом из книг Дитриха Байерсдорффа «Лечение и профилактика рака: комплексный подход» ,  Шивани Гудмен «Лечение рака и других тяжелых болезней - программа 9 шагов» или  работ известных американских онкологов супругов Саймонтон «Психотерапия рака».

Но даже те, кто об этом знает, не спешат делиться этой информацией со всеми пациентами, а берегут её только для избранных и самых надёжных, поскольку в научной онкологии использование дополняющих лечебных средств по-прежнему считается дурным тоном и склонностью к шарлатанству. Я же называю это проще - доминированием в умах специалистов-онкологов устаревшей ортодоксально-куративной модели лечения.

Поскольку эта книга является только лишь популярно-ознакомительным пособием или введением в интегративную онкологию, она  выступает своего рода «мостом» между онкологией конвенциальной и альтернативной. Именно поэтому в последующем я буду стараться рассматривать любые вопросы как бы с некоторой нейтральной точки зрения или «золотой середины», стоя как бы на «мосту», соединяющем эти полярные направления.

Продолжая разговор о проблеме выбора, я сразу хочу сказать, что наряду с незнанием одной из главных проблем выбора метода лечения у подавляющего большинства онкологических пациентов является проблема противопоставления методов конвенциальной и альтернативной онкологии. Я не буду вдаваться в детали и причины их противостояния, поскольку это отдельная и очень серьёзная тема, связанная с полярностью и дуальностью самого человеческого мышления, с нашей извечной привычкой и манерой всё делить на две части и половины: белое и чёрное, светлое и тёмное, доброе и злое, хорошее и плохое и т.д. Скажу лишь одно, традиционная и нетрадиционная онкология – это не враги, а части одного целого, действующие по своим принципам и методам, но направленные, по сути, на одну цель – излечение или исцеление человека.

Таким образом, их противостояние в значительной степени условно. Господство в течение длительного времени в умах специалистов-онкологов мифа о том, что вся нетрадиционная сфера, напрочь, является шарлатанской, наложило соответствующий отпечаток и на общественное мнение. Поэтому у подавляющего большинства пациентов сегодня не возникает даже мыслей о том, что кроме традиционного подхода и его извечного «врага» альтернативного, может существовать некий «третий» подход - интегративный, как дополнительный вариант выбора, связанный с возможностью эффективного комбинирования конвенциальных и дополняющих методов.

В результате целого ряда социологических исследований, проводимых среди онкологических пациентов, нами было совершенно чётко установлено, что, более 80% пациентов изначально видели возможное решение своих проблем исключительно в какой-то одной из двух плоскостей: или конвенциальной или альтернативной (подавляющее большинство изначально склонялись к методам конвенциальной онкологии). И только менее 20%[1] пациентов изначально предполагали саму возможность объединения и совмещения разных подходов.

Таким образом, по сути, проблема выбора метода лечения онкологического заболевания заключалась с одной стороны в ограниченности этого выбора, а с другой - в элементарном не знании пациентами сути интегративного подхода, на основе возможности сочетания различных методов.

Что представляет собой современная альтернативная онкология?

Дорогой читатель, целью данной книги ни в коем случае не является пропаганда всей альтернативной онкологии, как таковой, или реклама тех или иных дополняющих средств. Я являюсь убеждённым сторонником, прежде всего, интегрированного или комплексного подхода к лечению на основе существующих в конвенциальной онкологии протоколов, но…

…с возможностью их дополнения и использования в рамках данных протоколов определённого арсенала комплементарных средств и методов.

Задача этой книги, в первую очередь, сводится к разъяснению и пониманию общей сути столь нового, сложного и противоречивого явления как интегративная онкология. Одновременно предпринимается попытка  исследования этого направления с отслеживанием общих тенденций его развития и вычленением из общего спектра используемых сегодня средств и методов тех, которые имеют подтверждённую эффективность и гарантированно могут использоваться в лечении и паллиативной помощи, а также на этапах реабилитации и адаптации.

Всё это делается, прежде всего, в интересах самих пациентов и специалистов-онкологов, поскольку никаких серьёзных исследований сферы альтернативной онкологии на всём постсоветском пространстве просто нет. Кроме того, практика неумолимо свидетельствует о том, что  практически каждый пациент, независимо от уровня его образования,  культурных и духовных ценностей, несмотря на предупреждения и предостережения со стороны лечащего врача, так или иначе, но использует в процессе лечения с тем или иным успехом какие-то дополняющие средства. Чаще всего, из-за элементарного человеческого невежества (незнания) специфики использования дополняющих средств этот опыт бывает безрезультативным или отрицательным.  В то же время отдельные и единичные случаи успешного применения тех или иных комплементарных средств ещё больше разогревают ажиотаж вокруг самой альтернативной онкологии.

Именно поэтому нет смысла уходить от этой проблемы и делать вид, что её не существует. Мне бы очень хотелось посредством этой книги помочь многим специалистам-онкологам правильно позиционировать направление интегративной онкологии и комплементарной медицины/терапии/помощи в разрезе всей современной альтернативной медицины.

В отношении пациентов главная задача книги сводится с одной стороны к общему ознакомлению с интегративной онкологией, а с другой стороны - к пониманию пациентами важнейших принципов использования дополняющих средств в рамках комплексного  подхода к лечению.

Дело в том, что любые дополняющие средства оказывают действенный эффект только при их системном и комплексном использовании, тогда как хаотичное, бессистемное и выборочное использование в процессе лечения, паллиативной помощи, реабилитации и адаптации тех или иных комплементарных средств может быть совершенно безрезультатным.

Главным иррациональным моментом и новшеством этой книги является помощь читателю в переходе от линейного и полярного мышления, при оценке подходов к лечению, в сторону комплексного и многомерного.

Именно возможность многомерного мышления и следует понимать под «окнами 11:11 и 12:12». Далее я проясню то, что под этим подразумевается.

Опыт работы ведущих онкологических центров мира, убедительно свидетельствует о том, что будущее онкологии не столько за «супертехнологиями» разрушения опухолей, сколько за комбинированными (сочетанными) технологиями системного регулирования и комплексного восстановления всего организма, как целостной и взаимосвязанной системы разум - тело. Сегодня любому специалисту понятно, что возможно это может быть только на двоякой основе или на основе сочетания  инженерных технологий с человеческим фактором или сочетания внешних усилий специалистов с внутренними усилиями самого пациента. Именно для активизации внутренних резервов и ресурсов организма пациента и используются специальные психосоматические средства и технологии интегративной медицины.

Прежде чем переходить к перечислению существующих технологий, методов и средств альтернативной онкологии, следует разобраться с самими понятиями.

Понятие интегративной медицины и интегративной онкологии не следует путать с понятием альтернативной онкологии. Отличие между ними состоит в том, что первое (интегративная) включает в себя более ограниченный набор тех направлений, методов и средств, используемых в работе с онкологическими пациентами, эффективность которых не вызывает сомнений. Тогда как понятие альтернативной онкологии включает в себя практически все те направления, методы и средства, которые не входят в состав конвенциальных протоколов лечения раковых заболеваний или средств медицинской реабилитации. Иными словами сфера интегративной медицины и онкологии, в отличие от онкологии альтернативной, имеет дело с теми дополняющими (комплементарными) средствами, эффективность которых подтверждена клинической практикой и которые могут без ущерба сочетаться с существующими протоколами лечения онкологических заболеваний. Альтернативная же онкология никаких гарантий или официальных подтверждений пациентам не даёт.

Продолжим разговор об альтернативной сфере.

Сегодня любого человека, так или иначе связанного с онкологией и медициной, будь то специалист-онколог или пациент, просто не может не волновать вопрос успехов медицины в области лечения раковых заболеваний и достижений науки в разработке и создании новейших технологий лечения рака. По сложившейся традиции и опять же благодаря известному и уже упоминавшемуся мифу, подавляющее большинство учёных, медиков и самих специалистов-онкологов процесс создания этих технологий и препаратов никак не связывает с альтернативной сферой.

В общем-то, с одной стороны это совершенно обоснованно, поскольку альтернативная сфера не располагает, точнее - не располагала ранее теми технологическими и финансово-организационными возможностями, которыми располагает, точнее - располагала академическая наука.

Я не зря сделал эти уточнения. Дело в том, что в последнее время в силу целого ряда глобальных экономических и структурных преобразований в экономике и медицине в сферу альтернативной онкологии хлынули большие деньги. Именно поэтому в этой сфере, наряду с шарлатанами и псевдоспециалистами, появилось достаточно много интересных разработок, как теоретических, так и практических и в этом нет ничего удивительного, поскольку интеллектуальный потенциал не любит закостенелости, ведомственности, догматизма и ортодоксализма. Он течёт туда, где кипит жизнь, где есть прогресс и где есть отдача.

Мой опыт изучения сферы альтернативной онкологии и комплементарной медицины говорит о том, что в последнее время она стремительно набирает темпы, и её совокупный оборот уже очень скоро будет сопоставим с оборотом конвенциальной онкологии.

Если вчера представления об альтернативной онкологии у подавляющего большинства специалистов и пациентов были связаны по большей части со знахарями, народными целительницами и целителями, с кустарями-самоучками, а также магами и колдунами, пользующими некими  «чудодейственными» рецептами настоек, отваров или мазей, а также своими энерго-информационными возможностями, то сегодня альтернативная онкология представляет собой  промышленную индустрию, использующую в работе новейшие промышленные и информационно-маркетинговые технологии.

Поскольку эта книга представляет собой только введение в эту сложную и противоречивую сферу человеческой деятельности, я не стану подробно освещать здесь каждое из направлений современной альтернативной онкологии. Да я и не смог бы этого сделать физически, поскольку на сегодняшний день в альтернативной онкологии существует более 30 специальных противоопухолевых  терапий на основе оригинальных технологий, более 80 самостоятельных и авторских методик и более 270 отдельных противораковых средств, субстанций и веществ. Для более-менее полного описания всех этих «чудодейственных», по заявлениям большинства авторов, средств, препаратов, методик и терапий мне потребовалось бы написать многотомный трактат. Именно поэтому здесь я остановлюсь только на перечислении основных направлений альтернативной онкологии с кратким освещением только отдельных разработок.

Общий перечень основных направлений современной альтернативной онкологии.

1. Направление использования специальных противоопухолевых терапий и регенерационно-восстановительных технологий:

- метод семикарбазид кадмиевой и нейтронзахватной терапии Качугиных,

- биоиммунотерапия Дж. Айсселса,

- метод общей и локальной гипертермии,

- ДСТ-терапия М.В. Кутушова,

- метод коррекции фенотипа Г.А. Маркова,

- БЭК терапия (био-электро-канцерная),

- гормональная терапия,

- метод использования цитокинов,

- метод сайтотрон и др.,

- методы волновой генетики и др.

2. Направление авторских методов и оригинальных методик лечения:

- системный подход Э. Ревичи

- метод Шевченко,

- плацентарный метод профессора В.И. Говалло,

- препарат-метод профессора В.А. Волконского «Тумоцид»,

- препарат-метод Ферран,

- биотический метод С.П. Куренкова,

- метод Голюка (комбинация из 5 растений),

- противопаразитарный метод Т.Я. Свищёвой,

- биоинформационные методы С.С. Коновалова,

- глинолечение,

- метод Лучника и др.

3. Направление поддерживающих терапий:

- энзимотерапия,

- кислородо- и озонотерапия,

- внутривенная ультрафиолетовая терапия,

- фотолюминесцентная терапия,

- вакцинотерапия и т.д.

4. Направление использования БАД в онкологии:

- AHCC – (Active Hemi-Cellulose Compound) - соединение активной полуцеллюлозы на основе расщеплённых грибными ферментами (шиитаке, рейши, мейтаке) полисахаридов. Обладает противоопухолевым, иммуностимулирующим и антитоксическим действием.

- ОВО-Д – (Экстракт мицелия вешенки) - разработан на основе штамма гриба Pleurotus ostreatus 1137. Обладает способностью снижать степень токсикоза при химиотерапии, уменьшая алопецию и выраженность лейкопении, обладает иммуностимулирующим действием.

- Чистодар (сорбент комплексного действия) - энтеросорбент на основе окиси алюминия, покрытого углеродной плёнкой, обогащенный экстрактами корня лопуха и чаги. Обладает антитоксическим и частично противоопухолевым действиями.

- Пикногенол (на основе ОПЦ из виноградных косточек) - препарат на основе олигомерических протоцианидинов (ОПЦ). Является одним из сильнейших в мире антиоксидатнов.

- Ликопин - вещество из группы каротиноидов, в которую входит и витамин А. Ликопин придает плодам томата красную окраску. Наряду с рествератолом является сильнейшим антиоксидантом, защищающим клетки организма от свободных радикалов.

- Мегамин - (мелкодисперсная целебная глина) - наиболее эффективный антиоксидант.

- Индол-3-карбинол (аналог Супериндол) - активное соединение семейства крестоцветных, обладающее противоопухолевым и трансметастатическим действием.

- Кардицепс (грибок, естественный антибиотик) - обладает свойством восстановления уровня лейкоцитов крови и средством регулирования иммунитета.

- Хитозан (целлюлоза животного происхождения) - обладает свойством частичного блокирования перемещения раковых клеток по организму и заживляющим эффектом.

- Зелёное волшебство - комплексный БАД и многолетняя разработка специалистов компании New Spirit Naturals (США). Содержит комплекс биологически активных веществ на основе морских водорослей спирулина и хлорелла, включающих: энзимы, бифидобактерии, пчелиное молочко и т.д. Применяется как поддерживающий препарат комплексного действия.

- Морские водоросли (спирулина, хлорелла, аскофиллум, фукус) - ускоряют выведение радионуклидов, солей тяжелых металлов и токсических веществ из организма, стимулируют иммунитет, способствуют нормализации функции щитовидной железы (содержат йод) и устранению воспалительных процессов в ЖКТ. Могут использоваться в период реабилитации после курсов лучевой и химиотерапии.

- Антилипидный чай (фитокомпозиция на основе зелёного китайского чая с добавками: кинестеммы, листьев лотоса, кассия тора, горца многоцветного) содержит: теополифенол - соединение обладающее ярковыраженной противоопухолевой активностью и сапонин кинестеммы  аналог сапонина женьшеня, который обладает целым комплексом полезных свойств, благотворно влияет на иммунную систему организма и т.д.

5. Направление использования отдельных противоопухолевых препаратов и субстанций:

- метод АСД и АСД 2,

- метод Тодика (тодикамп),

- метод омелотерапии (вытяжка и экстракты омелы),

- метод ЧАК (чага, аир, календула),

- метод Капустина (инъекции куриным белком),

- метод Бритова (вакцинотерапия),

- метод Болотова (ферментативно-биотический),

- метод лечения на основе метаводы (воды обладающей метафизическими свойствами),

- бальзам Сергеева,

- Уссурийский бальзам,

- препарат Immukor GA – 40, GA – 47,

- препарат У5/юп,

- препарат Фотостим,

- препарат сегидрин,

- препарат гинкго-билоба,

- препарат трихопол,

- продукты пчеловодства (прополис, маточное молочко, мёд и др.),

- мумиё,

- каменное масло и т.д.

6. Направление использования отдельных средств, обладающих противоопухолевыми свойствами:

- витамин С (аскорбиновая кислота),

- провитамин А (β-каротин),

- витамин Е (фолевая кислота),

- коэнзим Q10,

- ликопин,

- хлорофилл,

- мелатонин,

- селен и селеносодержащие препараты,

- перекись водорода,

- экстракт тимуса,

- медвежья желчь и т.д.

7. Направление онкопсихотерапии и психоонкологии:

- креативная визуализация по Саймонтонам,

- техники использования внимания (MBSR – практики),

- медитативные практики,

- гипнотерапия,

- программа 12 шагов (адаптированная),

- 9 шаговая программа Ш. Гудмен,

- тренинговая работа (с использованием специальных психотренингов),

- психологическое консультирование,

- психотерапевтическая практика индивидуальной и

групповой работы и др.

8. Направление онкодиетотерапии:

- специальные противораковые диеты:

- по Моэрману,

- по Гоулеру,

- по Шаталовой,

- по Доценко,

- по Сазоновой и др.,

- специальные дието- и сокотерапии:

- по Герсону,

- по Бройсу,

- монодиеты,

- система питания «гринизейшн» и др.,

- комплексные системы противоракового питания.

9. Направление использования кластерных свойств воды:

- метавода,

- живая и мёртвая вода,

- целебная вода из специальных источников,

- заговорённая вода,

- использование воды для энерго-информационного переноса и т.д.

10. Направление комплексной онкофитотерапии:

- по Алефирову (на основе аконита),

- по Тищенко (на основе болиголова),

- по Корепанову (комплексная фитотерапия),

- использование адаптогенов,

- использование противораковых сборов и т.д.,

11. Направление онкофунготерапии (на основе лечебных грибов Рейши, Шиитаке, Мейтаке, Весёлка, чага, трутовики и др.):

- по Филипповой,

- по Чикуёнку и др.,

12. Направление уринотерапии.

13. Направление использования экранирующих материалов и приборов биологической стимуляции и коррекции:

- технология Piokal,

- Шубоши (домашний доктор), Дэнас,

- магнитные терапевтические матрацы, кровати и т.д.

14. Направление специальных телесно-ориентированных и дыхательных техник:

- адаптированные йогические системы,

- адаптированные восточные практики (Тай-Чи, Цигун  и др.),

- специальные телесно-ориентированные практики,

- специальные виды массажа и самомассажа,

- дыхание по Стрельниковой, по Фролову, по Бутейко, по Сметанкину и др.

15. Направление использования систем общего оздоровления и очистки организма:

- по Ниши,

- по Иванову,

- по Гогулан,

- по Норбекову,

- по Захарову,

- по Малахову,

- по Елисеевой,

16. Направление использования специальных арттехник и артпрактик:

- арттерапия (включая сказкотерапию, игротерапию и музыкальную терапию и др.),

- комплексные техники глубокой медитации, с использованием элементов видеотерапии, ароматерапии, цветотерапии и др.

17. Направление использования индивидуальных энерго-информационных и целительских практик:

- услуги экстрасенсов и биотерапевтов,

- услуги магов, шаманов, посвящённых и др,

- услуги знахарей, народных целителей и т.д..

18. Направление духовной работы и поддержки:

- приобщение к религиозным конфессиям и течениям,

- индивидуальная работа по принципу пациент – духовный наставник,

- приглашение персональных консультантов и духовных практиков из Китая, Индии, Тибета и д.р.,

- участие в подвижнической и волонтёрской работе и т.д.

19. Направление альтернативной диагностики в онкологии:

- по Фоллю,

- с использованием технологии Имедис-эксперт,

- по методике РИО-ДО-РАКУ,

- аурометрическая диагностика (газоразрядная визуализация),

- экстрасенсорное сканирование,

- экспресс методы и др.

Этот перечень далеко не полон, поскольку в него не включён целый ряд отдельных более узких направлений (терапия Луиджи ди Белла, метод неопластонов С. Буржинского и др.) и специфических средств, получивших широкое распространение в зарубежной практике альтернативной онкологии (омелотерапия, использование эссиака, куркумина, имбиря, матеина и др.). Кроме того, я совершенно сознательно не включал в этот перечень заведомо опасные для жизни и здоровья пациентов методы на основе использования сильных ядов (сулема, медный купорос и др.) и различных ядосодержащих субстанций, так называемы «панацеи-лохотроны» (катрекс, арменикум, препарат 714Х, онкотропин, витурид, леатрил, биогениус и др.), а также отдельные «народные» методики, к которым можно применить разве что термин «парадоксальные» и «шоковые» типа: «25 раков», «заспиртованная жаба», глина, замоченная на моче пациента, кал 3-х месячного младенца, почвоедение и т.д. и т.п.

Согласись, читатель, разобраться в этом множестве столь разнообразных  и порой просто «парадоксальных» технологий, методик и средств не просто даже опытному специалисту-онкологу, не говоря уже о пациенте.

Есть ли вообще способ как-то ориентироваться в этом море подходов и средств?

Да, такой способ есть, и он, как Вы уже догадываетесь, называется интегрированным или комплексным подходом к лечению.

Как я уже говорил, интегрированная онкология, за время своего существования уже успела выбрать из общего перечня комплементарных средств те, которые имеют подтверждённую эффективность при лечении или паллиативной помощи. Интегрированная онкология по отношению к используемым комплементарным средствам уже прошла в своём большинстве все стадии их  клинических испытаний. По некоторым комплементарным средствам и в частности китайской медицине, аккупунктуре, гомотоксикологии и отдельным духовным практикам испытания ещё продолжаются. В разделе комплементарная помощь вы узнаете более подробно о системе и принципах использования отдельных средств и методов интегративной онкологии.

Есть ли объективные предпосылки для развития интегративной онкологии

Каково соотношение полезного, бесполезного и вредного в современной альтернативной онкологии?

Этот вопрос давно и всерьёз интересует большое число медиков, специалистов онкологов, пациентов, их родственников и других людей, так или иначе связанных с онкологией. Вы сами видите, читатель, насколько непроста эта сфера и сколь разнятся между собой альтернативные методы и подходы.

Прежде чем давать однозначный ответ на этот вопрос следует прежде постараться разобраться в сути самой альтернативной онкологии, как явлении и сфере человеческой деятельности. Скажу сразу - пытаться систематизировать эту сферу с точки зрения линейных подходов и традиционных представлений просто бесполезно. Понять категорию и систему альтернативной онкологии  становится возможным только тогда, когда она рассматривается не с точки зрения самой конвенциальной онкологии, а с некой абстрактной и нейтральной точки зрения. Я уже приводил метафору «моста», соединяющего полярные направления медицины и онкологии.

Прежде чем переходить к анализу направлений современной альтернативной онкологии нужно ответить на «простой» вопрос: есть ли основания и предпосылки для существования и развития этого направления человеческой и научно-практической деятельности?

Да простят меня специалисты-онкологи, что бы они ни думали обо всей  альтернативной медицине и её представителях, но, оказывается, эти основания есть, причём, их много и они достаточно вески.

Главным основанием для поисков новых методов и альтернативных подходов к лечению раковых заболеваний является тот факт, что на сегодняшний день суммарная эффективность существующих протоколов лечения раковых заболеваний в мире с учётом 5-летней выживаемости составляет не более 52%. Иными словами рак в мире излечим только наполовину, причём, применительно к ранним стадиям и лишь отдельным формам этого заболевания. В запущенных формах в преклонном возрасте большинство форм этого заболевания, увы, на сегодняшний день неизлечимо при всех возможностях и стараниях со стороны ведущих специалистов.

Более того, прогресс в сфере онкологии в последнее время замедлился и это заметно. По мнению целого ряда зарубежных специалистов, включая Джона си Бэйлара – автора нашумевшей статьи «Рак непобеждённый», суммарная эффективность всех инноваций и капиталовложений в конвенциальной онкологии за последние 30 лет измеряется цифрой…

…примерно 6% (на выходе). Иными словами за последние 30 – 40 лет общая онкостатистика применительно к эффективности существующих протоколов лечения раковых заболеваний улучшилась только на 6%.

Это, вне всякого сомнения, достижение, но не столь впечатляющее, которого бы хотелось услышать любому обывателю и, конечно же, в первую очередь, пациенту. Говоря проще, рак по-прежнему остаётся для всего человечества проблемой №1 в мире и у него (у человечества) пока что нет для борьбы с ним во всём многообразии его форм и видов достаточно эффективных и при этом универсальных методов.

А могут ли они вообще быть?

А вот это уже более серьёзный вопрос, причём, самым непосредственным образом связанный как с конвенциальной, так и альтернативной онкологией. О нём мы поговорим чуть позже, а пока констатируем факт того, что основанием для существования и развития альтернативной онкологии в мире является ограниченность существующих конвенциальных подходов на основе традиционных протоколов лечения перед целым рядом форм раковых заболеваний преимущественно в поздних стадиях. Именно это обстоятельство, прежде всего, и заставляет специалистов самых разных областей знания пробовать свои силы в схватке с этим недугом и создании новых технологий лечения.

К сожалению, в отличие от конвенциальной онкологии, стоящей на прочном организационно-административном фундаменте и материалистической основе, альтернативная сфера представляет собой в основной массе хаос и разброд (простите за непосредственность).

Нужно прямо и откровенно сказать, что в альтернативном секторе сегодня, наряду со специалистами и профессионалами ещё очень много некомпетентных людей, движимых или непомерными личными амбициями или крайне субъективными представлениями о природе, первопричинах и механизмах процесса канцерогенеза. Но не все, повторяю, далеко не все представители альтернативной онкологии являются жуликами и шарлатанами, как думает подавляющее большинство специалистов-онкологов.

Из-за амбициозности и честолюбия отдельных наиболее известных специалистов-практиков и большинства разработчиков новейших подходов и методов, сама сфера альтернативной онкологии на всём постсоветском пространстве сильно разобщена и в отличие от конвенциальной онкологии не является организационно сколько-нибудь цельной сферой человеческой деятельности, имеющей свою методологическую, идеологическую, философскую и мировоззренческую основу.

Субъективность большинства концепций, теорий и практик, лежащих в основе тех или иных подходов к лечению, а также откровенная некомпетентность и несговорчивость многих «специалистов» просто не позволяют сегодня навести в этой сфере какой-то порядок. Портал www.rak.by уже предпринимал несколько попыток консолидации представителей альтернативного сектора отечественной онкологии, но, увы, безуспешно. Эта сфера на всём постсоветстком пространстве ещё не готова к объединению и упорядочиванию.  За рубежом (в Великобритании, США, скандинавии и др. странах) дела обстоят несколько лучше, поскольку там уже есть организационно-экономический фундамент и предпосылки для развития интегративной онкологии в виде развитой системы комплементарной и паллиативной медицины, а также благодаря существованию большого числа профессиональных сообществ и ассоциаций специалистов по тем или иным дополняющим практикам. Там любой шарлатан или псевдоцелитель не имеет шансов на успех по причине необходимости становиться членом соответствующей ассоциации, в которой работают профессионалы этого дела. У нас ничего подобного нет, и поэтому существует целый «полигон» для различного рода мошенников, псевдоспециалистов и шарлатанов.

В то же время за рубежом комплементарная медицина достигла значительного уровня развития. В Великобритании, например, создан даже Институт комплементарной медицины (http://www.i-c-m.org.uk/), занимающийся анализом оценкой и разработкой новых направлений и методов комплементарной помощи, а также подготовкой кадров по тем или иным направлениям. Аналогичный центр комплементарной и альтернативной медицины есть и в США (http://nccam.nih.gov/health/camcancer/). По всему миру на сегодняшний день существует более 70 специализированных центров интегративной медицины и комплементарной помощи, а в глобальной сети открыто более 500 специализированных сайтов.

К сожалению, практически на всём постсоветском пространстве  упоминаний об интегративной онкологии, как и комплементарной медицине  в настоящее время пока что нет. Есть лишь зачатки паллиативной помощи и очень узкая прослойка специалистов в подавляющем большинстве выходцев из академической  науки, системы самой конвенциальной онкологии, представителей религиозных конфессий, опытных целителей, магистров психологии, фитотерапевтов, гомотоксикологов, гомеопатов и других мастеров своего дела, в совершенстве владеющих отдельными методами.

Как показывает практика, все они разобщены и каждый пытается в одиночку продвигать и популяризировать свои методы и разработки.  При этом у каждого из них возникает одна и та же проблема - проблема оценки эффективности тех или иных дополняющих методов и проблема спонсорской помощи.

Большинство из них, создав тот или иной лечебный или комплементарный метод, как правило, натыкается на стену неприятия и непонимания со стороны ортодоксальной медицины. Суть проблемы в подавляющем большинстве случаев заключается, прежде всего, в несоответствии нормативной и законодательной баз, а также отсутствии системы продвижения и интегрирования новых и дополняющих технологий. С другой стороны и применительно к онкологии проблема состоит в противопоставлении любых  комплементарных средств и технологий методам конвенциальной онкологии.

Этого делать категорически не следует. Нужно «просто» понять, что все принципиально «новые» комплементарные (т.е. дополняющие) методы не должны отрицать существующих конвенциальных подходов. Именно поэтому приоритетным направлением в разработке новых методов лечения рака должно быть создание не столько альтернативных методов, сколько интегративных.

Тем не менее, профессиональные амбиции, корпоративность, дуальность и полярность  мышления, свойственная большинству специалистов любой сферы онкологии вынуждает их представителей рассуждать и действовать по принципу: не вместе, а вместо.

Иными словами вместо того, чтобы консолидировать и интегрировать усилия специалистов конвенциального и альтернативного секторов онкологии, продолжается процесс их соперничества и противостояния при котором в проигрыше оказываются все, включая в первую очередь пациентов.

Совершенно справедливо и обоснованно, без каких-либо показательных  экспериментов, можно заранее и с полной уверенностью сказать, что ни один из существующих методов альтернативной онкологии не сможет сравниться по целому ряду критериев с традиционными протоколами лечения, поскольку это сравнение того, что не должно сравниваться в принципе. Особенно это имеет место по отношению  к технологиям комплементарной т.е. дополняющей помощи, а не лечебной (куративной).

Я в данной ситуации твёрдо придерживаюсь мнения о том, что на данном этапе технологического развития сферы конвенциальной онкологии совершенно бессмысленно оценивать эффективность тех или иных новаторских разработок посредством противопоставления их имеющимся в онкологии. Этот принцип, кстати, известен многим специалистам-онкологам, в отличие от большинства представителей альтернативной сферы, озабоченных только своими  разработками. Именно поэтому игра по правилам: кто кого даже выгодна в какой-то мере самой конвенциальной онкологии для того, чтобы в очередной раз показать несостоятельность всей альтернативной сферы, а заодно и поставить на «место» очередного «гения» или «мессию». Так обстоят дела.

На мой взгляд, читатель, уже пришло время выйти из этого порочного круга и этой бесконечной «игры» в соперников, а поставить вопрос иначе:

как грамотно объединить или интегрировать в одном подходе всё лучшее из конвенциальной и альтернативной онкологии ?

Уже  пришло время всерьёз задуматься над развитием нового направления – интегративной онкологии, объединяющей всё лучшее из онкологии конвенциальной и альтернативной.

Теории и концепции, лежащие в основе альтернативных  подходов

Это очень не простой вопрос, поверь, дорогой читатель. Я думаю, это один из самых трудных вопросов не только применительно к альтернативной онкологии. Он в равной степени труден и для онкологии конвенциальной, которая, к сожалению, как ни грустно это констатировать, также на сегодняшний день не имеет той единой и исчерпывающей концепции, которая бы описывала все этапы процесса канцерогенеза, включая первопричины и скрытые информационные механизмы, связанные с наследственностью и уходящие в структуры генетической памяти.

Иными словами в конвенциальной онкологии ещё нет теории, которая бы увязывала в одну схему и последовательность все известные факторы канцерогенеза. Общая полиэтиологическая теория опухолей, давая очень логичное обоснование процесса канцерогенеза, включая его основные этапы и стадии, тем не менее, не раскрывает самих первопричин и всей «биоинформатики» этого процесса применительно к механизмам предрасположенности, наследственности и генетической памяти.

Говоря более простыми словами, наука знает, что в процессе канцерогенеза есть искажение или потеря первичной генетической информации, но она не знает на каком уровне эта информация потеряна или искажена, как не знает она способов восстановления этой информации на уровне ДНК, и того универсального языка биологического программирования, который лежит в основе структурных процессов в каждой клетке.

Как в научной генетике, так и в конвенциальной онкологии сегодня ещё не существует целостного представления об информационной структуре ДНК. Соответственно, не существует концепции и технологии корректировки и восстановления этой структуры, хотя совершенно точно известно, что такие методы лечения как высокодозная химиотерапия и  лучевая терапия могут негативно сказываться на самой структуре ДНК. Данные обстоятельства вынуждают многих специалистов-теоретиков пробовать свои силы в создании новых теорий канцерогенеза, для поиска новых подходов к лечению рака, основанных на оригинальных концепциях. В настоящее время наибольшую популярность среди разработчиков имеют психосоматическая концепция и концепция «биоинформатики». Среди целителей популярны паразитарная, инфекционная и кармическая концепции.

Вместе с тем, в современной альтернативной онкологии существует множество других теорий и концепций. Причём, все они ведут друг с другом самую непримиримую и жестокую борьбу, оспаривая пальму первенства за  объективность понимания проблемы рака и, соответственно, правильность методов борьбы с ним.

За время существования портала www.rak.by я смог получить самое убедительное подтверждение того, что эта борьба носит сегодня далеко не шуточный характер, а идёт всерьёз по всем правилам идеологического противостояния и настоящей информационной войны, ибо это борьба за умы, а, значит, и кошельки наивных обывателей и пациентов. О кошельках мы поговорим чуть позже.

Нас в первую очередь интересует исследование этой проблемы, именно поэтому я далёк от какой бы то ни было агитации и пропаганды. Как мы уже уславливались с Вами, будем смотреть на  неё с некоторой нейтральной, а точнее - интегральной точки зрения, которая позволяет в равной степени быть непредвзятыми и относительно объективными как по отношению к онкологии конвенциальной, так и альтернативной.

Так вот, на сегодняшний день в сфере альтернативной онкологии доминирует несколько основных теорий и концепций. Я не стану загружать Вас, читатель, этой многосложной (многомерной) информацией, вдаваясь в подробное описание всех существующих теорий канцерогенеза, поскольку их сегодня уже более 20, а ограничусь только  перечислением  основных:

- хромосомная, наследственная или генетическая концепция канцерогенеза, связанная с традиционными представлениями о наследственности, понятиями  и категориями классической генетики и центральной догмы молекулярной биологии,

- паразитарная или инфекционная концепция, связанная с представлением о том, что рак вызывается симбиотическими сообществами простейших паразитов, а сама опухоль является ни чем иным, как скопищем мутировавших простейших,

- физиологическая концепция, основанная на теории хаоса в высокоорганизованных биологических системах за счёт естественных процессов старения и репродуктивного метаболизма,

- партеногенетическая концепция или концепция бесполого размножения, утверждающая о том, что рак – это совершенно особый и нетипичный вид клеточного размножения,

- кармическая концепция или  духовная концепция, утверждающая о том, что рак – это высшая форма наказания человека за его земные грехи со стороны высших сил, как форма отработки кармических долгов, переходящих по наследству и связанных с отсутствием в человеке гармонии, истинного смысла жизни и качества любви,

- психосоматическая концепция и близкая ей  микропсихоаналитическая теория утверждающая о том, что рак – это форма психо-эмоциональной несбалансированности в виде материализации в организме на микроуровне отрицательных человеческих качеств: обиды, злости, зависти, гордыни и т.д.,

- психологическая концепция внутреннего отчуждения или ухода от отношений, популярная среди многих психологов, и близкая ей концепция онкогенной программы, утверждающая о том, что рак – это специфическая деструктивная психофизиологическая программа, связанная с процессами вторичного биосинтеза.

- биолокационная или биополевая концепция, утверждающая о том, что рак – это форма проявления биоэнергетической несбалансированности в организме за счёт преобладания какой-то отрицательной энергии,

- биоинформационная концепция или концепция новой генетики, утверждающая о том, что раковое заболевание – это следствие программно-информационных сбоев и ошибок при осуществлении процессов клеточного деления, на основе сбоев соответствующих биоинформационных программ, находящихся в закодированном виде в сложной и мноуровневой информационной структуре ДНК.

Как уже упоминалось, существует и общая полиэтиологическая теория опухолей, на которой зиждется весь фундамент конвенциальной онкологии.

Образованный и искушенный в различных областях знания читатель, ознакомившись с представленным выше и далеко не полным перечнем концепций и теорий канцерогенеза, не минует осознания того, что всё-таки проблема рака – это очень не простая проблема всего человечества. Кроме того, отсутствие до сих пор значительного прогресса в этой области наводит на мысли о том, что мы ещё многого не знаем о себе.

Как уже говорилось ранее, с чем наше мышление ассоциирует себе причину этого недуга, соответствующие средства борьбы с ним оно и определяет «главными».

Именно по причине отсутствия на сегодняшний день чётких теоретических представлений о первопричинах и биоинформационных механизмах канцерогенеза, все исследователи и разработчики новых методов лечения рака сосредоточивают свои усилия на различных направлениях.

Если альтернативная сфера, решая проблему рака, обращается по большей части к тонким материям и структурам:  к биоэнергетике организма,  к сознанию человека, его мышлению, мировоззрению и душе. Тогда как традиционная наука и конвенциальная онкология оперирует по большей части с «тушкой» пациента, в которой как бы «автоматически» и «по умолчанию» протекают только  биохимические и биофизические процессы, не связанные с сознанием, мышлением, мировоззрением, духовностью и волей человека.

Собственно этот момент, дорогой читатель, и является самым главным и принципиальным отличием в подходах, как к лечению, так и смягчению бремени недуга со стороны конвенциальной и альтернативной онкологии.

Конвенциальная онкология в своих взглядах на причины возникновения этого недуга и подходах к его лечению исходит из некогда фундаментальной посылки об отсутствии прямой связи между телом и разумом. Она твёрдо придерживается установки о том, что процесс канцерогенеза носит сугубо линейный, материальный и физиологический характер, вызванный совершенно конкретными причинами - факторами (физическими, химическими, инфекционными, наследственными и т.д.) или факторами сугубо материальной  природы. Т.е. она, напрочь, исключает фактор сознания и воли как из причинно-следственной цепочки, так и из самого процесса лечения этого недуга. Соответственно, процесс лечения онкологического заболевания с точки зрения традиционных подходов сводится только к устранению любыми способами самой опухоли из организма, как причины и следствия данного заболевания одновременно.

Альтернативная онкология в своих взглядах на причины возникновения этого недуга и, соответственно, в подходах к его лечению исходит из другой фундаментальной посылки (посылок) – посылок о наличии сложной системы связи между разумом и телом. Она, в отличие от конвенциальной онкологии, твёрдо придерживается в целом установки (установок) о том, что процесс канцерогенеза носит не линейный, а многосложный, многоуровневый и многомерный характер, вызванный не одним, а целым множеством факторов одновременно, среди которых как материальные, так и не материальные. Последние, по мнению большинства представителей альтернативного сектора, как раз и связанны самым непосредственным образом с сознанием, психо-эмоциональными, биоинформационными, биоэнергетическими и даже духовными предпосылками для возникновения этого недуга. Соответственно, процесс лечения онкологического заболевания с точки (точек) зрения альтернативной онкологии не сводится только к устранению опухоли из организма, но и связан с устранением предпосылок её возникновения, провоцирующих факторов и восстановлением информации.

В этой связи следует обязательно подчеркнуть один крайне важный момент. Дорогой читатель, пойми, - это некоторое абстрактное и обобщенное понимание сути альтернативного подхода с некоторой нейтральной, абстрактной и философской точки зрения. Но это не всегда точка зрения самих представителей сферы альтернативной онкологии. К сожалению, в этой сфере существует огромное количество самых разных и, порой, весьма противоречивых и даже невежественных взглядов. Именно по этой причине ориентироваться следует в большей степени на методы интегративной онкологии.

Интегративная онкология в отличие от конвенциальной (традиционной) и альтернативной (нетрадиционной) на этот счёт придерживается той точки зрения, что в процессе лечения нужно грамотно сочетать оба подхода одновременно и в равной степени осуществлять работу как с телом пациента, так и его сознанием и волей. Интегративная онкология не отрицает традиционных методов и протоколов лечения раковых заболеваний на основе хирургического вмешательства, химио- и лучевой терапии, но  конструктивно дополняет их соответствующими информационными технологиями и методами активизации внутренних резервов и возможностей организма человека посредством управления вниманием, сознанием и волей. Таким образом, она интегрирует и соединяет в одном подходе достижения как традиционной,  так и нетрадиционной медицины.

К сожалению данной (интегральной) точки зрения на подходы к лечению сегодня придерживается катастрофически малое количество представителей конвенциального и альтернативного секторов современной онкологии. Подавляющее  большинство специалистов и пациентов об этом подходе и  даже не догадываются. Самым ярким подтверждением этого и является существующее противостояние различных секторов медицины и существование такого большого числа различных теорий и методик лечения.

На сегодняшний день интегративная онкология получила наибольшее развитие в наиболее высокоразвитых странах мира: Великобритании, Скандинавии и США, Японии и др., что определяется высоким уровнем жизни и высоким уровнем развития с этих странах социальной сферы, а также комплементарной и паллиативной медицины.

Общее представление об интегративной онкологии

Само понятие интегративной или интегрированной онкологии появилось в мире не так давно – не более 10 лет назад. Его появлению способствовали успехи в развитии системы паллиативной помощи, а также комплементарной медицины и биоэтики. Как уже говорилось ранее, интегративная онкология – это онкология интегрирующая в одном подходе средства официальной и альтернативной медицины, точнее – комплементарной. Не следует путать интегративную онкологию с альтернативной. Интегративная медицина и онкология, в отличие от онкологии альтернативной, имеет дело только с теми дополняющими (комплементарными) средствами, эффективность которых подтверждена клинической практикой и которые могут без ущерба сочетаться с существующими протоколами лечения онкологических заболеваний.

В силу существенных различий в социально-экономическом статусе и подходах к работе с онкологическими пациентами, направление интегративной и дополняющей онкологии на всей территории бывшего СНГ отсутствует, практически не развито и по-прежнему считается шарлатанским.

В законодательстве большинства республик бывшего СНГ, включая Россию и Белоруссию, отсутствуют соответствующие понятия, термины и категории. Именно по этой причине отсутствуют и соответствующие направления исследований и практической деятельности.

В данной связи все ссылки на исследования в данной области относятся в настоящее время к зарубежным.

Интегративная онкология представлена за рубежом по большей части специализированными онкологическими центрами, в которых работают команды профессионалов, представляющие различные направления традиционной и нетрадиционной медицины. Смысл привлечения к работе специалистов по отдельным дополняющим направлениям и нетрадиционным техникам заключается в том, что с их помощью удаётся активизировать и задействовать в лечебном процессе внутренние резервы и возможности организма пациента, которые оказывают существенное влияние на ход процесса лечения, продление прогнозных сроков выживания и повышение качества жизни пациента. Положительный эффект интегративных методов достигается за счёт внутренней подготовки пациентов и решения целого ряда вопросов, связанных с  их психо-эмоциональным и духовным состоянием.

Кроме того, во многих случаях, именно силами специалистов по комплементарной медицине решаются отчасти некоторые вопросы и даже проблемы самих медиков и специалистов-онкологов. Речь идёт о профилактике и предупреждении в онкологии и паллиативной сфере такого распространённого явления, как синдром эмоционального выгорания.

Иными словами, в центрах интегративной онкологии и в социально-психологических службах с медицинским персоналом идёт регулярная и целенаправленная работа по профилактике, предупреждению и преодолению синдрома эмоционального выгорания.

Современная интегрированная медицина и онкология включает в себя, как правило, три основных направления научно-практической деятельности:

- научно-исследовательское направление, связанное с организацией и проведением клинических исследований тех либо иных комплементарных средств и методов,

- образовательное направление, включающее повышение квалификации, организацию учёбы и подготовку кадров по отдельным направлениям комплементарной медицины,

- направление практической помощи больным, связанное с организацией оказания пациентам соответствующей дополняющей помощи, индивидуальной и групповой работы, а также включая благотворительную и волонтёрскую деятельность.

Подходы интегративной онкологии, основываются на принципах биоэтики[2].

Как правило, подходы интегративной онкологии предполагают поэтапную или пошаговую работу с пациентами, начиная от момента постановки диагноза. Работа проводится как стационарно, так и амбулаторно. Кроме того, при каждом центре есть оперативная выездная группа. Основная работа, как правило, ведётся в стационаре.

К примеру, в онкологическом центре  MD Anderson (США) (http://www.mdanderson.org/) с работу пациентами в рамках направления дополняющей помощи проводят следующие специалисты:

- специалист по акупунктуре

- специалист по холистической медицине

- специалисты по информационным технологиям

- профессиональный массажист

- специалист-психотерапевт

- специалист по телесно-ориентированным практикам

- специалист по музыкальной терапии

- эксперт-диетолог

- специалист-терапевт

- специалист-фармацевт

- специалист-физиотерапевт

- специалист-духовник (на мультиконфессиональной основе).

Отдельные направления исследований в области  интегративной онкологии:

1. Клинические испытания в области интегративной онкологии «Онкологического центра М.Д. Андерсон» (ноябрь 2007 г)

1.1. Химиотерапия и релаксация с применением техники внимания: выборочные испытания в онкологическом центре М.Д. Андерсон в рамках клинической онкологической программы

1.2. Эффект комбинированного использования онкологическими пациентами личной силы и функциональной выносливости и их влияние на усталость и физическую активность

1.3. Биобихевиоральные эффекты эмоционального выражения при онкологическом заболевании

1.4. Биобихевиоральные эффекты использования йоги во время лечения рака молочной железы

1.5. Эффект укачивания (принудительной релаксации) в послеоперационном восстановлении и купировании боли у больных с брюшной хирургией

1.6. Оценка роли духовности в сохранности статуса пациента и преодолении бремени недуга

1.7. Влияние на сохранность статуса подростков и молодых людей с онкозаболеваниями специальных программ физических упражнений

1.8. Интерес к духовности при онкологическом заболевании (международный ли это феномен?)

1.9. Место самоконтроля и духовности в паллиативной помощи онкобольным.

1.10. Мелатонин и исследование его влияния на сон у пациентов с раком молочной железы

1.11. Первая фаза клинических испытаний натурального препарата HuaChanSu (Хуачансу, Китай) при гепатоцеллюлярной карциноме, немелкоклеточном раке лёгкого и раке поджелудочной железы

1.12. Фазы 1 - 2 клинических исследований диеты без содержания метионина и препарата Temodar® (Temozolomide) в лечении прогрессирующей глиобластомы

1.13. Фаза 2 выборочных плацебо контролируемых исследований экстракта зелёного чая для предотвращения процесса озлокачествления у пациентов с высоким риском малигнизации

1.14. Выборочные плацебо контролируемые исследования сока или экстракта граната у пациентов с высоким уровнем антигена простаты или первичным раком простаты

1.15. Социально-когнитивная теория и физическая активность после рака эндометрия

1.16. Использование в лечении лейкемии препаратов ATR кислоты и трёхокиси мышъяка

1.17. Изучение возможности предотвращения полипоза с помощью витамина D / Calcium и др.

2. Клинические исследования «Онкологического центра М.Д. Андерсон» (США), готовые к внедрению в клиническую практику (ноябрь 2007 г)

2.1. Использование дополняющих и альтернативных лечебных средств в гинекологических клиниках

2.2. Влияние диеты на устойчивость ДНК к отдельным видам кишечных инфекций

2.3. Влияние на предотвращение генной экспрессии комбинации селена и витамина Е.

2.4. Влияние на депрессию социальной и духовной поддержки у пациентов с метастатической формой карциномы

2.5. Влияние аккупунктуры на взаимодействие пациента и персонального трейнера

2.6. Влияние витамина В6 в гемотоксикологической защите у онкологических больных

2.7. Использование L-селена в предотвращении рака простаты среди мужчин с высокой степенью неоплазии

2.8. Использование препарата AE-941 в дополнительной терапии при немелкоклеточном раке лёгкого.

2.9. Специальная диета при острой лейкемии

2.10. Клинические исследования куркумина у пациентов с раком поджелудочной железы

2.11. Пилотные исследования куркумина (с / без биоперина) у пациентов с множественной миеломой

2.12. Роль диеты и общей упитанности у женщин в соотвествии с этническими различиями в период до- и после менопаузы применительно к онкологии

2.13. Исследование для лечения GVHD и LBWA экстракорпоральной фотоиммунной терапии и др.

3. Наиболее перспективные направления исследований в области интегративной онкологии «Онкологического центра» М.Д. Андерсон  (ноябрь 2007 г)

3.1. Создание Международного Центра TCM (традиционной китайской медицины) в области онкологии.

3.2. Биобихевиоральные эффекты использования йоги в лечении раковых заболеваний

3.3. Техники выражения и исследования эмоций через их описывание, как дооперационный способ снятие напряжения у пациентов с РМЖ

3.4. Дооперационное снятие внутреннего напряжения и ментальное оздоровление пациентов по поводу радикальной простатектомии

3.5. Биобихевиоральные эффекты эмоционального выражения в онкологии

3.6. Музыкальная терапия для онкологических пациентов

3.7. Программы использования тибетской йоги при онкологических заболеваниях

3.8. Химиотерапия и релаксация внимания: выборочные исследования.

3.9. Биобихевиоральные эффекты использования духовности и религиозности в самоконтроле онкологических пациентов

3.10. Компьютерные технологии уменьшения уровня стресса и ментального оздоровления онкологических пациентов

3.11. Эффективность психосоциальных факторов снятия напряжении у онкологических пациентов в дооперационный период

3.12. Аккупунктура в предотвращении нежелательных послеоперационных синдромов у стомированных пациентов

3.13. Аккупунктура при ксеростомии (отсутствии слюновыделения), вызванной воздействием облучения и др.

Автор этой книги искренне хочет надеяться на то, что направление интегративной онкологии рано или поздно, но будет признано профессорским корпусом отечественной конвенциальной онкологии и в скором времени станет развиваться и на постсоветском пространстве.

Цель этой книги отчасти состоит и в том, чтобы эта точка зрения на проблему стала доступна максимально широкому кругу представителей как конвенциального, так и альтернативного сектора, а также и пациентам.

К сожалению, отсутствие представлений о методах интегративной онкологии не является чьей-то виной. Это новая дисциплина и сфера деятельности, связанная с развитием многомерных подходов и основанная на интеграции и творческом соединении различных точек зрения, которая существует лишь несколько лет. Интегративная онкология – это, по сути, многомерная медицина в действии.

К сожалению, умение мыслить многомерно и широко – это сегодня редкость, а не повседневность в любой сфере человеческой деятельности, а в онкологии особенно.

Многомерно мыслить – это, значит, видеть и понимать некоторые скрытые закономерности в общей массе целого ряда сложных процессов, протекающих одновременно, и подчиняющихся при этом совершенно различным законам. Многомерно мыслить – это, значит, использовать при оценке тех или иных явлений различные доктрины, подходы и точки зрения.

Сегодня это пока что ещё сложно, действительно, сложно как представителям традиционной медицины и онкологии, так и представителям альтернативного сектора.

Под многомерностью в онкологии следует понимать отношение к человеку и пациенту во всей его информационно-физиологической целостности без разделения на проблемы души и проблемы тела.

Иными словами, это работа с пациентом не только как с «тушкой», в которой протекают только физиологические процессы, но как со сложнейшей био-энерго-информационной системой – совершеннейшим «биокомпьютером», имеющему две фундаментальных составляющих:

- физиологическую часть или тело (hard) и

- информационную часть или разум (soft).

Причём, эти две составляющих, как и подобает любому компьютеру, находятся между собой в самой тесной связи и сложной  зависимости. Физиологическая составляющая оказывает влияние на информационную (сознание, мышление, духовность), и наоборот.

Иными словами, под многомерностью, следует понимать восприятие нашего организма в его изначальной целостности, как неделимой, многосложной, многоуровневой и взаимосвязанной системы  разум - тело.

Вся сложность интегрального подхода как раз и заключается именно в том, чтобы находить способы оперирования не с какой-то одной из этих двух составляющих, а с ними двумя одновременно.

Противоречивость и сложность сферы альтернативной онкологии связана именно с тем, что каждый из специалистов - разработчиков новых альтернативных методов лечения рака в силу своей индивидуальной способности мыслить многомерно выхватывает из этой взаимосвязанной и целостной системы те или иные связи и звенья. Тем не менее, ориентироваться в этой сфере можно.

Возможности для  практического использования интегративного подхода

Для практического использования в современной конвенциальной онкологии возможностей интегративного или комплексного подхода к лечению сегодня нужно очень многое. Можно смело и без преувеличения сказать, что интегративный подход трудно совместим с существующей административной системой современной конвенциальной онкологии. Именно по этой причине многое, что выходит за рамки существующих конвенциальных протоколов лечения раковых заболеваний практически на всём постсоветском пространстве, по-прежнему считается шарлатанством.

Главными препятствиями для реализации и практического использования интегративного подхода в современной отечественной онкологии являются :

1. отсутствие развитых демократических институтов государства, предполагающих соответствующий уровень биоэтической, гражданской, нравственной, социальной и духовной культуры общества

2. отсутствие соответствующих социально-экономических и правовых предпосылок, предполагающих наличие развитой системы паллиативной помощи, комплементарной медицины а также спонсорской помощи и поддержки для соответствующих гуманитарных, благотворительных и волонтёрских программ

3. несовершенство действующего законодательства в области медицины, онкологии и биоэтики

4. отсутствие соответствующей понятийной, нормативной и методической баз

5. отсутствие соответствующей системы подготовки кадров, а также системы просвещения и повышения квалификации в области комплементарной медицины, паллиативной помощи и биоэтики

Для развития интегративной онкологии требуется соответствующая государственная стратегия на основе программы, которая бы предполагала поэтапное решение  всех вопросов, связанных с введением в обиход соответствующих понятий, терминов и определений из области комплементарной и паллиативной медицины. Кроме того, требуется чёткое позиционирование и определение основных норм биомедицинской этики[3] применительно ко всем направлениям интегративной онкологии.

Соответствующая государственная программа должна предполагать разработку и принятие соответствующих нормативных актов, подготовку методических материалов, организацию соответствующих исследований, систему подготовки кадров и конечно же оказание практической помощи.

Это и есть, по сути, комплексный охват всех проблем интегративной онкологии в научном, биоэтическом и социально-экономическом аспектах.

Второй важной задачей развития направления интегративной онкологии является задача грамотного соединения (интеграции) самого направления интегративной онкологии в существующую административную систему конвенциальной онкологии на всех этапах работы с пациентами, включая родственников пациента:

- на этапах непосредственного лечения недуга,

- на этапах сопровождения, реабилитации и адаптации у  пациентов, имеющих благоприятный прогноз,

- на этапах проведения соответствующих научных исследований,

- на этапах смягчения бремени недуга и улучшения качества жизни для пациентов, имеющих неблагоприятный прогноз.

Одной из самых главных проблем развития направления интегративной онкологии на сегодняшний день является проблема неприятия профессорским корпусом конвенциальной онкологии основных интегративных принципов и незнание подавляющим большинством специалистов-онкологов понятий, терминов и категорий комплементарной и, отчасти, даже паллиативной помощи (не медицины) и биоэтики.  Речь идёт в первую очередь об аспектах психолого-социальной и духовной помощи, а не о медицинских аспектах, связанных со снятием болевых синдромов.

Совершенно естественно, что если даже сами специалисты-онкологи мало что сегодня знают о направлении интегративной онкологии и комплементарной медицины, то пациенты знают об этом ещё меньше, а точнее – практически совсем ничего.

В то же самое время, для значительной части пациентов, имеющих как благоприятный, так и неблагоприятный прогноз, требуется дополнительная (комплементарная) и в т.ч. психолого-социальная и духовная помощь по сопровождению, реабилитации, адаптации, профилактике или для уменьшения бремени недуга, улучшения качества жизни или продления прогнозных сроков выживания.

В данной связи,  в отечественной онкологии оказывается востребованным целое направление научно-практической деятельности, связанное с оказанием широкого спектра дополняющих услуг онкологическим больным и их родственникам. Это же направление помощи через призму биоэтики, научно-исследовательской и научно-практической деятельности одновременно решает не только целый ряд проблем современной онкологии, но и способствует упорядочению всего сектора альтернативной и нетрадиционной медицины, который развивается сегодня стихийно и хаотично.

Таким образом, при грамотном подходе к развитию интегративной онкологии в обществе решается целый комплекс проблем медицинского и социально-экономического характера.

Комплексный подход к решению проблем онкологических пациентов, кроме аспектов непосредственного лечения онкологического заболевания предполагает учёт и решение целого ряда смежных междисциплинарных проблем, большинство из которых сегодня носит психолого-социальный, нравственный и духовный характер. Среди них:

1 Проблема психологической помощи онкологическим пациентам, только получившим известие о своём диагнозе.

2. Проблема психологической помощи в настройке на предстоящий курс лечения.

3. Проблема социально-психологического сопровождения пациента по ходу лечения, после операций, курсов химио- и лучевой терапии и в периоды кризисов.

4. Проблема комплексной психолого-социальной реабилитации пациента после курса интенсивного лечения.

5. Проблема социально-психологической адаптации пациента к нормальной жизни.

При неблагоприятном прогнозе к этому перечню проблем добавляются другие:

6. Проблема улучшения качества жизни и продления прогнозных сроков выживания.

7. Проблема снятия боли, а также уменьшения интенсивности страдания и  бремени болезни для пациента и его близких.

8. Проблема общего ухода за инкурабельным онкологическим больным, пребывающим в домашних условиях.

9. Проблема психологической и духовной подготовки пациента, а также его близких и родственников к возможной утрате.

10. Проблема психологической и духовной помощи пациенту в последние дни жизни.

11. Проблема психологической и духовной помощи родственникам пациента сразу после его смерти.

12. Проблема психолого-социальной помощи близким и родственникам пациента после его смерти в вопросах реабилитации и адаптации к нормальной жизни и другие.

Решение всех вышеперечисленных проблем современной конвенциальной онкологии возможно только при развитии биоэтики, системы паллиативной и комплементарной медицины.

К большому сожалению, в настоящее время в Республике Беларусь из трёх вышеперечисленных направлений помощи онкологическим больным развито только сугубо куративное т.е. лечебное направление.

Только начинают закладываться основы для развития направления паллиативной помощи.

Решением Мингорисполкома от 18 августа 2005 г. №1430 шестого октября 2005 было создано государственное учреждение «Больница паллиативного ухода „Хоспис“». Приказом комитета по здравоохранению Мингорисполкома № 147 от 14 марта 2006 г был определен порядок организации работы первого государственного учреждения «Больница паллиативного ухода „Хоспис“».

Основными задачами Хосписа являются:

1. Ликвидация или уменьшение болевого синдрома и страха смерти у пациентов при максимально возможном сохранении их сознания и интеллектуальных способностей.

2. Обеспечение медицинского наблюдения, проведение симптоматического лечения, при котором используются специальные многоступенчатые протоколы ненаркотического и наркотического обезболивания; лечения побочных и сопутствующих заболеваний пациентов.

3. Психосоциальная адаптация больных.

4. Обучение членов семьи безнадежно больного правилам ухода за ним.

5. Оказание психологической помощи членам семей, имеющим безнадежно больного или потерявшим родственника.

6. Создание службы добровольных помощников (волонтеров), обеспечивающих безвозмездный уход за больными в хосписе и на дому.

7. Изучение, обобщение и применение на практике передового опыта работы хосписов, пропаганда волонтерского движения.

8. Повышение профессиональной квалификации, теоретического уровня, а также проведение систематической учебной и воспитательной работы с медицинским персоналом.

9. Привлечение государственных, коммерческих, общественных и религиозных организаций к решению проблем инкурабельных больных

Структура Государственного учреждения «Больница паллиативного ухода „Хоспис“»:

1. Стационар на  28  коек

2. Дневной стационар на 20 мест

3. Выездная служба - 5  бригад

Главные причины направления больных под опеку Хосписа

1. Подбор адекватного обезболивания

2. Коррекция нарушения гомеостаза (тошнота, рвота, запоры, депрессия, кахексия и другие)

3. Социальные показания (медицинский уход, одинокие больные, социально дезадаптированные больные).

Пациентам дневного стационара в Хосписе оказывается целый ряд бесплатных услуг медицинского, информационно-консультативного и психолого-социального характера:

- первичное консультирование

- оказание первичной социально-психологической помощи

- услуги консультанта-психолога

- услуги врача-психотерапевта

- услуги врача-терапевта

- услуги врача паллиативной помощи

- духовная поддержка

- волонтёрская поддержка

И хотя в г. Минске в 2006г. было 1800 инкурабельных онкологических пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи, а по Республике Беларусь более 6 000 – это,  несомненно, достижение и начало процесса развития паллиативной медицины, но этого, конечно же, катастрофически недостаточно.

Ставится задача экстренного развития данного направления помощи нуждающимся с созданием по всей республике разветвлённой сети паллиативной и хосписной помощи.

Если в развитии паллиативной помощи сегодня имеются определённые подвижки, то говоря о комплементарной, психолого-социальной помощи и онкореабилитации, с грустью приходится констатировать тот факт, что на сегодняшний день в Республике Беларусь данные направления вообще не развиты. При всех возможностях санаторно-профилакторной баз в Республике Беларусь пока что нет ни одного санатория или пансионата для приёма онкологических больных.

Говоря о проблемах развития не только в Республике Беларусь, но и в мире направления интегративной онкологии, нельзя не сказать о том, что для этого также есть и некоторые объективные предпосылки. Дело в том, что понятие комплементарной или дополняющей помощи, широко используемое в рамках интегративного подхода, как научный термин до сих пор ещё не принято в официальный обиход Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ).

Тем не менее, в целом ряде высокоразвитых стран мира: США, Япония, Великобритания, Швеция, Норвегия, Нидерланды, Австрия, Новая Зеландия, Израиль и др. направление комплементарной и дополняющей помощи онкологическим пациентам развивается на протяжении последних 10 лет. Как правило, в рамках специализированных онкологических центров и при  высших учебных заведениях существуют отделения комплементарной и интегративной медицины, ориентированной на онкологию. Наиболее известными являются онкологический центр MD Anderson (США), онкологический центр Тромсо (Норвегия), онкологическая клиника при Университете Эксетера и Плимута (Великобритания), Вестминистерский университет (Великобритания), Сиднейский онкологический центр (Австралия) и др. Данный опыт может быть взят и на вооружение отечественной онкологией.

Как ориентироваться в направлениях альтернативной и интегративной онкологии?

В действительности – это самый важный, самый главный и, пожалуй, самый сложный вопрос не только для специалиста, но, прежде всего, для любого пациента, серьёзно и ответственно подходящего к лечению. Поскольку данная книга является только вводным материалом в сферу интегративной онкологии и представляет собой в первую очередь популярно-познавательный материал, а не научный, в ней для простоты восприятия тех или иных альтернативных подходов и методов будут сознательно упрощены и опущены некоторые моменты. Простите мне это допущение, читатель, но иначе практически невозможно систематизировать данную сферу.

Как Вы уже успели понять, сфера альтернативной онкологии и нетрадиционной медицины представляет собой на первый взгляд хаотичное сочетание самых различных подходов, технологий, методов и отдельных средств, начиная от действительно технологичных, таких как метод семикарбазид-кадмиевой нейтронзахватной терапии Качугиных и, заканчивая, совершенно кустарными разработками  и даже откровенно шарлатанскими технологиями, типа «биогениуса», «арменикума» или «витурида».

С рациональной или линейной точки зрения ориентироваться в этом море методов, технологий, средств и «панацей» не просто сложно, но практически невозможно.

Понимание системы альтернативной онкологии может измениться только тогда, когда к ней применяется многоуровневый, а точнее -  многомерный подход.

Иными словами, когда человек и его организм структурируется на соответствующие системы, имеющие свои иерархические уровни, тесно связанные между собой и функционирующие по своим законам:

- физиологичекий уровень,

- биоэнергетический уровень,

- психо-эмоциональный уровень,

- мировоззренческий уровень,

- духовный уровень и т.д. всё становится на свои места и систематизируется с точки зрения того или иного уровня воздействия, а также преследуемой цели и задачи.

Всё многообразие подходов и методов альтернативной онкологии в этом плане можно условно разделить на пять основных групп:

1. Линейные подходы - направленные, как правило, только на разрушение опухоли любыми способами.

2. «Шоковые» подходы или соматические - направленные, как правило, на использование «шоковых методов» активизации соматической и иммунной системы, а также связанные с использованием эффекта плацебо.

3. Смешанные подходы - направленные, не только на разрушение опухоли, но и частично на борьбу с предпосылками недуга или на восстановление информации.

4. Интегрированный или комплексный подход - направленный на использование в противоопухолевом лечении широкого арсенала комплементарных средств в сочетании с конвенциальными методами.

5. Новейшие интеграционные подходы  на основе  современных биоинформационных технологий  работы с ДНК – практики использования в лечении силы намерения в сочетании с технологиями креативной визуализации. Данные технологии можно в полном смысле этого слова назвать технологиями реализации Божественного начала в самом человеке.

1. Линейные подходы к лечению рака, которых в альтернативной онкологии подавляющее большинство, по аналогии с подходами конвенциальной онкологии, как правило, ставят перед собой только одну единственную задачу разрушение самой опухоли, не углубляясь при этом в работу с предпосылки и причинами её возникновения. Ни в коем случае не следует полагать, что решение задачи разрушения опухоли не является самым важным аспектом лечения. В ряде случаев именно от оперативности решения этого вопроса и зависит жизнь пациента. Вместе с тем, акцент только на удаление опухоли в отрыве от предпосылок и первопричин её роста является, по сути, не лечением рака в принципе, а только борьбой со следствием болезни, обеспечивающей временное улучшением состояния пациента, поскольку при таком подходе рецидив недуга остаётся высоковероятен и в ряде случаев неизбежен.

Главное отличие альтернативных подходов линейного характера от конвенциальных методов лечения состоит в том, что линейные подходы, как правило, стремятся найти более щадящие, более физиологичные и более естественные способы воздействия на саму опухоль, исключающие или сводящие к минимуму те побочные и негативные моменты, которые есть у официальных методов лечения на основе химиотерапии, лучевой терапии и др.

К этим подходам можно отнести целый ряд так зазываемых препарат-методов типа «Тумоцид» - метод адресной доставки и концентрации препарата профессора В.А. Волконского, метод «Ферран», методы фотодинамической терапии, методы использования нанокомпозиций и в частности железо-никелевого нанопорошка (совместная разработка Института физики металлов Уральского отделения РАН и РОНЦ имени Блохина). К этой же категории линейных методов можно отнести и другие методы разрушения опухолей, например, криодеструкцию (разрушение холодом), метод ОГТ (общая гипертермия) и ЛГТ (локальная гипертермия), а также некоторые виды биологических способов разрушения опухолей за счёт активизации и стимулирования аутоиммунных процессов, например, плацентарный метод профессора Говалло, методы биотической и гормональной терапии и др.

Слабой стороной всех этих методов является одно - их линейная направленность сугубо на процесс разрушение опухоли. С одной стороны, это также весьма желательный результат, но сегодня уже известно, что сам опухолевый процесс является только следствием целого ряда более сложных биоинформационных процессов, имеющих генетическую основу, и протекающих на уровне структур ДНК и связанных с информационным обеспечением процесса клеточного деления и клеточной специализации.

Таким образом, все линейные методы лечения отличаются высокой рецидивностью, поскольку, действуя в направлении разрушения опухоли, не предусматривают возможности восстановления информации на уровне ДНК и не связаны с воздействием на провоцирующие факторы канцерогенеза. Данные методы не устраняют как предпосылок, так и самих первопричин недуга и вероятность рецидива  после разрушения опухоли по-прежнему остаётся очень высокой.

Практически аналогичный (т.е. линейный) принцип воздействия лежит в основе использования в альтернативном лечении подавляющего большинства БАД-ов, отдельных противораковых средств и субстанций, обладающих противоопухолевой активностью.

Использование БАДов в онкологии сегодня является весьма распространённой практикой и в этом, в общем-то, нет ничего дурного. Более того, в этот процесс сегодня вовлечено значительное число медицинских работников, «сидящих» (извините за слэнг), на процентах от доходов.

Плохо в этом то, что зачастую данными медицинскими работниками именно БАДы преподносятся пациентам, как «чудодейственные» да ещё и «лечебные средства».

Следует сказать, что большинство БАДов, используемых сегодня в онкологии, являются не лечебными, а лишь вспомогательными т.е. комплементарными средствами самого общего назначения, которые оказывают в подавляющем большинстве случаев лишь общеукрепляющее, общестимулирующее воздействие или вообще эффект плацебо. Применение их в онкологии возможно, но отнесение их в разряд «лечебных» средств при большинстве онкологических заболеваний просто недопустимо.

Аналогично БАДам, практика использования в противоопухолевом лечении целого ряда отдельных субстанций и веществ, обладающих противоопухолевой активностью, наглядно показала всю ограниченность линейных подходов. Без системной и комплексной работы над собой со стороны пациента, включающей изменение мышления, мировоззрения и отношения к жизни, борьба только с одной опухолью в подавляющем большинстве случаев не даёт стабильных и долгосрочных результатов. Практика использования в лечении линейных методов говорит о том, что в подавляющем большинстве «лечебный» эффект оказывается кратковременным, и болезнь неминуемо возвращается и продолжается вновь, поскольку информационные предпосылки её возникновения по-прежнему не устранены. На сегодняшний день из всех линейных методов лечения рака наиболее стабильные и существенные результаты достигаются прежде всего в смешанной онкофито-и фунготерапии.

2. «Шоковые» или соматические подходы  к лечению рака, относящиеся к категории альтернативных методов, представляют собой практические попытки воздействия не только на саму опухоль, но и в какой-то степени на информационные и соматические предпосылки этого недуга.  Их суть сводится к активизации соматической и иммунной систем, а также использованию в лечении эффекта плацебо за счёт «встряски» сознания (и подсознания) пациента посредством соматического и психосоматического «шока». Следует отметить, что эта группа подходов представлена очень большим количеством народных и авторских методик, связанных в т.ч. с использованием ядовитых растений и грибов (мухоморов), обладающих в т.ч. галлюциногенными свойствами, со всевозможными ритуалами, заговорами,  кодированием, магическими и шаманскими практиками.

Я сознательно не буду перечислять имена авторов отдельных методик, поскольку в этом нет никакой необходимости. Дело в том, что практически все методики и техники данной группы действуют очень избирательно, а потому не имеют стабильных результатов и, кроме того, ужасно отдают оккультизмом, шаманизмом и чрезмерной ритуальностью, которая, действительно, достаточно сильно может испугать некоторых пациентов и впечатлительных людей. В основе всех методик этой группы лежит  эффект соматического или психосоматического шока для целенаправленной или стихийной активизации соматических процессов, а также внутренних резервов и возможностей организма пациента.

К этой же группе методов можно отнести в какой-то мере и достаточно опасное для здоровья употребление ядосодержащих субстанций, а также ряд так называемых «народных» методов лечения.

Обо всех методах этой группы можно сказать одно, все они действуют очень индивидуально. Никакой стабильности при их использовании не существует. Иными словами, всё определяется опытом практика данного метода и  индивидуальными особенностями восприятия и организма самого пациента. На большинство пациентов методы данной группы вообще не производят совершенно никакого эффекта, у некоторых наблюдается кратковременный эффект плацебо, и лишь у совершенно незначительной части наиболее восприимчивых людей, действительно, иногда отмечается активизация (активация на уровне ДНК) внутренних резервов и возможностей организма к самоисцелению.

К этой же группе методов можно отнести и более целостные подходы к лечению некоторых известных знахарей, а также подавляющего большинства народных целителей и целительниц. Все методы этой группы, по сути, имеют общую технологию и преследуют одну цель – создать на первоначальном этапе у пациента состояние «встряски» и внутреннего «шока» для того, чтобы в дальнейшем пытаться усиливать и развивать позитивные тенденции в организме уже с помощью целого ряда других средств.

Как показала практика, эффективность этих подходов в своей основной массе также не велика. Наиболее стабильные результаты имеют, прежде всего, те специалисты, кто идёт по пути системности и комплексности использования различных средств. Как правило, в числе основных дополняющих средств в «шоковых» и соматических методиках выступают средства фитотерапии, фунготерапии, диетотерапии и др., включая физические упражнения, общеочистительные и общеоздоровительные практики. Отдельным направлением в данных методах практически всегда идёт духовная работа и практика.

Последнее направление (духовную работу) по его значимости можно было бы выделить в самостоятельное. Опыт работы многих кризисных центров для онкологических больных, созданных на базе приходов и монастырей, а также опыт самолечения подавляющего большинства пациентов, победивших свои недуги, говорит о первостепенной роли в лечении духовного фактора и фактора духовной помощи и поддержки.

Многие специалисты придерживаются мнения о том, что духовный фактор, при возможности его активизации, обладает гораздо более мощным и глубоким воздействием на человека, чем психологический. Тем не менее, в силу своей специфики и ряда других причин, именно психологический фактор или фактор психологической  помощи получил сегодня наибольшее распространение в онкологии среди прочих методов.

Следует обязательно подчеркнуть тот момент, что многие профессиональные и опытные психологи, знакомые с аспектами психосоматической медицины, в своей практике стараются подвести пациента практически вплотную к аспектам духовности и веры.  Я не осуждаю, а только приветствую эту практику, ибо вера обладает гораздо большей внутренней мобилизующей силой, чем психологическая установка.

3. Опыт работы с онкологическими пациентами многих известных целителей дал толчок многим специалистам к разработке т.н. смешанных или   частично системных подходов к лечению, которые в некоторой степени совмещают возможности современных технологий разрушения опухолей с технологиями системного восстановления  организма, за счёт использования рада факторов, включая и человеческий. Основоположником этого направления и подхода был известный американский врач и учёный с мировым именем Эммануэль Ревичи. Он одним из первых на западе добился значительных успехов в массовом лечении рака посредством уникального подхода, связанного с восстановлением в организме пациента элементо-органо-системной сбалансированности и кислотно-щелочного равновесия. Именно стараниям этого специалиста принадлежит открытие эффекта щелочных и кислых болей у онкологических больных. В разных источниках информации приводятся разные сведения о количестве излеченных по методу Э.Ревичи - от нескольких сотен, до нескольких тысяч. На мой взгляд, вторая цифра больше похожа на вымысел, поскольку системный подход к работе со стороны одного специалиста требует просто колоссального количества затрат времени и сил на каждого пациента. Именно поэтому здесь не приходится говорить о большой массовости.

Из наших соотечественников наиболее известным разработчиком одной из первых альтернативных технологий смешанного подхода к лечению рака был известный учёный, изобретатель и рационализатор - Анатолий Трофимович Качугин, который вместе со своей супругой Бэлой Яковлевной Качугиной заложили основу метода семикарбазидкадмиевой нейтронзахватной терапии.

Данный метод в последствии, из новой технологии воздействия на опухоль за счёт способности соединений кадмия поглощать нейтроны и гасить уровень опухолевой радиоактивности, начал трансформироваться и перерастать в более целостную и системную методику работы с пациентами. Данная методика предполагала кроме самой технологии лечения ряд дополняющих средств и вспомогательных процедур, включая альтернативную диагностику, особый режим питания и т.д..

К сожалению, данный метод в силу господствовавших в 50-х годах прошлого века в академической науке и онкологии ортодоксализма не получил должной оценки и развития. По указанию академика Блохина метод  был предан порицанию и забвению, а его авторы признаны отщепенцами и диссидентами. Позднее, часть данной технологии была всё же реализована на западе, но уже под другим авторством.

Аналогичная участь, к сожалению, ожидала и многих других разработчиков системных подходов к лечению. В этом трудно кого-то винить, поскольку медицине и онкологии в то время, нужны были более простые и понятные подходы и технологии работы с пациентами.

Из современных смешанных подходов наибольшую популярность и известность среди населения имеет метод Шевченко (взвесь нерафинированного подсолнечного масла с водкой) или его видоизменённый вариант под названием «Бальзам Огаркова». Данный метод направлен на активизацию на первоначальном этапе процессов перекисного окисления в опухолевых структурах. В дальнейшем посредством системы ограничений в питании пациента идёт наращивание и активизация восстановительных процессов. Истины ради, следует сказать, что данный метод с момента его первой публикации претерпел уже несколько существенных видоизменений и по сей день не является окончательным т.е законченным. Практика использования данного метода показала, что как и большинство линейных методов, он действует очень избирательно и не стабильно, а наибольший успех в его применении связан опять-таки с другими направлениями и практиками психологической и духовной работы.

Из общего числа смешанных подходов к лечению рака можно выделить и направление использования противопаразитарных средств в комбинации с теми или иными методами очистки и самооздоровления. Наиболее известны в этом отношении работы Луизы Хей, Тамары Свищёвой, Ольги Елисеевой и других авторов. Единственным недостатком всех этих методов является их ориентация сугубо на физиологию в отрыве от мировоззрения и психики пациента.

Говоря о тенденциях развития направлений альтернативной онкологии,  необходимо подчеркнуть то, что многие авторы и разработчики альтернативных подходов  лечения рака, после некоторого опыта практической работы неизбежно вставали перед одной и той же проблемой – проблемой ограниченности борьбы только лишь с опухолью путём её разрушения.

Иными словами было отмечено, что практически у каждого взрослого пациента почти всегда кроме физиологических проблем и предпосылок этого недуга была и некоторая другая – внутренняя, иррациональная, психологическая или духовная составляющая, тесно связанная с внутренним миром пациента. Эта составляющая была самым тесным и непосредственным образом связана с мироощущением пациента и его отношением к жизни и к себе лично.

Это был своего рода некий внутренний иррациональный фактор, косвенно связанный с этим недугом, который также подлежал обязательной коррекции в ходе лечения. Также было установлено, что практически у всех пациентов, преодолевших свой недуг, данный фактор (внутренний) был практически полностью задействован в лечебном процессе и после исцеления или самоизлечения большинство пациентов становилось внутренне как бы совершенно другими людьми.

Именно поэтому дальнейшее развитие и совершенствование  альтернативных подходов пошло по пути определения природы данной информационной составляющей и поиска действенных методов работы с  психикой пациента в направлении формирования позитивного подхода к жизни на основе новых жизненных целей и ориентиров.

Последующее развитие психологии и психотерапии и определило данное направление.

Одними из первых специалистов-практиков, кто решил использовать психологические и психотерапевтические практики и методы в онкологии для работы с иррациональными составляющими через формирование мотивации и цели, а также для настройки пациентов на предстоящий курс лечения были американцы – супруги Карл и Стефани Саймонтон. В Далласском онкологическом центре (штат Техас), где Карл был директором по медицине, а Стефани – специалистом психологом они  разработали уникальную программу психологической поддержки, реабилитации и выздоровления онкологических больных. Особое внимание в этой программе было уделено методикам визуализации и релаксации, преодоления страха и боли, а также проблемам семейного консультирования. Опыт работы Далласского онкологического центра был взят на вооружение многими специалистами-онкологами.

Таким образом, работа супругов Саймонтон положила основу для комплексного подхода к работе с пациентами и принципиально нового направления практики более известной сегодня как психотерапия рака, в которой аспекты психологической работы, подготовки и настройки пациентов на предстоящий лечебный курс имели не менее важное значение, чем аспекты прямого лечения в виде соответствующих протоколов и процедур.

4. Говоря о дальнейшем развитии альтернативной онкологии, мы уже почти вплотную подходим к интегрированному или комплексному подходу к лечению. Следует отметить, что ещё дальше супругов Саймонтон пошел в этом отношении руководитель онкологического центра в Тихуане (граница Мексики и США) Джозеф Айсселс, впервые внедривший в свою клиническую практику более комплексный подход или как он сам его назвал метод комплексной  биоиммунокоррекции, предполагавшей целостную систему работы с пациентами.

Данная система предполагала:

- глубокий и серьёзный анализ причин и предпосылок возникновения недуга, включая анализ наследственных факторов,

- психологическая (и духовная) подготовка пациентов к предстоящему курсу лечения,

- подготовительная биотическая терапия,

- сам лечебный курс по назначению, как с использованием  как традиционных протоколов лечения на основе хирургического вмешательства, химио- и лучевой терапии, так и комплементарных методов,

- помощь в реабилитации после курса лечения,

- помощь в адаптации к нормальной жизни.

Любопытно, что после прохождения курса лечения, каждый пациент подлежал персональному наблюдению и сопровождению со стороны специалистов клиники.

Джозефу Айсселсу, как и ряду других специалистов, использовавших на практике возможности комплексного подхода к лечению рака (Кейту Блоку, Дитриху Байерсдорффу и др.) удалось добиться лучших в мире результатов в лечении отдельных форм этого недуга, но…

…к сожалению, окончательно победить этот недуг даже с помощью комплексного подхода так и не удалось. Несмотря на относительную эффективность комплексного подхода, практика его применения выявила целый ряд сложностей и проблем с которыми столкнулись его авторы и практики.

Во-первых, это был очень дорогой по себестоимости подход, который требовал, кроме соответствующей материально-технической базы, большой команды высококлассных специалистов из различных областей медицины. Именно поэтому, этот метод лечения был очень дорогим, и позволить себе его могли очень обеспеченные люди.

Во-вторых, при его реализации имели место чисто технологические проблемы, связанные с гибкостью и координацией работы очень большой команды людей, причём, в течение длительного периода времени, поскольку курс лечения предполагал этапы подготовки, а также реабилитации и адаптации.

В-третьих, в ряде случаев даже комплексный подход был бессилен перед той или иной формой заболевания, особенно, в преклонном возрасте, когда когнитивные способности людей слабели и любые личностные перемены давались пациентам с большим трудом.

Самая главная проблема, с которой столкнулись практически все специалисты-практики, в том числе и те, что практиковали комплексный подход, заключалась в том, что несмотря ни на какие психологические установки, технологии и уход за пациентом, существовал-таки некий совершенно непостижимый личностный фактор болезни, связанный исключительно с самим пациентом и природой его личности. Природа этого фактора не была окончательно понятна многим практикам и определялась как внутренняя воля или внутреннее намерение человека. Было установлено, что данный внутренний фактор мог использовать в лечебном процессе только сам пациент и никто больше.

Иными словами, если пациент сам не «включал» и не задействовал этот внутренний фактор, не мобилизовал в процессе лечения свои внутренние  резервы и возможности эффект любой терапии и психологической установки был кратковременным. Говоря другими словами, от пациента в процессе лечения требовалось не только выполнение инструкций и рекомендаций специалистов, но прежде всего, требовалась личная и осознанная инициатива по самоизменению. Если же пациент в процессе лечения оставался инертным и не предпринимал над собой осознанных волевых усилий по целенаправленному изменению себя и своей природы, усилий по формированию новых жизненных целей и планов, через некоторое время опять же возникал рецидив заболевания.

Этот парадокс имел место даже по отношению к тем из пациентов, кто успешно прошел весь курс лечения и практически вернулся к нормальной жизни. Таким образом, было отмечено, что для успешного и безрецидивного лечения этого недуга требовалось как бы «закрепление» во времени (в некой структуре памяти) достигнутого результата и невозможность возврата к прежнему образу жизни. Если же человек не «закреплял» новых, выработанных в процессе лечения, установок, принципов и взглядов на жизнь, то, как только он возвращался к своему прежнему образу мысли и жизни, болезнь вновь напоминала ему о себе.

Таким образом, даже интегрированный и комплексный подход к лечению, продемонстрировавший наилучшие в мире результаты, не оказался  окончательным способом решения проблемы рака.

5. Тем не менее, развитие сферы интегративной онкологии продолжается и сегодня. В арсенале комплементарных средств и методов, активно использующихся  в настоящее время, есть новые технологии информационно-силового воздействия на структуры управления физиологией организмов и в частности метод Г.А. Маркова. Данный метод позволяет за счёт низкочастотного резонансного сигнала большой мощности как бы осуществлять «блочную» перестройку физиологических структур клетки. По этому принципу функционируют разработанные Г.А. Марковым биоинформационные приборы (БИП) или магнитно-импульсные корректоры (МИК), работающие в узком диапазоне резонансных частот. Следует отметить что данные технологии всё же нельзя называть технологиями лечения. Это в большей степени технологии комплементарной и паллиативной помощи, которые могут успешно применяться в целом ряде случаев в сочетании с традиционными протоколами лечения. Иногда комплементарный эффект от применения данной технологии может быть связан и с излечением недуга, но считать данный метод методом лечения всё же не совсем правомерно. Так же неправомерно и противопоставление метода Маркова официальным методам лечения, что не только создаёт целую массу проблем и противоречий у специалистов, но и дезориентирует пациентов.

Говоря о методе Г.А. Маркова следует обязательно подчеркнуть тот момент, что данная технология направлена исключительно на коррекцию физиологических процессов внутри самой клетки, но она не направлена на коррекцию первичной информационной структуры ДНК (её матричной структуры), поскольку данный информационный уровень на сегодняшний день ещё не доступен ни одной земной технологии.

Дальнейшее развитие сфера альтернативной, а точнее интегративной онкологии получила уже в Новой Эре, что было связано с определёнными космогенными процессами. Людям, частично знакомым с современной эзотерикой, под космогенными процессами следует понимать «окно 11:11 и  12:12», а также последовавшие за этим глобальные изменения, как в магнитной «решетке» земли, так и информационной структуре ДНК новых поколений. В настоящее время эта информация ещё не получила официального научного подтверждения, а относится к области научных гипотез. Более подробно об этом говорится в Ченнелингах Крайона (http://www.kryon.ru/chan.shtml), книгах Ли Кэрролла и Стива Ротера.

В конце 90-х годов прошлого века направление интегративной онкологии, которое  являлось творческим объединением или интеграцией традиционных и альтернативных подходов к лечению получило на западе новое развитие. В наше время интегративная онкология уже превратилась в самостоятельную область клинической онкологии, в которой   проведено множество клинических испытаний различных комплементарных средств, создано множество практик, систем и программ помощи. Арсенал дополняющих техник и средств, используемых сегодня в сфере интегративной и паллиативной помощи растёт.

В последнее время на помощь специалистам-онкологам и специалистам паллиативной помощи приходят уже новые биоинформационные и психосоматические технологии Новой Эры. Это специальные информационные технологии активации и раскрытия потенциала внутренних возможностей и резервов организма пациента вплоть до первичных информационных структур ДНК.

Активно идёт исследование и использование в лечебном процессе многомерных субстанций (вода), метафизических свойств воды (метавода) и технологий энерго-информационного переноса на основе воды и водных растворов.

Параллельно начинают развиваться  технологии, использующие т.н. личностный  фактор. Эти технологии представляют собой специальные  психолого-социальные программы подготовки, сопровождения, реабилитации и адаптации онкологических пациентов с использованием методов тренинговой и клубной работы. Это специальные психосоматические тренинговые курсы, семинары-тренинги, на которых пациенты, преодолевшие свои недуги, выступая в роли трейнеров, делятся опытом с другими.

По сути, это технологии самоподдержки и социально-психологической взаимопомощи онкологических пациентов.

Таким образом, на сегодняшний день  в современной альтернативной онкологии развитие идёт по четырём основным направлениям:

1. создание технологий и методов наиболее физиологичного разрушения опухолей,

2. совершенствование отдельных комплементарных средств и методов,

3. совершенствование самой технологии интегративного (комплексного) подхода к лечению рака,

4. развитие новых биоинформационных  и психосоматических технологий раскрытия потенциала возможностей человека.

Исследования в области этого направления в настоящее время продолжаются. Новая область исследований для учёных всего мира – информационная структура ДНК и такая дисциплина как «новая генетика» активно пытается в ней разобраться.

На сегодняшний день из целого ряда различных и, порой,  противоречивых источников информации, включая как научные, так и эзотерические уже известно, что ДНК человека, действительно, имеет крайне сложную информационную структуру. Есть предположение, что информационная структура ДНК представляет собой биологическую операционную систему, в которой в архивированном виде содержатся все основные и вспомогательные программы развития клеток, органов и систем организма человека. Психогенетика пытается изучать генетические основы разума, психики и психической наследственности. Есть предположение о том, что информационная структура ДНК имеет многоуровневый программный характер. При этом программы формирования и обновления клеток, органов и систем организма функционируют по фрактально- активационному принципу, а сама информационная структура ДНК представляет собой по сути многоядерный биопроцессор, обеспечивающий взаимодействие матричного слоя ДНК с активированными слоями. Пока что это только догадки и предположения.

Самые последние исследования ДНК подтвердили наличие  у неё проводящих свойств и возможность её взаимодействия со специфическими командами, имеющими схожую с речью лингвистическую природу.

Некоторые представители альтернативного сектора онкологии в настоящее время уже пытаются использовать технологии восстановления (репарации) информационной структуры ДНК при лечении рака. Наиболее известной из таких технологий является метод последовательного восстановления структуры ДНК «Genetic-4».

За время работы портала www.rak.by мне довелось на практике столкнуться и с этим методом.  Дело в том, что мой научный руководитель по теме диссертационной работы – д.м.н., профессор  Галина Владимировна Муравская изъявила личное желание испытать на себе этот метод, преследуя две цели:

во-первых, являясь инкурабельным (официально неизлечимым) пациентом в терминальной стадии заболевания с более чем 19 метастазами в жизненно важных органах и возлагая на этот метод некоторые надежды, а

во-вторых, в сугубо научно- исследовательских целях.

С грустью и скорбью я сообщаю о том, что, к большому сожалению,  «чуда» удивительного излечения при этом, увы, не случилось. Через 9 месяцев после начала лечения 26 сентября 2006 г.  Г.В. Муравская ушла из жизни. Это случилось в перерыве лечебного процесса, после курса химиотерапии, из-за отказа функции печени, в которой был расположен один из крупных метастазов.

Вывод, который сделала Г.В. Муравская, регулярно ведя дневник контроля своего состояния, я могу здесь привести:

«Технология „Genetic-4“ на первоначальном этапе оказала, несомненно, положительное воздействие на состояние всех систем моего организма. За всё время использования первой части  препарата „Genetic-4 - 1“ на фитооснове у меня на протяжении 7 месяцев имело место стабильное улучшение общего состояния и всех биохимических показателей анализов крови, что подтверждается результатами анализов. Тем не менее, после прекращения приёма данного препарата, общее состояние опять начало ухудшаться».

Далее я хочу сообщить то, чего не сказала, точнее – не успела сказать  Галина Владимировна о данном методе.

Курс лечения по экспериментальной технологии «Genetic-4» наглядно продемонстрировал, что, во-первых, данный метод не направлен на активацию сознания и воли пациента. Кроме того, он требует дальнейшей доработки, а в-третьих, стандартных и унифицированных технологий коррекции информационных структур ДНК человека  не существует и существовать не может в принципе, ибо эти процессы и механизмы носят глубоко личностный характер и определяются только сознанием и волей самого человека (пациента), сугубо его личностными возможностями.

Данная технология, за счёт использования на первоначальном этапе лечения фитоосновы «Genetic-4 – 1» свелась в данном случае, по сути, не к технологии восстановления структуры ДНК, а к фитотерапии и паллиативной помощи. В итоге было достигнуто только временное улучшение самочувствия и качества жизни пациентки на основе стимулирующего и детоксикационного эффектов.  В основе фитопрепарата «Genetic-4 – 1» была порошкообразная смесь из лекарственных растений: ревень индюшачий, корневище лопуха большого, щавель дикий. Данная смесь готовилась и хранилась на основе структурированной воды в замороженном виде.

Можно ли назвать данный метод шарлатанским?

Как и в случае со всей альтернативной онкологией, вопрос, опять же в том, с какой точки зрения его оценивать. С позиции ортодоксальной науки и медицины он, безусловно, выглядит не научным и отчасти шарлатанским, поскольку планируемого результата в виде излечения достигнуто не было. А с точки зрения принципов комплементарной медицины и паллиативной помощи метод оказался действенным, поскольку пациентка, находящаяся в инкурабельном состоянии, в течение 9 месяцев не ухудшала своего самочувствия и статуса и в соответствии с критериями качества жизни ВОЗ  отмечала позитивное влияние данной терапии на её организм.

Однозначного ответа на этот вопрос в данном случае, на мой взгляд, не существует, поскольку, как я уже говорил, кроме любой технологии лечения,  есть ещё технология человеческой веры и в данном случае мне грустно об этом говорить, но Галина Владимировна с её блестящим академическим умом была не верующим человеком. Она до последнего дня оставалась учёным-материалистом и надеялась только на технологические возможности современной науки, конвенциальной онкологии и медицины, не веря в технологии раскрытия потенциала внутренних возможностей - технологии веры и намерения.

Именно это обстоятельство, в конечном счёте, и подвигло меня к написанию этой книги и созданию специального психосоматического тренинга для онкологических пациентов под названием «Рак – не приговор, а самый серьёзный повод измениться».

Вот, дорогой читатель, обобщённый экскурс в эволюцию альтернативной онкологии и структуру интегративного  подхода к лечению рака.

Делая общий вывод можно сказать, для того, чтобы ориентироваться в направлениях современной интегративной онкологии, нужно как минимум знание трёх вещей, не считая четвёртой и особой:

1. Знание общих принципов строения и функционирования организма человека как целостной и взаимосвязанной системы тело-разум.

2. Общее понимание принципов интегративного подхода  к лечению.

3. Знание основных комплементарных средств и общих правил их использования в лечении.

Четвёртая вещь, как я уже говорил, является совершенно специфической и особой, о ней у нас с Вами  будет отдельный разговор. Секрета она уже не представляет – это и есть тот самый непостижимый, глубоко личностный и внутренний фактор - фактор личной силы, воли и намерения пациента изменяться и пользоваться для этого первыми тремя.

Краткое описание отдельных альтернативных и дополняющих методов

Уважаемый читатель, мы сознательно приводим здесь только самое общее описание нескольких наиболее известных специальных противоопухолевых терапий, поскольку подробное описание всех альтернативных терапий, методов и комплементарных средств является темой следующей книги.

1. Метод Качугиных.

Данный метод  основан на принципах современной медицины.  Он  научно обоснован и запатентован.  Специалистам он известен под названием «Семикарбазид  Кадмиевая Терапия».  Иногда эту систему лечения   называют «метод Качугиных, метод Качугиной или метод Качугина».  Интерес к этой системе лечения  растет.  Недавно метод  Качугиных  был включен в международные системы биомедицинской  информации. Метод Качугиных был создан  давно. Он опередил свое время и первоначально вызвал много споров. Революционные идеи, положенные в основу метода,  были позднее подтверждены зарубежными учеными.  Они сегодня  запатентованы и являются собственностью нескольких западных биотехнологических корпораций.

Оригинальный метод  Качугиных  вполне доступен для лечения  отдельных больных в странах СНГ.  Это современная, эффективная  и недорогая терапия. Лечение переносится   много легче, чем  стандартная  химиотерапия.  А действует  часто лучше.  Метод проверен на практике.  Он отлично работает - люди излечиваются.  Первые  онкологические  больные были вылечены еще в середине прошлого века.

ОПИСАНИЕ   МЕТОДА

Запатентованный  метод лечение онкологических больных  c использованием  семикарбазида, гормональных стимуляторов иммунитета, препаратов содержащих  некоторые  соединения кадмия,  гадолиния, бактериальных препаратов  и диеты.  В данной терапии применяются принципы фармакологического, биофизического,  иммунологического  воздействия на злокачественную опухоль  и  влияние на обмен веществ.

Метод   Качугиной    сочетает элементы   иммунотерапии,  «мягкой»  фармакотерапии   и   нейтронзахватной  терапии   (Neutron Capture Therapy).  Биологическое действие каждого компонента хорошо известно. Оно было проверено в исследовательских центрах США, Японии и Западной Европы.  Эти  компоненты применяются  в виде терапевтической системы.  В создании и  этого метода участвовали  опытные дипломированные врачи и  ученые. На сегодняшний день данный метод является одним из наиболее эффективных в сфере альтернативной онкологии, хотя и он не даёт каждому пациенту 100% гарантии.

2. Метод ФДТ - фотодинамической терапии

Фотодинамическая терапия (ФДТ) является одной из форм локального воздействия на опухолевые клетки. Методика основывается на введении фотосенсибилизатора, избирательном накоплении его в опухолевой ткани и последующем взаимодействии со светом с соответствующей длиной волны, обеспечивающей в присутствии кислорода фотохимически опосредованную деструкцию клеток.

ОПИСАНИЕ МЕТОДА

В нашей стране и за рубежом накоплен значительный опыт проведения ФДТ при системных онкологических заболеваниях, в частности, при злокачественных новообразованиях кожи, лёгких, желудочно-кишечного тракта, и по имеющимся к настоящему времени данным есть основания предполагать, что ФДТ наиболее эффективна для предотвращения локального распространения патологического процесса. Соответственно, длительность безрецидивного периода и продолжительность жизни больных находится в зависимости от скорости локального распространения опухолевого процесса.

Процесс терапии, связанный с введением фотосенсибилизатора, сопровождается как правило хириургическим лечением с облучением ложа опухоли и полихимиотерапией. В качестве фотосенсибилизаторов применяются различные препараты отечественного и зарубежного производства. В последнее время особый интерес представляет использование ФДТ в нейроонкологии. Данный метод в настоящее время уже не является альтернативным, поскольку взят на вооружение конвенциальной онкологией.

3. Метод ДСТ терапии (диссиметрирующей или анизотропной терапии). Это инновационный метод лечения рака, основанный на теории Михаила Владимировича Кутушова о происхождении рака и практических результатах клинического применения ДСТ терапии (в течение 20 лет), как способа лечения онкологических заболеваний. Разработка ДСТ терапии происходит по всему миру. Безопасность ДСТ подкрепляется хорошо обоснованной и опубликованной научной информацией и дополнительными токсикологическими исследованиями. Эффективность ДСТ терапии основана на доклинических исследованиях и международном клиническом опыте.

ОПИСАНИЕ   МЕТОДА

Медицинские компоненты ДСТ делятся на 2 группы:

- первая группа содержит органические кислоты;

- вторая группа содержит натуральные пигменты и красители.

В соответствии с исследованиями механизма действия ДСТ, органические кислоты способны восстанавливать стереокомплементарность триптофанзависимых полипептидных цепей, в то время как натуральные пигменты и красители гасят фотохимическую реакцию в раковых клетках. (с более полной информацией касательно механизма действия можно ознакомиться на сайте  www.kutushov.com  – раздел «Результаты исследования ДСТ препаратов» и в разделе «Научные сведения»).

В своей книге «Рак излечим» Доктор Кутушов пишет: «ДСТ терапия – это новый метод лечения злокачественных опухолей. Гипотеза о причинах появления жизни на Земле, о природе рака привела меня к пониманию принципа нарушения симметрии, анизотропии и искажению диссимметрии в области ракового гомеостаза. ДСТ терапия „сдвигает“ симметрию, восстанавливает анизотропию и возвращает диссимметрию в раковый гомеостаз…»

В настоящий момент ДСТ терапия может применяться амбулаторно, после консультации с медицинским экспертом. Следует отметить, что данный метод, тем не менее, имеет слабые места и это в первую очередь его избирательность. Иными словами, метод имеет ряд ограничений перед некоторыми формами опухолей и на поздних стадиях заболевания в его запущенных формах. Именно поэтому данный метод следует больше рассматривать как дополняющий и паллиативный, но не сугубо альтернативный.

4. БЭК терапия (био-электро-канцерная терапия).

Группа зарубежных ученых не так давно был разработан новый метод разрушения опухолей - Био-Электро-Канцерная терапия. БЭК-терапия уже несколько лет с успехом применяется в Германии, Швеции, Испании, Италии, Австрии и Китае. А сейчас этот перспективный метод начал применяться и в России.

ОПИСАНИЕ   МЕТОДА

Суть метода заключается в разрушении раковых клеток током определенной частоты, при этом, не затрагивая здоровые ткани.

Благодаря методу БЭК-терапии у значительного числа пациентов,  больных разными формами рака наблюдается ремиссия. БЭК-терапия эффективно применяется для лечения поверхностных и глубокорасположенных опухолевых тканей и метастазов, а также позволяет выявлять рак на самых ранних стадиях развития.

БЭК-терапия используется для лечения как поверхностных, так и глубокорасположенных опухолей, доступных с помощью игольчатого электрода, в том числе тех, которые нельзя оперировать по эстетическим и функциональным причинам.

Решающим для БЭК-терапии является то, что эффект разрушения клеток действует исключительно в опухолевой ткани и не оказывает действия на здоровую ткань. БЭК-терапия иногда бывает достаточно эффективна в тех случаях, когда другие методы не помогают.

Терапевтическая установка Био-Электро-Канцерной терапии ВЕТ-7 прошла надлежащую сертификацию и клинические испытания, получено регистрационное удостоверение Минздрава РФ.

Сегодня для того, чтобы пройти лечение методом био-электро-канцерной терапии, не обязательно ехать в Германию или Швецию. Теперь необходимый курс БЭК-терапии можно пройти и в России. Эту уникальную возможность предоставляет своим пациентам сеть медицинских клиник «МераМед». Следует обязательно подчеркнуть то обстоятельство, что метод БЭК терапии – это только метод разрушения опухоли, который не страхует пациента от рецидива заболевания, поскольку не направлен на восстановление информации. Данный метод лучше всего применять не как самостоятельный метод лечения, а в рамках комплексного подхода.

5. Метод онкотермии (локальной электро-гипертермии).

Это сравнительно новая методика лечения онкологических заболеваний. Данная методика зарекомендовала себя как и предыдущий метод - достаточно эффективным и безопасным методом гипертермии, наиболее удобноым с точки зрения клинического применения как для пациентов, так и для врачей.

Онкотермия обеспечивает непревзойденный комфорт для пациентов и удобство применения для персонала. Десятилетний опыт применения этой технологии опирается на более чем 150 установленных приборов, на которых ежегодно выполняется более 100 тысяч процедур. В методике используется уникальная установка EHY 2000 – это новая онкотермическая система, объединяющая новейшие открытия в медицине и физике с последними достижениями современных технологий.

ОПИСАНИЕ   МЕТОДА

Прибор основан на принципе емкостного сопряжения, работает на радиочастоте (РЧ) 13,56 MHz. Автоматическая настройка (коэффициент стоячей волны (КСВ) £1.1) обеспечивает постоянство электровоздействия. Вследствие относительно низкой напряженности поля (макс. 600 V/m) между электродами конденсатора (электроды для наложения на поверхностью тела), подавляется проникновение электромагнитного поля (примерно 106 V/m) во внутреннюю среду клетки, защищенную мембраной. Специальные электроды используют тело пациента как диэлектрик в конденсаторе: пациент, таким образом, становится частью самонастраивающейся резонансной электрической цепи, настроенной на достижение наилучшего КСВ. Прибор выполняет подбор, автоматическую индивидуальную настройку и измерение электропараметров для строгого контроля процедуры.

Для мониторинга температуры тканей измеряется поглощенная энергия и импеданс. Доступны три электрода различного размера. Электрод помещается на ту область тела пациента, которая поражена опухолью, и легко перемещается в любом направлении. Водный болюс в контактной части электрода гарантирует оптимальное анатомическое соответствие участку наложения.

Применение максимальной энергии нагрева при максимальном охлаждении болюса повышает температуру поверхности кожи не более чем до 40°С. Оборудование настраивается в резонанс с опухолью, учитывая различие состояния пациента и опухоли. Процедура автоматически контролируется микропроцессорами и все данные накапливаются в компьютере. Строгий двойной контроль (SFC conditions) делает процедуру полностью безопасной. Оборудование соответствует стан дартам: TUV утвердила прибор как соответствующий «Европейской директиве о медицинском оборудовании» (European Medical Device Directive) и сертифицировала прибор и метод как CE0123 [Класс II.b.]. Процедуры исследования, разработки, выпуска и обслуживания полностью сертифицированы по стандартам ISO13485, ISO9001 и EN46001. Система EHY 2000 установлена во многих клиниках и больницах мира. Более подробную информацию о методе можно получить на сайте www.oncothermia.net.

Говоря о данном методе, следует, так же как и в предыдущем случае, отметить то обстоятельство, что онкотермия – это только метод разрушения опухоли, который не связан с восстановлением информации и структуры ДНК. Именно поэтому данный метод не даёт гарантий от рецидива недуга и  рекомендуется к применению в рамках комплексного подхода, а не как самостоятельный метод лечения.

6. Метод Г.А. Маркова (метод коррекции фенотипа или метод информационно-силового воздействия на структуры управления физиологией организмов). Данный метод можно отнести к методам нового поколения, использующим более тонкие биоинформационные процессы для воздействия на клеточные структуры. Данный метод позволяет за счёт низкочастотного резонансного сигнала большой мощности как бы осуществлять «блочную» перестройку физиологических структур клетки. По этому принципу функционируют разработанные Г.А. Марковым биоинформационные приборы (БИП) или магнитно-импульсные корректоры (МИК), работающие в узком диапазоне резонансных частот.

ОПИСАНИЕ   МЕТОДА

Сам механизм действия метода заключается в регулировании биохимических процессов, протекающих в клетке. Приняв информацию, заложенную в коды, клетка подвергается  определённым структурным или физиологическим перестройкам в заданном направлении.

Лечение по методу Маркова может производиться тремя способами:

- с использованием БИП,

- с использованием ИКС,

- комбинирование БИП и ИКС.

Следует отметить, что данный метод сочетает в себе лечебный эффект с  диагностическим. БИП – пластина прибора при подношении к отдельным участкам тела вызывает процесс клеточного возбуждения. Это возбуждение ощущается как тепло, холод, боль, вибрация и т.д. Во время диагностического сеанса пациент сообщает о характере своих ощущений. Процесс лечения с использованием БИП происходит аналогичным образом. Информационный поток от прибора по заданной программе направляется на  больной орган пациента.

Лечение с помощью ИКС – это лечение с использованием иммунокорректирующих составов, включающих  в себя традиционные натуральные продукты, содержащие специально заложенные в них посредством электромагнитных кодов информационные матрицы или программы.

Комбинирование БИП и ИКС представляет собой сочетание биоинформационных приборов и иммунокорректирующих составов. Оно может проводиться как путём наложения курсов, так и путём их чередования. Последний подход имеет целый ряд преимуществ. Дополнительную информацию можно получить в минском представительстве НТЦ ЗАО «Вирус» по тел. 217-17-11, 231-97-22, 276-97-76.

Говоря о данном методе, следует помнить, что воздействие при помощи БИП и ИКС на физиологию клеточных процессов не связано с процессами восстановления информации на уровне структуры ДНК. Именно поэтому данный метод так же не даёт гарантий от рецидива недуга и может использоваться по большей части не как самостоятельный, а как паллиативный или дополняющий в рамках комплексного подхода.

7. Метод Сайтотрон или метод магнитного резонанса кванта вихревого поля (RFOMR). Данный метод разработан отделением «Центр Передовых Исследований и Разработок» (Centre for Advanced Research and Development - CARD) при компании «Scalene Cybernetics» в городе Бангалор (Индия). Это - совершенно новое устройство, специально разработанное для регенерации, дегенерации и восстановления ткани в целях терапии некоторых хронических или дегенеративных болезней типа рака и артрита. Процесс лечения не требует хирургического вмешательства, безболезненный и не имеет побочных эффектов. Клинические исследования показали, что Сайтотрон очень эффективен в ряде случаев, таких как лечение поврежденного колена, по средствам восстановления ткани хряща, а так же в остановке и поворачивании вспять роста опухоли при раке.

ОПИСАНИЕ   МЕТОДА

Сайтотрон вырабатывает мощные многочастотные, вращающиеся с высокой энергией квантовые электромагнитные волны в низком конце EM спектра в под-радио и около-радио частотном диапазоне. В этом частотном диапазоне, волны вызывают преобладающе нетепловые эффекты, так как интенсивность волн не достаточна высока, чтобы значительно изменить температуру ткани. Нетепловые эффекты - прямое взаимодействие радио волн (RF) с биологическими клетками. Сайтотрон, при воздействии высокого мгновенного магнитного поля в диапазоне от 1КГц до 10МГц, вырабатывает требуемую дозу радио волн (RF) которые, при помощи специальной антенны, фокусируются на требуемой области.

Сайтотрон снабжён 288-ю электро-резонансными пушками, которые направленно выстреливают лучи точно по целевой области. Эти лучи изменяют мембранный потенциал клетки, таким образом начиная или останавливая контролируемый митоз. Все требуемые данные для точного определения интенсивности лучей (промежуток между хрящом и костью, расстоянию между кожей и хрящом, имя, возраст, род, рост, вес и т.д.,) вводятся в компьютер. Компьютер вычисляет разнообразие волнового диапазона, частоту вращения, амплитуду пульса, полевую силу и т.д.

В настоящее время проведено 3 клинических исследования на 490 больных раком и остеоартритом, результаты впечатляющие. Система Сайтотрон прошла все тесты относительно требований безопасности. Несколько систем уже установлены в различных странах для обеспечения медицинского обслуживания. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.healthia.ru.

Следует обязательно подчеркнуть, что данная технология в целом относится не столько к технологии лечения рака, сколько к технологии восстановления и регенерации. Именно поэтому больший потенциал её применения – это паллиативная медицина, реабилитация и дополняющая (комплементарная) помощь.

Что такое комплементарная терапия/помощь в онкологии?

Именно эта категория и именно это понятие, точнее - его различная трактовка, на мой взгляд, и разделяет в наибольшей степени все существующие подходы в современной онкологии. Таким образом, именно это понятие и должно быть предельно полно освещено, разъяснено и положено с основу «моста» соединяющего различные направления современной онкологии.

Само понятие комплементарный происходит от латинского complementum - дополнение. Т.е. дополнение к чему-то основному.

В медицине под понятием комплементарной помощи  или терапии следует понимать различные виды дополнительного воздействия на пациента, не лечебного или куративного характера (хирургическое  вмешательство или медикаментозное воздействие). Комплементарный или дополняющий эффект достигается как правило за счёт использования сугубо внутренних ресурсов и возможностей организма пациента в сочетании применением специальных технологий, техник, практик или натуральных субстанций, продуктов и веществ, способствующих изменению характера взаимодействия системы разум - тело.

Можно сказать, что комплементарный эффект связан с любыми технологиями, методами и практиками целенаправленного воздействия на тело при помощи силы разума, силы намерения, силы воли (силы духа) человека в сочетании с использованием сугубо натуральных субстанций и веществ природного происхождения или специальных балансирующих и энерго-информационных практик. Кроме того, в биологии комплементом называется сложный комплекс белков, действующий совместно для удаления внеклеточных форм какого-либо патогена.

Охватывая всё смысловое пространство данного термина, можно выделить две наиболее характерные его черты:

- дополняющий / вспомогательный,

- многосложный / действующий совместно.

В онкологии под термином комплементарная помощь следует понимать совокупность различных приемов и методов, которые могут использоваться в дополнение к основному курсу (протоколу) специального противоопухолевого лечения. Следует обязательно подчеркнуть, что комплементарная помощь / терапия в онкологии имеет отношение, прежде всего, к интегративному (комплексному) подходу к лечению, который, как известно, предусматривает кроме самого курса специального противоопухолевого лечения использование широкого арсенала дополняющих лечебных средств и терапий, а также средств сопровождения, реабилитации, адаптации и профилактики.

Последние в настоящее время, к сожалению, практически не используются в рамках протоколов лечения раковых заболеваний,  существующих в отечественной конвенциальной онкологии.

Следует заметить, что понятия комплементарной помощи и медицины несколько шире понятия комплементарной терапии. Понятие комплементарной  помощи относится по большей части ко всем  дополняющим направлениям, практикам и методам. Понятие комплементарной медицины относится только к тем направлениям и практикам, эффективность которых очевидна и подтверждается практическим, историческим и культурным опытом. Понятие же комплементарной терапии включает в себя, как правило, только те дополняющие средства и методы, эффективность которых подтверждена, описана и доказана соответствующей клинической практикой.

Целью комплементарной помощи/медицины/терапии в онкологии является преимущественно улучшение качества жизни пациентов, увеличение прогнозных сроков выживаемости, а также смягчение бремени болезни (последняя задача уже перетекает в область паллиативной помощи / медицины /терапии).

Следует особо отметить роль комлементарных или дополняющих средств в вопросах усиления положительных тенденций и общей позитивной динамики изменения состояния пациента во время ремиссии, а также на этапах реабилитации и адаптации. Кроме того, некоторые комплементарные средства и методы часто используется и для решения более узких, индивидуальных или локальных задач организма пациента, а также применяется отдельно после окончания основного курса лечения для фиксации результата лечения или профилактических целей. Комплементарная помощь, наряду с паллиативной, имеет самое непосредственное отношение к интегративному или комплексному подходу к лечению раковых заболеваний и использованию в онкологии поддерживающих и регенерационно-восстановительных технологий.

Суть комплексного подхода к лечению и работе с пациентом сводится к грамотному использованию на всех стадиях процесса лечения онкологического заболевания трёх стставляющих: куративной, комплементарной и паллиативной помощи.

Данные три направления помощи и составляют т.н. систему «Спасательного круга» для онкологического пациента (рис.1).

Рис. 1 «Спасательный круг» онкологического больного

В основе комплементарного эффекта применительно к онкологии, лежит, с одной стороны, - компенсация побочных и негативных эффектов основного лечения (калечащих операций, химио- и лучевой терапии), а с другой стороны - концентрация и мобилизация внутренних резервов и возможностей организма пациента (намерения и силы воли), которые не могут быть задействованы и использованы средствами основного курса. Помимо этого комплементарная терапия учитывает и активно использует индивидуальные особенности организма пациента.

Таким образом самыми главными отличительными особенностями комплементарной помощи и терапии в онкологии являются следующие:

1. учёт индивидуальных особенностей организма пациента в общей (сочетанной) программе специального лечения,

2. использование в лечебном процессе внутренних резервов и возможностей организма пациента,

3. многоаспектность и комплексность воздействия на организм пациента,

4. возможность оптимизации широкого арсенала лечебных и дополняющих средств.

5. гармоничное и взаимодополняющее сочетание в лечебном процессе конвенциальных методов лечения с дополняющей терапией.

Отличие комплементарной помощи от паллиативной заключается, прежде всего, в том, что паллиативная помощь направлена и используется в работе в пациентами, имеющими, как правило, неблагоприятный прогноз и чаще всего инкурабельными. Тогда как главный вектор направленности комплементарной помощи / медицины / терапии связан с усилением и развитием позитивных тенденций в лечебном процессе у пациентов, имеющих в своём большинстве благоприятный прогноз.

Комплементарная помощь/медицина/терапия выступает своего рода самостоятельной категорией и вместе с тем промежуточным звеном, соединяющим аспекты куративной и паллиативной помощи.

Данное звено чаще всего является направлением помощи для курабельных и ресурсных пациентов, проходящих или уже прошедших курс специального противоопухолевого лечения и находящихся в стадии ремиссии. Вместе с тем, многие зарубежные специалисты считают, что наиболее правильным подходом к использованию комплементарной помощи должно быть использование её не после специального противоопухолевого лечения, а начиная непосредственно с момента постановки диагноза. Я полностью согласен с этой точкой зрения, поскольку многие виды раковых заболеваний довольно успешно излечимы именно на ранних стадиях, когда болезнь не поражает жизненно-важных центров и органов и не закрепляется в структуре генетической памяти.

Таким образом, комплементарная помощь / медицина / терапия ставит своей целью развитие и закрепление на максимально длительное время эффекта основного противоопухолевого лечения, тем самым, увеличивая прогнозный срок выживания и улучшая качество жизни пациента. Когда по тем или иным причинам всё же имеет место рецидив заболевания, связанный с резким обвалом и ухудшением общего состояния пациента, комплементарная помощь  переходит в паллиативную.

Общая схема комплексного подхода к использованию комплементарных средств

Существует три основных направления использования комплементарных средств в рамках интегративного (комплексного) подхода:

1. направление восстановления информации, включающее:

- формирование намерения пациента и осознанный выбор направлений самостоятельной работы

- работа с негативными установками и ошибками прошлых лет

- использование специальных психотехник и психотерапевтических практик (визуализация, самогипноз и т.д.)

- мировоззенческая эволюция

- духовная работа и практика

- стимулирование различных видов творчества.

2. направление работы с провоцирующими факторами.

- устранение провоцирующих факторов инфекционной и физиологической и психосоматической природы

- поддержка и стимулирование иммунной системы

- решение ряда сопутствующих и специфических проблем организма пациента

- смена привычного ритма жизни

- организация правильного и здорового питания

- специальные оздоровительные упражнения и процедуры.

3. направление социально-психологической поддержки и бытовой помощи.

- групповая работа

- организация и проведение плановых мероприятий (тренингов, семинаров, неформальных встреч и т.д.)

- оказание гуманитарной и благотворительной помощи

- оказание практической социально-бытовой помощи

- общественная и волонтёрская работа.

Комплементарные средства и методы могут использоваться как при индивидуальном, так и групповом подходах к работе. В последнее время в мире отмечается активизация групповых методов и подходов.

Наиболее эффективным способом использования комплементарных средств в онкологии является использование их в виде коплексных программ сопровождения, реабилитации, адаптации или улучшения качества жизни.

Комплексные программы разрабатываются для различных категорий онкологических пациентов и ранжируются по основным направлениям онкологической помощи в зависимости от возраста, состояния эмоционально-когнитивной системы пациента, характера заболевания и решаемых задач.

Комплексные программы, как правило, делятся на три вида:

1. Программы для семей, воспитывающих ребёнка с тяжелым соматическим заболеванием (онкология, гематология, поражения печени, почек и т.д.) с сохранной эмоционально-когнитивной сферой.

2. Программы для взрослых пациентов, имеющих благоприятный прогноз и заинтересованных в дополнительной работе для закрепления и усиления эффекта основного противоопухолевого лечения.

3. Программы для взрослых пациентов, имеющих неблагоприятный прогноз или инкурабельных, отправленных на симптоматическое лечение по месту жительства.

Каждая из  медико-психолого-социальных (м-п-с) программ включает в себя определённый подбор соответствующих медицинских и психолого-социальных средств и методов, а также свой инструметарий из расчёта состояния и возможностей пациента (его родственников).

Принципиальной особенностью комплексных медико-психолого-социальных программ является то обстоятельство, что они имеют механизмы обратной связи, позволяющие тем пациентам, кто успешно проходит все ступени программы (от новичка до мастера), самим становиться трейнерами и консультантами новых групп

Таким образом, по сути, комплексные м-п-с программы - это достаточно слаженная, и организованная система помощи и взаимопомощи для онкологических пациентов.

Комплексные м-п-с программы имеют три аспекта: медицинский, психологический и социальный.

Каждый из аспектов важен по-своему.

• К медицинскому аспекту относятся, прежде всего, все мероприятия медицинского характера, а также специальные процедуры, включая послелечебный контроль и оперативное наблюдение за состоянием пациента. Медицинский аспект крайне важен в комплексных м-п-с программах по той причине, что он обеспечивает целостный концептуальный подход к работе с пациентом от момента установления диагноза и начала лечения. Кроме того, все этапы работы с пациентом связаны между собой в единый процесс, при котором обеспечивается оперативное наблюдение и контроль за изменением состояния пациента.

• Психологический аспект важен для соответствующей подготовки пациента и настройки его на решение стоящих перед ним задач конкретной м-п-с программы. Данный этап крайне важен для выработки у пациентов на ближайшую перспективу чёткой внутренней программы действий и главное - состояния внутренней готовности (намерения) самостоятельно двигаться в выбранном направлении.

• Социальный аспект присутствует как практический способ мобилизации пациента к самостоятельным действиям и главное – как способ увеличения у него внутренней мотивации и ответственности в работе данной программы за счёт того, что он сам становится звеном и частью данной системы помощи другим людям.

В настоящее время по данной проблематике в Республике Беларусь имеется только одна диссертационная работа по теме «Стратегия создания комплексной системы медико-психолого-социальной помощи онкологическим пациентам в РБ», диссертант – Ваш покорный слуга.

Следует отметить, что из общего числа направлений комплементарной помощи, особое значение в онкологии  играет такое направление как   психолого-социальная помощь пациентам и их родственникам.

Психолого-социальный фактор по оценке ряда зарубежных специалистов на 85 - 90% оказывает влияние на восприятие пациентом бремени своего недуга и оценку им качества своей жизни по сравнению с сугубо медицинским аспектом, который составляет не более 10 -15%.

Из общего числа психотерапевтических и психолого-социальных методов работы с пациентами и их родственниками в числе наиболее востребованных и эффективных можно отметить следующие:

1. Тренинговая работа,

2. Проведение семинаров и встреч с участием специалистов и самих пациентов, успешно справившихся со своим недугом

3. Психологическая и психотерапевтическая практика групповой работы,

4. Консультативная практика в разрезе:

- общее консультирование

- специальное консультирование

- психосоматический курс.

5. Практическая работа по отдельным направлениям (арттерапия, музыкальная терапия, телесно-ориентированные техники, специальная волонтёрская работа и т.д.).

Из широкого арсенала комплементарных средств и методов наибольшее распространение в онкологии сегодня получили следующие:

• Использование специальных терапий и регенерационно-восстановительных технологий (вакцинотерапия, гормональная терапия, биоиммунотерапия, использование цитокинов, семикарбазид кадмиевая терапия, ДСТ-терапия, сайтотрон, тойч-терапия и др.).

В некоторых случаях применяются  другие поддерживающие терапии: энзимотерапия, кислородо- и озонотерапия, внутривенная ультрафиолетовая и фотолюминесцентная терапии и т.д.).

• Использование БАД и ПД

• Фитотерапия

• Фунготерапия

• Диетотерапия (включая лечебное голодание, сокотерапии и специальные системы противоопухолевого питания)

• Гомеопатия и гомотоксикология

• Биотическая терапия

• Противопаразитарная терапия

• Резонансная и мультирезонансная (диагностика и терапия)

• Аккупунктура и электроаккупунктура

• Использование кластерных свойств воды

• Использование приборов биологической стимуляции и коррекции

• Магнитотерапия

• Минералотерапия

• Массаж, самомассаж

• Телесно-ориентированные техники и практики

• Специальные оздоровительные процедуры, системы оздоровления (включая дыхательные практики, системы закаливания и холодотерапию)

• Музыкальная терапия

• Арттерапия

• Стихотерапия

• Ароматерапия

• Специальные биоинформационные и целительские практики

• Специальные психопрактики (включая визуализацию, онкопсихотерапию, гипнотерапию, техники работы со вниманием и др.)

• Психосоматические тренинги, тренинговые курсы, семинары и т.д.

• Практика глубокой релаксации, медитации, молитвы

• Практика волонтёрской и социальной работы.

При решении более узких и локальных проблем организма пациента в качестве отдельных средств могут с успехом использоваться самостоятельные терапии и процедуры, а также специальные системы общего оздоровления организма (по Норбекову, по Иванову, по Ниши, по Гогулан и др.).

Характерной особенностью использования в онкологии комплементарной терапии является то обстоятельство, что используется, как правило, не одно каке-либо средство или направление, а взаимосвязанный и взаимодополняющий комплекс средств. Это связано, прежде всего, с системным строением организма человека и, соответственно, - системным подходом к лечению. Немаловажной особенностью использования в онкологии комплементарных средств является то, что в отличие от основного курса лечения, направленного исключительно на борьбу с опухолью, комплементарные методы и подходы с одной стороны направлены на работу с предпосылками недуга на психосоматическоим уровне, а с другой - способны оказывать предупреждающее и профилактическое воздействие, способствующее избежанию или уменьшению вероятности рецидивов заболевания.

Главнейшим достижением комплементарной терапии в онкологии является неизменная помощь значительному числу онкологических пациентов в закреплении успеха основного лечения и адаптации к нормальной жизни. Для другой категории  пациентов эта помощь выражается в существенном улучшении качества жизни и продлении прогнозных сроков выживания.

Основной проблемой для широкого использования в онкологии комплементарных средств и методов по-прежнему является доминирование устаревших куративных концепций и моделей работы с пациентами, а также отсутствие соответствующих направлений исследований, нормативных и законодательных предпосылок. Именно этим определяется мизерное число и отсутствие на сегодняшний день самих специалистов в области комплементарной медицины.

К сожалению, использование в онкологии подавляющего большинства комплементарных средств и методов, связано с интегративным   подход к лечению рака. В большинстве случаев, кроме нормативной базы, это требует наличия соответствующих социально-экономических и организационных предпосылок, связанных с развитием демократических институтов, предполагающих наличие социальных и волонтёрских программ.

Кроме всего прочего, интегративный подход к лечению требует совершенно определённого уровня человеческой, нравственной и духовной культуры общества.

Да, дорогой мой читатель, интегративный подход к лечению рака и паллиативной помощи требует наличия высокого уровня гражданской и социальной культуры общества. Поэтому на практике этот подход реализуется сегодня только в ограниченном числе онкологических центров и частных клиник, причём, наиболее высокоразвитых и богатых стран  мира: Великобритании, США, Японии, Норвегии, Швеции, Австрии, Швейцарии, Голландии, Новой Зеландии и др.

Онкогенетика, новая генетика или приближение к биоинформатике

Каждого онкологического пациента, серьёзно и ответственно подходящего к борьбе со своим недугом, как и специалиста-онколога, не может не интересовать вопрос понимания истинных первопричин канцерогенеза и реальных возможностей лечения онкологического заболевания. Этот вопрос крайне важен по той причине, что именно он определяет для каждого думающего человека главного «врага» в лице этого коварного недуга, а, значит, он же определяет и тот набор средств, которые будут использованы в борьбе с этим «врагом».

Именно от понимания сути этого вопроса во многом и зависит выбор самого «правильного» метода лечения и то, какие лечебные средства будут считаться «главными», а какие «второстепенными».

Как уже говорилось ранее, окончательной ясности в этом вопросе ещё нет и по сей день.  Одни считают главным «врагом» коварных и вездесущих паразитов, другие - злые происки нечистой силы, третьи стрессы и  человеческие обиды, четвёртые отрицательные факторы окружающей среды, пятые - вредные привычки, а многие списывают всё на высший замысел и т.д. и т.п. В общем, как говорится, сколько людей, столько же и мнений, но как обстоят дела на самом деле?

Следует сразу сказать, что понимание первопричин рака не так просто для рационального способа мышления, как это может показаться на первый взгляд. Именно поэтому, собственно, и существует такое множество теорий и концепций канцерогенеза, о которых мы уже говорили ранее. В данном разделе мы не будем подробно рассматривать сами механизмы первопричин этого недуга, а будем говорить лишь о тех механизмах, которые стали доступны современной научной генетике и её ветви – «новой генетике», занимающейся изучением энерго-информационной структуры ДНК.

На мой взгляд, из всех естественных наук ближе всех к разгадке тайн рака на сегодняшний день подошла именно генетика и т.н. «новая генетика» с её концепцией «биоинформатики», которая базируется на представлениях классической онкогенетики, творчески развивая их в направлении понимания сложной и многоуровневой (многомерной) информационной структуры ДНК.

Говорить о «новой генетике» и тем более о «биоинформатике» без предварительного пояснения смысла этих терминов, конечно же, нельзя, поскольку это достаточно специфическая и сложная для понимания область знания. Именно поэтому для понимания базовых концепций «биоинформатики» следует для начала понять основы генетической концепции канцерогенеза.

Что представляет собой генетическая концепция канцерогенеза?

Говоря простыми словами, это концепция, которая утверждает, что в основе всех естественных структурных процессов, которые происходят в любом живом организме, лежат биохимические реакции, протекающие строго в соответствии с генетической информацией, которая сосредоточена в закодированном виде в хромосомах ядра клетки. Это, в самом общем виде, и есть центральная догма молекулярной биологии. Речь идёт о  синтетических биохимических процессах, которые протекают на молекулярном уровне и связаны с информационным обменом через ДНК.

Говоря более простыми словами, ДНК человека - это совершенно уникальная информационная «база данных», содержащаяся в клеточном ядре, геном – «главная книга» всей человеческой жизни, все гены и кодируемые ими белки – это неповторимый «структурный портрет» каждого человека с детальной разбивкой на отдельные составляющие - «главы, разделы, части, параграфы и абзацы», соответствующие отдельным органам и системам организма.

Современная наука на сегодняшний день смогла только оценить общий объём этой «суперкниги», которая более чем в 800 раз превышает объём Библии (с Ветхим и Новым заветом) и определить основные её «главы» - сделать картографирование генома. Что же касается понимания её смысла, принципов взаимосвязи и взаимодействия генома - или отдельных её разделов, глав и параграфов, и главное – того уникального «языка», которым написана эта «книга жизни», то здесь ещё очень много вопросов и белых пятен.

Главная задача современной генетики применительно к онкологии – это  не только расшифровать весь «раковый геном», но и всю структуру ДНК и главное - сам «язык», которым написана наша «книга жизни», как язык высшего биологического программирования информационной структуры ДНК.

Это нужно для того, чтобы понять биоинформационные основы рака, связанные с искажением первичной генетической информации.  Это нужно для того, чтобы научиться корректно и сознательно взаимодействовать с нашей ДНК и по возможности научиться избирательно исправлять в ней «ошибки» и «искажения» смысла. Дело в том, что любое онкологическое заболевание можно без преувеличений назвать программной «ошибкой» в структуре ДНК, связанной с «потерей» или «искажением» первичной информации. Иными словами опухолевый рост – это отсутствие связи между теми или иными «разделами», «параграфами» и «страницами» нашей «книги» жизни, когда теряется логическая и структурная связь.

Наибольшая сложность «чтения» нашей «главной книги» жизни заключается в том, что если в обычном алфавите 32 буквы, то в алфавите ДНК больше 30 000 отдельных «букв» и символов (генов), причём, каждый ген, как «буква», в разной ситуации может вести себя по-разному. Применительно к онкологии уже установлено, что процесс канцерогенеза не связан только лишь со специфическими онкогенами (myc, p53, WT1 и т.д.), как думали раньше. Практически любой ген может стать «раковым» геном, если происходит определённое изменение его структуры или экспрессии, при которой он вовлекается в процесс канцерогенеза в качестве одного из элементов этого процесса.

Если раньше многие учёные предполагали, что человеческий геном в какой-то степени похож на «бусы», состоящие из отдельных генов («бусинок»), которые работают по принципу некого линейного алфавита, то сегодня уже точно известно, что вся ДНК имеет сложнейшую и многоуровневую информационную структуру, которая как «зебра» разделена  на два типа участков:

- на кодирующие (экзоны) и

- некодирующие участки или случайные последовательности (интроны). Как выяснилось, кодирующая часть ДНК составляет всего 2%. Остальные 98% - как выразились генетики «мусорная ДНК», но так ли это ???

Второе важное открытие, которое было сделано учёными в последнее время, заключается в том, что гены работают не так линейно, как предполагали ранее, а обладают некой самостоятельностью («собственным правом выбора») при кодировании белка. Иными словами, генетический аппарат, осуществляющий сборку белка, может осуществлять выбор между несколькими вариантами компоновки. Так, каждый ген человека кодирует приблизительно три различных белка, а не один белок, как можно было предположить, основываясь на центральной догме молекулярной биологии. Именно поэтому не совсем ясно, кто и что управляет данной самостоятельностью генов и чем вообще определяется «право выбора» при компановке.

Кроме того, генам свойственны такие удивительные парадоксы, как:

- дублирование,

- появление новых генов,

- генетический обмен с другими биологическими формами и др.

Более того, сегодня уже доказано, что каждый ген – это даже не «буква» и не «символ» в линейном понимании, а скорее, «системный файл», обладающий совершенно уникальными системными свойствами, и выполняющий несколько информационных задач одновременно.

С одной стороны ген – это «декодер» для целого ряда биохимических реакций и процессов, а с другой – он же «синхронизатор» сложнейшей последовательности тех или иных химических реакций.

В основе любой химической реакции в клетке лежит именно код, передаваемый через последовательность следования оснований. Сами основания - аденин, гуанин, цитозин и тимин - обычно обозначают буквами А, Г, Ц и Т. Так вот, у каждой реакции в организме свой уникальный код и своя уникальная последовательность этих оснований.

Если бы этих оснований ДНК или «ступенек лестницы» жизни было несколько сотен тысяч, то задача чтения «главной книги» выглядела гораздо проще, но их в структуре ДНК около 3 млрд. и на сегодняшний день учёные генетики из международной группы ENCODE расшифровали «только» 30 миллионов пар нуклеотидов или около 1% от их общего количества.

Говоря о сложной информационной структуре ДНК, сегодня уже широко используется такой термин как «биоинформатика». С одной стороны, этот термин, как бы показывает самую прямую связь структуры ДНК с биологической программой, а с другой - он имеет самое прямое отношение к исследованию самой структуры ДНК. Дело в том, что в силу колоссального размера и сложности информационной структуры ДНК, для изучения последовательности нуклеотидов (ДНК кода) используется метод Селерона (метод беспорядочной стрельбы).

Суть метода в том, что цепочку ДНК разбивают на фрагменты, которые декодируют по отдельности, а уже затем с помощью специальной компьютерной программы их составляют в исходную последовательность.

На мой взгляд, именно ассоциации из области информатики наилучшим образом подходят для описания общих принципов устройства и работы ДНК, как совершеннейшего биологического компьютера, декодера и носителя информации одновременно. Именно поэтому работу учёных-генетиков, по расшифровке «книги жизни» человека, лучше соотносить с работой «биопрограммистов», расшифровывающих структуру некой «биологической программы» и пытающихся понять  сам «язык» высшего биологического программирования. Вот откуда берётся термин «биоинформатика».

По большому счёту сама ДНК, это очень надёжный информационный носитель - «жесткий диск» любого живого организма, содержащий уникальную программу всей его жизни и позволяющий передавать эту программу по наследству. Особенность информационной структуры ДНК в том, что как «биологическая программа», она удивительно «интерактивна» и способна не просто копироваться без изменений, но даже приспособлена для изменений или плановых искажений (явление полиморфизма). В генетике есть даже термин, называемый коэффициентом наследуемости - h2, который и представляет собой оценку доли наследственной составляющей популяционной изменчивости (от 0 до 100).

ДНК настолько совершенна сама по себе, что содержит целый ряд вспомогательных обслуживающих программ и функций, обеспечивающих целостность процесса передачи, кодирования и хранения биологической информации. Одной из этих функций, является «сглаживающая» функция, обеспечивающая экстраполяцию любых изменений в процессе изменчивости и приспособляемости (закон регрессии Гальтона, второй закон наследования свойств).

Данные свойства ДНК говорят учёным-генетикам о том, что эволюция и мать Природа создали просто гениальное творение и здорово!!! (не то слово) потрудились над этой совершенной и уникальной системой кодирования, хранения и передачи из поколения в поколение жизненно важной биологической информации.

Говоря об информационных механизмах канцерогенеза нам нельзя  обойти вниманием уникальную функцию ДНК, связанную с  изменчивостью. Данная функция обеспечивает приспособляемость жизни к меняющимся условиям окружающей среды и называется – полиморфизм.

Можно без преувеличений сказать, что именно изменчивость и приспособляемость видов являются главными двигателями эволюции, которые обеспечивают такое огромное разнообразие видов и форм живой материи на земле но…

…любой биологический процесс имеет и обратную сторону, связанную с неизбежными издержками любых информационных технологий.

ДНК в этом отношении не является исключением. К большому сожалению, механизмы генетической памяти слепы. Именно поэтому данные механизмы с одинаковой эффективностью информационно «закрепляют» любые изменения, включая и совершенно нежелательные.

В этом отношении онкологическое заболевание - это ни что иное, как обратная сторона процесса приспособляемости, связанная с потерей или искажением важной биологической информации. По сути, это та же уникальная способность ДНК сохранять в памяти и передавать из поколения в поколение только уже не позитивные, а негативные изменения и искажения первичной биологической информации.

Сложность лечения рака с генетической точки зрения – это невозможность сегодня точно определить тот уровень, на котором потеряна важная генетическая информация, и невозможность точно идентифицировать эту информацию (конкретный набор команд), которой клетке не достаёт для её дифференциации (нормальной специализации).

Увы, природа «команд», которыми управляется ДНК, как и  сам «язык» символов «высшего биопрограммирования» нам пока что недоступен.

Все успехи учёных онкогенетиков пока что сосредоточены на этапе картографирования «ракового генома» и определении мутационного механизма, приводящего в конечном итоге к синтезу онкобелка.

Парадокс процесса канцерогенеза в том, что совершенно различные виды мутаций в конечном итоге приводят к одному и тому же результату. Если в самом начале исследований учёные были уверены в том, что рак вызывается исключительно специфическими онкогенами, то сегодня доказано, что мутационный механизм носит сложнейший характер, и даже «точечная мутация», из-за которой в белковом продукте происходит замена всего одного аминокислотного остатка, вызывает синтез онкобелка. Высказываются мнения, что возможности одной только биохимии могут быть ограниченными для понимания всей сложности «книги жизни».

О массовом лечении рака с использованием генных технологий пока что нет даже и речи. Лучшее, что может сегодня предложить онкогенетика – это экспериментальные технологии трансфекции (переноса ДНК из одних клеток в другие путем опреаций in vitro) опухолевых клеток антиангиогенными генами (Cancer Gene Therapy, Boston).

Иными словами, это экспериментальные нанотехнологии «генного обрезания» опухолевых клеток, применимые в настоящее время лишь к одной форме рака – РМЖ.

Процесс изучения генома международной группой ENCODE (Encyclopedia of DNA Elements) дал учёным понять, что ДНК представляет собой совершенно уникальную информационную систему, обладающую высокой степенью интерактивности, построенную по совершенно уникальному программному принципу и совмещающую в себе функции декодера, многоядерного биологического процессора и носителя биологической информации одновременно. Кстати, задача-максимум, которая стояла перед участниками проекта ENCODE, заключалась в том, чтобы выяснить, что кодирует каждый из 3 млрд. нуклеотидов человеческого генома. Причем, выяснить не только теоретически, in silico т.е. путем компьютерного анализа последовательностей ДНК, но и подтвердить результаты экспериментально. До решения этой задачи, разумеется, еще очень и очень далеко.

Таким образом, на сегодняшний день уже нет сомнений в истинной природе канцерогенеза и первопричинах рака. Генетика рака заставляет пересматривать «простые» догмы о причинно- следственной связи при этом заболевании. Рак - это показательный пример самой сложной и многофакторной (многомерной) генетической болезни. Рак имеет сложные информационные первопричины, уходящие корнями в многоуровневую (многомерную) информационную структуру ДНК.

На сегодняшний день «раковый геном» уже в значительной степени раскрыт. Вместе с тем, новые сведения, полученные в ходе данного глобального исследования ДНК в очередной раз заставили онкогенетиков пересмотреть некоторые представления относительно молекулярно-генетических механизмов канцерогенеза. В ходе последних исследований генома было установлено, что мутации, вызывающие разнообразные формы рака, куда более многочисленны, чем считалось ранее.

Если до последнего времени «геном рака» составляли приблизительно 350 генов, включая соответствующие мутации в них, то в результате последних исследований было выявлено около 1000 мутаций. Порядка 150 из них были признаны ведущими - то есть непосредственно провоцирующими развитие заболевания.

Основные вехи и этапы понимания молекулярных механизмов канцерогенеза на сегодняшний день выглядят примерно так:

1. Открытие вируса саркомы Рауса (RSV) 1911

2. RSV содержит трансформирующий ген, src 1970

3. Гомолог src содержится в геноме клетки 1976

4. src кодирует протеинкиназу 1978

5. Химически трансформированные клетки содержат активированный онкоген ras 1979

6. RAS белок связывает гуаниновые нуклеотиды 1979

7. src-киназа фосфорилирует тирозин 1980Б

8. Внедрение вируса активирует myc онкоген 1981

9. Точечная мутация активирует ras в человеческих опухолях мочевого пузыря 1982

10. Хромосомная транслокация активирует myc 1982

11. sis Онкоген кодирует фактор роста 1983

12. Онкогены коопереруются при опухолевой трансформации клеток 1983

13. Онкоген erb B кодирует укороченный рецептор фактора роста 1984

14. Клонирование RB, первого супрессора опухолей 1986

15. Онкогены связаны с контролем развития 1987

16. ДНК опухолеродные вирусы функционируют, действуя на RB белок 1988

17. Онкоген bcl-2 кодирует ингибир апоптоза 1988

18. р53 является супрессором опухолей 1989

19. RB является участником контроля клеточного цикла 1991

20. Наследственный рак толстой кишки вызывается мутацией в гене репарации ДНК 1993

21. Клонирован ген предрасположенности к раку молочной железы 1994

22. Клонирование множества других «раковых» генов продолжается…

Вехи важных генетических открытий, имеющих отношение к онкологии, можно продолжить.

23. Первая реконструкция полного генома человека (Francis Collins) 2000

24. Создание метода «нокаута генов»[4] (М.Capecchi, О.Smithies, М.Evans) 2007

Подводя итог нашим рассуждениям об онкогенетике следует отметить, что на сегодняшний день в мире т.н. «стандартизированных генетических технологий лечения рака» ещё не существует и все упоминания о «генетических методах лечения рака» являются по большей части грубой подтасовкой и фальсификацией фактов. Что же касается тех единичных случаев излечения больных с помощью экспериментальных генетических технологий и методов, то в подавляющем большинстве случаев это не стандартные технологии «лечения», а технологии блокирования опухоли (трансфекция генов), своего рода «генетические ритуалы» («Genetic – 4») или случайные совпадения (нумерологические и волновые методы), в которых были задействованы многие информационные факторы, а не только сугубо генетические.

Говоря об онкологии и онкогенетике, следует обязательно подчеркнуть тот момент, что исследованиями структуры ДНК занимается не только классическая генетика. В последнее время «новая генетика» или волновая генетика, активно включилась в процесс исследования волновых,  вибрационных и электромагнитных свойств ДНК.

Идеи представителей этого направления, в числе которых такие учёные как Гурвич, Любищев, Беклемишев, Казначеев, Дзян Каньджен, Пётр Гаряев и другие сводятся к тому, что ДНК это вещество и поле одновременно, обладающее рядом уникальных свойств, в числе которых квази-речь и фантомная память. По мнению «новых генетиков», научившись взаимодействовать с информационной структурой ДНК, можно как бы избирательно «запускать»  те или иные её программы и подпрограммы (кодоны), отвечающие за формирование и структуру тех или иных органов и тканей. Таким образом, можно восстанавливать клеточные и тканевые структуры, а, значит, по сути, лечить раковые заболевания.

До практики использования подобных технологий ещё далеко, но в ходе исследований уже открыта способность ДНК взаимодействовать с отдельными командами, имеющими вибрационно-лингвистическую природу.

Иными словами есть подтверждения того, что ДНК ведёт себя как «живая субстанция», которая  по схожести общих лингвистических принципов управления способна реагировать на воздействия, промодулированные человеческой речью. Это и есть ни что иное, как  «интерактивность» информационной структуры ДНК.

В какой-то степени это объясняет, почему аутогенное обучение, гипноз, психопрактики, заклинания, заговоры, молитвы, мантры и даже обрядовые песнопения могут оказывать такие сильные эффекты на людей и их тела. Иными словами, реагировать на речь - это совершенно нормально и естественно для нашей ДНК.

Группа российских генетиков, точнее «новых генетиков» Гаряев – Березин – Васильев (ГБВ) даже выдвинула гипотезу и модель «генного оркестра». В этой модели развита т.н. вибрационная идея управления работы ДНК при помощи сверхвысокочстотных вибраций и нот - текстов с собственной квазиречью, имеющую полевую (волновую) и акустическую природу.

«Новые российские генетики» даже сделали предложение вместо технологий трансфекции на основе «генного обрезания», развивать технологии модулированного воздействия на ДНК при помощи речевых команд и радиочастот. Если допустить, что человеческая ДНК - это биологическая интерактивная система - своего рода «биологический интернет», то прямо или косвенно это не только может объяснить такие необъяснимые феномены как самопроизвольные акты исцеления (синдром Перегрина), частичное восстановление функций повреждённых органов, ясновидение, интуицию, влияние на тело при помощи воли и многое другое, но и будет способствовать появлению совершенно нового типа информационных технологий, ориентированных на информационную структуру ДНК.

Иными словами, всё это является основанием для нового типа информационной медицины, в которой на ДНК можно влиять, программировать её при помощи специальных лингвистических команд, без удаления и замены отдельных генов. По сути, можно вести речь даже о технологиях генно-лингвистического программирования[5].

На этом данный раздел можно было бы и закончить, если бы не одно но.

Мало кто знает, что вот уже 18 лет в мире существует удивительный источник духовной информации – «ченнелинги». «Ченнелинг» от слова «ченнел» или «канал» - это канал связи с…

…с духом, да, да, не удивляйтесь.

Это может казаться невероятным, и я уже предчувствую очередные ухмылки и улыбки на лицах учёных мужей, но не удивляйтесь, это факт. И я также со скептикой и улыбкой отнёсся к этому сообщению в первый раз.

Правда, когда я познакомился с некоторыми из «духовных посланий» от Крайона (так зовут духа, передающего эти послания человечеству), относящимися к структуре ДНК, моё представление об этом изменилось.

Выводы, которые я сделал, познакомившись с посланиями Крайона, следующие:

1. Информация Крайона не только не идёт вразрез с самыми последними исследованиями в области генетики, но даже опережает их (предваряет).

2. Информация Крайона верно указывает направления научного поиска и даже объясняет некоторые сложные моменты, возникающие по ходу исследований.

3. Информация Крайона облегчает понимание многомерных информационных концепций структуры ДНК, которые практически необъяснимы с точки зрения классической генетики и линейной логики вообще.

Что представляет собой информационная структура ДНК с многомерной и духовной точки зрения можно узнать из книг и ченнелингов Крайона на сайте www.kryon.ru

Я могу сообщить лишь одно - с многомерной точки зрения наша ДНК – это не просто «главная книга жизни», - это наша священная божественность. Наша ДНК – это, по сути, инструмент и частичка Бога, содержащаяся в каждом человеке, которая знает о самом человеке абсолютно всё. Наша ДНК – это, вне всякого сомнения, «уши», «глаза» и «Божественное Семя» в каждом из нас.

Именно поэтому, научившись понимать свою ДНК и научившись работать с ней (активировать её структуру), мы развиваем в себе высшие качества и обретаем высшие возможности. Обретение целостности и исцеление от рака, которое многим кажется чем-то невероятным и невозможным, также относится к нашим возможностям, заложенным в структуре нашей ДНК. Гениальность этой структуры в том, что в ней заложены просто колоссальные возможности, которые мы используем при жизни не более чем на 10 – 15%, а раскрываются эти возможности только э-во-лю-ци-он-но и по-сле-до-ва-тель-но шаг за шагом и никак иначе.

Так было задумано…

…свыше.

Первопричины рака (тайны больше нет)

Дорогой читатель, данная информация впервые озвучивается широкой аудитории и даётся практически в режиме стенограммы «ченнелинга».

Пусть Вас не удивляет несколько нетрадиционная и чересчур «личная» манера подачи этой информации, а также отдельные слова и повторяемость некоторых моментов.

Эта информация многомерна по своей сути, поскольку несёт в себе энергию Дома и нашей духовной Семьи. Дело в том, что я получаю её в режиме ченнелинга сразу и целиком. Иными словами мне приходится сознательно брать на себя функции «декодера» для того, что бы сделать эту информацию понятной Вам, а точнее - нашему линейному и традиционному типу мышления. Именно поэтому я сознательно вынужден её упрощать и фрагментировать на смысловые блоки в виде линейной последовательности. Именно поэтому я вынужден при этом пользоваться метафорами, помогающими показать форму логической зависимости тех или иных многомерных понятий и категорий.

* * *

Любому человеку, так или иначе связанному с онкологией, будь то пациент, врач-онколог, учёный - философ, исследователь причин возникновения раковых заболеваний или разработчик новых методов лечения известно, насколько трудно даются пониманию причины, точнее – первопричины и скрытые механизмы процесса канцерогенеза.

Трудности, возникающие при этом у большинства специалистов, как правило, связаны с тем, что первопричины этого сложнейшего системного и вместе с тем генетического недуга связаны со многими факторами самой различной природы (генеза). Среди этих факторов есть и химические, и физические, и биологические, и наследственные (генетические), и психосоматические, и физиологические и даже кармические. В последнее время говорить о психосоматической природе рака стало особенно модно и на этот счёт есть сразу несколько довольно оригинальных концепций, включая концепцию микропсихоанализа или концепцию «интерпретации» эмбрионального опыта, но это всё линейные и одномерные представления о сути проблемы. Тем не менее, понятно, что все вышеперечисленные факторы канцерогенеза, включая и психосоматический фактор, несмотря на их различную природу, воздействуют на один информационный механизм и, по сути, запускают один и тот же биологический процесс.

Именно этот парадокс т.е. воздействие различных по своей природе факторов на один и тот же биологический процесс и даёт основу для существования огромного количества различных точек зрения. Чуть ранее мы уже перечисляли существующие теории и концепции канцерогенеза. Их сегодня уже более 20 и, как это ни парадоксально, ни одна из них так и не может ухватить всей сложности и противоречивости этого процесса, начиная от механизмов наследственности и кончая механизмами возникновения рецидива недуга, когда, казалось бы после тотального удаления опухоли из организма, болезнь начинается вновь, причём, начинается даже тогда, когда удаляется весь очаг с прилегающими тканями и ни одной опухолевой клетки в организме вроде бы не остаётся.

Итак, пришло время пролить свет на первопричины рака.

Прежде всего, следует обязательно сказать о том, что главная сложность понимания и объяснения первопричин процесса канцерогенеза заключается в том, что они носят не линейный, а многомерный характер, в то время, как подавляющее большинство разработчиков различных теорий и концепций, пытаются понимать и объяснять их сугубо линейно.

К сожалению, читатель, с точки зрения линейной логики понять первопричины этого недуга невозможно в принципе, и сейчас ты сам сможешь в этом убедиться.

Разговор о первопричинах мы начнём несколько издалека. Подчеркнём для начала тот момент, что понимание первопричин этой болезни крайне важно, как для пациентов, так и для специалистов-онкологов и целителей, поскольку именно оно и определяет, по сути, «главного» врага, а значит, именно оно и определяет те самые средства, - «главные» лечебные средства, которые будут использованы в этой борьбе.

Итак, давайте для начала воспользуемся помощью метафор и поговорим о «ремонте» и «строительстве».

Да, да, не удивляйтесь, именно о «ремонте» и «строительстве», только не простого дома, а «дома» человеческого. Разве Вы не знали о том, что наш организм является гудящим, вибрирующим и светящимся «домом» постоянного обновления? Сегодня уже точно известно, наш организм – это «многоквартирный дом» вечного строительства и ремонта, в котором непрерывно идут процессы клеточного деления и обновляются все клетки, органы и системы. Известно, что поверхностный слой клеток желудка, обновляется в среднем за несколько дней, мышечные ткани за несколько месяцев, некоторые органы (например, печень) обновляются за полгода, для обновления скелета человека требуется около года, а весь организм полностью обновляется за 2 года. Вот и посчитайте, сколько раз за всю жизнь мы обновляемся полностью и целиком?

Продолжительность нашей жизни на Земле и интенсивность старения нашего организма ограничены лишь двумя критериями:

- качеством процесса обновления или качеством копирования первичной биологической информации, содержащейся в структуре ДНК каждой клетки и

- количеством циклов обновлений наших клеток, органов и систем в течение жизни.

Если бы процесс копирования биологической информации шел идеально и при этом не возникало никаких «погрешностей» и «ошибок», мы могли бы самовоспроизводиться (самокопироваться) бесчисленное большое количество раз, но…

…эти погрешности, к сожалению, существуют и носят крайне сложный информационный характер, как и сам процесс копирования первичной биологической информации.

Говоря о первопричинах рака, следует обязательно подчеркнуть, что первопричины эти самым непосредственным образом связаны, прежде всего, именно с «погрешностями» самого процесса копирования (дублирования, ретрансляции) биологической информации. И хотя в действительности процесс клеточного клонирования и органной регенерации носит крайне сложный и многомерный характер, мы его сознательно несколько упростим (простите, «залинеем») для понимания общих принципов.

По сути, первопричины рака есть ни что иное, как «искажение» или  «потеря» в процессе копирования (дублирования и ретрансляции) некоторой важной системной информации, поступающей непосредственно от матричных структур ДНК. Именно благодаря данной системной информации клетки и обретают со временем свою специализацию в организме.

Данная системная информация позволяет клеткам как бы обучаться во времени и пользоваться для обучения (специализации) помощью дополнительных информационных программ. Если же часть этой информации по каким-то причинам теряется или искажается, клетка не может стать в нужное время полноценно специализированной, а становится лишь частично обученным «бластом» или туморной клеткой. Причём, она становится «обученной» лишь первичным, наиболее примитивным, но при этом жизненно важным функциям (питание и самовоспроизводство). Высшие же программы по её обучению и специализации как бы не включаются в этот процесс. В итоге клетка, которая должна была получить свою клеточно-органную специализацию, становится примитивным самостоятельным микроорганизмом, умеющим лишь питаться и самовоспроизводиться,  мешающим работе других систем. Это и есть по сути лишь частичное использование эмбрионального опыта.

Приблизительно так в самом общем виде выглядит механизм первопричин канцерогенеза.

Для того, чтобы понять всю сложность и многомерность этого процесса далее нам потребуется метафора «супа».

Представьте себе, друзья, миску «супа», да, да, - хорошего супа, например, куриного, с ароматным бульоном, поджаркой, картошкой, морковкой, луком, специями и пряностями.

Представили?

Выглядит довольно аппетитно, не так ли?

Насладитесь вкусом этого «супа», его сложным и многокомпонентным ароматом.

Насладились?

А вот теперь, попробуйте разделить (фрагментировать) весь этот «суп» на отдельные его компоненты и ингредиенты, да ещё проследить в динамике роль каждого из них по отдельности.

Сложно?

Ещё бы. Очень сложно, архисложно, практически невозможно!

Ведь все ингредиенты нашего «супа» при варке перемешались между собой и создали разные формы соединений (связей) и зависимостей.

А ведь многие исследователи пытаются делать именно это всякий раз, когда начинают создавать очередную линейную и одномерную концепцию причин возникновения рака.

Они выхватывают из общей схемы и мозайки какой-то отдельный фактор или отдельное звено этого сложного, многоступенчатого и многомерного процесса и начинают его мусолить, создавая соответствующую моно-концепцию: генетическую, паразитарную, психосоматическую (микропсихоаналитическую), кармическую и т.д.

Они даже мысли себе не могут допустить о том, что все, известные на сегодняшний день факторы канцерогенеза, как ингредиенты многокомпонентного «супа», участвуют в этом процессе одновременно, причём, каждый из них находится в этом процессе на своём месте, точнее, - на своём уровне.

Давайте попробуем в общих чертах представить себе это, и перечислим все, известные нам факторы канцерогенеза:

- химические факторы (полициклические ароматические углеводороды, гетероциклические ароматические углеводороды, ароматические амины, аминоазосоединения, нитрозосоединения, афлатоксины, прочие), всего 75 главных и подтверждённых факторов по данным МАИР (Международного агентства изучения рака).

- физические факторы (ионизирующие излучения, электромагнитные и другие силовые поля). Сюда же можно отнести солнечную радиацию, воздействие всевозможных промышленных излучателей и бытовых электроприборов, включая мобильные телефоны, печи СВЧ, телевизоры с ЭЛТ, экраны мониторов компьютеров и т.д.

- инфекционно-биологические факторы (РНК и ДНК вирусы, вирусы типа I, II, вирус гепатита В, папиллома-вирусы, простейшие паразиты: хламидии, трихомонады, лямблии, простейшие грибки и т.д.). Сегодня известно огромное количество простейших микроорганизмов, образующих симбиотические связи и группы, и участвующие во многих биохимических процессах в организме человека. Доказано, что одни и те же виды микроорганизмов могут вести себя в организме человека по-разному.

- наследственные факторы, связанные с устойчивыми изменениями в соответствующих генах (myc, p53, WT1 и др.), и передающиеся из поколения в поколение. На сегодняшний день известно около 350 онкогенов и детально описано более 200 наследуемых патологических состояний и синдромов, при которых повышена вероятность возникновения опухолей той или иной локализации.

- физиологические факторы, связанные с естественными процессами старения организма, вызванными потерей сбалансированности и слаженности работы различных органов и систем организма, а также хроническими заболеваниями, высоким уровнем репродуктивного метаболизма и др.

- психологические и психосоматические факторы, связанные с сильными переживаниями, кризисными, стрессовыми и глубоко депрессивными состояниями, отражающимися на микро уровне, при которых происходит глубокое соматическое «отравление», резкое ослабление иммунитета и использование иммунной защиты практически против самого организма.

- духовные или кармические факторы, связанные с атеистическим и сугубо материалистическим подходом к жизни, чреватым утратой высшего смысла жизни и понимания в этом смысле своей цели и миссии и

- прочие.

Так вот, дорогие мои, постарайтесь себе представить, что в процессе канцерогенеза все эти факторы участвуют не по отдельности, а ОДНОВРЕМЕННО.

Представили?

Сложно...

Да, это сложно, очень сложно.

Давайте всё же попробуем вместе разобраться в этом «супе».

К примеру, скушали Вы на завтрак бутерброд с сырокопчёной колбасой приятного глазу красно-бардового цвета, запили стаканом кока-колы, после чего закурили сигарету (если, конечно, курите).

Скажите: разве на ваш организм не будут оказывать воздействия те канцерогенные вещества, которые находятся в копчёной колбасе, кока-коле и смолах табачного дыма (селитра, бензоат натрия, фенолы и др.)? А ведь для придания мясным продуктам красного цвета в них добавляют селитру - нитросоединение и канцероген. А в газированные напитки для повышения их стойкости при хранении добавляют бензоат натрия – тоже канцероген.  А добавьте сюда те фенольные соединения и смолы, которые содержатся в табачным дыму и практически регулярно поступают в организм курильщика.

Вот и подумайте, разве при регулярном употреблении в пищу этих  продуктов и при наличии привычки курить можем мы избежать негативного воздействия на наш организм химических канцерогенов?

Нет, не можем. Весь вопрос только в их количестве и устойчивости нашего организма. Это и есть химический фактор.

Далее. Вы выходите из дома на работу, спускаетесь в метро, потом пересаживаетесь на троллейбус, приходите в офис, садитесь за монитор компьютера (к примеру, не ЖКИ), потом, немного поработав, решаете сделать второй завтрак и разогреваете в микроволновой печи бутерброд.

Скажите: разве в метро, троллейбусе и перед микроволновой печью вы не подвергаетесь воздействию достаточно сильных электромагнитных полей? Разве сидя перед лучевой трубкой монитора компьютера или телевизора Вы не получаете соответствующую дозу облучения?

Конечно же, получаете, причём, регулярно, получаете и накапливаете. Всё дело только в размере этой дозы и степени устойчивости Вашего организма. А добавьте к этому излучения от мобильных телефонов, электромагнитные поля от электропроводки, ЛЭП и других электроприборов.

Будет ли весь этот фон оказывать на Вас постоянное негативное воздействие?

Конечно, будет, причём, постоянно и одновременно с пищевыми факторами. Вот Вам химический фактор плюс физический.

Далее – поговорим об инфекциях и паразитах. Скажите, разве можем мы стать полностью стерильными и полностью исключить из своей жизни микробиологический фактор?

Конечно же, не можем, не можем физически при всём желании, поскольку любая натуральная и живая пища всегда содержит определённый микробиологический фон, который в зависимости от ряда факторов, включая наше эмоциональное состояние и настроение, может вести себя в нашем организме по-разному.

Любопытный момент, не правда ли?

Скажите, а с чем у Вас ассоциируется такая птица как голубь?

С миром и миролюбием, верно?

А как насчёт тех неприглядных и грязных голубей, которые становятся «помойщиками» и питаются пищевыми отбросами из мусорных баков и контейнеров?

Как-то не очень их грязный вид ассоциируется с небесной чистотой и миролюбием.

Что с случилось с Божьими птицами?

Почему они «трансмутировали» в мусорщиков и паразитов?

А ничего, просто, они изменили своим привычкам, поскольку получили дармовую пищевую нишу.

Пока эта ниша есть, им не за чем утруждать себя поисками другой пищи. А если эту нишу убрать, то голуби вновь станут питаться более естественной пищей и вырабатывать привычки эту пищу искать.

Точно так же обстоят дела и в организме человека. Когда появляется соответствующая «пищевая ниша», даже «полезные» микроорганизмы становятся «паразитами» и «помойщиками», как и голуби. И пока эта пищевая ниша в организме будет существовать, то избавиться от влияния этого фактора очень сложно. Стоит их «погонять», как через некоторое время они вновь концентрируются в очагах хронических и прочих воспалительных процессов.

Будет ли этот фактор постоянно оказывать своё негативное воздействие на организм, параллельно с другими факторами?

Конечно же, будет. Весь вопрос только в том, насколько человек превратит свой организм в свалку и ослабит свой иммунитет вредными привычками и стрессами.

Всё это говорится к тому, что многие люди считают паразитарную концепцию канцерогенеза единственно верной. К сожалению не всё так просто. Конечно же, существует часть простейших паразитов и грибков, которые особенно вредны своими ядами и токсинами, способными разрушать в т.ч. и структуру ДНК, но, вместе с тем, в любом человеческом организме всегда есть и т.н. «дружественные паразиты», которыми на время болезни становятся совершенно безобидные формы микроорганизмов. Избавиться от их влияния крайне сложно, пока у них есть своя пищевая ниша в организме.

Таким образом, в нашем «супе» уже три ингредиента, действующих одновременно, химический, физический и биологический.

Далее поговорим о наследственности.

Скажите, можем ли мы каким-то образом полностью исключить влияние на нашу жизнь наследственных факторов и предрасположенностей? Увы, как говорится, «гены пальцами не раздавишь». К большому сожалению, если кто-то из наших близких имел онкологическое заболевание, то в структуре как его ДНК, так и ДНК его потомков есть соответствующие генетические изменения. Это результаты мутаций генов, например, BRCA1 и BRCA2, которые являются причиной около 40% всех семейных случаев рака молочной железы. Эти генетические «записи» носят сложный характер, но  проявляются точно в назначенный день и час, когда как «часовой механизм»  запускают в нашем организме определённые биохимические процессы, напоминая нам о наших родовых проблемах и долгах, независимо от того, знаем мы об этом или нет. Такова неумолимая, но справедливая природа наследственности и генетической памяти. Не факт, что мы непременно заболеем раком, но вероятность этого резко возрастает и ещё более это опасно при резком ослаблении естественных защитных сил нашего организма.

При этом мы не должны забывать, что кроме сугубо наследственных факторов на нас по-прежнему воздействуют и все выше перечисленные факторы.

Так можем ли мы рассматривать отдельно влияние одного только наследственного фактора?

Нет, мы не можем этого делать. Речь опять же идёт о многофакторном, многоуровневом и многомерном влиянии. Вот у нас в «супе» уже целых четыре ингредиента, действующих совместно.

Далее ещё более любопытный фактор, связанный с предыдущим и являющийся главной причиной ослабления естественных защитных сил нашего организма. Поговорим о переживаниях, стрессах, кризисных ситуациях и депрессиях.

Скажите: можем ли мы каким-то образом полностью исключать влияние на наш организм психогенных и психосоматических факторов?

Конечно же, не можем, к сожалению.

Совершенное владение своей психикой и эмоциональностью относится к высшим достижениям и проявлениям возможностей человека. Большинству людей без соответствующей тренировки и практики это не под силу.

Именно поэтому стрессы и переживания постоянно испытывает в жизни каждый человек. Кроме того, стресс в малых количествах организму даже необходим, для поддержания тонуса. Опасен он только в больших размерах и при глубоких проявлениях, когда мы с одной стороны сами усиливаем его своим отношением, а с другой - впускаем его очень глубоко в душу и сердце.

Я скажу Вам больше, друзья, и Вы знаете, что это говорю даже не я. Это говорит Вам наша духовная Семья и сам Крайон.

Когда мы впускаем какую-то негативную эмоцию и мысль глубоко в сердце и душу, по сути, мы впускаем её...

...в информационную структуру своей ДНК.

Если эта негативная эмоция или психосоматическая установка, извините за термин, «приживается» в нашей душе на долго, по сути, она «записывается» в виде кода в структуре памяти нашей ДНК, приобретая не только биоинформационный, но и биохимический (генетический) атрибут.

Иными словами наша сильная душевная боль и страдание, становится в итоге болью и страданием нашей ДНК. Вот как работает негативная эмоция и стресс.

По сути, своим стрессом и неумением с ним справиться, мы сами разрушаем себя изнутри, неосознанно используя свою личную Силу и свою личную Божественность, заложенную в структуре ДНК.

Вот почему с точки зрения первопричин рака так опасно накапливать в душе отрицательные качества и эмоции, заниматься самоуничижением и самобичеванием, сильно страдать и строить любые скорбные прогнозы. Наша ДНК всё это слышит и воспринимает, но воспринимает не «понарошку», а совершенно «всерьёз». Причём, ДНК не просто воспринимает какую-либо негативную эмоцию, она ретранслирует её, превращая в «команд – код» и закрепляет в соответствующих химических реакциях.

Так соответствующая установка или мысль благодаря кодирующей функции ДНК становится самой материей нашего организма.

Разве Вы этого не знали?

Вот Вам пятый фактор, действующий одновременно с другими, и по сути «главный катализатор» для всех вышеназванных факторов канцерогенеза.

Далее – идут факторы, говорить о которых словами очень сложно (практически невозможно). Это естественное старение, геомагнитные аномалии в определённых местах на поверхности Земли и духовный или кармический фактор. Сложность разговора об этих факторах связана с тем, что они уходят своими корнями в высшие измерения и слои, точнее - программы ДНК. Доступ линейному разуму туда строго ограничен.

С разрешения своего Духовного Наставника ещё я скажу о том, что старение – это не только результат погрешностей процесса копирования биологической информации в результате воздействия на информационную структуру ДНК всех вышеназванных факторов. Более чем на 50% старение – это запрограммированный процесс, связанный с внесением т.н. принудительных (программных) «погрешностей» в сам процесс копирования первичной биологической (матричной) информации.

На сегодняшний день показателем этого процесса с точки зрения генетики является уменьшение размера теломеров на концах хромосом при каждом новом копировании и клеточном делении.

Влияние на структуру ДНК магнитных аномалий Земной коры и кармический фактор линейному осознанию практически не поддаются, поскольку связаны с функционированием Высших программ ДНК и высших информационных атрибутов управления живой материей.

Таким образом, дорогие мои, Вы видите какой насыщенный и «наваристый суп» представляет собой процесс канцерогенеза, состоящий сразу из нескольких групп факторов различной природы одновременно.

Наш организм, друзья, постоянно подвержен энерго-информационным атакам извне и воздействию всех вышеназванных канцерогенных факторов одновременно. Именно поэтому мы всегда имеем здесь дело с «супом», состоящим из сложной смеси данных факторов. Мы не можем физически вычленять из этой системы одни факторы и делать вид, что другие факторы при этом не действуют.

Говоря о первопричинах рака нужно понимать, что воздействие тех или иных факторов разноуровнево. Иными словами, в этом «супе» из различных «факторов-ингредиентов» всегда есть факторы более грубой природы т.е. более «осязаемые» составляющие и есть факторы более тонкой природы, как бы «растворённые» (бульон). Если влияние химических, физических, биологических факторов ещё можно как-то измерить и оценить эмпирически, то влияние наследственных, психосоматических и кармических факторов оценке практически не поддаётся, поскольку эти факторы, как уже говорилось, имеют крайне сложную и многомерную информационную природу.

В любом случае при канцерогенезе имеет место фон и доминирующее влияние какого-то одного или нескольких факторов. При этом не суть важно, какой из факторов становится критическим, поскольку его «первичность» всегда условна, так как фон или «бульон супа» при этом никуда не исчезает.

Так можем ли мы, говоря о первопричинах рака, выделять и ставить во главу угла какой-либо один из факторов:

химический

физический

биологический

наследственный

физиологический

психосоматический

кармический и т.д.?

Нет, мы не можем этого делать, поскольку повторяю, негативное воздействие на структуру нашей ДНК оказывают все вышеназванные факторы одновременно и каждый в своей мере и на своём энерго-информационном уровне.

Вместе с тем, мы можем говорить об интеграции или объединении различных факторов в единую систему энерго-информационного воздействия, связанную с изменением структуры ДНК.

В этом и состоит глубокий смысл такого явления как инегративная онкология. Иными словами, интегративный подход к лечению предполагает работу на всех тех уровнях, где имеются искажения и где залегают соответствующие проблемы пациента.

Главный вывод относительно первопричин канцерогенеза заключается в том, что все вышеназванные факторы оказывают своё негативное влияние в конечном счёте на одну уникальную структуру любого живого организма - энерго-информационную структуру ДНК, связанную с преобразованием, хранением и передачей из поколения в поколение жизненно-важной биологической информации.

Всё дело в том, что каждый из выше названных факторов оказывает своё негативное влияние на различные характеристики и составляющие сложной и многоуровневой энерго-информационной структуры ДНК: на её химическую структуру, на её физические параметры, на её информационные и вибрационные характеристики.

Вот что такое многомерность процесса канцерогенеза. Именно по этой причине лечение рака - это ни что иное, как последовательное восстановление энерго-информационной структуры ДНК и сведение к минимуму негативного воздействия всех вышеназванных канцерогенных факторов.

Говоря о первопричинах этого процесса, следует сказать, пожалуй, самое главное. Сами первопричины канцерогенеза на сегодняшний день позиционировать с научной точки зрения невозможно, ибо они носят совершенно абстрактный энерго-информационный характер и могут мыть описаны только методами многомерной математики.

Дело в том, что на высших информационных уровнях или по ту сторону нашей трёхмерной реальности («завесы»), нет ни химии, ни физики, ни биологии, ни психологии, ни генетики и т.д. в нашем традиционном понимании. По ту сторону «завесы» есть только энергия и информация. Всеми структурными процессами в любом живом организме с той стороны «завесы» управляют соответствующие структурные программы. Всё управление осуществляется через универсальную космическую магнитную решетку и многомерную структуру ДНК.

В самом общем виде это напоминает принцип загрузки информации на...

... «сайт» какой-либо биологической системы.

Опять воспользуемся метафорой, на этот раз «сайта» или биопрограммы.

Представьте себе сайт, красивый сайт.

Представили?

Так вот, любой сайт, каким бы красивым он ни был для восприятия из вне, внутри имеет свою структурную программу, состоящую из единиц и нулей. Аналогичную структурную, многомерную программу имеет и любой живой организм. Только эта программа закодирована в информационной структуре ДНК и находится в многомерном виде, раскрываемом по активационному принципу шаг за шагом, уровень за уровнем, слой за слоем.

По сути, все факторы канцерогенеза запускают один и тот же процесс и механизм, при котором в сложной структуре ДНК искажается или теряется часть важной системной информации. Именно нехватка этой системной информации и не позволяет полноценно формировать во времени и обучать новые клетки.

Таким образом, раковое заболевание – это, ни что иное, как многомерный биологический процесс и результат искажения или потери важной биологической информации, вызванный целым рядом негативных факторов различной природы.

Соответственно, лечение рака – это не только устранение самой опухоли. Лечение рака – это решение нескольких задач одновременно, в числе которых:

- борьба с опухолью,

- устранение или сведение к минимуму провоцирующих факторов различной природы,

- восстановление информации на уровне ДНК.

К большому сожалению, несмотря на то, что в структуре ДНК, есть программы восстановления (репарации) самой структуры ДНК, включая программу исцеления от всех недугов, активировать её непосредственно и напрямую практически невозможно. Обойти и перепрыгнуть через соответствующий уровень или слой  нельзя.

Именно поэтому на сегодняшний день промышленных технологий последовательного восстановления информационной структуры ДНК не существует.

Вместе с тем, существует целый ряд практик, с помощью которых различными специалистами предпринимаются попытки воздействия на информационную структуру ДНК.

Как правило, в основной массе это лингвистические методы: многократное повторение отдельных фраз (аффирмации), чтение мантр, заклинаний, молитв, специальных текстов и наборов цифр, отдельные ритуальные практики, практики энерго-информационного переноса на многомерные субстанции (воду), методы волновой генетики, практики использования намерения, визуализации, медитации, музыкальная терапия, стихотерапия, арттерапия и т.д.

На сегодняшний день в распоряжении человечества уже имеется информация о многомерной информационной структуре ДНК. Эта информация поступила из источника, одно упоминание о котором, вызывает у подавляющего большинства учёных скепсис и ухмылку - это «ченнелинг» или канал прямой связи с духом и высшим разумом.

Не удивляйтесь, друзья, дело в том, что информация, которую я Вам сообщаю о первопричинах рака, получена мной из этого же источника и противоречий или разночтений тут нет.

Что представляет собой информационная структура ДНК с многомерной и духовной точки зрения можно узнать из книг и ченнелингов Крайона на сайте www.kryon.ru

Я могу сообщить лишь одно - с многомерной точки зрения наша ДНК – это наша священная Божественность. Наша ДНК – это инструмент и частичка Бога, содержащаяся в каждом человеке, которая знает о самом человеке абсолютно всё.

Именно поэтому, обретение целостности и исцеление от рака, возможны  только при восстановлении информационной структуры ДНК. Как уже говорилось, гениальность этой структуры в том, что продвигаться по пути раскрытия возможностей ДНК можно только последовательно и эволюционно, а главными информационными инструментами для работы с ДНК являются Вера и намерение самого человека.

Вот как всё в действительности просто и одновременно сложно.

12 слоёв ДНК по Крайону.

Слой 1: Древо жизни

Слой 2. Жизненный урок

Слой 3. Слой Вознесения

Слой 4. Слой истинного Я «Ангельское Имя» (Хроники Акаши)

Слой 5. Слой истинного Я «Ангельское Имя» (Хроники Акаши)

Слой 6. Слой медитации и молитвы

Слой 7. Раскрытая Божественность

Слой 8. Мудрость и ответственность

Слой 9. Слой исцеления «Пламя расширения»

Слой 10. Источник Божественной сущности

Слой 11. Слой Новое начало

Слой 12. Божественный слой «Аль Шадай».

Изначально все названия слоёв ДНК были даны на древнем священном языке Иврит.

1. Кетер Эц Хаим (Древо Жизни)

2. Тора Эсер Сфирот (Божественный чертёж Закона)

3. Нэцах Мэркава Элияху (Вознесение и Активация)

4. Урим Вэ Тумим (Свет и Сила)

5. Алеф Эц Адонай (Энергия Кристальной Сердцевины)

6. Эхейе Ашер Эхейе (Я Есмь что Я Есмь - молитва и коммуникативность)

7. Кадума Элохим (Открывшаяся Божественность - интуитивная многомерность)

8. Рохэв Бааравот (Всадники Света - мудрость и ответственность)

9. Шехина-Эш (Пламя Роста - слой целительства)

10. Вайикра (Божественный источник бытия)

11. Хохма Миха Халелю (Мудрость Божественной Женственности)

12. Эль Шадай (Господь Всемогущий)

Я не берусь судить об истинности этой ченнелинговой информации, а предоставляю это право Вам, читатель, ибо это сугубо личный выбор и священное право каждого человека.

Фактор намерения и его роль в лечении

Как Вы уже наверно поняли, дорогой читатель, интегрированный подход к лечению рака в наибольшей степени соответствует многоуровневой структуре человеческого организма и является в значительной мере многомерным подходом к  последовательному восстановлению этой структуры.

Но сам интегрированный подход это не просто оригинальный набор отдельных методов, включая конвенциальные и комплементарные.

Нет – это было бы слишком просто и линейно по отношению к структуре ДНК, а линейность в онкологии не работает. Работает в онкологии только многомерный подход, поскольку именно он связан в высшими информационными инструментами, имеющимися в распоряжении каждого человека.

Поэтому интегративный подход представляет собой на столько оригинальный набор отдельных методов, сколько целостную систему или программу мероприятий по целенаправленному изменению и трансформации человека практически на всех уровнях его сущности и системы разум – тело. Точнее – глубина изменений, происходящих в человеке, должна достигать того уровня, на котором и залегают информационные причины и предпосылки его недуга.

В этой связи обязательно следует упомянуть о том, что в системе интегративного подхода к лечению существует одно удивительное «звено»,  явление и фактор, выходящий за рамки традиционных и линейных представлений о лечении. Это «звено» и этот фактор как магнитом притягивает к себе всех экстрасенсов, ясновидящих, кодировщиков, магов, колдунов, посвящённых и шаманов. Именно это «звено» цепи и этот фактор все они стараются использовать в лечении, облекая его в разные названия, формы и метафоры.

Вы догадываетесь, читатель, что это за «звено»?

Вы думаете это эффект плацебо?

Нет, точнее, - не совсем.

Это звено представляет собой более сложную и более глубокую энерго-информационную категорию, о которой до недавнего времени было крайне мало что-либо известно. Представления об этой категории и то, смутные и расплывчатые, имелись лишь у глубоко верующих людей, мастеров восточных практик, духовных учений и школ духовно-физического совершенствования, т.е. у тех людей, которые лично проходили и испытывали на себе все этапы духовно-физической трансформации и духовно-физического самосовершенствования.

Речь идёт о категории намерения  (или силы воли в более близком значении) самого человека - пациента.

Особенностью категории намерения (воли) в контексте нашего исследования является то обстоятельство, что, упоминая о ней, мы с  вами как бы реально переходим из линейной области знания к многомерности, поскольку категория намерения, как и категория воли является исключительно многомерной.

Принципиальной особенностью интегративного подхода к лечению является именно то обстоятельство, что кроме усилий ряда специалистов, он требует совершенно осознанных усилий и конкретного фронта самостоятельной работы со стороны самого пациента и, прежде всего, за счёт намерения, силы воли и некоторого знания. По сути, это и есть практика использования воли пациента и его намерения. Это и есть, по сути, намеренная практика использования комплементарных средств.

Категорию воли и намерения я неспроста вынес в отдельный пункт.

Это не просто крайне важная категория и момент в работе, но я бы даже сказал, что это определяющий момент или «пусковой», который можно было бы по значимости поставить даже на первое место, но…

…дело в том, что категория намерения относится к разряду трудно осознаваемых или «закулисных» для традиционного способа мышления. Иными словами, данная категория не осознаётся подавляющим большинством людей, мыслящих  рационально. С этим нельзя ничего поделать, читатель, и Вы должны мне просто поверить на слово. Способа говорить о намерении при помощи слов не существует.

Существуют только метафоры, помогающие очертить контур этой непостижимой категории и силы.

Сила намерения существует как холст, на котором маслом написана картина. Вы хорошо видите краски и сюжет, но не видите самого холста, хотя он является основой картины.

Она существует, как незримый компас или проблеск далёкого маяка, которого нужно держаться в ночи кораблю, выруливая между тайфунами и валами, чтобы приплыть точно в гавань и не сбиться с курса.

Она существует, как «оптический прицел» на винтовке у снайпера, который позволяет чётко видеть и контролировать цель, находящуюся на значительном удалении, чтобы без промаха её поразить.

Она существует, как незримый «клей» усердия и трудолюбия, который позволяет прилежному ученику с годами из подмастерья превратиться в самого талантливого мастера и превзойти своего учителя.

Сила Намерения в сочетании со специальной программой тренировок и питания позволяет некогда совершенно рядовому человеку накачивать огромную мышечную массу и целенаправленно трансформировать своё тело, превращаясь в культуриста.

Сила Намерения позволяет мастеру каратэ с годами достигать такой координации и концентрации внутренней энергии, когда натренированная конечность становится способной разрушать не только внешнюю, но и внутреннюю структуру материалов.

Сила Намерения позволяет людям, потерявшим друг - друга, всё же встретиться совершенно «случайно» и найти друг друга несмотря ни на какие расстояния в столь огромном, сложном и безумном мире.

Сила Намерения лежит в основе всех существующих «чудес света» и всех необъяснимых тайн и загадок вселенной.

Силой Намерения пропитаны все шедевры зодчества, все полотна мастеров, все поэтические и художественные произведения.

Сила Намерения подвигла древних арабов к возведению величественных пирамид в доказательство именно её существования и могущества, в подтверждение неразрывной связи человека с Космосом и силами вселенной.

Сила Намерения подвигла Христа на Путь и на подвиг во имя Высшей добродетели и во имя спасения всего человечества.

Сила Намерения из неказистой девчушки, однажды увидевшей на подиуме манекенщиц или услышавшей шум аплодисментов, делает с годами супермодель или выдающуюся актрису.

Сила Намерения из слабого и болезненного мальчугана, однажды увидевшего живое состязание спортсменов, со временем делает выдающегося атлета, чемпиона мира и олимпийских игр.

Концентрированная Сила Намерения, порой, творит настоящие чудеса, позволяя матери, спасающей жизнь своему ребёнку, оторвать от земли тяжелую бетонную плиту, которую несколько взрослых мужчин затем не могут даже сдвинуть с места.

Концентрированная Сила Намерения позволяет селезню или дрозду отпугнуть от своего гнезда грозного ястреба, когда угроза нависает над самкой насиживающей яйца.

Сила Намерения позволяет террористу приводить в исполнение самый чудовищный замысел, нисколько не беспокоясь о собственной жизни и последствих.

Сила Намерения позволяет йогу не чувствовать боли, входить в глубокий транс и замедлять на длительное время все физиологические процессы в своём организме.

Сила Намерения позволяет старой цыганке полностью владеть и контролировать внимание ротозея, который совершенно добровольно не по своему, а по её намерению расстаётся со своим кошельком.

Сила Намерения позволяет священнику во время глубокой молитвы возноситься сознанием к Самому Богу и своим сердцем, (точнее своей ДНК) непосредственно чувствовать Божью благодать.

Сила Намерения посвятить себя служению Высшей Добродетели может делать нетленным тело монаха или монашки, поскольку они при жизни достигают тех вибрационных уровней (слоёв ДНК), которые связаны с Высшим состоянием материи - нетленностью и бессмертием.

Сила Намерения позволяет магу переноситься своим осознанием и восприятием в немыслимые миры и области вселенной, а также «уходить» из этого мира точно в назначенный день и час.

Сила Намерения позволяет спиритисту и шаману воспринимать потустороннюю реальность и общаться с Духами как с совершенно реальными, только бестелесными созданиями.

Сила Намерения позволяет тоненькому и слабенькому росточку, тянущемуся к свету, совершать физически невозможное - пробивать и взрывать пятисантиметровый слой асфальта и бетона.

Я не уверен в том, что Вы что-нибудь поняли, дорогой читатель, но такова она – сила намерения (воли), которая всегда находится как бы глубоко внутри и за кулисами любого сознательного процесса.

В действительности, только в самое последнее время благодаря целому ряду открытий и исследований в области многомерной психологии, многомерной медицины, нейропсихологии и психонейроиммунологии  выяснилось, что фактор намерения (воли) является фактором, определяющим характер и направленность практически любых эволюционных изменений в живой материи.

Если Вы ещё не поняли, дорогой мой читатель, я поясню. Фактор намерения или волевого т.е. намеренного и преднамеренного решения является определяющим фактором для любых сознательных изменений в любой биологической системе. Через механизм намерения и воли реализуется фундаментальный принцип изменчивости и приспособляемости   жизни.

Иными словами в любом живом организме для эволюции и приспособления к меняющимся условиям окружающей среды заложен совершенно уникальный психо-физиологический механизм изменения, приспособления и адаптации.

Этот механизм связан с внутренними процессами самотрансформации, осуществляемыми в рамках некоторых допустимых границ.

Этот процесс, по мнению ведущих биологов и генетиков, через механизм полиморфизма и обеспечивает такое разнообразие форм и видов жизни на земле. Данный процесс и механизм, связанный, прежде всего, с эволюцией видов, имеет место по отношению к любому живому существу.

Человек в этом отношении ничем не отличается от других биологических видов. Главное отличие человека в том, что он может пользоваться этим механизмом осознанно и направленно, т.е. намеренно тренируя и развивая те или иные навыки.

Например, этот трансформационный механизм лежит в основе любой восточной практики, бодибилдинга и любого другого вида самосовершенствования или спорта, позволяющего тренировать и направленно развивать определённые способности человека.

Этот трансформационный механизм работает таким образом, что посредством воли и намерения (от слов мера – намер – намерять – намеревать) человек намеревает или определяет для себя какую-то цель, к которой ему нужно двигаться, изменяясь при этом в соответствии с поставленной (намеренной) задачей.

Так, совершенно рядовой или даже слабый физически человек, решивший стать культуристом, перед началом создания своей фигуры смотрит соответствующие культуристические журналы, выступления спортсменов и глубоко проникается этой идеей. Далее он начинает эту идею примерять –  намерять – намеревать к самому себе.

Иными словами, он как бы постоянно визуализирует себя в новом качестве. Т.е. в самом общем виде суть намеревания заключается в том, что человек не просто хочет измениться, но он как бы уже  представляет себя изменившимся т.е. в новом качественном состоянии, в новой «форме».  Будучи ещё рядовым человеком, он уже воображает и «видит» себя культуристом с большими и рельефными бицепсами и «закрепляет» эту «форму» в своём сознании как своего рода «программу» для последующих изменений на различных уровнях.

Далее, двигаясь к своей цели, он знакомится с технологией процесса накачивания мышечной массы и через три года регулярных тренировок некогда рядовой человек уже не узнаёт себя в зеркале. Его не узнают многие знакомые и друзья и в итоге он вынужден менять весь свой гардероб и даже привычки, поскольку его спина и плечи уже не соответствуют прежнему размеру одежды. Он приобретает уверенность в себе и личную силу, с которой вынуждены считаться теперь, его прежние обидчики.

Таким образом, человек достиг поставленной (намеренной) цели. Он может даже и не догадываться о том, что за всеми его действиями стояла сила намерения, но это и не важно.

Важно то, что прежде чем начать меняться, человек сформировал нечто, что можно назвать намерением  измениться. Далее он активизировал волевой фактор и,  работая над собой,  целенаправленно стал культуристом.

Аналогичная ситуация и с выработкой любого другого навыка и способности. Механизм трансформации и становления по сути один и тот же:

- глубокое осознание необходимости изменений,

- намеренное формирование конечной цели,

- получение соответствующего знания (ознакомление с технологией процесса трансформации),

- волевая работа в течение определённого периода времени,

- получение результата.

Приведённый выше пример имел отношение к трансформации тела, но точно такой механизм становления имеет место и при целенаправленной (намеренной) трансформации сознания.

Любопытно, что в процессе любого становления и любой намеренной самотрансформации, в действительности, меняется не только какая-то одна из двух составляющих:  разум или тело. Изменяются всегда обе эти составляющих одновременно. Т.е. всегда меняется вся эта система и связка. Это нужно твёрдо знать, каждому пациенту и ещё нужно знать, что в этой связке разум – более инертная и более косная составляющая, чем тело. Именно поэтому на первое место по значимости всегда нужно ставить задачу изменения разума или системы мышления, мировоззрения пациента и его отношения к жизни и болезни, а уже потом начинать изменение тела.

Как Вы уже наверно догадались, дорогой читатель, применительно к лечению ракового заболевания, действует, тот же самый принцип - принцип намеренности изменений и тот же самый трансформационный механизм. Только в отличие от технологии накачивания мышечной массы или похудения с помощью фитнеса, он предусматривает технологию упорядочивания и структурирования в организме биоинформационных и биоэнергетических процессов, вплоть до уровня информационной структуры ДНК. Намерение действует и на этом уровне, поскольку это универсальная категория и сила во вселенной применительно к любой форме жизни.

Никаких чудес при этом не происходит, а идёт естественный процесс восстановления и упорядочивания работы клеток, органов и систем организма. Особенность этого процесса только в том, что он идёт не случайно и не хаотично, как зачастую работает сознание у онкологического пациента, частично замутнённое эффектом «chemobrain» (туманом мозга). Данный процесс идёт последовательно, системно и программно. Человек сам ставит перед собой цель – измениться, точнее – изменить свой статус и из категории онкологический пациент перейти к своей цели и категории человек здоровый, здоровый интеллектуально, духовно и физически.

Разве это не достойная цель?

Достойная.

Разве с помощью намерения и воли она недостижима?

Достижима, дорогие мои, ибо намерение, повторяю, действует в равной степени применительно ко всему в живом мире. Главное условие для того, чтобы воспользоваться силой намерения, как и силой воли одно – БЫТЬ ЖИВЫМ и стремиться к жизни.

Вот какова в действительности роль фактора намерения.

Данный раздел получился чрезмерно абстрактным и эзотеричным, но по-другому о категории намерения говорить просто невозможно и это единственный способ линейного описания этой многомерной категории и силы.

Что представляет собой технология активизации намерения

Дорогой читатель, мы подходим с Вами к одной из самых сложных и при этом важных тем данной книги. Важной эта тема является по той причине, что категория намерения является незримой основой успешного исцеления или излечения от этого недуга. А главная трудность заключается в том, что категория намерения, как я уже говорил, является многомерной и практически не осознаваемой подавляющим большинством традиционно и рационально мыслящих людей.

Поверь, читатель, многие специалисты и в т.ч. медики испытывают известные затруднения перед этим фактором и этой категорией. Дело в том, что категория намерения - это очень специфическая область, относящаяся к проявлениям высших человеческих способностей  и возможностей, связанных с волевой концентрацией и мобилизацией. В этом деле более-менее уверенно ориентируются, как правило, только мастера-практики, а также специалисты-психотерапевты, психологи-практики и специалисты многомерной медицины. Также имеют представление об этой категории духовники и священнослужители. Именно поэтому как определение самой категории намерения, так и создание технологии активизации данного фактора применительно к онкологии является значительным достижением сферы психосоматических и информационных технологий.

Технология формирования намерения – это одновременно и духовная и психосоматическая и в то же время сугубо личностная практика и технология.

Использование намерения нельзя описать понятными и привычными категориями. Можно сказать лишь, что сама практика намеревания т.е. использования намерения способствует проявлению и активации этого фактора. Именно поэтому пациентам нужно просто не бояться пробовать и пытаться намеревать своё самоисцеление.

Собственно, именно этой цели и практической попытке осознанного намеревания и служит наш психосоматический тренинг, который называется  «Рак - не приговор, а самый серьёзный повод измениться».

Технология, которая используется в данном тренинговом курсе, является психосоматической и построена по инсталляционно-активационному принципу. Иными словами, вначале в сознание пациента как бы «инсталлируется»  или  «загружается»  некоторая системная и многомерная информация, которая в последующем «активируется» и вызывает в сознании соответствующие изменения в отношении к жизни, болезни и самому себе. Именно изменение отношения человека к себе и к жизни и влечёт за собой последующее изменение характера и направления течения, а точнее – циркуляции в организме биологической энергии и информации.

Данная психосоматическая технология позволяет, в отличие от других информационных технологий, и в частности НЛП, доносить до самых глубоких уровней не только сознания и подсознания пациента, но и информационных структур ДНК важную системную информацию.

Момент «активации» этой системной информации осуществляется автоматически на уровне подсознания пациента, и восприниматься им в виде мощного энергетического импульса, исходящего изнутри - импульса внутренней устремлённости и готовности (воли и намерения) к работе над собой.

Главное свойство данного импульса в том, что он основан на синтезе в единую систему некогда разрозненной информации.

Этот импульс способствует формированию в сознании пациента не только конечной цели – излечения или самоисцеления от своего недуга, но и самой системы работы по излечению на основе самоэволюции.

C учётом глубины воздействия эту технологию с известной долей условности можно было бы назвать иначе технологией генно-лингвистического программирования[6] (ГЛП) или попыткой целенаправленного взаимодействия силы сознания человека с информационными структурами ДНК в направлении восстановления биологической информации.

На мой взгляд, наиболее практичным способом реализации данной технологии может быть создание специальных психосоматических тренингов для онкологических пациентов и тренинговых курсов, которые выступали бы для онкобольных мощным системообразующим, упорядочивающим и стимулирующим средством.

Упорядочивающий механизм данного тренингового курса заключается по сути в интеграции на уровне подсознания пациента всех разрозненных сведений и полученных некогда знаний о лечении раковых заболеваний в единую и целостную систему.

В основе данной системы лежит, прежде всего, комплексный подход к лечению, связанный с последовательным и системным восстановлением биологической информации на всех уровнях организма за счёт упорядочивающих и эволюционных процессов.

Необходимость использования в онкологии специальных психосоматических и тренинговых технологий в последнее время стала очевидной. Самые последние исследования в области нейропсихологии, проводимые в целом ряде онкологических центров и клиник мира, включая центр MD Anderson, наглядно продемонстрировали наличие у многих онкологических пациентов т.н. эффекта «chemobrain», «chemofog» или «туман мозга».

Этот специфический негативный эффект, возникающий в процессе лечения, связан с ослаблением когнитивной (познавательной) функции и ослаблением внимания. Именно этим негативным эффектом, зачастую, и объясняется резкий спад внимания к себе и не умение многих пациентов собираться с духом и концентрироваться в трудные минуты, тогда как именно функция внимания и является для них, порой, жизненно необходимой.

Вот как описывает проявление эффекта «chemobrain», Кристина Майерс – руководитель отдела нейропсихологии Центра клинической онкологии и интегративной медицины MD Anderson (США).

Что такое «chemobrain»?

«Chemobrain» или «chemofog» («туман мозга») - специальный термин, придуманный пациентами, чтобы описать те изменения в познавательных или мыслительных способностях, которые могут произойти у людей, имеющих подтверждённое раковое заболевание.

Когда данный эффект был идентифицирован как реальный побочный эффект лечения?

Больные раком всегда знали, что их познавательная функция менее эффективна во время лечения и интенсивной терапии, хотя в прошлом это, возможно, было приписано другим причинам, таким как стресс или депрессия. Однако, за прошедшие десять лет было проведено много исследований, документально подтвердивших это как реальный эффект болезни и терапии, отражающийся на функции мозга.

Каковы причины «chemobrain» ?

В то время как симптомы «мозгового тумана» чаще всего ожидаются в тех случаях, когда рак непосредственно затрагивает мозг, наше исследование зарегистрировало это и у пациентов с некоторыми другими злокачественными заболеваниями, например, раком молочной железы, раком легкого и лейкемией. При этом отдельные признаки ослабления когнитивной функции могут быть проявлены гораздо раньше, чем начнётся соответствующая терапия. Дополнительно было установлено, что значительные токсические нагрузки при использовании высокодозной химиотерапии могут оказывать отрицательное воздействие не только на клетки и органы, но и на работу мозга. Это может привести к ухудшению познавательных способностей или появлению новых признаков «тумана мозга» после начала лечения. Кроме того, онкологические пациенты могут быть восприимчивыми к данному эффекту и из-за вторичных побочных эффектов от использования лекарств (обычно используемых в дополнение к первичным методам лечения, таким как стероиды или антиконвульсанты), или ко вторичным медицинским осложнениям таким как анемия.

Каковы признаки «chemobrain»?

Пациенты описывают признаки «мозгового тумана», как трудности вспоминания чего-либо, что им говорили ранее; упущение или путание деталей недавних событий; упущения тех или иных моментов при передаче сообщений; оставление и забывание вещей в случайных местах в их доме или офисе; путание дат и времени назначений и т.д. Кроме того, имеют место жалобы, связанные с правильным использованием в речи некоторых слов, отдельных фраз и названий, и выражающиеся в искажении или забывчивости имен людей и/или мест, хотя, в итоге, спустя некоторое время, эти вещи люди всё же помнят и вспоминают.

В дополнение к этим трудностям пациенты описывают неэффективность внимания, включая неумение сохранять сосредоточенность на одной задаче в течение отрезка времени или трудности в решении проблемы, делящей внимание на несколько задач «мультиуправление задачами» (многомерность внимания). Они часто описывают проблемы, связанные с трудностями организации чего-либо и запаздывания или отставанием при участии в профессиональной беседе или любой дискуссии из-за замедления скорости (реактивности) умственной способности. Свою жизнь они могут описывать в целом как «движение на автопилоте».

Таким образом, уже научно доказана необходимость специальной психологической, психотерапевтической и нейропсихологической помощи онкологическим пациентам для сохранения и поддержания своего статуса. В ещё большей степени данная помощь нужна для стимулирования самостоятельных действий со стороны пациента.

Именно для этих целей и создавалась та психосоматическая технология, которая  используется в тренинговом курсе.

Уникальность данной психосоматической технологии в том, что она позволяет доносить крайне важную и системную информацию до уровня институциональных и первичных структур подсознания.

Традиционными способами, включая технологии НЛП, добраться до этих уровней практически невозможно. Однако данная лингвистическая технология, используя специальный лингвистический ряд в сочетании с особым тембром голоса автора на фоне специальной психоделической музыки (разработка компании Digifarm - Micro Music Laboratories), обладающей лечебным и глубоко релаксирующим действием, способна проникать на самые глубокие уровни подсознания.

Главное условие достижения необходимого эффекта – это внимание пациента и его «включение» в психо-лингвистический (вибрационный) ряд. В основе технологии находится эффект информационного резонанса.

Следует особо подчеркнуть тот момент, что данная психосоматическая и биоинформационная технология базируется на самых передовых представлениях об информационной структуре ДНК, открытиях в области многомерной психологии и медицине, а также наиболее прогрессивных духовно-философских доктринах и создана не только как технологический, но и как духовный инструмент.

Данная технология не имеет побочных и отрицательных эффектов, применительно к онкологии, поскольку не создаёт у пациента какой бы то ни было зависимости от внешних факторов, а ориентирует его исключительно и всецело на самого себя и на раскрытие своих сугубо личных и внутренних энерго-информационных возможностей.

Принципиальным моментом использования данной технологии в отличие от технологий НЛП, является её безопасность, поскольку она содержит систему специальных защитных фильтров в виде многочисленных разъяснений и предупреждений.

Ограничивающим фактором для использования данной технологии является состояние и степень сохранности эмоционально-когнитивной сферы пациента.

Данная технология, опираясь на самые передовые знания в области биоинформатики и онкологии, изначально предполагает некоторый базовый уровень интеллектуальных способностей пациента (вибрационный уровень), а также уровень его духовного просвещения и мировоззренческой эволюции. При наличии этих условий эффективность использования данной технологии может быть максимальной, поскольку при этом происходит использование эффекта психосоматического резонанса.

Данный эффект, как уже говорилось, проявляется в виде мощного внутреннего энергетического импульса, или подсознательной устремлённости к поиску дополнительных средств и методов борьбы с недугом.

В тех случаях, когда данной технологией пользуются менее подготовленные в интеллектуальном плане пациенты, имеющие более низкий вибрационный уровень, чем предполагает тренинг, отрицательных моментов также не наблюдается, но эффект прямого психосоматического резонанса отсутствует. При этом важная системная информация, в силу отсутствия необходимого резонирующего эффекта, не проникает на глубокие уровни подсознания, а откладывается по большей части в сознании.

В этом случае психосоматический эффект сменяется общим релаксационным и информационным, что также весьма положительно и полезно.

Технология представляет собой специальный тренинговый курс, состоящий из трёх тренингов. Каждый отдельный тренинг разбит на две части продолжительностью 30 (+ - 5 минут) для лучшей усвояемости.

Первый тренинг «Намерение - главный фактор успешного излечения рака», сочетая в себе вводную и тестовую части, информирует пациента о сути понятия и категории намерения в разрезе информационной структуры ДНК. С другой стороны этот тренинг является тестом на обратную связь и наличие эффекта психосоматического биорезонанса.

Эффект биорезонанса и обратной связи имеет место тогда, когда после прослушивания первой части тренинга у пациента появляется огромное желание без промедления перейти к прослушиванию второй части.

Если к концу прослушивания первой части тренинга у пациента появляется лёгкая сонливость, начинается зевота, и др. признаки информационной усталости, это свидетельствует об отсутствии прямого психосоматического биорезонанса и наличии общего информационного  воздействия, требующего перерыва и непродолжительного отдыха.

Второй тренинг «Комплексный подход и комплементарные (дополняющие) средства» представляет собой непосредственно системную часть данной психосоматической программы.

В первой части тренинга даётся информация о сути комплексного подхода к работе над недугом на основе информационной, мировоззренческой и духовной самоэволюции.

Во второй части тренинга даётся системная информация о принципах биоинформационного и энергоинформационного целительства, а также комплементарных (дополняющих) средствах, использующихся при интегративном подходе. Данная информация даётся уже в нелинейной последовательности, а с многомерной (абстрактной) точки зрения. Работа со вторым тренингом строится по тем же принципам, что и работа с первым. Т.е. общая информационная составляющая курса постепенно усложняется и при наличии эффекта биорезонанса у пациента возникает желание после прослушивания первой части тренинга незамедлительно перейти ко второй части. Если же эффект психосоматического резонанса не возникает, то информационная нагрузка проявляется как и в первом случае в виде сонливости. В этом случае также следует сделать предусмотренный курсом перерыв.

Третий тренинг «Я начинаю этот путь... и аспекты практической работы по программе 12 шагов» представляет собой сам «ключ программы» активации фактора намерения на основе «включения» и активизации всей системной информации, полученной ранее.

Тренинг состоит также из двух частей. В первой части тренинга пациент получает информацию о роли самого человека в процессе излечения от рака и значении осознанного Выбора при активизации фактора намерения. В этой части тренинга пациент самостоятельно формулирует вслух формулу личного намерения и предпринимает первую попытку намеренного лингвистического воздействия на информационные структуры ДНК.

Во второй части третьего тренинга даётся общая схема, последовательность и структура комплексного подхода к лечению 12 шагов. Данная информация, так же даётся в нелинейной последовательности, а с многомерной точки зрения.

Завершает тренинговый курс специальный авторский текст, который ассоциативно-афористически визуализирует конечную цель всех усилий пациента и является мощным катализатором начала необходимых психосоматических процессов.

Единственное предупреждение, относящееся к данной технологии, сводится к следующему: категорией намерения, являющейся проявлением высших информационных возможностей человека, и относящихся к высшему человеческому Я, может воспользоваться только сам пациент без чьей-либо внешней помощи. Именно поэтому эффективность данного курса в значительной мере определяется сугубо внутренними мобилизационными возможностями пациента, уровнем его внимания и личной силы.

Важные замечания для специалистов и пациентов по работе с тренинговым курсом:

Дорогой читатель, до того, как Вы начнете знакомиться с текстовыми частями  данного психосоматического тренинга, я хочу ещё раз сделать несколько важных замечаний для правильного понимания этого материала.

1. Данный материал рассчитан на достаточно подготовленного слушателя, прежде всего, имеющего сохранную эмоционально когнитивную систему, владеющего общими представлениями о существующих подходах к лечению раковых заболеваний и базовыми познаниями физиологии, информатики, генетики и психологии, из числа склонных к вере или верующих людей, знакомых с общими аспектами духовной культуры, эзотерики и учениями Новой Эры (Ченнелинги Крайона, работы Стива Роттера с «Группой» и др.)

2. Данный материал излагается в повествовательной манере в форме максимально доверительного разговора со слушателем и требует  концентрации внимания слушателя на голосе автора для удерживания общей логической и смысловой цепочки.

3. В данном тренинговом курсе используется многомерный и сублимативный (послойный) принципы подачи информации, поэтому возможны повторы и разрывы.

4. В данном материале совершенно сознательно не разделяются, а смешиваются в одном материалистические, духовные и эзотерические представления на причины и скрытые механизмы канцерогенеза.

5. В данном материале совершенно сознательно не разделяются, а соединяются в одно подходы к лечению раковых заболеваний конвенциальной онкологии и альтернативной сферы.

6. Данный материал содержит встроенную систему внешних и внутренних смысловых фильтров в виде предупреждений, предостережений и разъяснений, для предотвращения попадания системной информации в неподготовленное сознание.

7. В данном тренинге не используется технология нейро-лингвистического программирования (НЛП) и не содержится элементов скрытых речевых и смысловых команд.

8. Данный материал является в логическом и смысловом аспектах целостным и законченным, а потому не создаёт у слушателя эффекта зависимости в форме желания к продолжению и дальнейшему развитию темы.

9. В данном тренинговом курсе используется уникальная авторская технология психосоматического резонанса с эффектом обратной связи. Использование данной технологии позволяет доставлять важную системную информацию на самые глубокие уровни сознания и подсознания человека, вплоть до первичных информационных структур ДНК.

10. Данный материал по результатам тестов и испытаний не имеет психосоматических противопоказаний, поскольку направлен на гармонизацию и систематизацию разрозненной ранее информации в структуре сознания пациента.

11. Данный материал в зависимости от эмоционально-психологического состояния и уровня подготовки слушателя требует многократного прослушивания.

12. При первоначальном прослушивании рекомендуется не заострять внимания на отдельных непонятных терминах и определениях, а сохранять и концентрировать внимание на голосе автора.

Рекомендации:

1. прослушивание третьего - активационного тренинга следует начинать только после того, как будет полностью усвоен материал двух предыдущих

2. не рекомендуется слушать тренинг в рабочем режиме в состоянии утомления, поздно вечером и непосредственно перед сном, поскольку звуковой ряд тренинга в этих условиях обладает расслабляющим и усыпляющим эффектом

3. самое оптимальное время для работы с тренингом утро (в течение первых 3-х часов после пробуждения) и вторая половина дня (с 16-00 до 18-00)

4. разделять на длительное время прослушивание первой и второй частей третьего тренинга не рекомендуется, по причине ослабления со временем эффекта внимания и состояния повышенного осознания.

5. повторное прослушивание третьего тренинга возможно как с повторным формулированием и высказыванием вслух формулы намерения, так и мысленным произнесением её (про себя) или только прослушиванием.

6. уединённость пациента для прямого и непосредственного восприятия информации

7. нахождение пациента в ясном сознании при отсутствии симптомов эмоционального возбуждения или признаков депрессии.

8. отсутствие каких бы то ни было внешних раздражителей (шумов, запахов, двигающихся предметов и т.д.).

9. нахождение пациента в максимально комфортном положении и месте дома, квартиры, на природе (с использованием наушников).

10. предварительная настройка и концентрация на восприятие материала тренинга, как на встречу с каким-либо реальным и желанным человеком.

11. в процессе работы с тренингом возможно использование благовоний (смирны, ладана, а также ароматических масел, обладающих релаксирующим действием).

12. материал тренинга адресован только САМИМ пациентам или людям, входящим в группы повышенного риска заболеваемости раковыми заболеваниями, но не их близким или родственникам.

Текстовый материал тренинга по сравнению с аудио записью обладает меньшим психосоматическим действием и глубиной проникновения, а сводится по большей части к информационно-консультативному эффекту, который также  полезен.  Специальная лечебная музыка, использующаяся в тренинговом курсе, наиболее эффективно подходит для дальнейшей практической работы и в частности, медитативных, телесно-ориентированных практик и оздоровительных упражнений.

Мы планируем в дальнейшем выпустить её на отдельном диске, как специальное приложение для практической работы.

Синдром эмоционального выгорания в онкологии и его профилактика

Синдром выгорания, наряду с синдромом хронической усталости в последнее время стал одной из серьёзных проблем для многих руководителей, но гораздо большей проблемой и неотъемлемой частью жизни синдром выгорания стал для многих категорий людей, непосредственно занятых в сфере социальных, межличностных и человеческих взаимоотношений. И если первыми о разрушительных последствиях данного синдрома забили тревогу специалисты-психологи и психотерапевты, к которым валом хлынули представители т.н. высокосоциализированных видов профессий (педагоги, медики, социальные работники, юристы, консультанты, работники системы торговли, менеджеры, средний персонал управления и т.д.), то сегодня о синдроме выгорания знают уже практически все, поскольку он равной степени распространяется и на представителей т.н. низкосоциализированных профессий – людей творчества, учёных и даже «дремучих технарей».

По всей видимости, дело тут не только сугубо в специфике отдельных профессий, но и в значительном повышении в последнее время общего уровня информационных, эмоциональных и энергетических нагрузок на психику каждого человека. Данные нагрузки в первую очередь связаны со значительным увеличением объёмов информации, усложнением самой жизни и многих социально-экономических и технологических процессов, ускорением многих эволюционных тенденций и преобразований. И всё это происходит на фоне целого ряда мировоззренческих, социальных и духовных тупиков современного индустриально-урбанизированного общества.

Темпы современной жизни достигли высочайшего уровня. Требования, предъявляемые сегодня к некоторым категориям персонала, просто вынуждают людей в конкурентной борьбе отдавать своей профессии себя практически без остатка, поэтому, безусловно, в таком явлении как синдром выгорания сугубо профессиональный фактор играет первостепенную роль. В этой связи в зоне повышенного риска оказываются в первую очередь представители социальных профессий, непосредственно работающие в сфере межличностных взаимоотношений и вынужденные сталкиваться по характеру своей деятельности именно с проблемами других людей. Речь идёт, прежде всего, о медицине, онкологии и паллиативной помощи.

Различные авторы дают разные определения синдрома выгорания (СВ), синдрома профессионального выгорания (СПВ) или синдрома эмоционального выгорания (СЭВ).

Так один из основоположников этой категории - Фройденбергер, говорит, что профессиональное выгорание «является истощением энергии у профессионалов в сфере социальной помощи, когда они чувствуют себя перегруженными проблемами других людей». Другой автор идеи «выгорания» К. Маслач рассматривает синдром выгорания как ответную реакция на длительные профессиональные стрессы возникающие в межличностных коммуникациях. Модель синдрома по его мнению представляется как трехкомпонентная структура, включающая в себя:

- эмоциональное истощение;

- деперсонализация;

- сворачивание личностных достижений.

В.В.Бойко дает следующее определение термина: «Эмоциональное выгорание – это выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия».

Выгорание в целом можно отнести к постоянному стрессу в его крайнем проявлении - стадии истощения. Тем не менее, сам момент перехода стресса в «выгорание» на сегодняшний день чётко ещё не определен.

Нужно понимать, что поскольку стресс является в жизни одним из необходимых и регулирующих компонентов, то стресс - стрессу рознь. В первую очередь наиболее опасен или «токсичен» постоянно действующий или слишком сильный (глубокий) стресс. Такая дисциплина как психонейроиммунология уже установила совершенно чёткую связь и зависимость между психо-эмоциональным состоянием человека и состоянием (уровнем) его иммунной защиты. Именно поэтому первыми, кто сталкивается с «токсичностью» постоянных стрессовых нагрузок, и кто подвергает себя их разрушающему воздействию, являются люди, работающие в наиболее «горячих» социальных точках или на самом краю и острие социальных, психологических, глубоко личностных и духовных проблем.

К числу таких «горячих» в социальном плане точек сегодня можно безо всякого сомнения отнести сферу онкологии и паллиативной помощи. Именно сфера онкологии (одно только упоминание об этой сфере) традиционно вызывает у многих людей известный неосознанный страх и даже трепет. Для подавляющего большинства людей в обществе слово онкология по-прежнему ассоциируется с чем-то тяжелым и страшным, а точнее – с обречённостью, болью, страданием, безысходностью и смертью.

Причём, данная ассоциация существует очень давно, как глубоко укоренившийся ментальный стереотип, и поэтому возникает даже не на уровне сознания человека, а на уровне его подсознания и интуиции. Следует обязательно подчеркнуть то обстоятельство, что ни для кого не секрет, что именно в онкологической сфере каждый человек и, прежде всего, пациент чувствует себя в психологическом и эмоциональном плане наиболее беспомощно и уязвимо.

Это понятно, ведь излечиваемость от рака в мире уже много лет (более 30) держится приблизительно на одном уровне. Несмотря на все успехи и достижения в конвенциальной онкологии на сегодняшний день почти для половины пациентов, как правило, пожилом возрасте и при запущенных формах, это заболевание всё ещё остаётся неизлечимым и смертельным. Именно отсюда панический страх и беспомощность.

Именно беспомощность и уязвимость перед этим недугом вынуждает каждого пациента интуитивно искать в онкологической сфере для себя хоть какую-то опору и поддержку – информационную, эмоциональную, психологическую и даже духовную (в какой-то степени). Это совершенно естественное интуитивное стремление человека найти для себя какую-то отдушину и утешение, которая позволила бы ему освободиться (облегчиться) ментально и душевно от скорбных мыслей и переживаний. Это естественное стремление любого пациента найти для себя в кризисной ситуации какой-то позитив, какую-то зацепку, опору и надежду на благоприятный исход.

Естественно, что в роли данной опоры, а точнее, опор для пациента и для его близких приходится выступать, прежде всего, специалисту-онкологу. Именно поэтому, каждому онкологическому пациенту, проходящему лечение в онкологическом учреждении, кроме стандартного и протокольного общения со специалистом-онкологом по вопросам назначений, процедур для предстоящего лечения так важны его личное внимание к пациенту и эмоциональная составляющая их взаимоотношений.

Говоря другими словами, каждый онкологический пациент в душе просто жаждет от врача-онколога и, особенно от своего лечащего врача особого к себе отношения, особой заботы, особого внимания, особой помощи и поддержки.

В какой-то мере эту специфическую жажду внимания к себе (жажду доверительного общения) со стороны пациента к медику можно назвать скрытой формой «вампиризма» или формой стяжания психической энергии (энергии внимания специалиста).

Именно по этой причине каждому лечащему врачу-онкологу в своей работе приходится волей-неволей, но становиться и психологом, и социологом и даже духовником (если он к этому готов). Именно по этой причине онкологам приходится в своей работе порой выдерживать огромные психо-эмоциональные нагрузки от пациентов и их родственников. Именно по этой причине сфера онкологии и является одной из наиболее «проблемных» и  «горячих» в социальном плане сфер человеческой деятельности применительно к синдрому выгорания.

Сегодня можно уже открытым текстом говорить о том, что каждый специалист-онколог находится в «зоне» повышенного и обострённого внимания со стороны большого числа пациентов и их родственников, которые практически в прямом смысле соперничают между собой за его персональное внимание к себе и отношение.

По той причине, что оптимальное количество психо-эмоционального напряжения для каждого человека, согласно Г. Селье весьма индивидуально, не все работники онкологических учреждений в равной степени могут одинаково хорошо справляться с тем объёмом информационных и эмоциональных нагрузок, которого от них требуют пациенты. К сожалению, довольно часто желание отдельных специалистов никому не отказать во внимании довольно быстро приводит к истощению их психических и эмоциональных ресурсов, что и проявляется незамедлительно в виде синдрома эмоционального выгорания.

Вполне естественно, что данное обстоятельство вынуждает онкологов (и медиков вообще) искать любые формы психической защиты от истощения со стороны пациентов. Существует два основных варианта такой защиты.

Один и при этом наиболее распространённый вариант защиты - это формализация отношений и дистанцирование от пациентов (т.е. уход от личностных и доверительных взаимоотношений).

Второй и при этом менее распространённый (более рискованный) – перевод отношений в неофициальное и взаимовыгодное сотрудничество при котором доверительная работа частично осуществляется, но при этом пациент обязан «компенсировать» онкологу затраты его повышенного внимания к себе (как формы затрат личностной психо-эмоциональной энергии).

Вне сомнений, это может для кого-то звучать кощунственно, но это правда жизни, от которой нам никуда не уйти.

В этой связи в клинической онкологии сегодня существует проблема адаптации молодых специалистов-онкологов. Иными словами, очень часто многие молодые специалисты, активно включаясь в работу с пациентами, уподобляются на первоначальном этапе «спринтерам», которые прежде чем выработать так называемый «оптимальный режим бега» (режим работы с пациентами) и освоить для себя один из двух способов психической «защиты», неминуемо проходят, причём, «с пеной у рта» через истощение и выгорание своего ресурса.

Пути преодоления проблемы выгорания каждый специалист видит по-своему. Но через снижение на первоначальном этапе энтузиазма, частые головные боли, бессонницы, расстройство желудочно-кишечного тракта, чувство подавленности – скуки – вины - разочарования, через раздражительность, потерю жизненных ориентиров и перспектив, через опустошенность, неспособность принимать решения и злоупотребление алкоголем проходят многие.

Следует откровенно признать, что сфера онкологии это, действительно, не простая сфера человеческих взаимоотношений и видимая внешне замкнутость, информационная ограниченность, уход от доверительного общения с пациентами с налётом формализма имеют место по совершенно конкретным и чётким причинам. Главная причина одна - это сохранение (сбережение) от выгорания личностного психо-эмоционального потенциала специалистов-онкологов и сотрудников онкологических учреждений.

У многих несведущих людей со стороны это создаёт ложное ощущение того, что все врачи-онкологи в чём-то лицемерные, хладнокровные и недостаточно внимательные люди, которые сторонятся пациентов и даже в чём-то их презирают. Такие оценки фигурируют во многих отзывах и опросах, которые проводились и проводятся среди онкологических пациентов на территории бывшего СНГ. Но, всё это, конечно же, не понимание сути проблемы. Повторяю, уход от глубоко личностного общения с пациентом в онкологии в подавляющем большинстве случаев это не невнимательность, а совершенно естественная защитная реакция человеческой психики на стрессовую ситуацию.

Нужно чётко понимать, что врач-онколог – это не психолог, не социолог и, конечно же, не духовник. Именно по этой причине он не должен брать на себя не свойственные ему функции социально-психологической или духовной помощи и поддержки, но…

…как говорится: в семье … (в хорошем смысле этого слова, друзья) и поэтому среди специалистов-онкологов сегодня уже довольно много таких, которые владеют теми или иными аспектами комплементарной и интегративной медицины, и без всякого ущерба совмещают функции врача-онколога с функцией консультанта по комплементарной медицине, психолога, социолога или даже духовника. А ведь многие ситуации в онкологии требуют именно духовной помощи пациентам.

Жаль, что случаи «совмещения профессий» в современной клинической практике являются всё же, исключениями из правила. Скорее это можно назвать эволюционными достижениями отдельных специалистов в освоении практики многомерного подхода к работе или многомерной медициной в действии.

Я не чуть не сомневаюсь в том, что в идеале это то, к чему нужно стремиться каждому специалисту-онкологу, как специалисту нового времени (Новой Эры). Ведь для этого уже есть целый ряд предпосылок. Я бы сказал, что для любого специалиста-онколога возможность пользоваться в своей работе знаниями по интегративной медицине, психологии (точнее - психоонкологии), теологии и эзотерике это не что-то заоблачное и невозможное.

Я бы сказал более того, сегодня об этом уже можно не только думать и мечтать, но и говорить вслух, причём, в стенах официальных учреждений.

Безусловно, сегодня это ещё крайне редкое явление в сфере онкологии, которое можно считать эволюционным достижением для каждого специалиста. Тем Достижением (с большой буквы), когда врач из медика превращается в «целителя», обладающего с одной стороны высоким уровнем знаний, а с другой - огромным потенциалом духовной и человеческой культуры. Но прекратим полёты в облаках и спустимся на землю.

Если ещё несколько лет назад о компенсации и преодолении синдрома выгорания в онкологии задумывались лишь наиболее прогрессиные и продвинутые руководители онкологических учреждений, то сегодня можно уже совершенно уверенно говорить о том, что эта работа должна стать необходимой и повседневной практикой в каждом онкоучреждении, которая обеспечивает сбережение психо-эмоционального и человеческого ресурса в онкологии и способствует повышению уровня медицинской культуры.

В зарубежной практике в помощь специалистам-онкологам для решения целого ряда психологических проблем пациентов используется помощь соответствующих специалистов по психолого-социальной и духовной работе. Важность и значение этой помощи в онкологии сегодня трудно переоценить. Именно по этой причине для уменьшения уровня стрессовой нагрузки на персонал при многих учреждениях онкологического профиля за рубежом функционируют соответствующие социально-психологические службы и реабилитационные центры, которые и занимаются профессионально социально-психологической и духовной работой с пациентами, тем самым, уменьшая уровень стрессовой и психо-эмоциональной нагрузки, как на пациентов, так и на сотрудников. Такие центры и службы оснащены специальным оборудованием, компьютерными и мультимедийными комплексами, библиотеками аудио-, видео- и компьютерных материалов, а также имеют в штате профессиональных трейнеров и мастеров для целого ряда различных практик (йоги, телесно-ориентированных, гипнотерапии, медитации и т.д.).

Следует особо подчеркнуть то обстоятельство, что отдельным направлением работы социально-психологических служб и реабилитационных центров является обслуживание персонала онкоклиник и онкоцентров посредством профилактики синдрома эмоционального выгорания. Для этих целей руководителями социально-психологических служб и центров разрабатываются специальные планы мероприятий, которые включают специальные тренинги, тренинг-семинары, круглые столы, специальные занятия с персоналом, регулярное проведение релаксаций и медитативных практик, музыкальная терапия, культурные мероприятия, различные виды неформального общения и т.д.

К сожалению, в отечественной онкологии такой практики пока что нет, но времена меняются, и я не теряю надежды на сотрудничество в решении этих проблем с НИИ онкологии и медицинской радиологии им Н.Н. Александрова.

Практически аналогичная картина наблюдается сегодня и в паллиативной помощи (в Хосписах), где ситуация ещё более осложняется инкурабельным статусом всех пациентов, и т.н. аспектом «запланированной смерти», который накладывает дополнительные нагрузки эмоционального, психологического и духовного характера, как на персонал хосписа, так и на близких и родственников пациента.

Персонал Хосписов в этой ситуации из всех сфер человеческой деятельности подвергается, пожалуй, наибольшей психо-эмоциональной нагрузке. Именно поэтому в хосписных учреждениях как нигде актуальна проблема профилактики и преодоления синдрома эмоционального выгорания персонала. Причём, в Хосписах эта проблема имеет свою специфику. Там эта проблема чувствуется острее и распространяется на различные категории персонала, каждая из которых требует своего особого подхода к работе с данным синдромом. Как правило, наибольшей нагрузке подвергается младший и средний персонал, работники выездных служб и сотрудники психологической службы.

Наиболее сложной в плане профилактики синдрома выгорания является работа с психологами и психотерапевтами, поскольку данная категория персонала, наряду с профилактикой синдрома эмоционального выгорания, требует ещё и дополнительной супервизорской помощи и соответствующей работы для поддержания стабильно высокого профессионального уровня.

Всё это вынуждает руководство паллиативных и хосписных служб, кроме вышеназванных профилактических мероприятий, включающих использование целого ряда стимулов и поощрений, в плановом порядке создавать при хосписах кабинеты психологической разгрузки и оборудовать их современными мультимедийными технологиями для регулярной аудио- и видеорелаксационной работы, как по отношению к персоналу, так и пациентам и их родственникам, а также пользоваться услугами профессиональных супервизоров, мастеров релаксационно-медитативных, телесно-ориентированных практик и духовников.

К сожалению, в первом минском Хосписе для взрослых в настоящее время ещё нет оборудованного кабинета психологической разгрузки, нет библиотек аудио- и видеоматериалов, а вся работа с пациентами и персоналом строится на энтузиазме и инициативе психотерапевта Хосписа – Татьяны Алексеевны Рожок.

Говоря об онкологии, следует обязательно подчеркнуть то обстоятельство, что синдром выгорания (эмоционального, энергетического, духовного) имеет место и по отношению к представителям комплементарного или дополняющего сектора онкологии, т.е. к целителям, которые так же от него не застрахованы. Более того, у целителей этот синдром проявляется наиболее сильно и глубоко (имеются в виду истинные целители и духовные практики). Как правило, проявление синдрома выгорания у начинающих целителей связано с принятием на себя чувства ответственности за пациента, который обратился за помощью в тех случаях, когда помощь целителя оказывается не достаточно эффективной.

При этом у целителя как бы невольно возникает подспудное чувство вины (несостоятельности), связанное с его желанием сделать максимум полезного из доступного, с вкладыванием в пациента своей энергии и души.

Данная духовная и личная «несостоятельность», порой, очень глубоко может травмировать целителя и даже поколебать его веру в себя и свои силы. Здесь нужно руководствоваться одним священным правилом, и понимать главное. Дело в том, что при лечении ряда тяжелых недугов, имеющих генетическую и кармическую природу, включая и рак, далеко не всё зависит от целителя, какой бы личной силой и энергетикой он ни обладал. Сегодня уже известно (из духовных первоисточников), что более чем на половину исцеление зависит от самого больного и от его Высшего институционального Я. Любой целитель, по большому счёту, даже не лечит пациента, а только создаёт условия для его самоисцеления.

Именно поэтому всем целителям, имеющим дело с онкологическими пациентами, нужно понимать, что процесс исцеления пациента не может и должен быть на все 100% ответственностью одного только целителя. Целитель в большинстве случаев может лишь указать путь и направление движения, но двигаться по этому пути пациент должен сам.

И если по каким-либо причинам пациент не может двигаться по этому пути или не принимает его, то это не вина целителя и это не его ответственность. Это сугубо личная задача самого пациента, поскольку это его личный выбор, а значит, - и его личная ответственность.

Говоря о синдроме выгорания у целителей нужно понимать, чем глубже он погружается в проблемы пациента, что чем более «тонкой» энергетикой он работает с пациентом, тем сложнее будет восполнить её дефицит. Потери более грубых форм энергии компенсировать легче: едой, сном, сексом, общением и т.д. Потери самой тонкой энергии компенсируются длительно и сложно. Известно много случаев того, когда синдром выгорания для целого ряда известных целителей, заканчивался летально. Целители буквально «сгорали сами, помогая другим».

У многих оккультных целителей проблемы профилактики синдрома выгорания зачастую осложняются оккультными системами их верований, которые накладывают на целителя или нетрадиционного практика дополнительные проблемы, связанные со взаимоотношением с религиями и социумом, а проще говоря, с реакцией социума на целителя или «нетрадиционщика» (реакцией отторжения).

В качестве профилактики синдрома выгорания у целителей, последним в случае ощущения первых его признаков, настоятельно рекомендуется отказаться на время от любой целительской практики для самовосстановления (лучше всего - Природой) и «заземлиться» т.е. установить более «простые» и тесные отношений с обществом и социумом, каким бы «убогим» или несовершенным он ни казался целителю.

Мы при всём желании сегодня не можем выбирать между «мирами», как не можем и жить в «двух разных мирах» одновременно. Наше «единое поле боя» – это Земля со всеми её бедами и проблемами, и только от нас самих, от наших простых действий и земных поступков зависит то, станет ли завтра наш мир чуточку лучше и добрее.

Биоэтика в онкологии

В последнее время в связи активным развитием в мире направлений комплементарной и интегративной медицины, интегрирующих в одну систему самые различные методологические, технологические, социально-психологические, духовные и культурно-этнические принципы и традиции, остро встаёт вопрос единых этических, а точнее – биоэтических норм и принципов использования всего арсенала этих средств. Именно биоэтика[7], как междисциплинарная и пограничная дисциплина может быть, пожалуй, единственным регулятором общих морально-этических критериев использования всего арсенала данных средств и методов на всех стадиях работы с онкологическим пациентом.

Именно по этой причине роль биоэтики в онкологии в последнее время стремительно растёт. Следует сразу сделать оговорку, что это имеет отношение, прежде всего, к зарубежным подходам к работе с онкологическими пациентами, широко использующими интегративные технологии и средства комплементарной медицины. В отечественной конвенциальной онкологии, как уже говорилось, в силу доминирования ортодоксально-куративной доктрины, данные подходы практически не используются, а поэтому поле для использования биоэтики существенно уже.

Тем не менее, вопросам биоэтики и деонтологии уделяется всё больше внимания. Биоэтика в онкологии, несомненно, опирается на такие принципы как : автономия, непричинение вреда, благодеяние, свобода право выбора пациента, его право на обезболивание и качество жизни, социальная справедливость и т.д.  Этические стандарты поведения врача-онколога отражаются в деонтологии, имеющей важное значение в онкологии.

За последние 50 лет в онкодеонтологии произошли существенные перемены, связанные с развитием демократических институтов общества, а также ростом уровня его информационной культуры и информационных возможностей. В конце пятидесятых годов прошлого века ведущими специалистами-онкологами Н.Н. Петровым, Н.Н. Блохиным и др.  культивировалась т.н. идея «гуманной лжи» или идея «замалчивания» от пациента реального диагноза и состояния. Вот что писал академик Н.Н. Блохин в своей книге «Деонтология в онкологии»  - обязательное сообщение больному всей правды о его болезни столь же неоправданно, как и обязательное сообщение неправды. В этой же книге он уделяет очень много внимания такому «злу», по его мнению, как обращение многих онкологических больных к альтернативной медицине, знахарям, целителям и др. из-за чего упускается драгоценное время и шансы на успешное лечение.

Позднее директор РОНЦ им. Н.Н. Блохина академик Н.Н, Трапезников начал медленно отходить от этой концепции в сторону большей информированности как самого пациента, так и средств массовой информации о состоянии дел и достижениях в области клинической онкологии. Тем не менее, по-прежнему информированность пациентов оставалась и продолжает оставаться ограниченной в зависимости от того или иного типа высшей  нервной деятельности человека. До недавнего времени существовало устойчивое мнение, что именно меланхоликам, как особо мнительным людям, ни в коем случае нельзя прямым и открытым текстом говорить о наличии злокачественной опухоли, в то время, как сангвиникам и флегматикам правду сообщать можно лишь частично.

В настоящее время у большинства ведущих зарубежных специалистов-практиков эти точки зрения и подходы вызывают только известную улыбку, поскольку отражают уровень гражданской, социальной и культурной эволюции нашего общества и подходов к работе с пациентами. Сегодня уже признана ошибочность этих концепций, поскольку в связи с развитием нейропсихологии, психотерапии рака и психоонкологии научно доказано, что любой пациент вне зависимости от типа его характера в процессе лечения своего недуга должен принимать самое активное участие. Именно от того насколько глубоко он осознаёт серьёзность своего положения и необходимость его изменения (изменения себя) и зависит чаще всего успех лечения.

Именно поэтому он не просто должен, а обязан знать истинное положение дел и именно на плечи специалистов-онкологов и психоонкологов ложится бремя ответственности за то, как и в какой форме ему будет сообщён диагноз. Будет ли это для пациента безвариантный,  бескомпромиссный и окончательный вердикт или это будет проблеск надежды и понимание длительного и не простого пути к излечению и исцелению – всё это зависит от этики и биоэтики соответствующего специалиста. Вот какова в самом общем виде  роль биоэтики в онкологии.

К сожалению, с грустью приходится констатировать тот факт, что в современной конвенциальной, а точнее - ортодоксальной онкологии по-прежнему игнорируются многие нормы биоэтики, связанные с высшими нравственными и духовными канонами жизни и далеко не многие специалисты-онкологии в работе с пациентами руководствуются нормами современной биоэтики, направленными на уважение человеческого достоинства пациента, уважение его права выбора, уважение его нравственных и особенно духовных ценностей в преломлении к используемым средствам дополняющей помощи по уменьшению бремени недуга. Сама система современной конвенциальной онкологии по-прежнему остаётся в этом отношении жестко-административной, поляризованной и бездуховной. Роль духовности в системе отечественной онкологии по-прежнему не признаётся, отрицается и даже порицается.

В то же самое время в большинстве ведущих онкологических центров мира, использующих современные интегративные подходы к работе с онкологическими пациентами, вопросам биоэтики   взаимоотношений с пациентами и их близкими уделяется огромное значение. Из общего числа биоэтических критериев, норм и принципов в современной зарубежной онкологии наибольшее значение придаётся тем, которые связаны в первую очередь с высшими нравственными и духовными ценностями личности. Именно поэтому практически вся зарубежная онкология и особенно система паллиативной помощи духовна. Роль духовного и социально-психологического факторов на всех этапах работы с пациентом и его близкими признаны безоговорочно, на этот счёт существует целый ряд серьёзных научных исследований и подавляющее большинство ведущих специалистов-практиков настоятельно рекомендуют уделять этим факторам серьёзное значение и максимально широко использовать в работе с онкологическими больными. Что касается роли фактора духовности в паллиативной помощи и медицине, то там она просто неоценима и по значимости находится практически на одном уровне с аспектами сугубо медицинской помощи. Более того, в терминальных стадиях её роль зачастую выходит даже на первый план.

Следует особо отметить, что в последнее время благодаря активному развитию в мире информационных технологий пациенты сами через  интернет могут самостоятельно получать самую разную как научную, так и не научную информацию по онкологии. Одно только это обстоятельство требует раскрепощения существующих в конвенциальной онкологии административных подходов и более широкого использования  не только жестко опекающей (патерналистской) модели, а более прогрессивной - интегративной и партнёрской, которые  уже давно и широко используются за рубежом.

Настоящая книга так же представляет собой вариант информационной помощи онкологическим больным и специалистам в вопросах ориентирования в столь бурно развивающихся направлениях интегративной онкологии и комплементарной медицины.

Среди главных вопросов и проблем онкологии, требующих использования принципов биоэтики, можно выделить следующие:

1. Общий подход к больным, находящимся в стадии обследования на предмет подозрения на злокачественную опухоль.

2. Общий деонтологический подход к больным, подлежащим специальному противоопухолевому лечению.

3. Ситуации отказа от лечения,

4. Ситуация страха перед предстоящим лечением или неверие в возможность излечения.

5. Общий деонтологический подход к больным в связи с серьёзным радикальным лечением.

6. Деонтологический подход к больным с далеко зашедшим или запущенным опухолевым процессом.

7. Деонтологический подход к родственникам больного.

Отдельного внимания заслуживают вопросы биоэтики в онкологии при проведении психоонкологической работы и сеансов психотерапевтической практики и в т.ч. с использованием элементов НЛП (нейро-лингвистического программирования), а также при проведении клинических испытаний различных препаратов, лечебно-регенеративных, генетических и биоинформационных технологий.

В последнее время, в связи с активным развитием во всём мире направления паллиативной медицины и хосписной помощи, особую роль приобретают вопросы деонтологического и биоэтического подхода к онкологическим больным со стороны среднего и младшего медперсонала онкоучреждений,  а также вопросы сопровождения и курирования больных, включая пациентов дневных стационаров хосписов.

Глава 2  «Практическое  руководство по самоисцелению»

Практическая стихотерапия

Стихотерапия или использование терапевтического эффекта духовной поэзии является особой и совершенно специфической формой духовной терапии. Данная форма терапии позволяет создавать совершенно специфическое психо-эмоциональное состояние у пациента. При этом данная форма терапии позволяет доносить до самых глубоких уровней его сознания и подсознания некоторые очень тонкие смысловые понятия многомерного характера и очень глубокие духовные категории, которые просто невозможно донести никаким другим способом. Вместе с тем, в поэтической форме эти категории становятся доступными для интуитивного восприятия и осознания человека.

Духовная поэзия, как вид психотерапии, очень полезна онкологическим больным и, прежде всего, по той причине, что она несёт в себе очень светлую и многомерную духовную энергию, необходимую для творческих и креативных процессов.  Вместе с тем, духовная поэзия обладает удивительным свойством изменения сознания и восприятия пациента, а также очищения и расширения ментальных каналов сознания. Это крайне важно и полезно в качестве необходимой подготовительной основы для предстоящей терапевтической практики.

Для создания необходимого медитативно-релаксационного эффекта в качестве средства стихотерапии, здесь используется духовно-философская и мировоззренческая лирика ЯКоВ-а из поэтического сборника «Этот мир так прост…»

ЭТОТ МИР ТАК ПРОСТ…

Безупречность детской чистоты

С возрастом уходит безвозвратно

И порой, так хочется обратно

Унестись от жизни суеты.

Мы летим по жизни голову сломя,

Но куда, того не знаем сами,

Только время уберёт за нами

Все отбросы нашей пустоты.

Не спеши, на миг останови

Этот мир в своём воображении

И тебе откроет на мгновение

Истина реальные черты.

Этот мир так прост, что ты не в силах

Видеть бесконечность красоты,

Этот мир так прост, что ты не в силах

Видеть повседневность суеты,

Этот мир так прост, что ты не в силах

Думать о природе доброты,

Этот мир так прост…

Как ты...

26.08.1998 г.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВЕСНЫ

(акварель)

Сегодня   первый   день   весны,

Такой   желанный,   милый   праздник.

В   мои    слежавшиеся    сны

Ворвался   март - большой   проказник.

Повсюду   грязный   снег   лежит,

А   по   утрам   мороз   кусачий,

Но   март    пришел,   зима   бежит

Поджав свой куцый  хвост  собачий.

Как   я  душою  без  тебя  окоченел,

Мне  снились   обесцвеченные   сны

И   ты   сегодня   так   меня   согрел,

Братишка,   первый   день   весны.

Как   я   тебя,   родной,   заждался

Во   мраке   зимних   холодов,

И   ты   пришел,   не   затерялся

Меж    деревень    и    городов.

Я   сохранил   мольберт   и   краски,

Как   будет    первая    капель,

Мы   кистью   нежности   из  ласки

С   тобой   напишем    акварель.

01.03.99 г

МОЙ  ДОБРЫЙ  СВЕТ

(памяти бабушки)

Старушка   добрая   моя,  ты   реже  стала  сниться.

Два  с  лишним  года  нет  твоей  наивной  простоты.

Ты   улетела   от   меня,   как    улетает   птица,

Оставив   в   памяти   тепло   душевной   доброты.

Старушка    добрая   моя,   я   чувствовал   душою,

Что  ты  сказать  хотела  мне,  сжав  кисть  моей  руки.

Твоя   любовь   и   доброта   останутся   со   мною.

Они -  твое   тепло   в   минуты   скорби   и   тоски.

Пичужка  добрая   моя,  где   ты    теперь   летаешь?

Как   мне  сейчас  необходим   твой   голос   и   совет.

Я   вислоухий   дуралей,  да   ты   прекрасно   знаешь,

И  я  гляжу  в  твои  глаза   и   вижу   добрый  свет.

17.06.1999 г

ХЛЕБ

Как  ты  прекрасна,  юная  невеста,

Позволь  тебе  на  счастье  подарить

Простой рецепт, но  не  простого  теста.

Будь  умницей,  я  буду  говорить:

Возьми  муки  тончайшего  помола

Из  мест,  откуда  начался  твой  путь,

Но  знай,  во избежание  крамолы,

Сама  её  просеять  не  забудь,

Возьми  у  церкви  из  святой  криницы,

В  которой  тебя  батюшка  крестил,

Той  самой  чистой  и  живой  водицы.

Возьми  побольше,  сколько  хватит  сил.

Замешивай  воскресным  утром,  летом,

Со  всей  душою  и  без  суеты

Хлеб  жизни,  освещенный  ярким  светом

Божественной  любви  и  чистоты.

Промешивай  все  тщательно  и  нежно,

Прилежность  и  покорность  прояви

И  твой  очаг  семейный  безмятежно

Сыт  будет  хлебом  искренней  любви.

Добавь в него  всю  прелесть  женской  ласки,

Щепотку  юмора  и  малость  озорства,

И ночь  тебе  подарит  просто  сказки

Без  ложного  стыда  и  хвастовства.

Не  добавляй в него  ни  капли  соли,

А  сахару немного  поклади,

Ведь слезы радости на вкус, как слезы боли,

Еще  не  раз  тебя  ждут  впереди.

Все  пропитай  терпимостью  душевной,

Согрей  своим  теплом  и  добротой

И  ты  как  птица,  феею  волшебной,

Взлетишь  над  всею  бренной  суетой.

Тепло  души  и  есть  тот  самый  жар,

Который  греет  всё  и  превозносит  к  небу,

Мы  чувствуем  его,  когда  вдыхаем  пар

Горячего,  простого,  человеческого  хлеба.

Ну, вот  и  весь  рецепт. Какая в этом сложность?

Здесь  всё, что я хотел  тебе  сказать.

Будь  умницей,  не  упусти  возможность

Хлеб  этой  жизни  завтра  замешать.

15.07.99 г.

«ПИЧУГИ»

На  мой убитый  и  захламленный  балкон

Пичуги  шумной  стайкой  прилетели.

Я  слышу  щебет  их  со  всех  его  сторон

Очнись,  от  этой  скучной  канители,

Очнись  от  этой  беспробудной  лени,

Окутавшей  тебя,  как  сладкий  сон.

Где  свет  твоей  души?

Сейчас  там  столько  тени…

Открой   окно   и   выйди   на   балкон,

Ведь  там  сентябрь - философ  и  художник

Уже  достал  свою  волшебную  палитру,

А  ты,  как  прокаженный,  как  заложник

Опять  лекарства  взял  себе  пол-литра,

А  там  сентябрь -  художник  и  поэт

В лазурь  небес  подмешивает  просинь,

Там  кружит   и  смеется  в  танце  осень,

Там   красками  играет  жизни  цвет.

Открой   окно   и   выйди   на   балкон!

10.09.99 г.

ВЕЧЕР

(воля и разум)

И  вот  опять  волшебник  вечер,

Мой  друг  и   лучший  мой  союзник

В  восточном  небе  раскрывает

свой   удивительный  шатёр.

Я  твой  прилежный  ученик,

Свободной  мысли  вечный узник,

Живу  лишь  трепетной  надеждой

Продолжить  этот  разговор:

Скажи  мне,  вечер,  друг  мой  и  учитель,

Что  столько  лет  меня  настойчиво  гнетёт,

Кто  он - незримый  враг  мой  и  мучитель,

Который  мне  покоя  не  даёт?

*  *  *

Ну  что - ж,  отвечу,  верный  мой  сподвижник,

Вопрос  твой  для  меня,  отнюдь,  не  нов.

Как  маг  и  искушенный  чернокнижник,

Я  знаю  суть  твоих  невидимых  оков.

В  твоей  душе  всегда  царил  покой,

Но  час  настал,  когда  схлестнулись  разом,

Твой  неокрепший  дух,  охваченный  тоской,

И  твой  коварный,  изощрённый  разум.

Такой  конфликт  порою  происходит.

Без  видимых  причин,  внезапно,  вдруг,

Из  вашей  косной  сущности  выходит,

Как  свет  лучистый,  неокрепший  дух.

И  в  этот  миг  приходит  озарение

И  в  этот  миг  весь  мир  у  ваших  ног,

Но  разум – щёлк,  и  включено  сомнение

И  ты  опять  тосклив  и  одинок.

Твой  дух  сжимается  в  бесформенный  комочек

И  провидения  оборванная  нить

Опять  сбивается  в  запутанный  клубочек,

А  разум  начинает  говорить:

Ты  что,  серьёзно  веришь  в  этот  бред?

Проснись,  мне  так  противно  это  слушать,

Ты  лучше  у  меня  спроси  совет,

Что  мы  с  тобою  завтра  будем  кушать?

И  ты  опять  испуган  и  разбит,

Ведя  с  ним  эту  скучную  беседу,

А  он  всё  говорит  и  говорит…

Вот  так  ты   отдаёшь  ему  победу.

И  можешь  мне  поверить,  в  этих  схватках

У  разума - сто  шансов  к  одному.

Не  стоит  мучиться  в  сомнениях  и  догадках,

Отдав  бразды  правления  ему.

*  *  *

Скажи  мне,  мой  наставник  и  приятель,

Возможно - ли  наш  разум  одолеть,

Не  будет - ли  романтик  и  мечтатель

В  свой  час  об  этом  горько  сожалеть?

*  *  *

Я  вижу,  ты  настойчив  не  на  шутку,

Но  погоди,  пока  не  торопись.

Дай  мне  поговорить со  звёздами  минутку,

А  ты  пока  немного  разомнись…

Так ты  размялся,  продолжаем  обсуждение.

Вопрос  твой  для  меня  неоднозначен.

Боюсь,  ответ  мой  только  вызовет  сомнения

И  если  честно,  я  немного  озадачен…

…Ты  можешь  сам  свой  разум  обуздать,

Но,  при  одном  условии,  мой  милый,

Учти,  ты   должен   непременно   обладать

Железной  волей  и  большой  духовной  силой,

Но  если  ты  её  нечаянно  утратишь,

В  твоей  душе  исчезнет  свет,  там  будет  ночь.

Ты  за  беспечность  своим  разумом  заплатишь.

Уже  не  в  силах  буду  я  тебе  помочь,

Но  если  ты  её   накопишь  и  взлелеешь,

Я  буду  только  счастлив  и  доволен

И  ты  об  этом  никогда  не  пожалеешь,

Ты  станешь  безупречен  точно  воин

И  ты  используешь  единственный  свой  шанс

Достичь  вершины  человеческого  знания

И  ощутить  тот   удивительный  баланс,

Гармонии  духовного  сознания.

Но  должен  сразу  я  тебя  предупредить,

В  пути  тебя  ждёт множество  врагов.

Их,  кроме  одного,  возможно  победить,

Они  напоминают  цепи  невидимых  оков.

Один  из  них  действительно  опасен.

Ты  проиграешь  с  ним  последнее  сражение.

Таков  закон  и  он  предельно  ясен.

Ты  можешь  лишь  отсрочить  поражение.

Час  нашей  встречи  близится  к  итогу.

Ночь  заявляет  мне  уже  свои  права.

Идём,  я   проведу   тебя   к   порогу

И  не  забудь   мои  последние  слова…

Уже  почти  потух  на  горизонте

Багровый,  ослепительный  костёр.

Я  ощущаю  в  сердце  трепет -

- Смесь  радости,  надежды  и  волнения.

Ещё  немного  и   учитель - вечер

Со  мной  продолжит  этот  разговор

И  с  ветром  унесутся  прочь

Мои  тревоги,  страхи  и  сомнения.

*  *  *

Ну,  здравствуй,  старый  мой  приятель,

Не  говори,  что  не  искал  со  мною  встреч.

Я  знаю,   мой  романтик  и  мечтатель,

Ты  хочешь  вновь  мою  услышать  речь.

Ну,  так  вопросы  задавай  свои  скорей.

Твой  час  настал  и  я  к  твоим  услугам.

Ты  близок  мне  в  отличие  от  остальных  людей

И  я  уже  давно  тебя  своим  считаю  другом.

*  *  *

Скажи  мне, друг мой  вечер,  если  честно,

Каким  воспринимаешь мир наш ты?

Мне  это  чрезвычайно  интересно

- Постичь   его  незримые  черты.

*  *  *

Ты  рассуждаешь   как  лирический  философ,

На   мир  смотрящий  через  призму  красоты.

Ты  задал  мне  прекраснейший  из  всех  своих  вопросов.

Каким   я   вижу  этот  мир? …

- Таким - же,  как  и  ты!

Но  к  восприятию   его  лишь   зрением   и  слухом

Я  подключаю  бесконечность  и  непостижимость

И   весь   контроль  осуществляю  безупречным  духом,

Поскольку  слабость  разума - его  неудержимость.

Ты  в  восприятии,  мой  друг,  природой  ограничен

Своими  органами  чувств  и  собственным   сознанием,

А   этот  необъятный  мир  всегда  был  безграничен.

Он  сплав  любви  и  красоты,  рождённой  чистым  знанием.

Он   как  слепящий,  яркий   свет,  текущий  в  бесконечность

В  игре  бесчисленных  оттенков  энергетических  волокон.

Он   переменчив  каждый  миг  и  непоколебим  как  вечность

И  ты,  мой  друг  и  человек,  в  нём   светишься  как  кокон

И  мне  вполне  достаточно  на  кокон  твой  взглянуть,

Чтоб  сущность  скрытую  твою  постичь  и  разобраться.

Мне  тонкие  его  структуры  покажут  пройденный  твой  путь,

Но,  откровенно  говоря,  мне  скучно  этим  заниматься.

*  *  *

Ответь  мне,  вечер,  мудрый  созерцатель,

Я  не  имею  ни  малейшего  понятия,

Могу - ли  я, - наивный  обыватель,

Раздвинуть,  вдруг,  границы  восприятия?

*  *  *

Ты  хочешь  это  разумом  понять?

А  это  уж   совсем  не   обязательно.

Скажи,

Ну  кто  идёт  домой  из  бани  вместе  с  банным  тазом?

Меня  ты  слушал,  мой  приятель,  не  совсем  внимательно.

Я  повторю,  его  границы, -  твой  ординарный  разум.

*  *  *

А  мог  бы  ты  ответить  мне  сейчас,

Не  сравнивая  только  с  банным   тазом,

Так  чем - же  он  является  для  нас

Наш  повседневный,  ординарный  разум?

*  *  *

А  с  чем - бы  ты  хотел  его  сравнить?

С  дырявой  крышей   своего  дремучего  сарая,

В  котором  кроме  мусора  и   нечего  хранить,

В  котором  всё  заплеснило,  одна  труха  сырая?

А  может  с  арифмометром,  считающим  доходы,

А  может  с  хитрым  и  трусливым  рыжим  тараканом,

Тогда  с  телохранителем  особенной  породы,

Расчётливым,  коварным   и   безжалостным  «палканом»?

А  может  с  тесной  и  позорной  клеткой  арестантской,

В  которую  твой  разум,  как  в  холодную темницу,

За  нрав  свой  неподкупный,  непокорный,  протестантский

Отправил  твою душу  дальше с  глаз  долой  томиться?

Ах,  да:

Он  гений,  истинный  творец,  неудержимый  созидатель,

Но  он - мерзавец   и  подлец,  слепой  убийца  и  предатель

И  чувство  восхищения  его  «кармической»   структурой,

Он  сам  развеял  над  кострищем  духовности  с  культурой.

Он  даже  не  компьютер,  а  всего  лишь  оболочка.

В  твоей  системе  измерений  он  -  отправная  точка.

Прости  за  это  грубое  и  резкое  вступление,

Но  он  чертовски  изощрён  для  всякого  сравнения.

И  вместе  с  тем,   он  очень   совершенная   программа,

И  у  неё  есть  автор  - это  мудрый мой  Учитель.

Она  как  первая   ступень   твоей  дороги  к  «храму».

И ты мой друг и человек, сейчас её  носитель.

Она  сейчас нуждается  в  большой  корректировке.

Отчётливо  наметились  конфликтные  моменты.

Практически  нет  времени  для  переподготовки.

Не  довели  бы  до  «греха»  твои  эксперименты.

Короче:

Твой разум  агрессивен,  как  открытая  система

И  в  то  же  время  защищён - ужасно  примитивно.

Пожалуй,  лучше  нам  с  тобой  оставить  эту  тему.

Мне  самому  от  этих  «слов»  становится  противно.

Похоже  хватит на  сегодня, любопытный мой  приятель.

Я  завтра буду  рад  тебе  ответить и помочь.

Ты  посмотри  на  небо,  мой  философ и мечтатель.

Мне  срочно нужно  спешиться,  уж  наступает  ночь.

И  вот  опять  знакомое  волнение

Меня  охватывает,  глядя  на  закат.

Во  мне  проснулось  не  сомнение,

А  нечто  спавшее  доселе.

Я   сам   не  знаю  почему,

Так каждой  встрече  страшно рад

И  я  прекрасно  сознаю

О как  я  мало  знаю,  в  самом  деле.

*  *  *

Над  чем  задумался,  прилежный  мой  философ,

Не  над  своей  ли  «клеточной»  структурой?

Ну,  выдавай  мне  порцию  очередных  вопросов,

Блесни  своей  «убогою»  духовною  культурой.

*  *  *

Боюсь,  учитель,  не  совсем  мне  ясен

Последний  твой  загадочный  ответ.

Да,  разум  мой  коварен  и  опасен,

Но  ведь  ему  альтернативы  просто нет?

*  *  *

А  ты  уверен  в  том,  что  всё  о  нём  узнал?

Поверь,  что  ни  в  одной  «воскресной  школе»,

Которые   ты   с  детства   посещал,

Не  учат  знанию  о  том,  что  может  сила  воли…

Представь  себя  в  смертельной  схватке:

- Ты  почти  разбит

И  корчишься  от  нестерпимой  и  щемящей  боли.

- Не  мучайся,  ты  проиграл,   твой  разум  говорит.

- Не  падай  духом,  я  с  тобой,  - так  утверждает  воля.

Она   как  тень  твоей  души,  идя  за  разумом  по  следу,

В  решающем   броске,  в   одно  мгновение,

Из  пасти  смерти  вырывает  твою  ушедшую  победу,

А  ты  за  всё  благодаришь  смекалку  и  везение.

Но  лавры  славы  и  почёта  ей  просто  ни  к  чему.

Она,  как  истинная  сила, - скромна  и  благородна

И  подчиняется  беспрекословно  она  лишь  духу  одному.

Она  чудовищно  сильна,  доступна  и  свободна.

Исход  любого  поединка  известен  ей  заранее.

Все  наши  братья  меньшие  питают  к  ней  доверие.

Она  твоя  безмолвная  альтернатива  знания,

Но  разум  связывает  с  ней  сплошные  суеверия.

В  тот  миг,  когда  она  себя  решает  проявить,

Твой  разум  просто  перед  ней  беспомощно  трепещет.

Она  безмолвна  и  с  тобой  не  может  говорить,

Но  ты  поверь,  что  рядом  с  нею  разум  и  не  «блещет».

Она  проста,  как  этот  мир  и  так  же  безгранична

И  у  неё  свои  законы,  их  можно  лишь   принять,

Но  слышать  это  разуму  довольно  непривычно,

Тем  более  что  бесполезно,  это  разумом  понять.

*  *  *

Учитель,  я  хочу  тебе  признаться,

Что  для  меня  загадка  и  секрет,

Как  эти  силы  могут  сочетаться?

*  *  *

А  тут,  мой  друг,  как - раз,  секрета  нет.

Они  не  связаны  друг  с  другом  в  общей  коалиции.

Они  как  независимые  центры  управления,

Но  разум  занял  очень  агрессивную  позицию

И  ничего  не  пропускает  за  барьер  сомнения.

О,  как  он  яростно  ревнив  в  защите  личной  власти.

Он,  даже  не  вникая,  сразу  напрочь  отметает

Все  мысли  о  своей  природе, -  голой,  алчной  страсти,

Особенно  о  том,  что  ей  реально  угрожает.

По  этой,  самой  главной  и  единственной  причине,

Он  превосходство  воли  и  предаёт  забвению

И  эти  мысли  от  тебя  хоронит  он  в  пучине,

Но  остаются  на  душе  догадки  и  сомнения,

А воля  любит своего  «капризного  ребёнка»

И  всякий  раз  его  как  мать  прощает  и  жалеет

Меняет ему «памперсы»,  «промокшие  пелёнки»

Устои  бережет  его, балует  и  лелеет,

Хотя  она  такая  же  система  восприятий,

Причём, гораздо  глубже,  всеобъемлюще.

У  разума  нет  даже  синтаксических  понятий,

Что  б  даже попытаться  описать  всё это  зрелище.

А  там,  поверь  мне,  есть  на  что одним глазком  взглянуть

И  тот,  кто  этой  чести  был при жизни  достоин,

Тот  выбирал  конечно же  единственный  лишь  путь,

- Тот  путь,  которым  в этой  жизни двигается  воин.

И  я  тебе  отвечу  безо  всякого  стеснения,

Поверь,  не  примет  истина  тебя  в  свои  объятия,

Пока  ты  не  преодолеешь, друг мой,  все  свои  сомнения,

Что  б  развивать  одновременно  две  системы  восприятия.

Я  просто не  могу  себе  представить  этой  сложности,

Которую  нельзя  преодолеть  и  превозмочь.

Какие  открываются  безбрежные  возможности,

Какая  в  них  скрывается  чудовищная  мощь???…

*  *  *

Скажи  мне,  вечер - спутник  звёздной  бездны,

Ты  знаешь  все  небесные  дороги  и  пути,

Не  будут - ли бессмысленны, напрасны, бесполезны,

Мои  убогие  попытки  эти  силы  обрести?

*  *  *

Об  этом  совершенно  бесполезно  говорить,

Но  сущность  твою  тонкую  и  цепкую  любя,

Хочу  лишь  об  одном  тебя  сейчас предупредить,

- Всё  полностью  и  целиком  зависит  от  тебя.

Не  торопись  с  принятием  решения,

Освободись  от  честолюбия  и  страха

И  все  твои  тревоги  и  сомнения,

Поверь,  не  доведут  тебя  до  краха.

Путей  на  этом  свете  очень  много

И  все  они  уходят  в  бесконечность.

Ты  сам  решай,  какой  идти  дорогой.

Доверься  сердцу,  открывая  двери  в  вечность…

1999 г.

КАК  СТРАШНО  ЖИТЬ  ВО  МРАКЕ

Не  все  рождаются  на  свет,  что - б  ездить  на  «Порше»,

Не  все  рождаются  на  свет,  что - б  покупать  «Ван Гога»,

Но  есть  у  каждого  из  нас  незримый  свет  в  душе,

Им  каждый   может  осветить  судьбы  своей  дорогу.

Не  все  рождаются  на  свет  с  печатью  интеллекта,

Не  все  рождаются  на  свет  с  гарантией  удач,

Но  в  каждом  человеке  есть  по  полному  комплекту

Тончайших  инструментов  для  решения  задач.

Не  все  рождаются  на  свет,  что - б  в  «бомжа»  опуститься,

Не  все  рождаются  на  свет,  что - б   жить  на   подаяние,

Но  всем  нам  от  рождения  дано  летать,  как  птицам,

Никто  от  нас  не  закрывал  дверей  к  дорогам  знания.

Не  всё  рождается  на  свет  Платоном  и  Сократом,

Не  всё  рождается  под  светом  Энштейнов  и  Ньютонов

И  будь  ты  нищим  инженером,  будь   аристократом,

К  твоим  услугам  целый  мир  непознанных  законов.

Не  всё  рождается  на  свет,  что - б  кануть  в  пустоту,

Не  всё  рождается  под  светом,  что - б  просто  так  истлеть.

Как  мы  упорно  не  хотим  понять  такую  простоту:

Как  страшно  жить  в  глубоком  мраке  и  в  этом  мраке  умереть.

12.11.99 г.

ОНА  ИДЕТ

Звенят  за  окнами  весёлые  капели,

Природу  пробуждая  после  сна,

Синицы  бойкие  высвистывают  трели:

Идёт весна,  идёт  весна,  идёт  весна.

И  на  душе  становится  теплее,

Все  краски  жизни  оживают  вновь

И  сердце  биться  начинает  веселее:

Идёт  любовь,  идёт  любовь,  идёт  любовь.

И  таинство  великое  свершится,

И  от  тепла  сердец  растает  лёд,

И  жизнь  неотвратимо  повторится:

Она  идёт,  она  идёт,  она  идёт…

29.02.00 г.

ДВЕРИ  В  НЕБО

Я  это  видел  только  не   глазами,

И  ты  мне  просто  на  слово,  поверь,

Там,  очень  далеко  за  облаками

Есть  в  небе  удивительная  дверь.

О  ней  при  жизни  думаем  мы  мало.

Что  это  нам  сегодня  может  дать?

Мы  есть.   Но  вот  тебя   не  стало.

И  эту  тему  станут  громко  обсуждать.

И  откровения  пустых,  досужих  сплетен

Стаканы  станут  громко  сотрясать,

А  где-то  рядом  веселиться  будут  дети,

Но  сможешь  ли  ты  это  осознать?

А  может  быть,  лукаво  улыбаясь,

Со  стороны  ты  будешь  наблюдать,

Фантазией  наивной  восхищаясь

И  красноречием  друзей своих,  как  знать?

Что  ты  искал,  то там ты  и найдёшь,

Когда  окажешься  лицом  у  этой  двери,

И  может,  даже,  ты  в  неё  войдёшь

И  осознание  не  потеряешь  в своей  вере.

Ведь  рано  или  поздно  час  придёт,

Мы  все  туда  отправимся  однажды.

Не  каждый  только  в  эту  дверь  войдёт

И  выйдет  из  неё,  отнюдь,  не  каждый.

Так  помни  же   всегда  про  эту  дверь.

Через  неё  в  наш  мир  приходят  дети.

И  ты  мне  просто  на  слово,  поверь,

Нет  ничего  мудрее  и  прекраснее  на  свете.

01.03.00 г.

ИСТИНА

В  минуты  редкого  душевного  покоя

Мы  открываем  у  себя  в  душе  Христа

И  понимаем  с  несказанною  тоскою,

Как  эта  истина,  действительно,  проста.

Она  светла,  как  этот  белый  свет,

Проста  и  постижима,  в  самом  деле,

Но  бесполезно  думать,  что  ответ

Находится  сугубо  в  бренном  теле.

Мы  все  на  этом  свете  где - то  Боги,

Но  зная  нашей  сущности  дуальность,

Идём  лишь  по  проторенной  дороге

С  названием  «святая»  материальность

И  ловко  прячем  пустоту  и  эгоизм

За  «истинную»  веру  и  церковность,

И  критикуя  наш  «научный»  коммунизм,

Мы  сразу  «ударяемся»  в  духовность.

И  в  этом  хаосе  надуманных  дилемм

Мы  ищем  тот  единственный  ответ:

В  чём  сущность  человеческих  проблем,

А  где же  выход,  есть  он  или  нет?

И  в  море  «истинных»  учений  и  теорий

Мы  просто  тонем  и  не  видим  дна,

А  ведь  над  логикой  высоких  категорий

Есть  истина,  причем  всегда  одна.

Она, взирая  с  высока  на  эти  притязания,

Как  мать «почти  всерьёз»  играет  с  нами:

«Слепые  и  бескрылые   двуногие  создания,

Путь  есть,  но  вы  его  ищите  сами»…

Что  б  истину  в  душе  своей  принять,

Не  нужно  в  омут  с  головой  бросаться,

- Необходимо  нечто  главное  понять

И  в  человеческой  природе  разобраться.

*  *  *

О,  истины  тернистая  дорога,

Как  долог  и  не  лёгок  этот  путь,

А  пройдено  ещё  совсем  не  много.

Придём - ли  мы  к  тебе  когда - нибудь?

10.03.00 г.

НАШ   УДЕЛ

*   *   *

Она  всего итог, она  всему конец,

Она  звено всего, она  всему начало.

Король и нищий, старец и юнец,

Мы все равны перед её кресалом[8].

Она  падение и самый жуткий страх,

Она  победа и свободный взлёт,

Незримых крыльев вожделенный взмах,

Потухших глаз и рук, остывших лёд.

Она  тот самый холодок по телу,

Она  та лёгкая испарина от пота.

Брать жизнь - её святое дело.

Она - прикосновение чего-то.

Она  слепая темнота пустых глазниц,

Она  всплеск света и прорыв сознания.

Она бывает лёгкой, легче крыльев птиц,

Бывает долгой и тяжёлой как скитания,

Бывает мудрой, как осознанный уход

Через священную калитку в бесконечность,

Бывает глупой и бездарной как беспечность,

Бывает одинокой, как глаза сирот.

Она всегда несёт с собой прозрение

И для одних оно подобно поцелую,

А для других оно ужасное мучение,

Боль осознания, что жизнь прошла впустую.

Она к нам не приходит просто так

Без стука, без звонка, без приглашения.

Она всегда нам подаёт особый знак

О дне и часе своего решения.

Она предупреждает сильных духом,

Давая им последний в жизни срок,

Сырую землю сделать мягким пухом,

Последний сделать воздуха глоток.

Она  наш главный истины учитель,

Она  пожизненный попутчик наш,

- Душеприказчик и душехранитель,

Советчик наш и самый главный страж.

Она  последний и единственный свидетель,

Она  безмолвный наш судья и прокурор.

Она  и  зло, она  и  добродетель,

Она  награда и она  же - приговор.

Она  наш самый бескорыстный друг.

Брать жизнь - её высокая забота.

Она  не существо, не тень, не дух.

Она - незримое присутствие чего-то.

Она  наш  беспристрастный наблюдатель,

Она   всегда у левого плеча.

Она  не лжет, не изменяет, как предатель,

Она  не отступает и не рубит с горяча.

Она  наш самый главный результат,

Она  закономерный наш физический предел.

Мы с нею встретимся у тех блаженных врат.

Она - наш  неизбежный человеческий удел.

26.10.00 г.

ДАЛЕКИЙ ОСТРОВОК

Поверь, им нас с тобою не достать,

Ведь к нам с тобой прямой дороги нет,

Они не верят в то, что нам дано летать

Над бренной суетой грядущих лет,

Ведь их удел - стремление к богатству,

Но славой ограничен их венец,

Им не знакома радость истинного братства,

Их важность - тяжелее, чем свинец.

Поверь, им нас с тобою не найти,

Наш островок от их величия далёк,

Не все за деньги покупаются пути,

Не всё решает в жизни кошелёк.

Им с нами трудно в лёгкости тягаться,

Их синтаксис не знает слова дать,

Они слабы, чтоб силой духа напрягаться,

Они ленивы, чтобы волю обуздать.

Их счастье - становиться в жизни круче,

Их Бог даёт им право - только брать,

Но вся их жизнь - тепло навозной кучи

И в ней - им тлеть, и в ней им - умирать.

А нам с тобою - только небо голубое,

Нам крылья для полёта дал наш Бог

И мы летим над грешною судьбою,

Летим на наш далёкий островок.

13.11.00 г.

ТЫ  ВСЕГДА  СО  МНОЙ

Твоё лицо мне не дано увидеть,

Мне не дано твою услышать речь,

Я не могу ничем тебя обидеть,

Я лишь могу тебя в душе своей беречь.

Мне не увидеть белизны твоих грудей

И не увидеть губ твоих атлас,

Мне не дано найти в толпе людей

Свет доброты твоих бездонных глаз.

Мне не дано тебя, любовь моя, обнять,

Мне не дано тебя, как женщину, любить,

Мне не дано тебя, любовь моя, понять,

Я лишь могу тебя в душе своей хранить.

Я не почувствую твой запах сладострастный,

Не разогрею лаской твою кровь,

Я не войду в твой силуэт прекрасный,

Моя мечта, моя надежда и любовь.

Мне не дано тебя, любовь моя, найти,

Ты это знаешь, но как всегда, весной,

Ты будешь ждать меня на жизненном пути…

Не жди меня, любовь моя, ведь ты всегда со мной.

15.11.00 г.

ОТКРОВЕННЫЙ  РАЗГОВОР

(Настало время)

Скажи, что ты не слышишь этот плач,

Скажи, что ты не видишь этих слёз,

Закрой глаза и уши, но невидимый палач

Топор над нами свой уже занёс.

Скажи, что ты меня не понимаешь,

Скажи, что ты не веришь в мой прогноз,

Скорее, душу прячь, ведь ты прекрасно знаешь,

К чему тебя подводит мой вопрос.

Скорее, прячься за рациональность,

За логику, за ум и за естественный отбор.

Давай, скорей, доказывай свою материальность.

Мне очень интересен откровенный разговор,

Но только об одном, прошу тебя, не забывай,

О том, что все мы здесь по чьей-то Воле

Выращиваем хлеб и собираем урожай

В едином - Силовом - Духовном поле.

Его сейчас возделывает небольшая «Часть»,

А основная масса, не осознавая,

Жестоко и безжалостно, по варварски глумясь,

Зубами вырывает все остатки урожая.

Скептические доводы заранее известны.

Они почти всегда грешат логичной простотой,

Но истину с их помощью искать не интересно.

Она не совместима с их реальной пустотой.

Она парит над полем нашего сознания,

Она взывает к Мудрости своих слепых детей,

Она ещё даёт нам время прикоснуться к знанию,

Чтоб жизнь спасти планеты и людей.

Скажи, что я несу абстрактный бред.

О чём он пишет и о чём он рассуждает?

Мне безразлично, веришь ты мне или нет,

Но призрак смерти над сознанием витает.

Не говори про пессимизм в моём подходе,

Про разум безупречный государственных  вождей.

Не просто разобраться в человеческой природе

И действовать во имя человеческих идей.

Мы входим в крайне сложный эволюции виток.

Он новым, высшим уровнем сознания отмечен,

Он будет к нам взаимно беспощаден и жесток,

Но вместе с тем, он будет к нам взаимно человечен,

А в нашем поле столько много грязи и пустот,

Агрессии, соперничества, сатанинских кланов.

На нём лежит  вся тяжесть этих страшных нечистот,

На нём лежит порочность наших помыслов и планов.

Ты знаешь, как кончается Священная война?

Поверь, что в ней никто и никогда не победит,

Поскольку в ней бесспорной будет разума вина

И разуму бесспорный будет вынесен вердикт.

Над полем нашим чёрный дым сгущается уже.

Ещё совсем немного и упущен будет шанс,

Спасти наш алчный разум в этом страшном вираже,

Сберечь и сохранить его невидимый баланс.

Доктрина Эгоизма отработала свой срок

И разум человечества, вне всякого сомнения,

Обязан накрепко усвоив этот истины урок,

Бегом сейчас бежать на новый уровень мышления.

Накал страстей не может продолжаться бесконечно.

Духовные ресурсы нужно чем-то восполнять.

Всё это в глубине души ты чувствуешь, конечно,

Но разумом не просто эти истины понять.

Посланцы Высших Сущностей Вселенной

Доктрину Жертвы нам с тобой уже спускают

И мы должны приняв её, освоить, несомненно.

Любовь и Мудрость сделать это разум умоляют.

Открой в своей душе все настежь двери.

Нет смысла больше прятаться за ширмой бытия.

Все люди  - Человечество - Едины в Высшей вере.

На этом поле боя все мы братья - ты и  я.

Настало время Знаний Высших камни

Всем людям воедино вновь собрать

И в нашем Общем Доме заколоченные ставни

Единой Высшей Веры понемногу открывать.

Настало время Логос наш планетный

От грязи заблуждений понемногу расчищать

И высшего невежества туман и  мрак несметный

Духовным светом Истины Единой освещать.

Послушай, - это стонет Мать Земля,

Она не может больше видеть наших слёз.

На этом поле боя - Мы - Единая Семья.

Пойми, настало время нам задуматься всерьёз.

05.12.00 г.

ВЕРА

Уходят годы длинной чередою,

Уходят государства и вожди,

Беда приходит за бедою,

Но только ты от нас не уходи.

Не уходи при самой страшной муке,

Не уходи в предсмертный день и час,

Не уходи при боли, при разлуке,

Не уходи, не уходи от нас.

Уходят люди дорогие навсегда,

Уходят, оставляя нас в пути,

Течёт реки забвения вода,

Но только ты от нас не уходи.

Не покидай заблудших наших душ,

Не покидай осиротевших глаз,

Не уходи, когда ушли твой сын и муж,

Не уходи, не уходи от нас.

Уходят звёзды и далёкие планеты,

Лишь свет от них мы видим впереди.

Они погасли и ушли, их больше нету,

Но только ты от нас не уходи.

Не уходи, когда померкнет разум,

Когда от боли защемит в груди,

Когда всё в жизни потеряешь, - разом,

Не уходи, прошу тебя, не уходи.

Уходят в бесконечность все дороги.

Дороги, - по которым нам идти.

Уходит всё, уходят даже Боги,

Но только ты, одна, не уходи.

25.01.01 г.

ОНИ  ЗАБЫЛИ

Опять идут ко мне на чашку чаю

Три старых девы, три подруги, три сестрицы.

Я их в дверях приветливо встречаю

Своей душевной, однокомнатной светлицы.

Грусть, неприкаянность да серая печаль

Зашли ко мне немножечко согреться.

Мне почему-то стало их по-христиански, жаль.

Куда им - бедолагам нынче деться?

Я заварил им сразу свежий, крепкий чай,

Открыл святую баночку вишнёвого варенья,

Историю забавную припомнил, невзначай,

И  рассказал им о весне стихотворение.

И ты поверишь? Чудеса свершились!

Сестрички изменили вдруг свой цвет,

Повеселели, сразу все приободрились

И  тяжести их прежней больше нет.

Они моложе как-то сразу стали в теле

И радость жизни к ним вернулась вновь.

Они ж забыли, что на самом деле

Они: Надежда, Вера и Любовь.

27.03.01 г.

КАК  ЖАЛЬ

Как  жаль,  что  мы  не  верим  в  чудеса

С  которыми  встречаемся  порою;

Как  жаль,  что  мы  не  слышим  голоса

Ни  сердцем  нашим,  ни  душою;

Как  жаль,  что  мы  не  видим  красоту,

Открытую  для  бескорыстных  глаз;

Как  жаль,  что  мы  не  ценим  доброту,

Так  беззаветно  верящую  в  нас;

Как  жаль,  что  мы  не  учимся  мечтать

И  постигать  глубины  осознания;

Как  жаль,  что  не  умеем  мы  летать

На  лёгких  крыльях  истинного  знания;

Как  жаль,  что  мы  вообще  так  мало  знаем

О том, как необъятны небеса.

А  может  быть  мы  всё - таки  летаем…?

Как  жаль,  что  мы  не  верим  в  чудеса.

29.03.00 г.

ПОДНЕБЕСНЫЙ  ПАРУС

(сердце)

О чём задумался, мой человек сердечный:

О времени, что тянется как плеть;

О жизни бестолковой и ужасно скоротечной,

А может быть о смерти? Ты боишься умереть?

Ты столько времени искал секрет удачи,

Ты верил в то, что есть такой секрет:

Карьера, деньги, дом, машина, дача…

Но в этом длинном списке счастья нет.

Ты плавал в море тёплых ощущений,

В безбрежном океане удовольствий утопал,

Но в хаосе пустых и преходящих развлечений

Секрета счастья своего ты так и не узнал.

И ты устал искать невидимую дверцу.

Ты не нашёл её ни здесь, ни там, ни тут.

Ты всё уже проверил, кроме собственного сердца.

Какой бессмысленный, какой напрасный труд...

Её там не было, и нет, и быть не может,

Ведь ты искал её, мой друг, совсем не там

И только наше сердце отыскать её поможет.

Лишь сердце, но открытое и людям и ветрам.

Не бойся потерять мирок свой тесный,

Расправь свой парус и поймай свободы ветер,

Ведь сердце человека это парус поднебесный,

Он ведает пути для нас на том и этом свете…

И он укажет нам тот самый верный путь

И наш кораблик по волнам любви погонит,

Не даст ему ни сбиться, ни пропасть, ни утонуть.

Над бездной пронесёт, с ладоней не уронит.

4.05.01 г.

ОНА

(памяти матери)

Чем создан этот мир и этот свет,

Пред чем склоняются писатель и поэт,

О чём поёт весною соловей?

О ней, мой друг, конечно же, о ней,

О той, что нас спасает и хранит,

Чей яркий свет нас так к себе манит,

О чём мечтает каждый из людей,

О ней, мой друг, конечно же, о ней,

Той самой, удивительной на свете,

На нашей круглой, маленькой планете,

Которой  так сейчас не достаёт

Её, мой друг, конечно же, её.

Её прикосновение есть сила,

Жизнь без неё тосклива и уныла

И всё живое одного лишь ждёт

Её, мой друг, конечно же, её.

Она возносит к небесам и окрыляет,

Она дарует жизнь и вдохновляет,

Она лишает разума и сна,

Она, мой друг, конечно же, она.

Она наш царь и всемогущий Бог,

Она в основе всех путей и всех дорог.

Блаженство, радость, счастье и весна,

Всё это с ней, мой друг, и всё это - Она.

Она есть смысл на  этом свете жить,

Она есть истина – весь этот мир любить,

Она Христа святая плоть и кровь,

Она основа всех основ,  Она - Любовь.

11.06.01 г.

ЕСТЬ  ТАКИЕ

Мы  падаем  на  землю  камнем  грубым

И  с  шумом  катимся  по  склонам  бытия.

Сквозь  воду  и  огонь  по  медным  трубам

Несётся  в  бесконечность  наше  собственное  я.

Нас  бьют  ухабы   перепитий  и  невзгод,

А  жизнь  всё  выше  поднимает  свою  планку.

Так,  час  за  часом,  день  за  днём,  за  годом  год

Проходит  сущность  наша  тонкую  огранку.

И  вот  уже  обточены  все  острые  края,

Видна  вся  наша  тонкая  и  чистая  структура

И  самой  яркой  гранью  среди  пыли  бытия

Блестит  и  возвышается  духовная  культура.

Кто  духом  слаб,  те  пылью  станут  сразу,

А  те  кто  твёрже  смогут  дольше  удержаться,

Но  есть  такие,  что  не  всякому  алмазу

Возможно  с  ними  твёрдостью  и  чистотой тягаться.

21.06.00 г.

ЖИЗНИ  СЛЕД

Так хочется хороший стих сложить,

С глубоким смыслом и певучим слогом

О том, что счастье - это просто жить

В согласии с собой, людьми и Богом.

Сложить из брёвен крепкий, тёплый дом

С уютной кухонькой и жаркою печуркой,

Что б долго в этом доме жить потом

С женой - красавицей и лапушкой - дочуркой.

О сыне не забыть, родить его и воспитать

И миру дать не мальчика, а война - молодца.

Душою что б и сердцем он был похож на мать,

А мудростью и телом - на своего отца.

Свой  дом цветущим садом окружить,

Что б в нём от зноя летнего спасаться

И до глубокой старости размеренно дожить,

А после смерти памятью в саду своём остаться.

Как  важно в жизни свой оставить след,

Глубокий, ясный и небесно чистый,

Что б на осеннем небосклоне уходящих лет

Не примерять судьбы венок тернистый.

01.09.01 г.

Я  К  ТЕБЕ  ЕЩЕ ВЕРНУСЬ…

(Не грусти)

Я к тебе когда-нибудь вернусь:

Может, летней ночью, мотыльком,

Прилечу развеять твою грусть

Тонких крыльев лёгким ветерком;

Может быть, спущусь к тебе туманом,

Что б рассеять одиночества печаль,

Исцелить незаживающие раны,

Увести тебя в безоблачную даль;

Может, я приду холодным светом

Бледного безмолвия луны

Осенью, а может быть и летом

С той, такой далёкой стороны;

Может, долечу бездонным эхом

Грома или отблеском грозы;

Может, донесусь весёлым смехом,

А быть может, - капелькой слезы.

Может быть, я днём тебя застану,

Но скорее, - в сон твой прилечу

И будить во сне тебя не стану,

Только мысли ярким светом освечу,

Обниму твоё израненное сердце

И  почувствую опять такую грусть,

От которой никуда уже ни деться.

Не грусти, ведь я ещё вернусь…

ЯКоВ

Тренинг 1. Намерение - главный фактор успешного излечения

Здравствуй, дорогой мой читатель.

Вот, наконец, и состоялась наша с тобой встреча, о которой ты наверняка совершенно не догадывался, а я знал о ней заранее и готовил её не один год.

Не имеет значения, когда и как ты познакомишься с этим посланием, значение имеет, прежде всего, та информация и энергия, которые в нём содержатся, и которые я постараюсь тебе передать от всего сердца.

Я постараюсь передать тебе эту сакральную информацию и энергию именно так, как я сам получил её в своё время от своих наставников и учителей – своевременно, с величайшей ответственностью, любовью и доверием.

Кто я такой ?

Наверно, уже возник у тебя закономерный вопрос.

Не сомневайся и  не бойся, я не маг и не чудотворец, я не ясновидящий и, конечно же, не гуру, а самый обыкновенный человек, родившийся в городе Минске и выросший в самой обычной семье. Но волей случая, я  прикоснулся в своё время к сокровенному знанию, которое помогло мне решить ряд жизненных проблем и которое изменило раз и навсегда меня и мою жизнь, которое дало мне шанс узнать истину о безграничных возможностях человека и его Божественности, сокрытой в священном ДНК коде. Это знание, позволило мне получить утвердительные ответы на целый ряд вопросов, на которые у многих людей ответов пока что нет.

Я хочу, дорогой мой читатель, поговорить с тобой об одной из самых сложных проблем, волнующих сегодня всё человечество и каждого человека в отдельности – о проблеме раковых заболеваний.

Я хочу поговорить с тобой о возможностях самого человека, прежде всего пациента, не только противостоять этому тяжелейшему недугу, но и побеждать его, причём, окончательно и как говорят сами специалисты-онкологи безрецидивно.

Сразу хочу сделать оговорку, что по вполне понятным причинам не все люди в равной степени смогут принять эту информацию и будут готовы пользоваться своими внутренними ресурсами. Но поверь, читатель, у каждого человека внутри его священного ДНК кода в полном объёме заложен весь потенциал трансформационных возможностей. Проблема только в активации и раскрытии этого потенциала – потенциала наших человеческих возможностей и потенциала нашей ДНК – этой самой совершенной системы кодирования, обработки и хранения биологической информации.

Я хочу поговорить с тобой, мой дорогой читатель, об этом удивительном и желанном «чуде» (в кавычках) исцеления от рака.

Я хочу поговорить с тобой о том, что объединяет все альтернативные методики лечения раковых заболеваний и все случаи необъяснимого самоизлечения (точнее - самоисцеления), которые в медицине называют синдромом Перегрина. Но главное – я хочу поговорить с тобой о той таинственной и уникальной энергии, а точнее - Силе, которая незримо стоит за кулисами всех процессов, происходящих в живой материи – материи вибрирующей, воспринимающей и осознающей.

Я буду говорить с тобой о силе человеческой устремлённости, силе веры, силе воли, силе концентрации, силе мобилизации, но правильнее называть её Силой Намерения, поскольку это именно Намерение (от слов мера – мерить – намерять - намеревать) и та единственная Сила, имеющаяся в распоряжении каждого человека, которой подчиняется вся биоинформатика нашего организма, вплоть до первичных энерго-информационных структур ДНК.

Я знаю, дорогой мой читатель, что некоторые сомнения в истинности сказанного мной у тебя уже есть, и в этом нет ничего страшного.

Я знаю, читатель, что некоторые мои слова будут тебе не совсем понятны, а некоторые определения вызовут внутренний конфликт и противоречия.

Я знаю, мой читатель, что у тебя обязательно исподволь промелькнёт мысль о том, а не являюсь ли я пособником «дьявола», который хочет напустить на тебя всякого словесного тумана, чтобы запутать тебя в свои сети или что ещё страшнее - втайне овладеть твоей бессмертной и священной душой?

Я всё это знаю, дорогой мой, но не сомневайся ни в чём, ибо сейчас я нахожусь вместе с ангелами на стороне Света, а на свету всё видно как при дневном свете и нельзя ничего ни утаить ни спрятать. Перед Светом истины невозможно лгать.

Ты слышишь меня, читатель, я воин Света и войска Христова и главное моё оружие – это Слово истины и добродетели, только Слово...

В этом месте, дорогой мой читатель, до того, как начнётся изложение материала данного психосоматического тренинга, я хочу, чтобы ты понял одну очень важную вещь. Данный психотренинг обладает очень большой энергией и силой, которые в него изначально и намеренно были мной заложены. Этой энергией и информацией нужно воспользоваться грамотно и строго по назначению, а именно - во благо просветления, для исцеления твоего духа и тела. Именно поэтому я обязан сделать сейчас соответствующее предупреждение.

Данный материал строго обязательно должен найти отклик в твоём сознании и твоей душе. Ведь я даю тебе не просто информацию и энергию. Я даю тебе силу - силу знания - сакрального знания.

Знание – это уже упорядоченная и систематизированная информация, готовая к практическому применению. Вот почему Знание – это, прежде всего, Сила (с большой буквы), которая может быть как разрушительной, так и созидательной. Именно поэтому усвоение данного материала может быть продолжено только при наличии соответствующего резонанса и отклика в твоей душе. Если же у тебя с самых первых моих слов возникает внутренне сомнение, противоречие, отторжение или скепсис, отложи, дорогой мой слушатель, данный материал на время и вернись к нему в другой раз, в другом состоянии и расположении духа.

Второе важное замечание: этот материал адресован исключительно пациентам, но не их близким и родственникам. Воспользоваться информацией и энергией этого тренинга может лишь тот, кто включается в него лично и непосредственно. Это также крайне важно.

Итак, начнём.

Устройся поудобней, дорой мой читатель, и максимально расслабься, ведь тебе предстоит на время нашего психотренинга снять все свои щиты и доспехи, защищающие твой ум для того, чтобы жизненно важная информация и энергия Любви смогли просочиться и попасть в святая-святых – твоё сознание, подсознание и сердце, наполнив его верой и надеждой.

Сейчас ты погрузишься с головой в несколько незнакомую тебе доселе энергию и информацию, но это энергия и информация твоего духовного Дома – Космического Дома.

Поверь, дорогой мой читатель и пациент, имеющий диагноз онкологическое заболевание, мне известно то тягостное, смутное и тревожное состояние, которое ты сейчас испытываешь.

Мне известно, что уже неоднократно ты задавал сам себе вопрос о том, почему это случилось и произошло именно с тобой.

Мне известно о том, что в глубине души ты понимаешь, всю сложность и серьёзность этой проблемы и в какой-то мере осознаёшь всю свою беспомощность перед этим недугом.

Мне известно о том, что какая-то часть тебя и твоего сознания за поиском ответа на вопросы:

- за что мне послано такое наказание ?

- неужели это дыхание моей смерти ?

- смогу ли я когда-нибудь избавиться от этого тяжкого недуга ?

уже обращала свой взор к небу и к Высшим инстанциям.

Известно мне, что ты уже неоднократно слышал и читал различные захватывающие истории удивительного самоисцеления и самоизлечения от рака и даже знаешь довольно много различных противораковых средств и методик лечения.

Известно мне, дорогой мой читатель, и о том, что все эти истории и рассказы вызывают у тебя известное смятение и сомнение, поскольку где-то очень глубоко в душе ты понимаешь и осознаешь, что несмотря ни на какие «чудо-рецепты», «чудо-технологии» и «панацеи» без полнейшей внутренней мобилизации, без Высшей помощи и духовной поддержки с этим недугом не справиться.

Это именно так, дорогой мой, и всё это мне известно.

В современной онкологии (особенно её кулуарах) сегодня идёт много различных споров и дискуссий о природе и причинах канцерогенеза. Несколько теорий, среди которых: общая полиэтиологическая, генетическая (или хромосомная), партеногенетическая, инфекционная (или паразитарная), кармическая (или духовная), энерго-информационная (или эзотерическая) и другие отчаянно и непримиримо воюют между собой за право наиболее правильного отражения первопричин и всех механизмов процесса канцерогенеза, но, к большому сожалению, ни одна из них так и не может охватить всех нюансов и тонкостей этого сложнейшего биологического процесса.

Буду с тобой откровенен, несмотря на все успехи современной онкологии, рак по-прежнему, действительно, остаётся проблемой № 1 во всём мире, стоя по смертности на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний (а в некоторых странах уже даже на первом).

Как это ни грустно констатировать, но, несмотря на все достижения, открытия и ноу-хау в современной онкологии излечиваемость от рака в общей массе пока что не превышает 52% (и это с учётом пятилетней выживаемости), а суммарная эффективность всех инноваций и капиталовложений в конвенциальной онкологии за последние 30 – 40 лет измеряется цифрой…

…примерно 6% (на выходе).

Иными словами за последние 30 – 40 лет общая онкостатистика применительно к эффективности существующих протоколов лечения раковых заболеваний улучшилась только на 6%.

Понимаешь, дорогой мой читатель, это далеко не та впечатляющая цифра, которую бы хотелось услышать каждому пациенту.

Т.е. несмотря на все усилия мирового сообщества по поиску эффективных способов лечения рака он по-прежнему остаётся непобеждённым.

Все достижения и успехи в лечении рака относятся в большей части к ранним стадиям и лишь отдельным формам этого заболевания, которые не затрагивают глубоких энерго-информационных уровней организма человека. Большинство же форм этого заболевания в запущенных стадиях на сегодняшний день являются неизлечимыми и единственная помощь, которую может предложить официальная медицина и онкология – это паллиативная или облегчающая страдания помощь.

Это и есть та горькая правда об онкологии, дорогой мой читатель, которую тебе нужно знать, поэтому я с тобой предельно откровенен и честен.

Сегодня много говорят о перспективах лечения раковых заболеваний. В этом отношении стало очень модно упоминать о новейших биоинформационных технологиях, нано технологиях и достижениях в научной генетике. Ряд учёных уже открыто и безапелляционно заявляют о том, что новейшие биоинформационные технологии генной репликации, трансфекции и репарации (т.е. восстановления) структуры ДНК позволят в самое ближайшее время решить в мире проблему рака. Учёные смело заявляют о том, что генный «инжиниринг» посредством технологий генного модулирования позволит не только полностью контролировать поведение основных онкогенов в организме, но и позволит корректировать саму структуру этих онкогенов и структуру нашей ДНК. Такие веяния сегодня существуют в научном мире.

Я огорчу тебя, дорогой мой читатель, но эти открытия учёных-генетиков, которые, действительно, произойдут в ближайшее время и уже происходят, не особо приблизят всё человечество к решению проблемы рака, к нашему общему сожалению. Этого не случится потому, что истинные информационные предпосылки этого недуга залегают гораздо глубже «геномного» уровня.

Они залегают на уровне первичных межпространственных энерго-информационных связей в сложной и многомерной структуре многослойного  каркаса ДНК, который как оболочка и многослойная изоляция окружает главный проводник – две спирали.

Этот межпространственный уровень в ближайшем обозримом будущем традиционной науке и технологии будет, к сожалению, недостижим.

Ты наверняка уже подумал, а почему я так уверенно говорю и заявляю об этом?

А потому, дорогой мой читатель, что мне об этом по неким совершенно непостижимым и удивительным причинам стало кое-что известно.

Только, пожалуйста, не спрашивай меня о том, откуда и от кого я об этом узнал. Просто поверь, некто (наши друзья, назовём их так) посчитали нужным поведать об этом определённому кругу лиц и мне в том числе.

Ты должен знать, читатель, что наша ДНК в действительности имеет куда более сложную информационно-энергетическую структуру, чем об этом известно современным генетикам, биофизикам и биохимикам. Именно поэтому технологии генной модуляции практически ни коим образом не коснутся того энерго-информационного и биопрограммного уровня на котором залегают биоинформационные предпосылки этого недуга.

Идентификация ряда онкогенов, - это, к сожалению, только самый первый наш шаг на пути понимания всей сложности биоинформатики процесса канцерогенеза в разрезе многомерной структуры ДНК. Учёным генетикам сегодня ещё не известно, пожалуй, самое главное – природа самого Божественного языка высшего биопрограммирования – вибрационного языка общения (взаимодействия) первичных структур ДНК. Без понимания этого языка, без знания его кодов и символов невозможно общаться с самой ДНК и корректировать отдельные её программы и подпрограммы (кодоны).

Так обстоят дела, дорогой мой.

Я знаю, что мои слова повергли тебя в некоторое уныние, но…

…не всё так грустно и безнадёжно в действительности, поверь.

Теперь, дорогой мой читатель, после всех этих немного грустных известий, я хочу сообщить тебе светлую и добрую весть.

Главная мысль моего (и не только) послания к тебе заключается в том, что несмотря на все трудности, связанные с лечением этого недуга, РАК ИЗЛЕЧИМ В ПРИНЦИПЕ, точнее – исцелим и с генетической и с энерго-информационной точек зрения.

Ты слышишь меня, ОН ИЗЛЕЧИМ И ИСЦЕЛИМ и это самое главное и самое важное, что тебе нужно знать, не смотря ни на что.

Запомни, дорогой мой читатель, это заболевание ни при каких условиях не является Божьей карой или наказанием Господним, как думают некоторые. Наш Отец небесный и его духовная Семья друзей человечества – духовных сущностей Вселенной безмерно Любят нас самой Высокой, самой Светлой, Самой Чистой и ничем не обусловленной Любовью.

Знай читатель, первопричины и предпосылки всех раковых заболеваний – это разрывы и искажения тончайших энерго-информационных и программных связей на уровне первичных управляющих структур, программ и подпрограмм ДНК.

Данные связи обеспечивают соответствующей информацией и энергией все структурные процессы в любом живом организме.

Наш организм, дорогой мой читатель, - это поющий, гудящий, вибрирующий и светящийся Дом - Дом постоянного строительства и ремонта. Сотни тысяч и миллионы информационных команд из первичных структур и матричных слоёв ДНК ежесекундно поступают всем клеткам нашего организма, структурные программы обновления клеток, органов и систем организма, одна за одной, стоят в бесконечных очередях, только успевая в нужный момент предъявлять нашей ДНК свой активационный код.

Известно, что поверхностный слой клеток желудка, обновляется в среднем за несколько дней, мышечные ткани за несколько месяцев, некоторые органы, например, - печень, обновляются за полгода, для обновления скелета человека требуется около года, а весь организм полностью обновляется примерно за 2 года. Вот и посчитай, сколько раз за всю жизнь мы обновляемся полностью и целиком ?

Продолжительность нашей жизни на Земле и интенсивность старения нашего организма ограничены только двумя критериями – количеством циклов обновлений наших клеток, органов и систем и качеством процесса копирования жизненно важной биологической информации и ещё...

...сложным механизмом запрограммированных погрешностей этого процесса, который также регулируется в ДНК.

Разве ты об этом не знал?

Именно поэтому не имеет смысла ломать голову над тем, какова природа онкологического заболевания: кармическая, генетическая или инфекционная (паразитарная), поверь. Несмотря на всё многообразие существующих теорий канцерогенеза всё это уже вторично. Первично же при этом заболевании то, что сам процесс канцерогенеза с физиологического и органного уровня уже перешел на тонкий энерго-информационный уровень и закреплён в активированном слое ДНК механизмами генетической памяти. При этом процесс клеточного деления уже нарушен и структуры ДНК уже выдают частично искаженные и ошибочные команды для осуществления тех или иных структурных процессов в организме.

Главное, что тебе нужно знать, дорогой мой читатель, о существующих сегодня в мире методах лечения раковых заболеваний – это то, что на сегодняшний день ни одна из существующих земных технологий без участия в этом процессе самого пациента не способна прямым образом и избирательно корректировать первичные энерго-информационные структуры, программы и подпрограммы активированных слоёв ДНК.

Я не пугаю тебя этим заявлением, а хочу обезопасить от всех ловкачей, проходимцев, жуликов и шарлатанов, умело пользующихся современной научной терминологией и рекламной лингвистикой.

Все разговоры и слухи о технологиях генной репликации и репарации (восстановления) ДНК, суперцелителях и суперэкстрасенсах применительно к лечению раковых заболеваний в поздних стадиях только разговоры и не более того.

Современная земная наука и технология только приблизились к пониманию истинной структуры ДНК, которая, как я уже говорил, многомерна, многоуровнева и на несколько порядков сложнее, чем представляют себе учёные генетики.

Знай, дорогой мой слушатель, наша ДНК кроме двух своих главных нитей и спиралей имеет ещё 10 межпространственных информационных слоёв (уровней), каждый из которых имеет две части - матричную и активированную и между которыми постоянно осуществляется сложный и упорядоченный энерго-информационный обмен.

В этих межпространственных информационных слоях, которые сгруппированы в «пакеты» по 3 слоя в каждом «пакете» закодирована не только вся наша прямая наследственность, но и вся память наших предыдущих воплощений (Хроники Акаши), которая также связана с нашей наследственностью. В этих слоях записаны все наши жизненные уроки, в этих слоях записано всё то, что мы уже сделали , но главное – в этих слоях содержится матрица и весь потенциал наших безграничных трансформационных возможностей. Именно в этих слоях, а точнее в седьмом слое третьего межпространственного пакета находится программа исцеления от всех недугов и в том числе от рака.

Целенаправленно воздействовать на эти информационные уровни или межпространственные слои ДНК традиционными технологическими методами сегодня невозможно, поскольку каждый слой или уровень возможностей надёжно защищён от предыдущего, а переход от уровня к уровню может быть только последовательным (эволюционным).

Именно поэтому все существующие сегодня традиционные методики лечения онкологических заболеваний направлены по большей части на борьбу лишь с опухолью как следствием искажения и разрыва данных энерго-информационных связей, но не с предпосылками, вызывающими сам рост опухоли.

Иными словами, современная онкология, владея технологиями разрушения опухоли, не владеет технологиями корректировки и восстановления межпространственной информационной структуры ДНК. При таком подходе причины роста опухоли даже после её устранения из организма по-прежнему сохраняются в самой структуре ДНК. Именно этим и объясняется вероятность рецидива и трудность лечения многих форм рака.

Знай, дорогой мой читатель, такое ужасное явление как рецидив онкологического заболевания возможно именно по той причине, что устранение опухоли из организма человека ни коим образом не связано с восстановлением структуры ДНК и через некоторое время после удаления опухоли процесс её роста может возобновиться, поскольку искажения и разрывы информационно-энергетических связей в первичных структурах ДНК по-прежнему не устранены. Таким образом, ты уже понял, что для лечения и исцеления от рака мало устранить саму опухоль из организма. Нужно ещё восстановить искаженные или разорванные первичные энерго-информационные связи в структуре ДНК.

Я думаю, ты уже наверняка задался вопросом:

- если современная наука не владеет технологиями восстановления первичных энерго-информационных структур ДНК, то может быть и в принципе не существует способа восстановления этих связей и структур?

Может быть, именно потому рак и является столь трудноизлечимым и смертельным заболеванием, фатальной неизбежностью, ошибкой природы?

Нет, дорогой мой, истина, добрая весть и главная мысль моего послания к тебе состоит как раз в том, что способ восстановления первичных энерго-информационных структур ДНК всё же существует.

Ты слышишь меня, путник, ищущий исцеления от своего недуга, ОН СУЩЕСТВУЕТ.

Мать Природа, эволюция и Отец наш небесный не могут быть столь строги и требовательны к своим бренным творениям, чтобы не дать им шанса почувствовать Силу их Любви ним - Любви исцеляющей, воскрешающей и обновляющей, Любви светлой, искренней и совершенно ничем не необусловленной, высшей Любви ко всем своим земным творениям.

Подумай, могут ли Любящие Мать и Отец не радоваться тому, что их ребёнок полноценно развивается, растёт и успешно справляется с теми задачами, которые ставит перед ним жизнь?

Могут ли Любящие Мать и Отец не радоваться в тот момент, когда их ребёнок успешно сдаёт вступительный экзамен в колледж или вуз, для того, чтобы получить образование, специальность и путёвку в жизнь?

Могут ли Любящие Мать и Отец не радоваться тому, что их ребёнок станет в будущем достойным человеком, с честью выдержит все испытания и потрясения жизни и выполнит весь тот объём задач, который должен сделать на Земле каждый Человек?

Любящие Мать и Отец будут от всего сердца рады за своего ребёнка, когда в его глазах они будут видеть достойного продолжателя рода человеческого, когда в его глазах они будут видеть Самих Себя.

Точно так же радуется за каждого человека и Сам Творец, видя то, как человек, попавший в сложную жизненную ситуацию, с честью и достоинством, не теряя Веры, Надежды и Любви выходит из неё.

Конечно, наши Любящие Родители – эволюция, Господь Бог и Мать Природа позаботились о нас, оставив в нашем распоряжении тот Высший инструмент, с помощью которого мы можем решать самые сложные жизненные проблемы, включая и проблему исцеления от рака.

Ты слышишь меня, дорогой мой читатель, в каждом из нас спит мастер-целитель своего духа и тела. У каждого из нас есть в распоряжении уникальный инструмент, позволяющий владеть своим телом и корректировать структуру ДНК, вплоть до первичных энерго-информационных связей.

Поверь мне, практически ни один пациент и ни один специалист-онколог не догадывается о том, что действительно лежит в основе безрецидивного исцеления от рака. Многие думают, что в этом деле на первом месте стоят…

… самые авторитетные специалисты-онкологи, владеющие «супертехнологиями», на основе «суперметодов», «суперпроцедур» или сверх дефицитных и дорогостоящих «суперпрепаратов»,

…на худой конец – некие непризнанные гении-самоучки – разработчики новейших методик, технологий и панацей

… на крайний случай – «супер-целители», «супер-маги» или «супер-экстрасенсы», владеющие тайными «чудо-рецептами», секретными ритуалами или энергетическими возможностями.

Нет, дорогой мой читатель, в процессе исцеления от рака всё это так же второстепенно.

Самым главным специалистом, гением-самоучкой и мастером-целителем являешься ТЫ САМ.

Слышишь меня, дорогой мой человек. Ты сам – ключевое звено процесса исцеления от своего недуга и никто иной.

Слушай меня внимательно и сосредоточенно, дорогой мой, это самое важное из того, что содержится в моём послании к тебе.

Главным фактором исцеления от рака является Фактор Намерения.

Я повторю эти слова:

ГЛАВНЫЙ ФАКТОР ИСЦЕЛЕНИЯ ОТ РАКА – ЭТО НЕСГИБАЕМОЕ НАМЕРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ИСЦЕЛИТЬСЯ (или излечиться).

Хорошо запомни это слово: НАМЕРЕНИЕ.

Не спеши, дорогой мой читатель, делать какие-либо выводы. Произнести это слово легко, но понять его смысл очень сложно, архисложно, поскольку категория Намерения является многомерной (межпространственной) и отсутствует в нашем традиционном синтаксисе и понимании.

Как я уже говорил, воздействовать на первичные и межпространственные энерго-информационные структуры ДНК невозможно технологически, но…

…возможно именно с помощью уникальной Силы Намерения.

Сила Намерения, дорогой мой читатель, - это универсальная навигационная категория и сила во всей вселенной. Она есть с самого рождения в распоряжении каждого живого существа, но из всех живых существ один лишь человек может ей пользоваться целенаправленно. Сила эта многомерна, межпространственна и совершенно непостижима для линейного мышления и восприятия. Многие верующие люди связывают эту силу с проявлением Божественности в нашем мире и способом Божественного влияния. Описать словами эту силу и категорию просто невозможно, поверь. Она стоит как бы за кулисами нашей реальности и бытия, но вместе с тем она пронизывает собой каждое действие и явление в живом мире.

Сила Намерения сродни силе воли (в традиционном понимании), но гораздо глубже последней. Сила Намерения – в какой-то мере может быть сравнима с силой глубоко внутренней установки, силой совершенно бескомпромиссного приказа или внутренней команды, отданной на самом глубоком уровне и действующей неотвратимо. Эта команда пронизывает все уровни человека и подчиняет себе каждую клеточку организма. Силу намерения, в какой-то степени, можно сравнить с магнитом, который ориентирует металлические опилки строго в соответствии с направлениями силовых линий, с оптическим прицелом, который позволяет чётко увидеть цель, находящуюся на удалении. Эту силу можно сравнить также с «кошкой» (крюком на верёвке), которая позволяет герою-любовнику залезть (притянуть себя) в окно любимой, с «туннелем», полотном дороги или «магистралью», протянутой от одного пункта назначения к другому.

Вместе с тем, Намерение это не только универсальная сила, но и особое качественное состояние человека, связанное с наличием личной силы, которое можно развивать, накапливать (как некий внутренний ресурс) и пользоваться для достижения желаемого. Т.е. Намерение – это своего рода универсальная энерго-информационная категория и силовая связь одного явления с другим, одного состояния и качества с другим.

Применительно к лечению ракового заболевания Сила Намерения действует точно также.

Внимай читающий: если ты сформируешь и сконцентрируешь  необходимый потенциал силы намерения излечиться (или исцелиться) от своего недуга, то она как незримый локомотив или магнит неминуемо приведёт (притянет) тебя к пункту назначения, именуемому исцеление.

Вот главная основа для исцеления не только от рака, но и от любого другого тяжелого недуга.

Я знаю, дорогой мой читатель, тебе ещё трудно понять эту категорию и ухватить её многомерный смысл. Дело тут в том, что всем нам порой бывает сложно смириться с отсутствием описания и какой бы то ни было чёткой процедуры - в данном случае процедуры намеревания. Каждому из нас нужны руководства, указания и пошаговые инструкции, но с Силой Намерения это, увы, невозможно, к сожалению.

Я уже говорил, Сила Намерения - это совершенно уникальная и неподвластная разуму категория, которая не подчиняется никаким земным ноу-хау.

Единственным способом Намеревания излечения или исцеления является его…

… Намеревание.

Главное инструкция одна – это возможно в принципе!

Единственное, что ещё можно добавить к этому, чтобы намеревать, человек должен обладать значительной физической и умственной отвагой, а также чистым духом.

Намеревание исцеления - это не просто мысль или фраза, сказанная про себя или вслух: «хочу исцелиться или намереваюсь исцелиться».

Это концентрация в абсолютном безмолвии и покое, в абсолютной чистоте и искренности помыслов всей совокупности личной силы человека.

Намеревание исцеления – это, по сути, формирование и постановка перед подсознанием совершенно чёткой и конкретной задачи. Эффективность её исполнения организмом зависит именно от личной силы её постановки. Именно для этого и нужно состояние внутреннего покоя – покоя для того, чтобы быть услышанным своим Высшим Я.

Может ли возникнуть состояние абсолютного и полного безмолвия в суетном и постоянно причитающем от страха и боли уме?

Конечно же, нет.

Значит, состояние безмолвия и внутреннего покоя большинству пациентов нужно учиться тренировать и накапливать.

Намеревание - это совершенно неописуемое действие с точки зрения традиционного мировоззрения и синтаксиса и в то же время Силой Намерения можно пользоваться, более того, Силу Намерения, как я уже говорил, можно тренировать и концентрировать (накапливать). Для этого есть соответствующие техники и методики.

Скажу ещё больше, у каждого из нас уже с рождения есть связь с намерением. Все живые существа, приходя на Землю, как бы уже изначально намерены решить целый ряд задач: обзавестись семьёй, вырастить потомство, состариться и умереть. Поэтому главное, что нам требуется для самоизлечения или самоисцеления – это очистить и укрепить эту связь с Силой нашего Намерения до уровня её целенаправленного физического проявления.

Ты хочешь знать, дорогой мой читатель, за счёт чего, прежде всего, избавились от своих недугов многие известные люди, такие как Александр Солженицын, Владимир Нуждов, Виктор Пылявский, Дарья Донцова, Фрэнсис Чичерстон, велосипедист Армстронг и многие, многие другие, мене известные.

Они воспользовались силой Намерения, только каждый по-своему и по своей личной «технологии». Но в основе всех их «чудесных» самоисцелений лежит Сила их Намерения исцелиться и непоколебимая Вера в себя.

Ты хочешь знать, дорогой мой читатель, почему существует так много различных альтернативных методов и методик лечения раковых заболеваний и почему все они столь разнообразны и парадоксально неповторимы, но, в то же самое время, ни одна из них не помогает в равной степени другому пациенту?

Да потому, что все существующие альтернативные методики лечения раковых заболеваний (как, в общем-то, и конвенциальные) практически не учитывают фактор намерения. Иными словами, в каждом случае лечения к самой методике и технологии прикладывается совершенно различное намерение пациента, а точнее – различный потенциал Силы Намерения.

В одном случае он бывает велик, и поэтому результат не заставляет себя долго ждать, а в другом случае его может не быть вовсе, поэтому и результата достигнуто не будет, несмотря на точность копирования «лечебного рецепта» или «супер-методики».

Такова она, дорогой мой читатель, - непостижимая Сила Намерения.

Я догадываюсь, что, несмотря на все мои усилия, ты всё ещё не понял, что же это за «сила» такая.

Не смущайся, дорогой.

Мне было точно так же как и тебе трудно в своё время, и я сам прошел через всё это к пониманию, а точнее – осознанию этой категории и Силы. В том, что она существует я не сомневаюсь, ибо пользуюсь ей и в том числе прямо сейчас, когда ты читаешь эти строки.

Этот материал, дорогой читатель, был создан моим намерением.

Всё что мы можем сделать по отношению к намерению с точки зрения нашего традиционного мышления – это только очертить многомерные контуры и сделать самые общие наброски этой удивительной категории и Силы.

Постарайся на первоначальном этапе понять самое главное – независимо от того осознаёшь ты эту удивительную категорию и Силу или нет, ОНА СУЩЕСТВУЕТ как незримая основа и ткань нашего бытия.

Она существует как холст, на котором маслом написана картина. Ты хорошо видишь краски и сюжет, но не видишь самого холста, хотя он является основой картины.

Она существует, как незримый компас или проблеск далёкого маяка, которого нужно держаться в ночи кораблю, выруливая между тайфунами и валами, чтобы приплыть точно в гавань и не сбиться с курса.

Она существует как «скручивающий момент» на верёвке, который позволяет отдельные нити и ниточки, не обладающие сами по себе достаточной прочностью собирать в прочный трос или канат.

Она существует как невидимый магнит, который ориентирует в одном направлении строго по силовым линиям все магнитные опилки.

Она существует, как «оптический прицел» на винтовке у снайпера, который позволяет чётко видеть и контролировать цель, находящуюся на значительном удалении, чтобы без промаха её поразить.

Она существует, как незримый «клей» усердия и трудолюбия, который позволяет прилежному ученику с годами из подмастерья превратиться в самого талантливого мастера и превзойти своего учителя.

Сила Намерения заставила в своё время первых присмыкающихся, выползших на сушу из воды, отращивать ноги и крылья.

Сила Намерения в сочетании со специальной программой тренировок и питания позволяет некогда совершенно рядовому человеку накачивать огромную мышечную массу и целенаправленно трансформировать своё тело, превращаясь в культуриста.

Сила Намерения позволяет мастеру каратэ с годами достигать такой координации и концентрации внутренней энергии, когда натренированная конечность становится способной разрушать не только внешнюю, но и внутреннюю структуру материалов.

Сила Намерения позволяет людям, потерявшим друг - друга, всё же встретиться совершенно «случайно» и найти друг друга несмотря ни на какие расстояния в столь огромном, сложном и безумном мире.

Сила Намерения лежит в основе всех существующих «чудес света» и всех необъяснимых тайн и загадок вселенной.

Силой Намерения пропитаны все шедевры зодчества, все полотна мастеров, все поэтические и художественные произведения.

Сила Намерения подвигла древних арабов к возведению величественных пирамид в доказательство именно её существования и могущества, в подтверждение неразрывной связи человека с Космосом и силами вселенной.

Сила Намерения подвигла Христа на Путь и на подвиг во имя Высшей добродетели и во имя спасения всего человечества.

Сила Намерения из неказистой девчушки, однажды увидевшей на подиуме манекенщиц или услышавшей шум аплодисментов, делает с годами супермодель или выдающуюся актрису.

Сила Намерения из слабого и болезненного мальчугана, однажды увидевшего живое состязание спортсменов, со временем делает выдающегося атлета, чемпиона мира и олимпийских игр.

Концентрированная Сила Намерения, порой, творит настоящие чудеса, позволяя матери, спасающей жизнь своему ребёнку, оторвать от земли тяжелую бетонную плиту, которую несколько взрослых мужчин затем не могут даже сдвинуть с места.

Концентрированная Сила Намерения позволяет селезню или дрозду отпугнуть от своего гнезда грозного ястреба, когда угроза нависает над самкой насиживающей яйца.

Сила Намерения позволяет террористу приводить в исполнение самый чудовищный замысел, нисколько не беспокоясь о собственной жизни и последствиях.

Сила Намерения позволяет йогу не чувствовать боли, входить в глубокий транс и замедлять на длительное время все физиологические процессы в своём организме.

Сила Намерения позволяет старой цыганке полностью владеть и контролировать внимание ротозея, который совершенно добровольно не по своему, а по её намерению расстаётся со своим кошельком.

Сила Намерения слиться с учителем позволяет кровоточащим стигматам не только проявлять, но и своим собственным телом ощущать и чувствовать страдания Христа.

Сила Намерения позволяет священнику во время глубокой молитвы возноситься сознанием к Самому Богу и своим сердцем, (точнее своей ДНК) непосредственно чувствовать Божью благодать.

Сила Намерения посвятить себя служению Высшей Добродетели может делать нетленным тело монаха или монашки, поскольку они при жизни достигают тех вибрационных уровней (слоёв ДНК), которые связаны с Высшим состоянием материи - нетленностью и бессмертием.

Сила Намерения позволяет магу переноситься своим осознанием и восприятием в немыслимые миры и области вселенной, а также «уходить» из этого мира точно в назначенный день и час.

Сила Намерения позволяет спириту или шаману воспринимать потустороннюю реальность и общаться с Духами как с совершенно реальными, только бестелесными созданиями.

Сила Намерения позволяет тоненькому и слабенькому росточку, тянущемуся к свету, совершать физически невозможное - пробивать и взрывать пятисантиметровый слой асфальта и бетона.

Сила Намерения – это именно та Сила, которая позволяет раненому войну в той ситуации, когда вроде бы уже никаких шансов на победу нет, когда разум чётко осознаёт поражение, всё же делать безумный, самый последний и отчаянный рывок, и вопреки здравому смыслу выхватывать свою победу из пасти самой смерти.

Вот что такое Сила Намерения, дорогой мой читатель.

Поверь, говорить об этой силе не так важно, как важно уметь ей пользоваться, поскольку, именно эта Сила лежит в основе всех случаев «чудесного», удивительного самоизлечения и самоисцеления от рака.

Именно эта Сила – Сила Намерения является главным фактором всех эволюционных изменений во вселенной - тем фактором, который посредством свободного выбора обеспечивает такое непостижимое разнообразие видов, который обеспечивает посредством сложных энерго-информационных механизмов закрепление и развитие на физическом уровне любых изменений: как позитивных, так и негативных.

Позитивные изменения способствуют эволюции посредством изменчивости и приспособляемости. Негативные изменения также способствуют эволюции посредством безжалостного естественного отбора.

В биологическом мире, будь то человеческий или животный действует жестокий, но справедливый порядок: выживает сильнейший, наиболее гибкий и приспособленный к жизни.

Ты понимаешь, мы живём в мире свободного выбора, и только наша собственная Воля выбирает то направление, в котором мы двигаемся и будем двигаться по жизни. Никто другой не может и не должен этого делать за нас.

Весь парадокс онкологического заболевания с точки зрения Намерения состоит в том, что тот же самый информационный механизм, который обеспечивает процесс изменчивости и приспособляемости видов посредством механизмов генетической памяти своей обратной стороной обеспечивает жестокий процесс естественного отбора, закрепляя этими же самыми высшими информационными механизмами генетической памяти совершенно нежелательные процессы, которые имеют место при канцерогенезе. Именно поэтому борьба с раком в какой-то степени является борьбой с высшими эволюционными инструментами природы, обеспечивающими саму эволюцию, обеспечивающими процессы изменчивости и приспособляемости видов.

Такова правда о раке.

Запомни, дорогой мой читатель, в борьбе с раком самым важным моментом является несгибаемое Намерение человека измениться. Оно важнее и превыше всего, всё остальное уже вторично.

Пойми, читатель, в основе исцеления должно быть не чьё-то а именно твоё личное несгибаемое намерение измениться и исцелиться, а уже в качестве дополнения к нему комплексная система противоопухолевого лечения и восстановления информации.

Намерение – это личная сила и воспользоваться ей можно только лично.

С помощью различных противораковых средств, методов и процедур, ты сможешь справиться с опухолью в своём теле, а с помощью Силы Намерения и Веры ты сможешь восстановить разорванные и искаженные энерго-информационные связи первичной структуры ДНК.

Нельзя исцелиться полностью и безрецидивно не решив эти две задачи одновременно.

Если ты избавишься только от самой опухоли, не восстановив структуры ДНК и разорванных энерго-информационных связей, рецидив будет вероятен и возможно неизбежен. Но восстановить искаженные и разорванные энерго-информационные связи посредством Силы Намерения можешь ТОЛЬКО ТЫ. Только ты ЛИЧНО и никто другой, запомни это хорошо.

Незнание этого привело к печальному итогу многих пациентов, передоверившх себя шарлатанам и некомпетентным специалистам.

Говоря о подходах, существующих сегодня в противоопухолевом лечении, нельзя не сказать о противостоянии официальной и нетрадиционной онкологии и медицины. Это величайшее заблуждение и невежество, друг мой, – противопоставлять и разделять эти составляющие одного целого. И в том и в другом секторах есть как добросовестные и талантливые специалисты – мастера своего дела, так и формалисты, нерадивые неучи, рвачи и шарлатаны, желающие нажиться на проблемах больных.

Правды ради скажу - в альтернативном секторе, последних, всё же гораздо больше.

Истина же состоит в том, что в лечении рака, дорогой мой слушатель, нужно грамотно использовать весь арсенал доступных средств и методов, начиная от грубого хирургического вмешательства, химиотерапии и лучевой терапии, вплоть до психотерапии и тонких энерго-информационных методов.

В этом и состоит суть интегрированного подхода к лечению.

В каждом случае нужно искать свой алгоритм и свою систему лечения  на основе несгибаемого намерения исцелиться.

Несгибаемое намерение – это основа – незримый стержень той пирамидки, на который одно за одним нужно по порядку нанизывать кольца всех составляющих единой системы противоопухолевого лечения.

Многие люди наивно полагают, что успех лечения рака может быть связан исключительно с официальной или исключительно альтернативной медициной.

Нет, дорогие мои, и первые и вторые заблуждаются.

Без Веры в себя и без Намерения исцелиться практически любой метод лечения или исцеления становится неэффективным. Сила намерения в равной степени действует и должна присутствовать при любом способе лечения, и в том числе при интегрированном, когда эффективно сочетаются официальные и дополняющие методы.

Кстати, именно интегрированный,  или КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД к лечению имеет больше всего шансов на успех по той причине, что он позволяет использовать в лечении самый широкий арсенал различных средств, а. значит, он позволяет комплексно и последовательно восстанавливать все уровни и системы организма пациента. Именно интегрированный или комплексный подход к лечению в наибольшей степени  соответствует многоуровневой и многомерной человеческой природе.

Нельзя не сказать несколько слов и об обратной стороне Силы Намерения.

Запомните, дорогие мои, данная Сила очень могущественна и при этом совершенно слепа. Только Воля человека выбирает направление и вектор приложения этой Силы. Если человек твёрдо и осознанно (намеренно) выбирает направление исцеления, данная Сила собирает и концентрирует все его полевые и информационные структуры в одно целостное поле.

Если же человек опускает руки перед недугом, сдаётся и осознанно выбирает смерть средством избавления от своих страданий, Сила намерения столь же неотвратимо и безжалостно разрушает его организм и фрагментирует на части некогда единый конгломерат энергетических полей.

Ну что ж, для первой встречи вот как бы и всё о Силе Намерения в онкологии.

Главной задачей нашего с Вами тренинга было закладывание глубокой психосоматической основы для активизации фактора намерения - той основы, которая не позволит Вам ни при каких условиях опускать рук и сдаваться перед этим недугом , - той основы, которая незримо будет работать для Вас каждый день и час, - той основы, которая в один прекрасный день позволит Вам с гордостью сказать.

Я сделал это!

Ну вот, дорогие мои читатели, и закончился наш первый тренинг. В следующих тренингах мы поговорим с Вами о сути комплексного подхода к лечению, о принципах Духовной эволюции и восстановлении информации на уровне ДНК с использованием широкого спектра комплементарных средств, а также о практических методах подготовки и использования Силы Намерения.

Я бесконечно благодарен всем Вам за внимание.

Мне бы очень хотелось, чтобы те крупицы священного знания  вместе с энергией Любви, которую я к Вам испытываю и которую я старался передать Вам от своего сердца, остались в Ваших сердцах.

Мне бы хотелось, чтобы эти крупицы священного знания семенами упали в благодатную почву Вашей души, а затем проросли в ней Вашей Верой и надеждой.

Мне бы хотелось, чтобы они не только проросли и дали благодатные всходы мотивов и внутренних сил для борьбы с недугом, но и дали бы по окончании страды хороший урожай в виде излечения и исцеления от Ваших недугов.

Между прочим, слово страда, обозначающее необходимый и тяжелый труд, имеет общую основу со словом страдание.

Будьте все здоровы и счастливы.

Да пребудет с Вами Сила – Сила Намерения и Сила Любви к жизни.

Да пребудет с Вами Вера и Надежда.

До встречи, дорогие мои, с Любовью к Вам

ЯКоВ.

Тренинг 2. Комплексный подход к лечению и дополняющие средства

Часть 1. Комплексный (интегративный) подход

Здравствуй, дорогой мой слушатель.

Это уже вторая наша с тобой встреча и я бесконечно рад тому, что ты сейчас и здесь слушаешь мои слова. Я знал, что эта наша встреча с тобой непременно состоится, и что она будет, отнюдь, не случайной.

Об этой нашей встрече, как и о первой, ты вряд ли мог знать и догадываться заранее, а я уверяю тебя, знал о ней и потому намеренно готовил её не один год. Не имеет значения, когда и как ты познакомишься с этим посланием. Значение, как ты уже знаешь, имеют информация и энергия, которые в нём содержатся, и которые я попытаюсь тебе передать от всего своего сердца.

В том уникальном материале, с которым ты сегодня познакомишься, сконцентрирован многолетний опыт борьбы с раком самых разных людей, в этом материале сконцентрирован многолетний опыт работы многих целителей, духовников, биотерапевтов, фитотерапевтов и учёных-подвижников, не признанных официальной онкологией и медициной.

Это очень не простой материал и опыт, поверь, дорогой слушатель. Впервые он излагается так концептуально и целостно.

Некоторые его категории вообще впервые  освещаются для широкой аудитории. Долгое время это сокровенное знание было лишь уделом узкого круга посвящённых, мастеров и специалистов, но пришло время каждому человеку становиться для самого себя и мастером и специалистом и целителем.

Именно поэтому этот материал и опыт становится достоянием гласности и твоим личным знанием. А мне выпала великая честь и доверие от самого Духа сделать это.

До того, как начнётся изложение материала данного тренинга, я хочу сделать соответствующее предупреждение:

Данный материал, как и материал первого тренинга, строго обязательно должен найти отклик в твоём сознании и твоей душе. Ведь я даю тебе не просто информацию. Я даю тебе силу - силу знания – сакрального знания. Тебе уже должно быть известно, что знание – это уже упорядоченная и систематизированная информация, готовая к практическому применению. Вот почему знание – это, прежде всего, Сила, - внутренняя Сила, которая может быть как разрушительной, так и созидательной.

Именно поэтому усвоение данного материала может быть продолжено только при наличии соответствующего резонанса и отклика в твоей душе. Если же у тебя с самых первых моих слов возникает внутренне сомнение, противоречие, отторжение или скепсис, отложи, дорогой мой слушатель, данный материал на время и вернись к нему в другой раз, в другом состоянии и расположении духа.

Итак, начнём.

Как и при первой нашей встрече устройся поудобней, слушатель, и максимально расслабься для того, чтобы новая информация смогла просочиться через все твои щиты, доспехи и фильтры, защищающие твоё сознание и подсознание. Для того, чтобы знание и энергия Любви – Любви, бескорыстной, чистой и ничем не обусловленной, смогла проникнуть в твоё сердце, наполнив его Верой и надеждой, для того, чтобы те крупицы и семена истинного знания, которые я тебе собираюсь дать, а точнее – посеять в твоей душе и твоём сердце, оказались в максимально благодатной почве и смогли дать всходы мотивов и внутренних сил для борьбы с недугом.

Сегодня, дорогой мой слушатель, я хочу сообщить тебе нечто, о чём ты не только не знаешь, но не можешь даже догадываться.

Линейный ум любого человека надёжно защищён от этих уровней осознания и направлений хода мысли.

Я хочу поведать тебе об опыте борьбы с раком огромного числа людей путём использования самых различных и порой даже невероятных средств и методов.

Ты должен знать, что тот опыт, о котором пойдёт речь, имеет очень высокую цену, пожалуй, самую высокую из всех, какие только существуют.

Эту цену нельзя измерить никакой суммой денег, никаким количеством страданий или радости, ибо за всем этим стоит нечто большее и неизмеримо важное. За всем этим стоят тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч и миллионы человеческих жизней, и я не умаляю этих цифр, они верны.

Я склоняю в глубоком земном поклоне свою голову перед всеми теми людьми - более или менее отважными, боле или менее удачными, более или менее сильными духом, которые не опускали рук перед этим недугом, а на свой страх и риск искали-таки пути решения своих проблем и на себе пробовали и испытывали самые различные средства и методы комплементарной и паллиативной помощи.

К большому сожалению, для подавляющего большинства пациентов этот опыт был связан с отсутствием необходимого знания, с серьёзными и грубыми ошибками, с горьким разочарованием и страданием. Для меньшей части этот опыт был связан с несколько запоздалым пониманием и открытием некоторых неписанных законов и жизненных истин, а для совсем малой, к сожалению, мизерной части людей, этот опыт был связан с просветлением и озарением, с осознанием своей Божественности, закодированной в нас самих, точнее - в нашем священном ДНК коде.

Для этой мизерной части сильных духом людей этот опыт был связан с открытием Бога в самом себе и с открытием тех высших Сил эволюции, которые незримо управляют всеми процессами, протекающими в живой материи – материи вибрирующей, воспринимающей и осознающей.

Для этой катастрофически малой части людей этот опыт был самым главным жизненным уроком, который, подведя человека практически к самому краю пропасти, позволил ему всё же не сломаться и не опустить рук перед лицом смерти, а почувствовать ту воскрешающую, исцеляющую и обновляющую Силу - Силу Веры и Силу Любви – Любви высшей и совершенно ничем не обусловленной – безмерной и безграничной Любви Создателя ко всем своим творениям, будь то растение, насекомое, млекопитающее или человек.

Именно этой - мизерно малой части людей данный опыт позволил ухватиться руками за то, за что ухватиться вроде бы совершенно невозможно – за Дух, за Намерение.

Да, дорогой мой слушатель, той незримой «ниточкой» и «спасительной соломинкой» для всех тех «счастливчиков», кто смог победить этот недуг в самой сложной и критической ситуации, когда нужно было делать внутренний выбор, была непостижимая Сила Намерения и Сила Духа.

Именно эта невидимая ниточка и связь, протянутая от сердца человека к его Высшему Я и стала для них тем самым проводником – проводником энергии и информации который вначале удержал их на этом свете, а затем укрепился в них до такой степени, что превратился из тоненькой «ниточки» в мощный силовой кабель, позволивший наполнить каждую клеточку организма человека новой информацией и энергией - энергией воскрешения, исцеления и обновления.

Опыт, о котором пойдёт дальше речь, позволил той когорте смельчаков в самый трудный момент жизни собраться и мобилизоваться внутренне для того, чтобы, не взирая ни на что, начать-таки посредством изменения себя осознанную, поступательную и эффективную борьбу с таким коварным и трудноизлечимым недугом как рак.

Сегодня мы, дорогой мой слушатель, поговорим с тобой об одной из самых интересных и главное – жизненно важных для тебя тем.

Мы поговорим с тобой даже не столько о лечении, как таковом, сколько о Пути – том единственно возможном и верном Пути, который может привести человека к тому желанному результату, который называется осознание своего величия и могущества перед таким недугом как рак.

Мы поговорим с тобой, слушатель, о нашей человеческой эволюции – эволюции информационной и духовной. Мы поговорим о стратегии и тактике комплексного подхода к борьбе с этим недугом и о составляющих этого подхода или о тех средствах и методах комплементарной или дополняющей терапии, которые могут использоваться при лечении рака.

В течение целого ряда лет группой энтузиастов и подвижников изучались, проверялись и тестировались самые различные нетрадиционные средства и методы, использующиеся в лечении раковых заболеваний для того, чтобы пролить свет истины на эту сферу человеческой деятельности и ещё для того, что ищущему человеку не попасться на уловки и приманки многочисленных псевдоспециалистов, неучей, жуликов и шарлатанов от онкологии.

Сейчас я познакомлю тебя с результатами этой работы.

Этот вопрос, как ты уже понимаешь, волнует в первую очередь каждого онкологического пациента, равно как и близких ему людей, а так же и каждого медика, прежде всего, специалиста – онколога искренне и заинтересованно относящегося к своей работе – работе, связанной с лечением, а точнее попытками лечения такого непростого и коварного заболевания как рак.

Это заболевание очень не простое, поверь. Многие его аспекты и скрытые механизмы находятся за гранью человеческого понимания. Из того, что доступно человеку – это, прежде всего, определение главных его составляющих.

Вчера об этом ещё мало что было известно, но сегодня уже известно, что главных составляющих этого процесса три.

Две из них ты уже знаешь из нашего первого тренинга.

Первая составляющая – это сама опухоль, как физическое проявление искажения биологической информации.

Вторая составляющая – это информационные предпосылки этого недуга на уровне первичных связей межпространственной структуры ДНК.

Третья составляющая – это все те внешние и внутренние провоцирующие факторы, среди которых наследственные, психосоматические, инфекционно-биологические (паразитарные), химические, физические,  физиологические и др. способствующие процессу канцерогенеза.

Главная сложность лечения рака – одновременная работа со всеми тремя составляющими, т.е.

и устранение опухоли и продуктов её жизнедеятельности,

и восстановление информации,

и работа с предпосылками канцерогенеза с помощью изменения образа жизни и широкого арсенала комплементарных средств.

Сегодня любой человек, так или иначе связанный с медициной и располагающий какой-то информацией об успехах онкологии в лечении раковых заболеваний, не минует того, чтобы не задаться одним из вопросов:

- как скоро наука и медицина смогут одержать победу над этим недугом?

- в каком направлении будет двигаться прогресс в онкологии?

- доживу ли я до того времени, когда будет создано лекарство от рака и онкологи научатся эффективно лечить этот недуг?

Ну и что же ты думаешь по этому поводу, читатель?

Теперь послушай меня: ТЫ УЖЕ ДОЖИЛ ДО ЭТОГО МОМЕНТА, дорогой мой, поскольку возможность избавления от рака кроется не только и не столько в стенах медицинских учреждений и научных лабораторий.

Эта возможность находится в тебе самом, как и в каждом человеке.

Да, это легко сказать, но это не просто понять и главное - осуществить.

Ты должен это знать, мой слушатель - универсальной «панацеи» от рака, способной лечить это заболевание в любой форме и стадии, ни в ближайшем обозримом будущем, ни в отдалённом на Земле создано не будет, к сожалению.

Грустное откровение, не правда ли?

Я знаю, что эти слова насторожили тебя и повергли в уныние, но не грусти, ведь говоря их тебе, я преследовал совсем другую цель.

Подумай, слушатель, разве может существовать в нашем полярном и дуальном мире зло без доброты, темнота без света, горе без счастья, страдание без радости, а болезнь без возможности излечения или исцеления? Нет, не может.

В нашем полярном мире всё имеет свою полярность и вторую половину, если в какую-то ситуацию или проблему есть вход, то обязательно есть и выход из неё.

Конечно же, у меня есть для тебя, слушатель, очень радостное известие, наполненное светом и Божественной энергией. Это известие о нашей человеческой эволюции – эволюции информационной и духовной.

Ответ на вопрос о том, как будет двигаться прогресс в современной онкологии, с одной стороны, действительно, связан с эволюцией технологий, созданных человеком, но с другой стороны, и  это пожалуй самое главное  - он связан с эволюцией самого человека, с его развитием как энерго-информационной сущности, с расширением его сознания и его  информационно-энергетического тела.

Я могу ответственно сообщить тебе, слушатель, что в ближайшем обозримом будущем в мировой онкологии прогресс будет происходить не на одном фронте, а  на двух фронтах одновременно, ты слышишь?

Во-первых, это будет прогресс в лечении отдельных форм рака, а во-вторых, и это, пожалуй, самое главное, - общее число людей на Земле, самостоятельно победивших свои «раки» будет с каждым годом  неуклонно расти.

Это о чём-нибудь говорит тебе, слушатель?

Это информационная предпосылка для самоисцеления и  самоизлечения.

Это и есть главная мысль моего послания к тебе. Ведь это самое главное, самое яркое и наглядное подтверждение нашей внутренней Силы и силы наших внутренних возможностей, заложенных в ДНК. И я уверяю тебя, эти возможности уже частично для нас раскрыты, а точнее - разблокированы безмерно любящими нас духовными сущностями вселенной и эти возможности раскрываются (разблокируются) прямо сейчас и будут постепенно разблокироваться, как нами, так и для нас завтра и послезавтра и т.д.

Знай, слушающий, в тот самый момент, когда ты слышишь эти мои слова, доносящие тебе правду высоких откровений, твоя ДНК чувствует и настраивается на те вибрации, которые возникают в твоём сознании.

Это и есть, дорогой мой, начало посева семян духовного знания.

Это и есть сознательная информационная работа с ДНК.

Читая эти слова, ты УЖЕ начинаешь меняться где-то очень глубоко внутри – там где сокрыто твоё высшее и истинное Я.

Ты можешь этого не понимать и не осознавать, но это не важно, поверь мне. Я знаю непосредственно от Духа, что это именно так.

Я знаю, что все мы по своей природе максималисты, желающие решать все жизненные проблемы моментально, одним махом и на корню, но с таким заболеванием как рак этого не случится, поверь. По отношению к раку нам следует быть в высшей степени реалитами и прежде всего эволюционистами, ибо этот недуг, связан с высшими эволюционными инструментами и биоинформационными механизмами.

Дорогие мои, запомните это очень хорошо в ближайшее время эволюция преподнесёт всему человечеству много светлых даров, связанных с информационным совершенствованием самого человека – как энерго-информационной сущности. Это крайне любопытный и важный аспект, о котором нужно знать в первую очередь онкологическим пациентам.

Именно поэтому наш сегодняшний разговор можно было бы называть и так: «Духовная эволюция – основа эффективного излечения рака».

Знайте, дорогие мои, начиная с 2000 г эволюция человека, как информационного существа, значительно ускорилась. Вы сами видите, с какими объёмами информации Вам сегодня приходится ежедневно иметь дело.

Это и количество звонков и сообщений по мобильной связи.

Это новые возможности самой мобильной связи.

Это и те объёмы текстовой информации, с которыми без помощи компьютера уже просто невозможно справиться.

Это и новые информационные пространства и возможности для поиска информации в глобальной сети Интернет посредством глобальных поисковых систем.

Это и количество информационных каналов на радио и телевидении.

Это и новые возможности и технологии спутниковой связи и систем спутникового позиционирования.

Это и новые поколения компьютеров, карманных компьютеров, коммуникаторов, портативных игровых устройств и соответствующих  носителей информации.

Это новые технологии хранения и передачи информации посредством голографии, полевого и энерго-информационного переноса.

Это и новые направления музыки и немыслимое количество музыкальной, кино- и видеопродукции.

Это и немыслимое множество существующих сегодня программных продуктов и технологий и т.д.и.т.п, но впереди ...

...нас ждёт ещё большее и нечто просто фантастически умопомрачительное для дня сегодняшнего.

Да, дорогие мои, объёмы информации, с которыми приходится сегодня иметь дело человеку, растут в геометрической прогрессии.

Пять лет назад (а сегодня на «дворе» у нас год 2007-2008) эти объёмы были практически в два раза меньше, а десять лет назад эти объёмы были меньше в пять раз.

Говоря об информационной эволюции человека, как биологического и в то же время энерго-информационного существа, нельзя не сказать и о тех изменениях в самом человеке, которыми сопровождается этот эволюционный процесс.

Ах, если бы Вы только знали, дорогие мои, какие удивительные изменения произошли в самом человеке, точнее – в человеческих возможностях, начиная с 1987 г.

За это время человек от вида homo sapiens или человек разумный сделал большой шаг вперёд к более совершенному виду homo magicas – человек могущественный.

Мы все с вами знаем что Знание – это Сила. Так вот и в переносном и в прямом смысле современный человек, овладев колоссальными информационными возможностями и новыми знаниями, по сравнению с человеком прошлого века СТАЛ СИЛЬНЕЕ  И  МОГУЩЕСТВЕННЕЕ.

Могущественнее – от слова маг, могуч, могущий.

Иными словами, человек Новой Эры может делать то, чего не мог делать его предшественник.

Это в равной степени относится и к борьбе с раком, а точнее - информационным предпосылкам и возможностям восстановления информации на всех уровнях, включая и структуры ДНК.

Иными словами, современный человек, владеющий колоссальными информационными возможностями, новыми технологиями и знаниями может более гибко и конструктивно подходить к работе с собой и своим недугом.

Иными словами, сегодня он может позволить себе то, чего не мог себе позволить его собрат по несчастью десять и двадцать лет тому назад.

В распоряжении современного человека имеются многочисленные информационные инструменты более высокого уровня, чем были у его предшественника.

Наш сегодняшний психотренинг, между прочим, также представляет собой один из таких инструментов.

Огромные информационные возможности сегодня имеются и у глобальной сети Интернет, где имеется огромное число сайтов и открытых форумов онкологической направленности.

Кроме чисто онкологических сайтов и форумов, в сети сегодня существует много сайтов по интегративной онкологии и медицине, связанных с личным опытом преодоления недугов, опытом оздоровления и реабилитации.

На многих сайтах сегодня есть бесплатные библиотеки самых различных материалов и методик, только пользуйтесь этим опытом и знаниями.

Да, в этом море информации легко заблудиться, но наш сегодняшний  разговор и тренинг в какой-то степени и посвящён решению этой проблемы.

А сейчас, дорогие мои, я хочу Вам сообщить, пожалуй, самое главное известие об изменениях в самом  человеке, которые произошли в последнее время.

Многие воспримут это как фантастику или просто ненаучный вздор. Я это знаю заранее и потому отношусь к этому совершенно спокойно, ибо я совершенно чётко и ясно это со-знаю, точнее – о-со-знаю. Посвящённые люди поймут, что это значит.

Знайте, друзья, за последние годы произошли определённые изменения в структуре ДНК самого человека, а точнее - и в наборах тех команд и программ, которые обслуживают наш организм.

Во-первых, есть изменения, связанные с увеличением количества циклов обновления всех клеток и систем нашего организма. Это, значит, дорогие мои, что мы с Вами как бы по умолчанию можем жить чуть дольше, чем жили наши предки.

Во-вторых, новые поколения детей, которые рождаются после 2000 г. уже рождаются или приходят в мир с изменениями в структуре ДНК – позитивными изменениями, не пугайтесь.

Их называют кибердетьми, гиперактивными детьми или детьми «индиго» за цвет ауры и они по сравнению с Вами, действительно, «кибер-чада» и носители новых энерго-информационных возможностей в своей массе.

Так обстоят дела.

В-третьих, всем людям стали равнодоступны некоторые высшие биоинформационные инструменты и методы, связанные с психосоматикой нашего организма, которые раньше могли использовать только посвящённые и мастера.

Иными словами, в последнее время с одной стороны открыт целый ряд специальных методик тонкого психосоматического и энерго-информационного воздействия на органы и системы организма человека, а с другой стороны сам организм уже ЛУЧШЕ ОТКЛИКАЕТСЯ на эти методы.

Т.е. в структуре ДНК всех людей сняты некоторые ограничения программно-информационного характера для использования ряда психосоматических и нейроиммунологических методов.

В-четвёртых, современному человеку всё больше и больше открываются возможности самого главного фактора успешного лечения рака – Силы Намерения.

Вот какие возможности для противостояния этому недугу есть сегодня у человека.

Именно по этой причине число людей в мире, которые своими силами будут справляться с этим недугом, будет в ближайшее время неуклонно расти.

Чтобы Вас окончательно обескуражить скажу вот ещё что о наших потенциальных возможностях.

В относительно далёком будущем (я не стану его определять) биоинформационные технологии достигнут такого уровня, что в сочетании с технологиями генного модулирования, многие люди смогут излечивать рак по специальным технологиям генно-лингвистического программирования.

Неизменным же при этом останется только одно -  РОЛЬ НАМЕРЕНИЯ ПАЦИЕНТА в том, чтобы излечиться.

Это важно для понимания сути проблемы.

Только прошу Вас, дорогие мои, как всегда не спрашивайте меня о том, откуда я об этом узнал. Просто, мне об этом посчитали нужным сообщить, вот и всё.

Я повторяю, дорогие мои, фактор намерения человека – это главный фактор успешного излечения, как для человека будущего, так и для современного человека.

Это фундамент всей системы противоракового лечения. Все остальные средства, методы и препараты – это уже блоки и кирпичики Вашей конструкции самосозидания, которое зиждется на фундаменте намерения.

Теперь, дорогой мой слушатель, мне интересно узнать следующее: несмотря на все мои усилия и откровения о наших человеческих возможностях борьбы с этим недугом, гложет ли в глубине души тебя по-прежнему одно сомнение:

- а может быть где-либо в мире в каком-либо онкологическом «суперцентре» или «суперклинике» всё же есть технологии и методики гарантированного лечения рака ?

Или может быть, ты думаешь  так:

- а может быть где-либо в мире всё же есть такие «суперэкстрасенсы», «супермаги» или «суперцелители», которые смогли бы гарантированно исцелить меня от рака ?

Послушай меня, это мысли невежественного человека прошлого века, у которого в Новой Эре нет ни Силы, ни Знания, ни Веры в себя.

Человек двадцать первого века и третьего тысячелетия уже точно знает, что ГЛАВНЫЙ  ЦЕЛИТЕЛЬ ДЛЯ  СЕБЯ – ОН САМ.

Человек двадцать первого века знает, что без личного намерения излечиться (исцелиться), без личного труда по изменению самого себя, никакого чуда не случится.

Без участия в лечении самого пациента, без его самоотдачи и трудолюбия ни один метод лечения, как и ни один целитель не поможет справиться с этим недугом.

Ты можешь спросить - а для чего же тогда существуют и развиваются нетрадиционная медицина и альтернативная онкология ?

Ведь они же развиваются и для чего-то существуют.

Да, это верно. Они существуют и активно развиваются, но как полюс и составная часть чего-то более целого.

И официальная медицина и дополняющая или комплементарная - это части того целого, что называется комплексным и интегративным подходом к лечению.

Это две различных точки зрения на одно – на природу человека.

Знай слушающий правду, если вчера официальная и нетрадиционная медицины существовали порознь и сами по себе, то сегодня уже существует подход, который их объединил в одно целое и этот подход называется интегрированным или ИНТЕГРАТИВНЫМ - комплексным подходом к лечению!

Ты слышишь?

Это и есть те самые НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, которые открылись в Новой Эре.

Если ты, читатель, думающий человек, то уже наверняка понял, что традиционная медицина и нетрадиционная, это не враги, а две части одного целого, которые нужно не противопоставлять, а грамотно совмещать и комбинировать (интегрировать).

Поскольку смысл любого исцеления в обретении целостности, значит, - СУТЬ ПОНЯТИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО  ИЛИ  КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА СВОДИТСЯ НЕ К РАЗДЕЛЕНИЮ ОФИЦИАЛЬНОЙ  И АЛЬТЕРНАТИВНОЙ СФЕР, А К ИХ ОБЪЕДИНЕНИЮ или точнее грамотному интегрированию.

Как ты наверняка помнишь, читатель, из нашего первого тренинга, наилучшие результаты в лечении рака достигаются именно в тех случаях, когда официальные методы лечения сочетаются с дополняющими (или комплементарными) средствами.

Именно при таком способе обеспечивается наиболее целостный подход к лечению, поскольку он соответствует строению нашего организма и работа при таком подходе идёт по всем направлениям и фронтам одновременно.

Т е. работа идёт и с самой опухолью и с биоинформационными предпосылками её роста на уровне информационных связей и с провоцирующими факторами.

Теперь, дорогой мой слушатель, я хочу сообщить тебе нечто очень важное, касающееся любого способа лечения и исцеления, будь то официальный подход или альтернативный.

Слушай меня внимательно: без активного участия в лечебном процессе самого пациента, без активизации фактора намерения излечиться или исцелиться ни один «суперспециалист», ни один «суперцелитель» и ни один «суперчудотворец» не сможет вылечить человека от рака.

Рак успешно лечится только при условии использования личной силы самого пациента на основе его несгибаемого намерения и силы воли – т.е. с помощью его собственных внутренних сил и его личных трансформационных возможностей.

Если тебе кто-то скажет, что знает того человека, которого полностью вылечили от рака без каких-либо усилий с его стороны,

если кто-то тебе скажет, что знает того, кто сможет вылечить и тебя по некой уникальной методике гарантированно и без особых усилий

- НЕ ВЕРЬ ЭТОМУ НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ, ибо это ложь априори.

Для лечения рака ко всем технологиям, процедурам, действиям и манипуляциям (будь то врача-онколога или целителя) нужно ещё приложение глубокого Намерения и сознательного труда самого пациента.

Знай слушающий правду: В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ НЕ ВРАЧ-ОНКОЛОГ И НЕ ЦЕЛИТЕЛЬ ЛЕЧИТ ПАЦИЕНТА, А ПАЦИЕНТ ЛЕЧИТ САМ СЕБЯ.

И врач-онколог и целитель только создают для этого соответствующие условия и предпосылки. Незнание этого важного принципа и правила для многих пациентов имело крайне тяжелые и, зачастую, смертельные последствия.

Знай слушающий, при любом способе лечения кроме фактора Намерения, очень важным и принципиальным моментом является внутренний выбор пациента.

Иными словами, до начала любого лечения сам пациент должен сделать внутри себя свободный и осознанный выбор.

Выбор того:

- измениться ему за счёт своих собственных сил или

- искать счастья наудачу.

Это крайне важно.

Если этого выбора не будет сделано, об успешном лечении или исцелении трудно будет говорить.

Вы можете спросить меня - но как же так?

Если человек пришел за помощью к специалисту или целителю, так, значит, вполне естественно, что он хочет исцелиться, и он уже сделал свой выбор?

Нет, дорогие мои, - отвечу я Вам.

Выборы людей бывают разными, и вполне может быть, что выбор человека состоит только в том, чтобы, не меняясь изнутри, наудачу попробовать найти «чудотворца», переложив на его плечи всю ответственность за результат.

Понимаете?

Какой же это осознанный и ответственный выбор излечения (или исцеления)?

ЭТО ПОИСК СЛУЧАЙНОЙ УДАЧИ ИЛИ ПЕРЕКЛАДЫВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ  И  ИСЦЕЛЕНИЕ с себя на врача или «чудотворца».

В чём же тогда состоит личный выбор пациента и его личная ответственность ?

Именно поэтому, дорогие мои, пациент, принимающий решение о серьёзной борьбе со своим недугом, прежде всего, должен сделать  твёрдый и осознанный выбор в пользу изменения и самоисцеления (излечения) с принятием на себя всей полноты ответственности за конечный результат.

Только при этих условиях могут быть созданы необходимые предпосылки для активизации и использования главного фактора исцеления - фактора Намерения.

Таковы, дорогие мои, главные условия и предпосылки успешного лечения рака.

Но как Вы понимаете, в жизни бывают разные ситуации и чаще всего эта болезнь касается не сильных, а именно слабых внутренне людей.

Очень часто даже говоря вслух о своей заинтересованности в излечении или исцелении, глубоко в душе многие люди просто не верят в это, а многие, как это ни парадоксально, сознательно опускают руки, выбирая смерть и уход из жизни, в качестве единственного средства избавления от страданий.

Это крайне сложный и очень деликатный момент, связанный опять же с использованием Силы Намерения.

Если человек глубоко в душе намеревается умереть и мобилизует для этого значительный потенциал силы намерения, - никакая другая сила не удержит его на Земле, к сожалению.

Он умрёт, ибо такова она – Сила Намерения.

Как Вы уже знаете, она совершенно слепа и только осознанный выбор и свободная воля человека определяют вектор и направление приложения этой Силы.

Именно поэтому, дорогие мои, повторяю, фактор Намерения пациента, а точнее - намерения исцелиться и является самым главным фактором успешного лечения.

Подводя итог первой части нашего тренинга, я хочу ещё раз повторить и особо отметить для Вас главный принцип интегрированного или комплексного подхода.

Это принцип как Вы уже знаете, заключается в том, что

с одной стороны нужно не разделять подходы и методы, а грамотно их  совмещать и интегрировать,

с другой стороны, саму работу нужно вести в разрезе трёх направлений и задач одновременно:

1. С одной стороны, нужно вести борьбу с опухолью проявленной и уже имеющейся в организме. И в этом отношении наилучшие результаты сегодня достигнуты именно в сфере конвенциальной онкологии.

2. С другой стороны, нужно вести целенаправленную работу с информационными предпосылками недуга. В этом отношении, друзья, требуется целенаправленная эволюционная работа человека по изменению себя и самосовершенствованию. Труднее всего многим пациентам даётся решение именно этой задачи – задачи восстановления искаженных и разорванных энерго-информационных связей, посредством самоэволюции, совершенствования сознания и мировоззрения.

3. С третьей стороны и это также крайне важно, нужно сводить к минимуму все провоцирующие факторы канцерогенеза поддающиеся влиянию (химический, физический, инфекционный, психосоматический), соответствующим образом реорганизовав всю свою жизнь, свой быт, характер питания и режим. И здесь есть огромное поле для целого ряда комплементарных или дополняющих средств и методов, о которых мы поговорим во второй части нашего тренинга.

Только при условии успешного решения этих трёх задач одновременно, можно говорить об успешном лечении недуга или безрецидивном исцелении.

На этом первая часть нашего тренинга закончена.

Сделаем перерыв.

Часть 2. Комплементарные средства

Итак, продолжим наш тренинг.

Наш дальнейший разговор пойдёт об основных подходах к лечению.

Мы с Вами поговорим как об официальных или точнее конвенциальных методах и протоколах, так и о дополняющих или комплементарных средствах, использующихся в интегрированном подходе к лечению.

Повторим, дорогие мои, как «Отче Наш» Вы должны помнить о том, что для эффективного лечения этого недуга требуется одновременная работа пациента по всем трём направлениям;

1. Работа с самой опухолью средствами официальной медицины и конвенциальной онкологии

2. Работа с биоинформационными предпосылками недуга посредством личного человеческого фактора и самоэволюции.

3. Работа с провоцирующими факторами различной природы, связанная с изменением, а точнее - оздоровлением и упорядочиванием своего образа жизни.

Я намеренно не стану заострять особого внимание на тех подходах и протоколах, которые существуют в современной официальной, точнее - конвенциальной онкологии.

Я не стану их ни критиковать, ни возносить по той причине, дорогие мои читатели, что, во-первых, как мы уже знаем, любой пациент должен, нет, - просто обязан прежде всего верить в тот метод лечения, который он выбирает. Поскольку это и есть его личный путь и способ приложения намерения для борьбы с недугом.

А во-вторых, существующие в конвенциальной онкологии подходы на основе хирургического вмешательства, химио- и лучевой терапии – это то, что гарантированно работает и что проверенно временем.

Это жизненно важно прежде всего тогда, когда вопросы касаются борьбы с самой опухолью, а не биоинформационных предпосылок её роста. Дело в том, что во многих случаях, когда опухоль достигает больших размеров и бывает локализированной в жизненно важных центрах и органах организма, промедление с её удалением подобно самой смерти.

Я же твёрдо убеждён, что жизнь человека в критической ситуации превыше его энерго-информационной целостности. Целостность в дальнейшем ещё можно восстановить, а утраченную жизнь уже не восстановить.

Именно поэтому в целом ряде случаев хирургическое вмешательство просто необходимо и это всё равно шанс иметь шанс исцелиться в дальнейшем. И многие люди после операций, порой, сложных и калечащих операций нормально восстанавливаются и возвращаются к прежней жизни. Но за всем этим стоит труд, труд и Вера в жизнь.

То же самое, дорогие мои, касается, по сути, и химиотерапии.

Многие думают, что именно химиотерапия (особенно высокодозная и полихимиотерапия) является самым страшным и необратимым вредом для организма и иммунной системы.

В какой-то мере высокодозная химиотерапия, действительно, имеет ряд отдалённых последствий и побочных действий, связанных с разрушением, как иммунной системы, так и структуры ДНК, - точнее той её части, которая обеспечивает механизм электрохимического общения ДНК с соматической системой.

Всё это так, дорогие мои, к сожалению, но, во-первых, существует широкий спектр протоколов использования цитостатических и цитотоксических препаратов, во-вторых, назначаемые дозы также можно гибко корректировать, а в третьих – когда хирургическое вмешательство невозможно, только химиотерапевтическим воздействием можно в подавляющем большинстве случаев остановить рост опухоли и распространение метастазов.

Я убеждён в том, что при использовании этого метода лечения нужно стараться минимизировать дозы и степень токсического воздействия на организм, стараясь по возможности сохранить биологический потенциал организма для последующего восстановления. Но с другой стороны, как и хирургическое вмешательство, химиотерапия – это, порой, единственный способ остановки роста опухоли и распространения метастазов во время её активной прогрессии, а значит, это и способ спасения жизни пациента в критической ситуации или тот самый шанс, опять же, иметь шанс исцелиться в дальнейшем.

Аналогичная ситуация и по отношению к лучевой терапии в онкологии.  При всех отрицательных моментах этого метода в целом ряде случаев (опухоли головы, неоперабельные опухоли и др.) именно этот метод воздействия является наиболее эффективным и единственно возможным, прежде всего, в силу локальности воздействия. Поэтому не гнушайтесь его тогда, когда это, действительно, показано.

Теперь, дорогие мои, после этой грустной, совершенно линейной и так сказать «протокольной» темы, которая, к сожалению так же важна и необходима при комплексном подходе к лечению, мы перейдём к более светлой, интересной и многомерной теме дополняющих (точнее – комплементарных) средств и методов, использующихся в лечении.

Я буду излагать Вам этот материал несколько нелинейно и многомерно, а точнее – в разрезе уровней глубины того или иного метода воздействия на организм.

Иными словами, каждому методу воздействия, о котором в дальнейшем пойдёт речь, будет соответствовать свой энерго-информационный уровень. Так как все мы с вами многомерные и многоуровневые энерго-информационные конструкции, напоминающие слоистые луковицы, каждому методу воздействия и будет соответствовать свой слой или уровень глубины.

Всего мы рассмотрим семь уровней.

Хорошее число, нет правда ли?

Эта информация также даётся впервые, Вы слышите?

Сейчас я перечислю Вам все семь уровней, а затем мы рассмотрим каждый из них отдельно, кроме уровня намерения, которому будет посвящён отдельный разговор и даже семинар.

Итак.

1. Самым глубоким уровнем, как Вы уже знаете, применительно к лечению рака, является уровень Намерения самого пациента.

2. Далее следует уровень исцеляющих энергий, которые могут быть получены от других людей бесконтактным способом.

3. Далее, а точнее – ближе к физическому уровню (телу) идёт уровень целительных энергий, которые могут быть переданы уже контактным способом, т.е. через прямой физический контакт целителя с пациентом. Это наложение рук, массаж и телесно-ориентированные техники, выполняемые под контролем мастера.

4. Далее следует самая многочисленная группа методов – это использование натуральных или как говорят целители «живых» органических субстанций, а точнее – силы растений, грибов,  микроорганизмов и животных субстанций, включая их комбинации. Энергетическое взаимодействие с деревьями также можно отнести к этой группе.

5. Далее идёт использование магнитов и различных приспособлений, обладающих магнитными и электромагнитными свойствами.

6 . Совсем близко к физическому уровню следует уровень воздействия химических веществ и синтетических субстанций. На этом уровне работают различные химические препараты,  синтетические вещества и биохимические субстанции.

7. И, наконец, самым грубым, связанным непосредственно с телом является уровень хирургического вмешательства в органы и системы организма, а также различные физические способы разрушения материи (лучевое воздействие, воздействие холода – криодеструкция, высокой температуры или лазера т.д.).

Вот, дорогие мои, семь уровней воздействия на организм человека и при комплексном и интегрированном подходе к лечению рака все эти уровни нужно грамотно использовать.

Сложно ли это?

Да, это сложно, но это возможно и это в наших силах, дорогие мои.

Правда, если Вы сможете сразу задействовать уровень намерения, то многие вопросы опадут сами собой, но добраться до этого глубочайшего уровня без соответствующей подготовки и практики могут лишь единицы.

Именно поэтому о практических аспектах использования намерения мы поговорим отдельно, а здесь и сейчас осветим с Вами другие энерго-информационные уровни возможностей человека.

1. Итак, Вы уже знаете, что самым глубоким уровнем применительно к лечению рака является уровень намерения или уровень первичных вибрационных и энерго-информационных структур ДНК. На этом уровне работает исключительно Сила Намерения самого пациента.

Я уже говорил, что многие пациенты за незнание этого правила заплатили дорогую цену, передоверив себя «супермагам», «суперцелителям» и всевозможным «суперчудотворцам». Они просто не знали, что самый главный фактор исцеления может использовать только САМ  ПАЦИЕНТ.

2. Далее, или как мы уже говорили чуть ближе к «телу», идёт уровень бесконтактных исцеляющих энергий. Это уровень тех энергий, которые могут передаваться пациенту от врачевателя или целителя без физического прикосновения. Иными словами, целитель или консультант помогает больному восстанавливать свою целостность, воздействуя на него своей личной силой. Это может быть энергия слова, посредством консультирования и целенаправленного доверительного общения. Если в роли консультанта выступает профессиональный психолог или психотерапевт, то это может быть энергия психологической установки или тренинга. Если в роли консультанта и учителя выступает духовник, то это может быть энергия его личной веры и энергия силы его молитвы за пациента.

Я намеренно не использую конфессиональный синтаксис и конфессиональную специфику, а использую более абстрактные определения, дабы не порождать сомнения и противоречия у представителей различных религиозных конфессий и вероисповеданий.

В работе с уровнем исцеляющих энергий очень многое зависит от вибрационного уровня самого пациента. Если пациент – человек тонкого информационного и душевного склада, имеющий более-менее высокий личностный вибрационный уровень, то благодаря духовному контакту с целителем, обладающим не менее высоким вибрационным уровнем, он непременно добьётся больших результатов, поскольку будет чувствовать вибрационный потенциал своего наставника и будет с ним как бы резонировать или вибрировать в унисон. Это же будет чувствовать и сам учитель.

Если же пациент - человек с низким уровнем вибраций, человек грубого метафизического склада, то данный метод воздействия будет к нему малоэффективен. Иными словами обратная вибрационная связь и резонирующий эффект не будут иметь место. Этот момент нужно учитывать.

В данном подходе к работе с пациентами есть один важный момент.

Это момент…

…разрешения пациента на исцеление.

Да, да, не удивляйтесь, дорогие мои.

Независимо от того, каким авторитетом и послужным списком вылеченных или исцелённых владеет наставник или консультант, кроме выбора  исцеления, пациент должен дать ему своё разрешение и согласие на исцеление по соответствующей форме, поскольку – ЭТО ДЕЛО ИХ ОБОЮДНОГО ЛИЧНОГО  ВЫБОРА и в какой-то степени аспект использования силы их Воли – ОБОЮДНОЙ  ВОЛИ.

Форма работы на данном энергетическом уровне может быть как индивидуальной, так и групповой.

Т.е. работа может строиться с каждым пациентом индивидуально по принципу пациент – целитель, пациент – духовный наставник или может создаваться небольшая группа, объединенных одним заболеванием, интересами и возрастом людей, для совместной работы в группе.

Групповой метод имеет ряд преимуществ, прежде всего, связанных с состязательным принципом и силой коллективной энергии группы.

3. Далее, как мы говорили, или ещё ближе к уровню тела идёт метод наложения рук и метод телесно-ориентированных техник и практик.

При этом методе используется энергия ещё более низких вибрационных порядков, чем в предыдущем методе и данный метод может быть применим только тогда, когда пациент обладает заведомо более низким уровнем вибраций, чем целитель или мастер. Метод наложения рук может осуществляться в различных видах и формах, начиная от массажа: обычного, меридианного, точечного вплоть до прямого энергетического контакта.

Данный метод позволяет непосредственно пробивать энергетический блок пациента и направленно воздействовать на те или иные зоны и энергетические центры. Как и в предыдущем случае, пациент должен вслух высказать свой выбор и своё разрешение на исцеление.

При этом немаловажно, чтобы это разрешение было соответствующим образом принято.

Между прочим, есть одно интересное наблюдение. Многие талантливые  массажисты неожиданно для себя замечают, что начинают со временем непосредственно лечить людей через массаж и наложение рук, тем самым, теряя постоянных клиентов.

Не бойтесь, дорогие мои, растерять всю свою клиентуру. Это знак того, что в Вас просыпается Ваша спящая Божественность - Ваш целитель. Просто из массажистов Вы переквалифицируетесь в целителей и биотерапевтов. Многим пациентам можно в этой связи порекомендовать такое дополняющее средство, связанное с наложением рук – своих собственных рук, как самомассаж и телесно-ориентированные техники.

Телесно-ориентированные техники – это своего рода «пассы» или особые комплексы движений, сочетающих в себе элементы дыхательных упражнений, напряжение, расслабление и концентрацию, связанные с перераспределением внутренней энергии.

В эту же группу комплементарных средств по уровню энергетики можно включить и дыхательные упражнения и техники, системы оздоровления (по Ниши, по Гогулан, по Иванову и т.д.) и практики (восточные тайцзи, тай чи, йога, тенсёгрити и т.д.). Последние в силу комплексности воздействия могут быть весьма эффективны при индивидуальной работе.

4. Ещё ближе к физическому уровню или к «телу» идёт такая категория комплементарных средств, использующихся в противоопухолевом лечении, как использование «живых» органических и неорганических субстанций.

Под словом «живых» нужно, конечно же, понимать «жизнь» не в традиционном смысле, а с некоторой абстрактной и энерго-информационной точки зрения. Жизненная сила, а точнее биологическая энергия и  информация многих лекарственных растений и живых существ, является замечательным лечебным средством, которое может эффективно корректировать направленность тех или иных энерго-информационных процессов в тех или иных органах и системах организма человека.

Среди комплементарных средств, использующихся сегодня в противоопухолевом лечении, наиболее широкое распространение получило направление онкофитотерапии, представленное различными лекарственными, частично ядовитыми и ядовитыми растениями, среди которых наиболее известны: болиголов, аконит, чистотел, омела, барвинок малый, лопух большой и множество других.

Отдельным поднаправлением комплементарных средств в этой группе представлено направление онкофунготерапии или направление использования в лечении раковых заболеваний целого ряда лечебных грибов: весёлки, чаги, рейши, шиитаке, мейтаке, трутовика, дождевика и т.д. Особенностью фунготерапии является то обстоятельство, что данный вид лечения требует длительных курсов приёма.

В эту же категорию комплементарных или дополняющих средств с точки зрения уровня энергетического воздействия можно отнести практически все существующие биологически активные добавки (БАД) на натуральной основе, активно использующиеся в онкологии. Список их сегодня достаточно велик и он постоянно пополняется, поэтому я не стану все их перечислять.

Важное замечание! Многие производители БАД-ов открыто утверждают, что те или иные их виды обладают уникальными лечебными свойствами при ряде онкологических заболеваний. Более того, они приводят списки якобы вылечившихся от употребления исключительно!!! тех или иных БАД и даже приводят их истории болезни.

Дорогие мои, как Вы уже понимаете, всё это рекламные трюки и притянутая за уши информация, которая совершенно не соответствует действительности. БАД-ы априори не могут быть лечебными средствами при онкологическом заболевании. Единственное, чем реально может являться любая биологически активная добавка – это дополнением (или комплементом) самого общего назначения, которое можно использовать по большей части в профилактических целях или паллиативных.

К этой группе комплементарных средств можно отнести и различные субстанции на основе живых существ и микроорганизмов – всевозможные вытяжки, закваски, ферментативные препараты и вакцины.

Многие из них известны достаточно давно (вакцина Коули), многие разработаны не так давно. По своей эффективности практически любая вакцина также относится к этому энерго-информационному уровню и не может сама по себе выступать в роли «лекарства» от рака или самостоятельного способа лечения.

Истины ради следует сказать, что большинство лечебных средств данной группы обладает «лечебным» действием не в отношении первопричин болезни, а вотношении провоцирующих факторов и в частности – информационно-биологических или паразитарных.

Но как Вы уже знаете – этого только одна из составляющих лечебного процесса, не связанная с восстановлением информации. Поэтому для полного цикла лечения мало одних только фито- или фунгопрепаратов.

Самое удивительное, дорогие мои, что вода – самая обычная вода, нет, всё же наверно, не обычная, а удивительная, обладающая межпространственной памятью и кластерной структурой, также может использоваться в процессе лечения рака.

Причём, вода используется в лечении именно как средство энерго-информационного переноса и у этого средства большая перспектива, связанная, прежде всего, с его межпространственной памятью и кластерной структурой.

В этой связи, что всем онкологическим пациентам рекомендуется уделять особое внимание качеству употребляемой воды.

Запомните, дорогие мои, талая вода – это уже структурированная и информационно-энергетически очищенная вода, а вода, над которой была прочитана молитва во здравие человека и во славу Господа – уже не простая вода, а вода целебная.

Особенно полезно делать этот ритуал при горящих свечах.

Кстати, роса, - самая обычная роса – это не просто вода, а чудесный гомеопатический препарат, приготовленный самой Природой.

Роса чистотела (утренняя) обладает удивительными восстанавливающими и очищающими свойствами для кожи. Роса других растений также является биологически активной информационной субстанцией, несущей информацию о том растении, на котором она содержалась. Не бойтесь становиться охотниками за силой растений и деревьев.

К этой группе средств также можно отнести исцеляющее взаимодействие с деревьями. Иными словами, это взаимодействие энергетического тела человека с энергетическим телом дерева по принципу донор – вампир.

Многие деревья, среди которых дуб, бук, берёза, клён и др. обладают ярко выраженными донорскими качествами или способностью улучшать структуру энергетического тела человека. Другие – осина, ольха, тополь и др. обладают способностью откачивать некоторые виды энергии (как правило, отрицательного потенциала). Однако большинство деревьев в целом положительно нейтральны к потенциалу организма человека.

К этой же категории средств комплементарной терапии можно отнести и такое направление как онкодиетотерапия – или использование в лечении специальных противораковых диет и систем противоракового питания.

Я хочу сказать, что пациентам не стоит уделять этому дополняющему методу чрезмерного внимания и превращать его в панацею.

В контексте онкодиетотерапии для онкологических пациентов, прежде всего, важность имеет не пищевая ценность продуктов, а такие специфические показатели пищи как биоинформационная и биоэнергетическая ценность продуктов питания.

Биоинформационная ценность пищи определяется её натуральностью и цельностью, иными словами – отсутствием всевозможных синтетических компонентов и добавок, консервантов, ароматизаторов, стабилизаторов, улучшителей и т.д. В общем этот показатель определяется максимальной природной естественностью продукта, обеспечивающей максимально полное его усвоение.

Биоэнергетическая ценность пищи  связана с содержанием в пище особой энергии – специфической энергии того растения или той субстанции, из которой она была получена.

В качестве примера биоинформационной ценности пищи можно привести такое сравнение: простой хлеб, выпеченный из муки грубого помола на воде, имеет более высокую биоинформационную ценность, чем сдобный пирог или торт, выпеченный из муки высшего сорта, и содержащий разрыхлитель теста, подсластитель, ароматизатор, краситель и консервант.

В качестве наглядного сравнения биоэнергетической ценности продукта можно привести такое сравнение: свежевыжатый фруктовый сок или салат из свежих овощей имеет на порядок более высокую биоэнергетическую ценность, чем точно такой же, но консервированный сок или салат, только приготовленный из консервированных овощей.

Иными словами, есть особый вид биологической энергии, не связанной с витаминами, которая содержится только в живых продуктах и которая теряется по мере их хранения и обработки, а точнее – улетучивается как «эфир».

В этом отношении онкологическим пациентам показаны, прежде всего, продукты, обладающие высокой биоинформационной и биоэнергетической ценностью, поскольку они способствуют энерго-информационному восстановлению.

5. Далее идет ещё более низкий вибрационный уровень или направление использования магнитов и электромагнитных приборов.

Несмотря на непопулярность этих подходов в онкологии - это достаточно перспективное направление, которое сегодня ещё практически не освоено. У него большой потенциал. Применительно к онкологии, в его основе лежит работа с электромагнитным полем человека и его ДНК. Да, дорогие мои, ДНК обладает проводимостью, даже сверхпроводимостью и имеет своё электромагнитное поле, сверхслабого потенциала.

Именно поэтому лечебная магнитотерапия может быть применима в онкологии и именно поэтому сильные и случайные электромагнитные поля могут быть причинами онкологических заболеваний.

Применительно к общему оздоровлению в основе магнитного целительства лежит балансировка тех или иных органов и систем организма в соответствии с направлениями силовых линий магнитного поля организма человека, связанных с магнитным полем земли и универсальной космической решеткой.

Иными словами обычные магниты при правильном их применении могут выступать в роли «усилителей» или «ускорителей» движения биологической энергии в тех или иных органах и системах организма человека, по принципу тока подмагничивания в катушечных магнитофонах.

Применительно к онкологии, самая большая сложность в использовании магнитотерапии – это соблюдение принципа полярности и чёткое определение тех мест, куда нужно прикладывать магниты для усиления биопотенциала, поскольку в случае ошибки полярности будет прямо противоположный эффект т.е. ослабление биопотенциала того или иного органа. В случае ошибки с местом приложения – будет активация биопотенциала не той системы, на которую был первоначальный расчёт.

Официально это направление целительства практически ещё не развито.

Использование в онкологии широкого спектра приборов, оказывающих самые различные виды корректирующего электромагнитного воздействия на пораженные участки организма также находится в этой энергетической группе.

6. Далее или ещё ближе к физическому уровню идёт уровень и направление использования химических препаратов.

Несмотря на низкоэнергетическую природу данного направления, оно на сегодняшний день является, пожалуй, самым распространённым в современной медицине и онкологии. Это потому, что первичный эффект от применения химических препаратов достигается очень быстро. Популярность этого метода объясняется тем, что на данном этапе эволюции, ещё не изобретены другие более тонкие, многомерные и высокоэнергетические методы.

Тем не менее, отказываться от лекарств только потому, что они относятся к более низкому вибрационному и энергетическому уровню воздействия на организм совершенно неправомерно.

Главное, что нужно знать и учитывать при использовании любых синтетических лекарств и химических препаратов, - это чувство меры и те дозы, в которых они употребляются.

К сожалению, производители препаратов в погоне за прибылью переступают многие нравственные и моральные нормы. Они не договаривают больным и пациентам всей правды о синтетических препаратах, а иногда и заведомо делают последних заложниками эффекта зависимости.

Дело в том, дорогие мои, что с точки зрения биоэнергетики и биоинформатики организма человека, ВСЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ ХИМИЧЕСКИЕ  ПРЕПАРАТЫ  ИМЕЮТ  ПОБОЧНЫЕ  ЭФФЕКТЫ.

Иными словами,  стимулируя одни процессы и эффекты в организме, они разрушают и разбалансируют другие органы и системы. Просто не все побочные эффекты имеют одинаковые сроки проявления.

Запомните, главное отличие синтетических химических препаратов, произведённых по Земным технологиям, от тех естественных и натуральных «лекарств» Матери Природы, произведённых по Космическим и Божественным технологиям в том, что природные лекарства в силу многомерности своей структуры не имеют побочных и отрицательных эффектов. Тем не менее, химические методы воздействия нельзя отрицать полностью. Нужно стараться по мере возможности минимизировать степень их использования.

7. Ну и, наконец, самым низкоэнергетичным, самым грубым и самым близким к телу, как в прямом, так и переносном смысле, является метод прямого хирургического вмешательства.

Как это ни парадоксально, но данный метод, является в целом ряде случаев одним из весьма эффективных, особенно на ранних стадиях процесса, когда опухоль не успевает поразить жизненно важных центров и органов.

Метод хирургического воздействия эффективен с точки зрения уникальных возможностей нашего организма к саморегуляции и самовосстановлению.

Таким вот странным образом замыкается круг и спираль многомерности и самые тонкие энерго-информационные методы воздействия сочетаются с самыми грубыми физическими.

Я не агитирую, друзья, за хирургическое лечение, нет. Я просто говорю о том, что в технологическом аспекте это направление сегодня в мире достигло значительного прогресса и гнушаться им так же не следует во многих случаях.

Как я уже говорил Вам ранее, в ряде случаев этот метод просто незаменим, поскольку именно он позволяет спасти жизнь человека в критической ситуации. Я буду бесконечно рад, дорогие мои, если Вы сможете излечиться только лишь высокоэнергетическими методами, но если это невозможно, значит, нужно применять другие и в.т.ч.  метод хирургического вмешательства.

Самая главная проблема в его использовании – это органосохранность или сохранение по возможности жизненно-важных органов, связанных с энергетическими и информационными центрами.

Во многих случаях грамотная операция - это один из самых эффективных способов лечения рака, но многие талантливые, но при этом молодые хирурги, не знакомые с  биоэнергетикой и биоинформатикой живых систем, часто допускают в этом отношении много ошибок.

Опыт и знание принципов биоинформатики и биоэнергетики человеческого организма приходят лишь с годами.

К этому же уровню можно отнести и другие виды физического разрушения материи.

Вот, дорогие, все семь энергетических уровней и семь слоёв нашей многомерной структуры. Понимаете, как всё в действительности сложно, нелинейно и циклично. Тривиальный и очень даже материальный скальпель хирурга с одной стороны и совершенно непостижимая и многомерная Сила Намерения с другой составляют, а точнее - собирают ОДНО ЦЕЛОЕ.

И это целое, многомерное и многосложное энерго-информационное создание называется ЧЕЛОВЕК.

И Сила Намерения, и органические субстанции, и скальпель хирурга соединяют воедино и замыкают спираль наших безграничных человеческих возможностей.

Именно поэтому, дорогие мои, главным девизом величайшего врачевателя всех времён и народов – Авиценны был девиз:

Слово, трава, нож...,

а в переводе на более понятный язык:

Обращение к Богу, лечение травами, хирургическое вмешательство.

А как же лекарства, синтетические и химические препараты – спросите Вы?

Во времена Авиценны, дорогие мои, ещё не было тех синтетических лекарств и химических препаратов, которые есть сегодня. Тогда всё было предельно натуральным. Но коль мы с Вами живём не во времена Авиценны, а в наше время с его сотнями тысяч тонн химических препаратов и таблеток, то девиз Авиценны применительно к лечению рака сегодня можно дополнить так:

Слово, обращённое к Богу, лекарственные растения и травы, химические препараты, хирургическое вмешательство...

Вот, по сути, схема интегрированного или комплексного подхода к лечению и восстановлению информации. Это ни что иное, как воздействие на:

- психосоматический и духовный факторы исцеления

- фактор использования натуральных фитопрепаратов

- фактор использования химических препаратов

- фактор хирургического вмешательства.

Это и есть иерархия и общая формула составляющих успеха в комплексном подходе к лечению рака.

Дорогие мои, я не упомянул в этой формуле о Намерении.

Нет, я не забыл об этом факторе.

Просто понять его умом нельзя, поэтому и нет смысла включать его в эту схему, но уверяю Вас.

Единственное, что можно сказать о намерении – это то, что намерение как магнит собирает и объёдиняет в одно целое все эти факторы.

Ну вот, дорогие мои слушатели, и закончился наш второй тренинг. В следующем – третьем мы поговорим уже о практических аспектах подготовки и использования Силы Намерения в комплексном подходе к лечению.

Я бесконечно благодарен всем Вам за внимание.

Мне бы очень хотелось, чтобы те зёрна священного знания, вместе с энергией Любви, которую я к Вам испытываю и которую я Вам пытался передать от всего своего сердца, остались в Ваших сердцах, и проросли благодатными всходами побудительных мотивов и внутренних сил для эффективной борьбы с недугом.

Будьте все здоровы и счастливы.

Да пребудет с Вами Сила - Сила Знания и Сила Намерения.

Да пребудет с Вами Вера, Надежда и Любовь.

До встречи, дорогие мои, с Любовью к Вам

ЯКоВ.

Тренинг 3. Я начинаю этот путь – программа 12 шагов

Часть 1.  Я начинаю этот путь…

Здравствуй, дорогой мой слушатель.

Сегодня наша третья с тобой встреча, и я бесконечно рад тому, что ты здесь и сейчас слушаешь мои слова. Эта наша с тобой встреча была запланирована заранее, как и две предыдущих, и потому она также будет, отнюдь, не случайной. Более того, эта встреча будет не такой как две предыдущих. Это будет особая встреча.

Особой она будет, прежде всего, потому, что на ней должно будет нечто произойти, нечто бесконечно сложное и в то же время предельно простое, нечто совершенно удивительное и неописуемое словами, нечто глубоко личностное.

После этой нашей встречи, дрогой мой слушатель, те семена духовного знания, которые я давал тебе ранее, должны будут дать дружные всходы. Иными словами на этой нашей встрече внутри тебя самого, где-то очень, очень глубоко должны произойти определённые перемены – перемены, связанные с изменением активацией определённых структур твоей ДНК - активацией твоих внутренних ресурсов и возможностей в направлении борьбы со своим недугом.

Эти перемены жизненно необходимы каждому онкологическому пациенту, но без помощи мастера и учителя их крайне сложно осуществить самостоятельно и осознанно. Именно поэтому я буду сегодня практически помогать тебе в этом.

Ты должен знать, слушающий, что эти перемены в тебе самом и есть самая главная задача и цель данного тренинга. После этой нашей встречи, дорогой мой слушатель, ты уже не можешь более оставаться прежним - растерянным, невежественным, нерешительным, пессимистичным и ограниченным в своих возможностях противостоять этому недугу.

После этой нашей встречи ты уподобишься альпинисту или скалолазу. Имея при себе весь объём знаний этого тренинга, как необходимый объём снаряжения, ты должен будешь, взвалив на себя всю полноту груза ответственности за конечный результат, начать восхождение на вершину твоих собственных внутренних сил, на Эверест и на высшую точку возможностей твоего личного трансформационного потенциала, на ту заветную вершину, которая называется даже не исцеление, а вершина осознания могущества человека перед таким недугом как рак.

Это вершина блаженства и покоя, это вершина внутренней целостности и гармонии, это вершина духовного совершенства и духовного сознания, с которой виден Космос, с которой видно, как смертное становится бессмертным, как временное перетекает во вневременное, как линейное соединяется с многомерным и как земное соединяется с Божественным.

С этой вершины открывается прямая дорога в бесконечность.

С этой вершины совершенно чётко и ясно видно, что человек – это не столько бренная плоть, сколько – Душа и то истинное энерго-информационное тело - то искристое сизое облачко, переливающееся всеми цветами радуги с ослепительно яркими и большими крыльями.

С этой вершины видно, что все люди – это, прежде всего, бессмертные души и Ангелы, которые умеют свободно летать в межпространственной бесконечности вселенной, но которые на Земле (по укоренившейся земной привычке) делают вид, что они всего лишь смертные Люди.

После этой нашей встречи, дорогой мой слушатель, ты должен будешь начать осознанную и самостоятельную работу по изменению себя и переходу к новому качественному состоянию – более совершенному и более упорядоченному – тому состоянию, в котором не будет места раку, ибо рак – это признак хаоса и противоречий, признак остановки эволюции и признак деградации.

Знай, слушатель, это заболевание смертельно боится эволюции и духовного Пути.

До тебя этот путь проделали уже многие - все те отважные и сильные духом люди, которые не побоялись-таки посредством самоэволюции бросить вызов своему недугу и победить его, в конечном счёте.

Да, к сожалению, среди них были и те (и их большинство), кто даже не начинал этот Путь, кто, руководствуясь своим гибким и изощрённым умом или финансовыми возможностями, пытался перехитрить этот недуг, обойти его со стороны или купить себе исцеление.

Но они не в счёт, дорогой мой, ибо их уже нет на этом свете, поскольку ни расчёт, ни хитрость, ни деньги при самоэволюции и самотрансформации не имеют значения.

Значение имеют Сила Веры, Сила Намерения и Сила Любви.

Знай, слушающий, самотрансформация в какой-то степени подобна смерти и Христову распятию, только распятию себя самого.

И только пройдя через «смерть» – символическую смерть прежней системы мышления и отношения к жизни, и побывав на кресте распятия, можно почувствовать воскрешающую, обновляющую и окрыляющую Силу высшей Любви.

Да, дорогой мой, среди тех, кто шел по этому пути, были и те, кто, оглянувшись вниз и потеряв из вида вершину и Веру, сдавались, пройдя лишь полпути или чуть больше. Они пугались одиночества, оторванности от своих привычек и высоты, а потому поворачивали назад к земле, их также достаточно много. И хотя они не достигали заветной цели и вершины, после спуска на землю они всё же свято хранили в душе воспоминания о тех незабываемых впечатлениях, когда они были свободными и сильными Духом в борьбе. Для многих это были лучшие минуты в жизни.

Да, дорогой мой, были и те, кто по тем или иным причинам не доходил до вершины всего нескольких шагов и кто в изнеможении падал перед самым последним уступом. Этих уже Ангелы и Наставники доносили к вершине на своих крыльях, поскольку эти альпинисты и трудяги своим трудом и своей верой всё же заслуживали того, чтобы увидеть свою заветную цель и пусть на миг, но почувствовать то высшее и неземное блаженство, которое открывается с самой вершины.

Знай, слушающий, что сегодня уже много на Земле тех, кто благополучно достиг этой вершины и потом…

…благополучно спустился на землю…

Но спустился не по верёвке, а уже на собственных крыльях, ибо у каждого, достигшего вершины, там раскрываются крылья новых энерго-информационных возможностей.

И каждый, побывавший на этой вершине, спускаясь на Землю, становится совершенно новым человеком - Бого-человеком или Ангелом во плоти, партнёром Бога и сознательным работником Эволюции и Света.

Именно поэтому та вершина, о которой я тебе говорю, читатель, называется даже не исцеление, а ОСОЗНАНИЕ НАШЕГО ВЕЛИЧИЯ И НАШЕГО МОГУЩЕСТВА ПЕРЕД ТАКИМ НЕДУГОМ КАК РАК.

До того, как начнётся изложение материала данного тренинга, я хочу, как и в предыдущих случаях, сделать соответствующее предупреждение:

Данный материал, строго обязательно должен найти отклик в твоём сознании и твоей душе. Ведь я даю тебе не просто информацию. Я даю тебе силу - силу знания – сакрального знания.

Тебе уже известно, что знание – это уже упорядоченная и систематизированная информация, готовая к практическому применению. Вот почему знание – это, прежде всего, Сила, внутренняя Сила, которая может быть как разрушительной, так и созидательной.

Именно поэтому усвоение данного материала может быть продолжено только при наличии соответствующего резонанса и отклика в твоей душе. Если же у тебя с самых первых моих слов возникает внутренне сомнение, противоречие, отторжение или скепсис, отложи, дорогой мой слушатель, данный материал на время и вернись к нему в другой раз, в другом состоянии и расположении духа.

Итак, начнём.

Устройся поудобней, читатель, и максимально расслабься для того, чтобы новая информация смогла просочиться через все твои щиты, доспехи и фильтры, защищающие твоё сознание и подсознание. Для того, чтобы знание и энергия Любви – Любви, бескорыстной, чистой и ничем не обусловленной, смогла проникнуть в твоё сердце, наполнив его верой и надеждой, для того, чтобы те семена истинного знания, которые я давал тебе всё это время, проросли Силой твоего несгибаемого Намерения победить свой недуг и активировали соответствующие энерго-информационные слои твоей ДНК.

Сейчас я сообщу тебе нечто, что так усиленно стараются понять многие учёные и специалисты-онкологи.

Я сообщу тебе всю суть биомеханики и биоинформатики процесса самоисцеления и восстановления информации на уровне ДНК.

Ты готов, читатель?

Я думаю, ты помнишь, дорогой мой, о том, что наша ДНК кроме 2-х главных нитей и спиралей (РНК и ДНК) имеет ещё 10 межпространственных слоёв?

Так вот, знай, что у каждого из этих информационных слоёв есть две части и две половины, как два биопроцессора, постоянно взаимодействующие друг с другом энерго-информационно.

Одна часть слоя – это матричная или «кристаллическая» часть, хранящая всю информацию о нас, нашу память предыдущих воплощений, наши главные жизненные уроки на Земле, но главное - нашу матрицу (информацию об устройстве идеального человека) - матрицу наших потенциальных энерго-информационных возможностей, а точнее - возможностей нашего самосовершенствования,

а другая часть слоя – это действующая или активированная энерго-информационная составляющая, включающая в себя те возможности, которые нами раскрыты при жизни и которые нам сегодня реально доступны в жизни.

Знай, дорогой мой слушатель, первопричины всех раковых заболеваний - это и есть те самые искажения и разрывы во взаимодействии матричного и активированного слоёв ДНК, которые проявляются в виде мутаций соответствующих генов.

Знай, читатель, генетические предпосылки рака, сохраняются и передаются по наследству в виде кода именно через активированные слои ДНК второго межпространственного «пакета».

Знай, читатель, в уникальной структуре нашей ДНК есть программа диагностики всех типов клеток и программа восстановления всех систем и органов организма. Она находится в седьмом межпространственном уровне третьего межпространственного «пакета».

Знай, читатель, добраться до этой программы ДНК и активировать её можно только последовательно активируя все промежуточные слои, ибо каждый слой надёжно защищён от другого слоя и имеет свои вибрационные и энерго-информационные характеристики.

Знай, дорогой мой читатель, вся наша человеческая ограниченность связана только с тем, что коэффициент взаимодействия матричных или «кристаллических» слоёв ДНК с действующими или активированными слоями составляет сегодня не более 15%. Это же касается и возможностей нашего мозга, которые задействованы в ещё меньшей степени.

Иными словами, на сегодняшний день у большинства людей эффективность энерго-информационного обмена и энерго-информационной связи активированных слоёв ДНК с нашей человеческой матрицей составляет не более 15%. У онкологических пациентов этот показатель ещё меньше по той причине, что имеют место соответствующие ограничивающие предпосылки, а также разрывы и искажения этой связи.

Дорогие мои, Вы знаете, чем отличается маг, йог, мастер, посвящённый, целитель, экстрасенс от обычного человека и пациента?

Да ничем, кроме эффективности взаимодействия и общения с матричными или кристаллическими слоями ДНК.

У некоторых мастеров и духовных наставников этот показатель может доходить до 70%, а у некоторых аватаров и до 90%.

Да, дорогие мои, от Вас все эти категории людей, обладающих сверхспособностями, отличаются только одним – степенью эффективности энерго-информационного взаимодействия с эталонными или матричными структурами ДНК.

Иными словами, все мастера, целители, экстрасенсы, биотерапевты гораздо лучше Вас знают или помнят, матрицу наших энерго-информационных возможностей, но главное, каждый из них лучше умеет ей пользоваться на практике. Вот и всё отличие.

В этом отличие и заключается суть такого понятия как противораковый иммунитет.

Запомните, друзья, истинную задачу нашего тренинга.

Вы должны будете самостоятельно поставить перед собой задачу восстановления целостности энерго-информационной структуры Вашей ДНК посредством  повышения уровня эффективности взаимодействия с матричным (Божественным) уровнем.

Я повторю эту важную цель. Вы должны будете самостоятельно поставить перед собой задачу восстановления энерго-информационной структуры Вашей ДНК посредством повышения эффективности Вашего осознанного взаимодействия с матричным уровнем.

Да, дорогие мои, тем самым, я предлагаю Вам идти Путём мастеров, посвящённых и целителей, ибо для Вас это не только достойно и возможно, но и жизненно необходимо, ибо достигнув соответствующего уровня или слоя ДНК, который содержит программу исцеления от многих недугов, включая и рак, Вы и обретёте МОГУЩЕСТВО НАД ЭТИМ НЕДУГОМ и сегодня это УЖЕ реально и сегодня это УЖЕ возможно.

Это новые возможности человека в эпохе Водолея.

Вот так, дорогие мои, мы впервые за последнее время озвучили с Вами архиважную и архизначимую для Вас тему раскрытия потенциала наших внутренних энерго-информационных возможностей, заложенных в структуре нашей ДНК.

Я думаю что теперь, Вы лучше понимаете биологию и генетику Высшей Любви.

Я думаю что теперь, Вы лучше понимаете, как связаны между собой физика, химия, биология и наша духовность.

Ведь путь к Богу, действительно, лежит ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ НАС САМИХ – ЧЕРЕЗ НАШУ ДНК.

Да, дорогой мой читатель, теперь ты понимаешь, что путь вознесения – это путь полного раскрытия потенциала наших возможностей или доведение коэффициента взаимодействия активированных человеком слоёв ДНК с матричными или кристаллическими слоями до 100%

Вот что такое восхождение на Эверест наших духовных и человеческих возможностей.

Вот, дорогие мои, что такое самоисцеление посредством духовной эволюции и восстановления информации.

И теперь мы поговорим с Вами о том, как нужно практически «вспоминать» себя, как практически повышать свой вибрационный уровень, как практически восстанавливать свою целостность и как балансировать свою энергию.

Запомните, наша ДНК «слышит» каждое наше слово.

Запомните, нашей ДНК «известна» каждая наша мысль и каждое наше намерение.

Зачем Богу иметь миллиарды ушей, языков и контролёров, если можно иметь одно универсальное устройство – совершеннейший биопроцессор – и незримый глаз и незримое ухо, и  суперсекретный, супернадёжный и неподкупный страж и контролёр в каждом человеке – его удивительную программно-информационную структуру ДНК?

Именно по этой причине, дорогой мой слушатель, первым инструментом в арсенале лечебных средств главного врачевателя всех времён и народов Авиценны, было Слово – слово молитвы, обращённой к Богу – к Богу в самом себе - к своей ДНК.

И сейчас я расскажу тебе кое-что о Силе слова и Силе молитвы к Богу.

Знай, дорогой мой, твоё слово или просьба, произнесённые вслух, в состоянии абсолютного безмолвия и покоя, в состоянии полной концентрации Воли обладают Силой - Силой Команды и эта команда подлежит беспрекословному исполнению клетками организма, если она обладает высшими  атрибутами – атрибутами Силы Намерения.

Знай, дорогой мой, ДНК реагирует на специфические команды, имеющие определённые энерго-информационные характеристики и схожую с речью лингвистическую природу, похожие на слова.

Вот почему все молитвы, мантры и заклинания облекаются именно в словесную форму.

Вот почему вначале было Слово и Слово Было у Бога и Слово было БОГ...

Знай, дорогой мой, если твоё слово как особая силовая и Волевая команда отдаётся от имени твоего Высшего Я - твоей «матрицы» или части Бога в тебе самом, ТВОЯ КОМАНДА СТАНОВИТСЯ  КОМАНДОЙ  БОГА.

Очень глубоко вдумайся в смысл этих слов !!!

Это суть и соль главной тайны возможностей человека.

Таким вот образом твоё намерение становится намерением самого Бога, обретает Божественную Силу и подлежит неукоснительному исполнению клетками твоего организма.

Аналогичные команды, по сути, управляют всеми физиологическими процессами в любой живой материи.

Но для того, чтобы твоя команда или Воля стали командой твоего Высшего Я необходимо намерение и состояние абсолютного внутреннего безмолвия, покоя и концентрация всей совокупности твоей личной силы (если эта сила у тебя есть, конечно).

Я скажу тебе правду.  У подавляющего большинства людей (а онкологических пациентов – особенно) как правило, нет ни внутреннего безмолвия и покоя, ни личной силы.

Именно поэтому, дорогой мой, для того, чтобы тебе напрямую пользоваться силой своего Слова, молитвы или команды намерения, нужна соответствующая тренировка и подготовка.

У некоторых людей первые результаты появляются только после трёхсотой, а у других трёхтысячной попытки.

Это, в общем-то, как и при любой тренировке, связанной с развитием любого навыка.

Некоторые священники и мастера на это тратят годы, а у отдельных людей и с десятой попытки появляются первые практические результаты. Здесь работают нелинейные закономерности, связанные с особенностями личной силы и конфигурации человека, поэтому единственно правильный и верный способ – это пытаться и пробовать, пробовать и пытаться.

И сейчас, дорогой мой слушатель, мы проведём с тобой первую практическую попытку общения с твоей ДНК и Высшим Я.

Как бы тебе это ни казалось непривычным или странным последуй правилу.

Во-первых, вначале просто прослушай текст без повторения, ибо он обладает Силой - силой команды.

«Я ЕСМЬ ЧАСТЬ ЦЕЛОГО – а по сему, я совершенен (-на) в глазах Бога. Никакие слова или действия людей не в силах изменить моего Я ЕСМЬ, ибо Я ЕСМЬ ТО, ЧТО Я ЕСМЬ.

Я ФОРМИРУЮ НАМЕРЕНИЕ ИЗМЕНИТЬСЯ для обретения целостности себя.

Я ФОРМИРУЮ НАМЕРЕНИЕ ВОССТАНОВИТЬ ЦЕЛОСТНОСТЬ СВОЕЙ ДНК.

Я ФОРМИРУЮ НАМЕРЕНИЕ РАЗ И НАВСЕГДА ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СВОЕГО НЕДУГА и обращаюсь за помощью к Богу и своему Высшему Я.

Я ВЫБИРАЮ ИСЦЕЛЕНИЕ (излечение) и совершенно сознательно вступаю в партнёрство с Богом и своим Высшим Я.

ЭТО МОЙ ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР.

ЭТО МОЕ ОСОЗНАННОЕ РЕШЕНИЕ.

Я знаю о трудностях Пути и принимаю на себя всю полноту ответственности за результат».

Если ты разделяешь и принимаешь, слушатель, всё сказанное выше, если ты готов, то сконцентрируйся и постарайся остановить все свои внутренние диалоги и разговоры. Останови все голоса и мысли в своей голове. Желательно при этом уединиться и полностью абстрагироваться от всех внешних раздражителей.

Запомни ключевую фразу: Я ЕСМЬ. Произнеси её вслух три раза.

Я – ЕСМЬ. Я – ЕСМЬ. Я – ЕСМЬ.

Это приветствие для всех членов Семьи – Единой Космической Семьи и оно означает:

Я - ЕСТЬ СЕМЬ Я. (семь уровней своего Я).

Далее произнеси вслух с полной концентрацией, обращаясь к своему Высшему Я:

«Я ЕСМЬ ЧАСТЬ ЦЕЛОГО – а по сему, я совершенен (-на) в глазах Бога. Никакие слова или действия людей не в силах изменить моего Я ЕСМЬ, ибо Я ЕСМЬ ТО, ЧТО Я ЕСМЬ.

Я ФОРМИРУЮ НАМЕРЕНИЕ ИЗМЕНИТЬСЯ для обретения целостности себя.

Я ФОРМИРУЮ НАМЕРЕНИЕ ВОССТАНОВИТЬ ЦЕЛОСТНОСТЬ СВОЕЙ ДНК.

Я ФОРМИРУЮ НАМЕРЕНИЕ РАЗ И НАВСЕГДА ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СВОЕГО НЕДУГА и обращаюсь за помощью к Богу и своему Высшему Я.

Я ВЫБИРАЮ ИСЦЕЛЕНИЕ (излечение) и совершенно сознательно вступаю в партнёрство с Богом и своим Высшим Я.

ЭТО МОЙ ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР .

ЭТО МОЕ ОСОЗНАННОЕ РЕШЕНИЕ.

Я ЗНАЮ о трудностях Пути и принимаю на себя всю полноту ответственности за результат.

Я НАЧИНАЮ ЭТОТ ПУТЬ...»

Произнеся это вслух искренне и ответственно, с полной силой концентрации Воли и мобилизации Духа, ты дорогой мой слушатель, поставил, тем самым, задачу перед своей ДНК и предпринял первую попытку формулирования команды намерения.

Это не просто обращение, молитва или заклинание.

Ты чувствуешь, читатель, смысл высказанного тобою намерения?

Ты не просто просишь о чём-то Бога, но ты с момента высказывания своего намерения вступаешь с ним в партнёрские отношения. Ты не просто, раболепствуя, просишь какую-то абстрактную Силу о чём-то абстрактном. Ты выражаешь конкретное намерение и действие - стать партнёром и помощником Бога, а значит, – ты сам при этом берешь на себя священный обет измениться и стать в какой-то степени Богом!

Знаешь, дорогой мой, как каждый человек изменяет мир вокруг и как он становится Богом?

Я сообщу тебе этот секрет.

Он не касается самого мира ни коим образом, дорогой мой.

Он меняет отношение к себе и к миру с отношения сугубо линейного и прагматичного на отношение Божественное – многомерное и духовное.

Я мог бы долго перечислять тебе известные библейские каноны, заповеди и правила, но вместо этого я перечислю тебе сейчас всего десять главных правил отношения к миру, которые были сформулированы в древности очень и очень давно – десятки тысяч лет назад, ещё в дохристианские времена.

Актуальность этих правил с годами не уменьшилась, ибо они были сформулированы с такой силой и с таким намерением, которое работает и по сей день.

Почувствуй же мудрость веков, читатель:

1. Земля – наша Мать, заботься о ней, человек.

2. Уважай и чти, человек, любые формы взаимоотношений.

3. Открой, человек, свою душу и сердце Великому Духу.

4. Любая жизнь священна, относись, человек, ко всем её видам с уважением.

5. Бери у Земли только самое необходимое для тебя, человек, но не больше того.

6. Делай, человек, на Земле всё так, чтобы в результате хорошо было всем.

7. Благодари, человек, Великий Дух за каждый новый день на Земле.

8. Всегда говори, человек, только правду и только хорошее о других.

9. Следуй, человек, ритму жизни и Природы, вставай и отходи вместе с Солнцем.

10. Наслаждайся, человек, этим удивительным путешествием по жизни, но не оставляй после себя следов.

Вот, самый простой пример партнёрских отношений с Богом и поверь, - те древние, кто сформулировали эти правила, были не глупее современного человека. Да, у них не было многих современных технологий, но зато у них была прямая связь с намерением и с Богом, ибо они были его партнёрами.

Изменять своё отношение к миру и к жизни теперь - твоя самая главная задача, дорогой мой, если ты хочешь раз и навсегда распрощаться со своим недугом.

Если вчера, будучи грубым материалистом и прагматиком, ты считал себя венцом пирамиды жизни, которому позволено брать от жизни всё, то сегодня ты, как партнёр Бога, должен думать иначе. Ты должен думать сегодня так, как думает Бог, поскольку сегодня ты выразил намерение стать его партнёром и ты вслух заявил об этом партнёрстве.

Бог же думает обо всех своих творениях с одной точки зрения – точки зрения Любви – Любви искренней и совершенно ничем не обусловленной - чистой Любви, которая лишь перетекает из одной формы в другую и умножает сама себя.

Если вчера ты равнодушно и спокойно проходил как царь и хозяин мимо животного, насекомого, дерева, какого-то растения или гриба, не замечая их энерго-информационных сущностей и думая только о той выгоде, которую ты мог получить от обладания ими, то сегодня, проходя мимо них, ты должен относиться к ним так, как относится к ним Бог, который, прежде всего, их Любит и который Знает, что они точно такие же живые существа, как и человек.

С точки зрения Бога все формы жизни равны и все они подчиняются единым законам мироздания и имеют хоть и другие формы, но точно такие же права на жизнь и существование, как и человек.

Более того, если бы ты, читатель, обладал прямым и непосредственным восприятием биологической энергии, ты бы «увидел», что многие из окружающих тебя видов растений и живых существ имеют именно те виды биологической энергии и информации, которой тебе сейчас, как раз и не достаёт для исцеления.

Если ты будешь партнёром Бога, - любящим и уважающим в равной степени и себя и их, они откроют тебе множество своих тайн и щедро поделятся с тобой своей энергией, и информацией - той самой биоэнергией, которая так тебе нужна.

Если вчера, будучи невежественным и непосвящённым человеком, рассуждая о Боге, ты представлял себе его как некую всесильную и всемогущую сущность, единовластно правящую миром высоко с небес, которой нужно лишь слепо поклоняться, то сегодня ты уже знаешь, что Богом в значительной мере ...

...являешься ты сам, поскольку в тебе самом, точнее – в твоей ДНК содержится Божественное Семя и Божественное начало.

Бог бескорыстно поделился с тобой своей Высшей функцией управления, оставив её в структуре твоей ДНК, независимо от того, знаешь ты об этом или нет. И единственное чего от тебя действительно хочет Бог - это разделять с тобой управление миром и видеть тебя в этом процессе не своим рабом, а своим другом и партнёром.

Все те информационные возможности и дары, которые стали доступны всем людям на Земле в последнее время, свидетельствуют только об одном.

Бог хочет, чтобы в Новой Эре ты, читатель, стал его сознательным партнёром и другом в деле обустройства Земли, в деле превращения её в рукотворный рай.

Ты слышишь это? Вот как тебя Любят, дорогой мой читатель.

Будучи партнёром Бога, тебе предстоит узнать очень многое об энерго-информационном устройстве твоего организма и о целебных свойствах растений, деревьев, грибов и живых существ, причём, не только узнать, но и на себе самом испытать и почувствовать, исцеляющую и обновляющую Силу высшей Любви.

Тебе дорогой мой читатель, для избавления от своего недуга, теперь предстоит самому для себя стать Богом, фито- био- и энерготерапевтом.

Тебе, дорогой мой читатель, предстоит решить удивительную задачу восстановления своей энерго-информационной целостоности в соответствии с…

…ну, додумывай же…

…твоей эталонной структурой, закодированной в кристаллической решётке твоей ДНК.

Это решаемая задача, поверь, и ты с ней справишься так же, как справились с ней те, кто шел по этому пути до тебя.

Для избавления от своего недуга, кроме лечебных процедур, тебе предстоит, прежде всего, изменить себя и свою вибрационную природу.

Тебе предстоит последовательно отработать все основные каналы поступления в организм биологической энергии и информации для того, чтобы последовательно восстановить искаженные и разорванные первичные энергоинформационные связи многомерной структуры ДНК.

Кроме этого, тебе нужно будет поэтапно отработать все ошибки прошлых лет и устранить из своей жизни основные провоцирующие факторы канцерогенеза самой различной природы.

Вот что будет лежать в фундаменте твоего самоисцеления.

В следующей части тренинга мы поговорим о 12 главных правилах  или 12 шагах и ключевых моментах стратегии и тактики.

На этом первая часть тренинга закончена.

Сделаем перерыв.

Часть 2.  Программа 12 шагов…

или основные правила восстановления и балансирования биологической энергии и информации

Направления работы по программе 12 шагов

Как Вы помните, дорогие мои читатели, интегрированный или комплексный подход к лечению предполагает три основных направления работы:

1. Работа с опухолью и уже имеющимися очагами заболевания.

2. Работа по восстановлению информации на уровне первичных связей и структур ДНК

3. Работа с провоцирующими факторами и физиологическими предпосылками канцерогенеза различной природы.

Первого аспекта или аспекта работы с опухолью и имеющимися очагами заболевания мы здесь касаться не станем, поскольку это сугубо медицинский аспект и компетенция специалистов-онкологов.

Кроме того, данный аспект работы является по большей части линейным в отличие от двух других, которые, по сути, многомерны. К тому же в предыдущих тренингах я уже давал свою оценку основным конвенциальным методам, поэтому главное внимание, повторяю, мы уделим двум другим аспектам работы, связанным с использованием целого ряда средств дополняющей, а точнее – комплементарной терапии в онкологии.

Я намеренно не стану давать линейной схемы и последовательности работы, ибо аспекты, о которых пойдёт речь, МНОГОМЕРНЫ и РАЗНОУРОВНЕВЫ, а потому направлены на различные уровни многомерной энерго-информационной конфигурации человека, поэтому в каждом конкретном случае заболевания могут быть свои варианты и схемы интеграции и комбинирования отдельных составляющих.

Вначале я перечислю основные условия восстановления информации и соответствующих энерго-информационных связей на уровне первичных структур ДНК, а затем перечислю главные моменты в работе с провоцирующими факторами канцерогенеза.

К сожалению, дорогие мои слушатели и читатели, каждый из пунктов программы 12 шагов – это отдельная тема для разговора и отдельный тренинг с многомерной точки зрения.

Эти тренинги и программы семинаров уже готовятся.

Именно поэтому, повторяю, сейчас я только перечислю Вам эти направления и шаги, дав лишь краткую характеристику каждому.

Аспекты работы по восстановлению информации:

1. Формирование намерения

Это целенаправленное формирование на первичном энерго-информационном уровне главного вектора направленности всех усилий пациента, который будет ориентировать все внутренние энергоинформационные процессы.

Говоря более простыми словами, это постановка сверхцели и сверхзадачи, как своего рода создание психического магамагнита, который будет направлять и ориентировать все усилия пациента в работе над собой.

2. Работа над ошибками прошлых лет

Прохождение программы покаяния, исповедования, причастия, соборования и т.д. Это избавление от нездоровых установок, штампов, заблуждений, травм и обид прошлых лет для очищения и освобождения энерго-информационных каналов связи с матричными уровнями ДНК (своим Высшим Я).

3. Специальные психотехники и практики

Визуализация, самогипноз, медитация, общение со своим наставником и умение принимать целительные (синхронизированные) решения. Данные техники и практики позволяют с одной стороны повысить эффективность функционирования у пациента активированных слоёв ДНК, а с другой стороны позволяют направить высвобожденную при работе над ошибками энергию на повышение энергетического потенциала и вибрационного уровня.

Да, дорогие мои, изменение в результате работы над ошибками отношения к себе и к жизни изменяет характер течения биологической энергии и информации в Вашем истинном энерго-информационном теле.

Забегая немного вперёд, могу сообщить Вам важную информацию. Данный аспект работы в виде всевозможных психопрактик и психотехник в последнее время получил очень активное развитие.

Не зацикливайтесь, дорогие мои, на психоонкологии и психотерапии рака, двигайтесь дальше и переходите к духовности, творчеству и развитию Любви.

Я хочу обрадовать Вас и сообщить о том, что в последнее время наряду с такими направлениями комплементарной терапии как психоонкология и онкопсихотерапия активное развитие начинает получать направление комплексной реабилитации, адаптации и кризисной помощи. Это направление совмещает аспекты психологической и психотерапавтической работы с духовной практикой.

Одним из пионеров этой работы в России является психоонколог и бывший сотрудник РОНЦ - Михаил Игоревич Хасьминский с его идеей создания на базе разрушенных приходов, храмов и монастырей реабилитационных и кризисных центров для онкологических пациентов, причём, частично силами самих пациентов.

С точки зрения Духа это в высшей степени благое и полезное дело.

4. Мировоззренческая эволюция необходима для обновления и фиксации в сознании новых жизненных установок и принципов, как своего рода новой и более упорядоченной структуры проводников и каналов течения биологической информации и энергии.

Я бы назвал мировоззренческую эволюцию применительно к нашему времени эволюцией переходного периода. Это очень не простой и в то же время крайне деликатный вопрос, связанный с интеллектуальным, культурным и духовным самосовершенствованием человека, принципиальным обновлением мировоззрения, а также переходом человека на более высокий вибрационный уровень.

В действительности, друзья, это и есть ни что иное, как сама суть процесса активации соответствующих слоёв ДНК почти в своём чистом виде.

Я далёк от агитации и пропаганды в этом деле, ибо тут всё очень индивидуально, очень тонко и не шаблонно. Поэтому пусть каждый выбирает то, что ближе его душе, энергиям, вибрациям и сердцу.

Всем славянам просто генетически показана христианская духовная культура и практика, которая сегодня активно развивается. Более того, в православной духовной культуре появляется много новых направлений и замечательных произведений, наполненных истинным Божественным Светом, Любовью и сокровенным Знанием.

Ещё вчера, многие из них по ряду причин могли бы быть запрещены церковью, но сегодня во времена Великого Перехода они необходимы, поскольку они проливают в умы людей Свет Истины с той стороны «завесы»  - стороны Духа..., которому известно о нас всё.

Я могу в этом отношении отметить такое интересное направление как научная и художественная танатология (наука о смерти) и такой жанр как «Православное фэнтези», а в частности работу Ю.Вознесенской «Мои посмертные приключения».

Из сугубо мировоззренческих практик, я могу отметить работу нашего выдающегося современника, посвящённого человека, поэта-художника-философа В.Г. Ломовцева «ЖДУЩИМ, ИЩУЩИМ, ЛЮБИМЫМ».

Из современной эзотерики, можно отметить труды Т.А. Садецкого, ченнелинги Крайона и работы Стива Роттера «с Группой».

Кстати, многие положения данного тренинга, касающиеся, прежде всего многомерной структуры ДНК, взяты именно из последних ченнелингов Крайона.

5. Духовная работа и практика в онкологии - это важнейший практический способ выражения, формирования, усиления и поддерживания силы намерения измениться и избавиться от недуга. Вы уже в какой-то степени посвящённые, дорогие мои, а потому знаете истину о Силе слова, обращённого к Богу и Вашему Высшему Я.

Истинно верующим людям в этом отношении проще, ибо духовность с ними как бы по умолчанию и априори, а вот склонным к вере материалистам и особенно убеждённым атеистам в этом плане куда сложнее. Им крайне трудно обращаться к своему высшему и абстрактному, да ещё вслух.

Я рекомендую им в этом отношении под словом Бог понимать не какую-то абстрактную личность, а свою собственную ДНК, а по сему обращаться …

…прямо к своей ДНК – или к Богу в них самих.

А почему бы и нет, дорогие мои, если именно в ДНК и содержится «семя» человеческой Божественности?

6. Стимулирование творчества и развитие Любви.

Это, дорогие мои, самая благодатная, самая светлая и самая священная работа. Это целенаправленная работа по развитию Высшего начала - Любви, самой чистой и светлой Любви к миру и к жизни - той Любви, которая творит настоящие чудеса посредством творческого начала в человеке.

Этот пункт по значимости можно было бы поставить и на первое место, ибо с многомерной точки зрения, с которой я воспринимаю его, он, как бы замыкает спираль и открывает собой новый уровень.

Вам это трудно понять, я знаю, но поверьте, я вижу это именно так. Поэтому, ТВОРИТЕ, дорогие мои, ТВОРИТЕ НА ЗДОРОВЬЕ – ОТКРЫВАЙТЕ В СЕБЕ ДВЕРИ ЛЮБОГО ТВОРЦА, ибо это двери, которые ведут прямо к Богу, минуя всех посредников.

Дайте простор Вашей душе и фантазии: рисуйте, лепите, пишите стихи, рассказы, создавайте сайты для общения и обмена опытом лечения, стройте планы, знакомьтесь с интересными людьми, общайтесь, живите со всем миром в гармонии и Любви, но не замыкайтесь, не уединяйтесь в скорби.

Знайте, скорбь только умножает страдание, а Любовь – освобождает от страданий.

Знайте, дорогие мои, юмор, а точнее – энергия юмора – доброго юмора - это универсальная и практически чистая психическая энергия. Поэтому не избегайте в связи с болезнью юмора и шуток, даже по отношению к самим себе, ибо это способ самонастройки и подпитки самих себя светлой энергией и энергией творчества.

Творчество, друзья мои, – это один из самых мощных энерго-информационных каналов связи с бессознательным, духовным и Божественным. Именно по этой причине креативная визуализация и все виды арттерапии – одни из наиболее распространённых методов работы с пациентами в мировой онкологии.

Аспекты работы с провоцирующими факторами:

1. Устранение инфекционных и физиологических факторов канцерогенеза.

Первое и, пожалуй, самое важное, о чём нужно позаботиться в процессе работы с провоцирующими факторами – это об устранении тех из них, которые в наибольшей степени способствуют искажению информации на уровне ДНК. В подавляющем большинстве случаев, кроме факторов физической и химической природы (ионизирующие излучения,  электромагнитные поля и все известные химические канцерогены), это инфекционно-биологический фактор или весь тот внутренний паразитарно -  инфекционный фон, который всегда имеет место в любой высокоорганизованной живой материи и который всегда сопровождает опухолевый процесс.

Я говорю в данном случае о различных формах симбиотических связей вирусов, бактерий, грибков и других простейших паразитов, которые постоянно живут в любом живом организме, но во время опухолевого процесса активизируются, поскольку получают дармовую пищу – биологическую энергию хозяина, в местах очагов заболевания.

Именно их яды, токсины и продукты жизнедеятельности оказывают самое прямое влияние на искажение и разрывы первичных энерго-информационных связей ДНК.

Не злись и не обижайся на них, читатель. Таким образом, они отвоёвывают у тебя своё жизненное пространство, ибо, как ты уже знаешь, перед Богом мы с ними равны, и они имеют на жизнь точно такие же права, как и ты. Бог не в силах устранить их из твоего организма, но тебе самому это вполне по силам. Просто, позаботься об их устранении и сведении к минимуму их пагубного воздействия. Сегодня существует множество различных пособий по противопаразитарной терапии, и я очень рекомендую тебе взять на вооружение какой-либо из методов данной терапии таких авторов как Луиза Хей, Т. Свищёва и др.

2. Поддержка и стимулирование иммунной системы крайне важны для активизации аутоиммунных процессов, для недопущения активного метастазирования и активной опухолевой прогрессии.

Пусть тебе это не покажется странным, но с многомерной точки зрения этот пункт самым непосредственным образом связан с психикой и психо-эмоциональным состоянием человека.

Каким образом?

Всё очень просто.

Твоя иммунная система – это твоя «армия» верных и преданных тебе «солдат», которые как камикадзе созданы для уничтожения ценой своей жизни любого неприятеля, который вторгается в твой организм. Они слепо и бескомпромиссно выполняют любые приказы, которые им отдаёт…

…твоё подсознание.

Именно поэтому я прошу, умоляю и заклинаю тебя, не используй эту «армию» против себя самого. Не занимайся самоуничижением, самобичеванием, самосожалением и самостраданием, поскольку тем самым, ты даёшь своей армии безмолвные приказы о сдаче в плен или об уничтожении изнутри себя самого. Вот как связаны состояние психики с состоянием иммунной системы.

Именно поэтому нужно стараться всеми силами поддерживать позитивный тонус.

Вторым фактором поддержания иммунной системы является использование  целого ряда «живых» органических субстанций и натуральных фитопрепаратов, обладающих стимулирующей способностью.

В этом отношении одним из наиболее популярных и распространённых направлений использования комплементарных средств является направление онкофитотерапии или направление использования в лечении лекарственных растений, обладающих иммуностимулирующим, цитотоксическим и детоксикационным действием. Некоторые фитопрепараты также обладают и противоопухолевым действием.

Знайте, дорогие мои, практически все натуральные фитопрепараты обладают широким спектром действия. Использование в онкологии таких ядовитых растений как аконит, болиголов, вех, чистотел и др., а также кариокластических ядов и других ядосодержащих субстанций ни коим образом не связано напрямую с «отравлением» раковых клеток, как думают многие.

С энерго-информационной точки зрения использование при лечении большинства ядовитых растений и субстанций связано, прежде всего, со стимулированием соматической и иммунной систем (поддержанием их в тонусе), а также направлено на инфекционный фон, сопровождающий опухолевый процесс.

Именно поэтому нет никакого смысла в том, чтобы использовать большие концентрации этих препаратов и, по сути, травить свой организм сильными ядами. Всеми препаратами данной группы нужно только поддерживать и мягко усиливать активность соматической и иммунной систем, не допуская передозировок и соматического хаоса.

В этом отношении лучше всего использовать опыт работы и препараты таких известных специалистов по онкофитотерапии как Андрей Николаевич Алефиров (Санкт-Петербург) – автор ряда методик использования аконита, Валерий Викторович Тищенко – (Украина) – автор первой монографии по использованию болиголова и других.

В этих же целях в современной комплементарной  медицине широко используется такое направление как онкофунготерапия. Из общего перечня целебных грибов при онкологии наибольшее распространение получили: рейши, весёлка, чага, мейтаке, шиитаке, трутовики, дождевик и даже мухоморы.

Из специалистов, занимающихся этой проблемой, можно отметить В. Чикуёнка (Брест), И. Филиппову и др.

Гомеопатические подходы и методы также крайне важны в процессе лечения и восстановления информации, поскольку они позволяют очень точно, дозированно и главное - избирательно подходить к выбору для пациента тех или иных лечебных препаратов и субстанций. Из наиболее известных мне онкогомеопатов я могу выделить Е. Кульпинского (Громобоя).

Наряду с гомеопатией при комплексном лечении также рекомендуется  использовать такой метод как электроакупунктура или многофункциональная вегеторезонансная и мультирезонансная диагностика (и терапия одновременно) по технологии «ИМЕДИС – ЭКСПЕРТ» - разработка профессора Ю.Готовского.

На сегодняшний день это, по истине, уникальная, тонкая и при этом системная диагностика всего организма и терапия одновременно. У неё в онкологии большое будущее, поверьте. На сегодняшний день данная технология уже активно использует многие духовные адаптанты (адаптированные энерго-информационные отпечатки или слепки) от Святых мест и чудотворных икон.

3. Решение ряда сопутствующих вопросов и специфических проблем, включая:

- смягчение воздействия на организм химио- и лучевой терапии,

- вывод из организма радикальных остатков химиопрепаратов, токсинов, продуктов репродуктивного метаболизма и продуктов жизнедеятельности опухоли,

- избирательное стимулирование отдельных органов и систем, включая иммунную, пищеварительную, выделительную и др,

- общее укрепление организма и т.д..

В этом отношении существует большой спектр БАД-ов, цитаминов, противоопухолевых, поддерживающих и стимулирующих препаратов.  Специально заострять внимания на этой теме я не буду, поскольку это сугубо фармацевтический раздел. К тому же, частично тема использования БАД-ов   уже была озвучена в нашем предыдущем тренинге. Единственное, что отмечу, использование всех противоопухолевых, поддерживающих препаратов и биологически активных добавок, как и фитопрепаратов очень индивидуально и в каждом случае нужно искать свою схему их подбора.

4. Смена привычного уклада,  ритма жизни и обстановки в доме.

Я бы я настоятельно рекомендовал уделять внимание онкологическим пациентам некоторым переменам в повседневной жизни и в быту. Эти перемены касаются как социального окружения пациента, так и чисто бытового.

Да, да, не удивляйтесь, порой социальное окружение является одним из косвенно провоцирующих факторов. Такая ситуация  имеет место в тех случаях, когда одна сильная в эмоциональном плане и харизматичная личность может оказывать постоянное стрессогенное и угнетающее воздействие на другого человека, при этом совершенно не осознавая этого.

Иногда физическая обстановка  в доме пациента несёт в себе элементы ностальгического, сковывающего и угнетающего постоянства.

Именно поэтому физическое обновление обстановки в месте проживания пациента способно оказывать совершенно конкретное влияние на информационное обновление человека. Дело в том, что многие предметы и старые вещи в доме, порой, являются мощными «якорями» определённой энергии и информации.

Любое обновление в доме я рекомендую делать с соблюдением общих принципов биоэнергетики и биоинформатики, больше известных как система Фэн Шуй. Кстати, по этой причине у многих народов и существуют ритуалы освобождения от старых вещей. Некоторым пациентам с точки зрения биоэнергетики и биоинформатики вообще может быть настоятельно показана смена места жительства, как гео-климатического региона.

Кстати, очень часто обратное, т.е. смена места проживания, бывает сопряжена с началом заболевания. Здесь играют роль очень специфические энерго-информационные факторы, связанные с особенностями магнитного поля земли в тех или иных регионах и характером взаимодействия этих особенностей с магнитным полем организма человека и его ДНК.

5. Организация правильного питания онкобольных

Онкодиетотерапия – это одна из важных составляющих процесса энергетического и физиологического упорядочивания, связанная с целым рядом особенностей, влияющих на уровень репродуктивного метаболизма.

Первое на что должен обращать особое внимание каждый онкологический пациент – это, как уже говорилось, на качество той воды, которую он регулярно употребляет, поскольку вода – это универсальный растворитель и информационная среда, в которой протекают все физиологические процессы в организме.

Для улучшения качества этой среды своего организма следует употреблять в пищу только чистую воду без всяких добавок. Лучше всего в этом отношении вода из святых источников, родниковая и талая вода (точнее – искусственно замороженная).

В процессе лечения раковых заболеваний вода играет огромную роль. На сегодняшний день существует даже самостоятельное направления лечения основанное на использовании свойств воды, точнее – метаводы или воды, имеющей в результате специальной обработки (технологии энерго-информационного переноса) совершенно особые матафизические свойства. В этом отношении многие пациенты специально готовят т.н. структурированную воду.

Важное замечание, касающееся правил приготовления талой воды.  Лучшими биоинформационными характеристиками обладает т.н. средняя фракция талой воды. Иными словами, поскольку вода обладает сложной информационной структурой, то процесс её заморозки идёт постадийно. Так вот, при заморозке каждая из фракций имеет свои физико-химические и биоинформационные характеристики и лучшие характеристики имеет та вода, которая замерзает в середине процесса. Иными словами при оттаивании первую четверть воды сливайте, а пользуйтесь второй и третьей четвертями.

Последнюю четверть также следует сливать.

Кстати, лучшие настои, вытяжки из лекарственных растений и фиточаи получаются именно на талой воде.

Второе важное правило: в питании отдавайте предпочтение натуральным, цельным и максимально свежим (или «живым») продуктам питания, ибо именно эти продукты имеют наивысшую био-информационную и био-энергетическую ценность, а с другой стороны – усваиваются организмом максимально полно (полноценно). Из диетотерапий отдавайте предпочтение преимущественно вегетарианству и овощным диетам.

Знайте, что сокотерапия на основе свежевыжатых фруктовых и овощных соков – ценнейший метод промывания и повышения биопотенциала организма, а витамин С и хлорофилл в натуральном виде, т.е. в виде живых растений и плодов – лучшие друзья онкологического пациента. Также не забывайте о том, что с биоэнергетической и биоинформационной точек зрения наименее ценные продукты - это генетически модифицированные, полностью синтетические, многокомпонентные и консервированные.

Помните, личная сила человека в большинстве случаев связана не только с тем, что он делает, но и с тем, чего он не делает.

Помните, простота во всём всегда предпочтительнее любых сложностей и усложднений.

Помните, многие «сорняки» и традиционно не съедобные продукты обладают целебными свойствами и могут использоваться в пищу в виде первых и вторых блюд: листья и цветы одуванчика, крапива, сныть и д.р.

6. Специальные оздоровительные упражнения и процедуры – очень важная часть работы в плане повышения общего био-энерго-потенциала организма. Данные упражнения и процедуры должны выполняться пациентами по возможности регулярно и ежедневно, как правило, утром и вечером. Они должны быть достаточно просты, но их сила в том, что регулярность их выполнения есть практика закрепления намерения и в то же время практика самоконтроля.

Любые упражнения, особенно энергетические - это хорошие стимуляторы тонуса на предстоящий день, а также ритуальные способы «самоотчёта», о выполненной работе перед отходом ко сну. Верующим людям соответствующие утреннюю и вечернюю молитвы можно успешно включать в ритуалы этих процедур.

Для склонных к Вере людей полезно обзаводиться иконами, образами святых и прочими религиозными и духовными артефактами  для создания соответствующей духовной атмосферы и для совмещения этих практик с духовной работой.

В качестве практик могут использоваться простейшие комплексы физических упражнений, йогические комплексы, упражнения по системам Иванова, Ниши, Келдера, Гогулан, дыхательные упражнения, обливания, обтирания, массажи, лёгкие растяжки и т.д. и т.п. Вечером это могут быть прогулки на свежем воздухе, лёгкие разминки, контакты с деревьями и т.д.

Не гнушайтесь, друзья, работы с консультантами, целителями и биотерапевтами. Несмотря на то, что ни один целитель не способен изменить Вашу ДНК, многие из них способны помочь Вам в вопросах восстановления био- и энергопотенциала, а также балансирования, распределения и перераспределения биологической энергии (и информации).

Я могу отметить из них Сергея Коновалова, Анатолия Губарева (Августа), Дмитрия Лимонова и многих, многих других.

Не забывайте, друзья, главный источник жизненной энергии – это Вы сами. Вся Ваша энергия находится внутри Вас самих, дорогие мои, - внутри Вашей ДНК. Её там просто огромное и колоссальное количество, только умейте пользоваться теми инструментами и «заслонками», которые открывают к ней доступ. Это отдельная тема для посвящённых, но я сообщу Вам о трёх из таких «заслонок»:

1. практика последовательного «вспоминания» себя и всей своей прожитой жизни с глубоким и детальным «перепросмотром», как повторным переживаем и переосмыслением всех событий.

2. практики глубокой медитации, релаксации и визуализации.

3. чувство юмора и доброжелательное общение с хорошими людьми. Вы помните о том, Ваша ДНК слышит каждое Ваше слово и на каждую светлую мысль посылает Вам энергетический импульс.

Также не забывайте, друзья о том, что сообща многие проблемы решаются ГОРАЗДО ЛЕГЧЕ. Ищите единомышленников – друзей по несчастью для совместной работы и обмена опытом, создавайте группы для совместной работы по программе данного тренинга, ведь он дан Вам даже не мной, а самим Духом.

Дополнительные техники, средства и терапии, которые полезно использовать каждому пациенту:

• Молитва, медитация

• Музыкальная терапия

• Ароматерапия

• Дыхательные упражнения

• Телесно-ориентированные техники и практики

• Специальные техники и практики концентрации намерения

Из Вас, дорогие мои, вряд ли кто-то догадается, почему данная программа называется 12 шагов.

Большинство подумают, что эта программа называется так по общему числу аспектов восстановления информации - 6 и числу аспектов работы с провоцирующими факторами, которых также 6.

Нет, дорогие мои, не поэтому. Не забывайте, что кроме шести аспектов восстановления информации и шести аспектов работы с провоцирующими факторами, ещё есть сугубо медицинские аспекты работы с самой опухолью, а также аспекты практической социальной и волонтёрской работы.

Данная программа называется 12 шагов по общему числу уровней и слоёв многомерной структуры ДНК, которые необходимо последовательно отработать каждому пациенту для восстановления своей энерго-информационной целостности, а проще – для полного и безрецидивного исцеления.

Дорогие мои, ЭТО СТАЛО ВОЗМОЖНО для любого человека в Новой Эре, поверьте.

Главное – начать и сделать самый первый шаг.

Дорогу осилит идущий, ведь иного Пути просто нет, не на этом Свете.

На прощание я собираюсь открою Вам, дорогой мой читатель, ещё одну удивительную тайну.

Ах, если бы ты только знал о своих истинных возможностях, сокрытых внутри тебя и твоей ДНК и обладал прямым видением энергии вселенной, каким обладают все духовные сущности.

Если бы ты знал это, у тебя сейчас не было бы вообще никаких сомнений в том, что самоисцеление возможно, уверяю тебя. Если бы ты обладал «видением», ты бы знал, что с некоторой вневременной точки зрения, с точки зрения цикличности и бесконечности энергии ДЛЯ ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ, ИМЕЮЩЕЙ МЕСТО НА ЗЕМЛЕ, В МОМЕНТ ЕЁ ВОЗНИКНОВЕНИЯ…

...УЖЕ СУЩЕСТВУЕТ ВАРИАНТ ЕЁ РЕШЕНИЯ, только он находится от самой проблемы на некотором энерго-информационном удалении. Иногда это удаление вписывается в продолжительность человеческой жизни, а иногда превышает её, но само решение любой проблемы ВСЕГДА  СУЩЕСТВУЕТ и только от самого человека зависит как быстро он его найдёт.

Вот как нас Любят с той стороны «завесы».

Поэтому всё, что нам нужно для того, чтобы отыскать верное решение, - это ответственно и добросовестно искать и выбирать, искать и выбирать, и ещё раз искать и выбирать варианты и пути её решения.

Это главные условия того Урока, который все мы проходим на Земле, как духовные существа, воплощаясь в человеческом теле.

Знайте, дорогие мои, Любящий нас Отец и духовные сущности вселенной, никогда не оставляют нас одних, даже в самой критической ситуации, так доверьтесь же их помощи и поддержке.

Этот тренинг для всех онкологических пациентов знаменует начало их духовной эволюции, начало обновления и перехода с помощью намерения от качественного состояния онкологический пациент к качественному состоянию человек здоровый - здоровый духовно и физически.

Этот тренинг совпадает по времени с глобальным переходом всего человечества к своему новому качественному состоянию и открывает для всех людей новые энерго-информационные возможности.

Я знаю, дорогой мой слушатель, что у тебя в душе уже забрезжил Свет и затеплилась искорка надежды.

Позволь же мне сказать тебе ещё нечто важное на дорогу, дабы ещё сильнее разжечь огонь твоего Намерения.

Ты знаешь, дорогой мой, как приходит к людям исцеление при помощи силы Намерения? Послушай, я расскажу тебе об этом.

Оно приходит не сразу. Его нужно долго, кропотливо и усердно готовить, как готовят землю перед весенним посевом, как готовят ученика или послушника к посвящению, как готовят невесту ко встрече с самым дорогим и званным женихом.

Намерение исцелиться нужно призывать, притягивать и терпеливо ждать, ждать всем сердцем и всей душой как ждут самого дорогого, самого желанного и самого званного гостя.

Об исцелении нужно мечтать и грезить, о нём нужно просить Себя и Бога и молча и вслух. Его нужно вспоминать каждый день, примеряя к себе, как новый костюм или свадебный наряд. Его нужно себе представлять и ассоциировать с самой чистой и трепетной любовью, предвкушая долгожданную встречу с ним как встречу с самым дорогим и любимым человеком.

Исцеление начинается неторопливо и медленно, но оно приходит к ищущему и ждущему так же верно и желанно, как приходит первый весенний и солнечный день после ненастья, после долгой и холодной зимы.

Оно приходит не сразу, но столь же неотвратимо, как извержение вулкана, как цунами, как летняя жара, как озарение, как полное внутреннее спокойствие и отсутствие любого страха -  прежде всего, страха смерти.

Оно приходит как незримый свет изнутри тебя самого, который начинает, вдруг, наполнять с каждым днём тебя и каждую клеточку твоего тела новой жизненной силой и энергией, и этот Свет и эта энергия струится прямо из тебя самого - из твоей ДНК.

Этот свет жизни начинает постепенно наполнять всё твоё тело и наступает момент, когда ты понимаешь, что с тобой творится нечто неописуемое, нечто Божественное. В этот момент ты осознаёшь, что ты УЖЕ стал другим – более совершенным, ты выполнил свою Высшую задачу - ты восстановил и активировал свою ДНК. Ты поднялся на одну ступень эволюции и обратной дороги к тому, каким ты был вчера, уже нет.

В этот момент ты неожиданно для себя понимаешь, что ты совершил это «чудо» самоэволюции и самоисцеления

Ты просто сделал это..

На этом, друзья, наш  тренинговый курс закончен.

Но я не прощаюсь с Вами, дорогие мои, а говорю Вам - до встречи и Вы знаете, что это правда…

В добрый Путь…

С Любовью к Вам

ЯКоВ

Отзыв о тренинге

Здравствуйте. В мае я приобрела у Вас диски (3 шт) с тренингом. Извините, что так поздно отвечаю - это вызвано «форс-мажорными» обстоятельствами в семье. Итак, мои впечатления после прослушивания, вопросы и, извините за наглость, пожелания.

Первое: диск оказался в формате, который читается на компьютере, но не воспринимается моим аудиоплейером (хотя в инструкции было сказано, что он читает все форматы). Поскольку я сейчас живу вдали от компьютера, пришлось просить помочь дочку. Она скопировала мне тренинг на диск в формате MP3, и я смогла прослушивать его с помощью плейера.

Это допустимо?

- Да, допустимо. Извините за неувязку. Главное - это сохранение общих параметров звукового и лингвистического ряда, а также тембра и окраски голоса автора. К сожалению диски приходится делать не промышленным способом и иногда попадаются не совсем качественные болванки, которые не читаются на всех типах плейеров. Мы уже думаем обратиться за помощью к компании, специализирующейся на мультимедийной продукции, для совместной работы над этим информационным продуктом (проектом).

Второе: Вы меня предупреждали, что переходить к последующему диску нужно только тогда, когда прослушивание предыдущего не будет вызывать (извините, не вспомню дословно) ощущений непонимания и отторжения, не раньше, чем через неделю. Наверное, я была бы для Вас идеальным пациентом года полтора назад, после операции. Но всё это время я читала материалы Вашего сайта, поэтому никакого непонимания и отторжения не было. Хотелось сразу перейти к следующей части. Но неделю я выдержала, как было Вами сказано. Правда, при повторных прослушиваниях замечала, что поскольку информативная составляющая тренинга уже для меня не нова, начинаю отвлекаться на какие-то посторонние мысли. Это же относится и ко второй части.

- Если материал не вызывает эффекта отторжения, но при этом и не удерживает внимания, значит, - он уже усвоен и нужно переходить к следующей части. Вам, как уже подготовленному слушателю, конечно, можно было недели и не ждать. Мы уже подготовили инструкцию по пользованию тренингом. Там об этом всё сказано.

Третье: В третьей части, когда Вы повторяете во второй раз фразы установки «Я есмь...» очень хорошо было бы вставить паузы после каждого предложения, чтобы в это время слушатель успел повторить его. С первого раза запомнить всё невозможно, а держать перед собой напечатанную шпаргалку не очень удобно.

По той же причине было бы замечательно, если бы программа покаяния была в виде аудиоприложения.

- Согласны, мы уже увеличили размер пауз в конечной версии и думаем по поводу приложения к тренингу (аудиоверсии Логики покаяния).

Четвёртое: энергия и любовь, которую Вы передаёте, ощущается очень сильно. Чувствую «вакуум» в области солнечного сплетения, какую-то светлую радость и, наверное, счастье. После прослушивания очередной части ощущение, что отдохнула, набралась сил и как-то внутренне очистилась, что ли. Проходит некоторое время, и возникает желание прослушать ещё раз.

- Спасибо. Мы старались ИХ передать слушателям от всей души.

Пятое: Пробовала слушать, как сейчас говорят, «на природе», сидя на высоком берегу водохранилища. «Спиральная» музыка очень здорово гармонирует с картинами живой природы, вызывает ощущение, что вот-вот взлетишь в небо. Правда, при этом начинаешь периодически невольно отключаться от информационной составляющей текста. Вечером, перед сном работать с тренингом нельзя - та же музыка замечательно усыпляет.

Мужа брать с собой на берег водохранилища оказалось тоже нельзя - хоть и сидит тихо, но свё равно чувствую какую-то отвлекающую помеху.

- На природе (и в местах силы) тренинг лучше слушать всё же в наушниках, много отвлекающих факторов. И вообще лучше работать с материалом индивидуально. Об этом также говорится в Руководстве.

Шестое: В тексте Вашего тренинга содержится несколько специфических эзотерических терминов, которые мною, начитавшейся Крайона, воспринимаются совершенно органично. Но как воспримет их человек, находящеийся на сугубо материалистических позициях? Не представляю.

- Об этом не думайте. Кому это, действительно, нужно, тот поймёт и разберётся, если не с первого, так со второго или третьего раза, а кому не нужно, - тот не станет напрягаться или сработает фильтр (предупреждение). Наш тренинг в целом подготовлен для мотивированных пациентов, имеющих достаточно высокий интеллектуальный и духовный статус. Он рассчитан больше на перспективу - на поколение людей, близко знакомых с информационными и биоинформационными технологиями, на носителей новых духовно-мировоззренческих доктрин - доктрин Новой Эры. Именно поэтому он требует определённого уровня знаний и подготовки. Для непросвещённых и неподготовленных можно подумать о подготовке более упрощённого и адаптированного варианта, но нам эта идея не очень нравится, поскольку планка информационных возможностей человека должна всё же не опускаться, а подниматься. Это не мы должны спускаться до уровня знаний пациента, а он должен тянуться до некоторого уровня современных знаний.

Седьмое: У меня двое таких знакомых после онкологических операций. Можно ли им Ваш тренинг порекомендовать?

- Конечно, можно. Даже нужно :) Правда, Вы сами должны при этом принимать решение об уровне их готовности к такому материалу и к такой внутренней работе.

Спасибо Вам, огромное, за Ваш подвижнический труд по спасению людей.

С благодарностью и любовью С.

- И Вам спасибо, за оценку нашего труда. Первый «блин» вроде бы «не комом» получился :)

Стенограмма семинара-тренинга

с участием пациентов и их родственников, представителей церкви, медицинских работников, специалистов–онкологов, психотерапевтов, психологов и всех заинтересованных данной проблемой.

Тема: «Фактор намерения – главный фактор успешного излечения рака» из серии  «Что сегодня нужно знать о раке каждому онкологическому пациенту»

На вопросы участников семинара отвечает автор и разработчик тренинга – член Международной Академии Информационных Технологий, кандидат наук МАИТ в области информационных технологий в сфере здравоохранения К.В. Яцкевич.

Вопрос: (медицинский работник) – Константин Владимирович, вот вы говорите, что данный тренинг необходим каждому онкологическому пациенту, заинтересованному в серьёзном и эффективном лечении. А можно узнать, что ваш тренинг реально может дать человеку с диагнозом онкозаболевание? Он сможет заменить ему реальную медицинскую помощь и помощь специалистов? Он сможет заменить ему специальные препараты или обезболивающие средства ? Или он в самом лучшем случае сможет только поддержать человека психологически в трудный момент?

Ответ: Спасибо. Я понял Ваш вопрос. Думаю, Вы ещё не в достаточной степени понимаете назначение тренинга в психосоматическом аспекте, и я попробую Вам это доказать.

Давайте проведём аналогию и параллель. Представьте себе двух водителей автомобилей, въезжающих в город с интенсивным движением, Москву, например (смех). Оба водителя одинаково хорошо умеют водить машину, но один из водителей знает правила дорожного движения, значение всех указателей и знаков, а другой не знает.

Скажите, у какого из водителей больше шансов не попасть в аварийную ситуацию и благополучно вписаться в напряженный транспортный поток, у первого или второго?

Да, я тоже думаю, что при всей сложности московского трафика у того водителя, который знает правила движения, их всё же гораздо больше.

Совершенно аналогичная ситуация и с онкологическими пациентами, получающими известие о своём диагнозе. Те пациенты, которые проходят психотренинг, в отличие от всех других, владеют некоторым крайне важным знанием - знанием о том, что представляет собой такое заболевание как рак с биоинформационной и биоэнергетической точек зрения. Они узнают о главных принципах подхода к его лечению и исцелению. Они знают общие принципы использования, как средств конвенциальной онкологии, так и комплементарных или дополняющих средств. Они знают общие принципы самоэволюции и комплексного подхода к лечению. Они знают главные принципы информационного и духовного целительства. Этих пациентов гораздо сложнее обмануть или ввести в заблуждение рекламой всевозможных панацей или возможностями суперспециалистов-чудотворцев. У этих пациентов гораздо меньше шансов допустить ошибки при выборе консультантов и дополняющих лечебных средств, но самое главное в том, что у пациентов, прошедших этот психотренинг, потенциал устремлённости к победе над своим недугом гораздо большее, чем у тех, кто с ним не знаком. Иными словами те пациенты, кто прошел этот тренинг, в отличие от всех других знают главные и очень важные правила успешной борьбы с этим недугом, а, значит, у них гораздо больше шансов на успех.

И всё это по одной причине: Знание – Сила. Вот в чём значимость и ценность этого уникального тренинга.

Вопрос: (психолог) – Подскажите, от чего вы отталкивались при подготовке психотренинга в методологическом плане? Какие специальные психологические методики или психотехники лежат в основе тренинга?

Ответ: Серьёзный вопрос. Мне не легко на него отвечать, но попробую. Дело в том, друзья, что этот психотренинг родился или точнее – выкристаллизовался как бы естественно и сам собой. Специально я его не готовил, а потому и не закладывал в него каких-то специальных методик или психотехник. В нём нет ни элементов НЛП (нейро лингвистического программирования), ни элементов гипноза или скрытых речевых команд.

Он представляет собой просто доверительный и предельно откровенный разговор с пациентом о природе этого недуга, биоинформационных предпосылках его возникновения и возможностях нашего организма по его преодолению посредством грамотного комплексного подхода, совмещающего возможности концентрации силы воли (Намерения пациента), возможности конвенциальной онкологии и возможности комплементарных или дополняющих средств. По сути, тренинг построен на опыте лечения и самолечения от этого недуга многих сотен и тысяч людей и на опыте работы с этим недугом всех наиболее известных и признанных специалистов альтернативной онкологии и нетрадиционной медицины, таких как проживающий ныне в Германии Лев Анатольевич Качугин – сын замечательных и выдающихся советских учёных – известных учёных диссидентов – Анатолия Трофимовича Качугина и Бэллы Яковлевны Качугиной – авторов метода семикарбазидкадмиевой нейтронзахватной терапии; таких, как Андрей Николаевич Алефиров – потомственный военный медик, известный в Санкт Петербурге и в России онкофитотерапевт, специализирующийся на использовании в лечебных целях аконита и автор книги «Рак, я объявляю тебе войну!», таких как Валерий Викторович Тищенко - известный украинский целитель и онкофитотерапевт ныне проживающий в США, автор первой научной монографии об использовании в лечебных целях Болиголова, таких как Сергей Петрович Куренков – подвижник здорового образа жизни и автор ряда книг по комплексной биотической терапии и самооздоровлению и других.

В какой-то степени данный психотренинг перекликается с работой известных американских онкологов – супругов Саймонтон «Психотерапия рака», но в отличие от их труда он как бы менее интегрален, а более личен. Он более доверительный, откровенный и проникновенный. Он более духовен, нежели психологичен, если можно так выразиться, и рассчитан на славянский культурологический миф и славянский типы мышления и духовности. Если супруги Саймонтон главный упор сделали на креативной визуализации и формировании цели, то я пошел чуть дальше линейной психологии и упор сделал на фактор Намерения пациента, как самый главный фактор успешного лечения. Я вообще впервые в психологической и психотерапевтической практике даю в этом тренинге линейное определение категории Намерения. Таким образом, тренинг как бы совмещает в себе и психологическое и духовное начала. При этом я совершенно сознательно не делал его привязанным к какому-либо конкретному религиозному или конфессиональному типу.

Вопрос: (священнослужитель) – Вы считаете возможным совмещать в одном подходе и аспекты психологии и вопросы духовности?

Ответ: А почему бы нет? Юлия Вознесенская в её замечательной книге «Мои посмертные приключения» умудрилась с блеском совместить духовность и Православную духовную культуру с жанром «фэнтези», заложив основу нового направления творчества «Православное фэнтези». Почему нельзя в этом отношении сделать психотренинг, совмещающий в себе аспекты научной психологии, православной духовной культуры и современной эзотерики ? Более того, я думаю сегодня именно на стыке различных направлений и подходов и появляются новые открытия. Онкология в этом отношении как раз не исключение, а наоборот относительно «застойное место», в которое с трудом проникают новые веяния и знания. Я об этом знаю как никто по опыту работы сайта rak.by

Вопрос: (эзотерик) – Коль вы упомянули про современную эзотерику, то интересно узнать какое или какие эзотерические направления использовались в тренинге, если это не секрет ?

Ответ: Нет, не секрет. Мы использовали совершенно конкретное направление современной эзотерики, связанное с исследованием и выяснением истинной и полной структуры ДНК человека по материалам Ли Кэрролл и ченнелингов Крайона. Имеется в виду не структура самой двунитчатой спирали и не геном человека, а структура того многослойного электромагнитного каркаса (полевого), который окружает двойную спираль. Это направление имеет научно-практический аспект и интерес и иначе называется новой генетикой или космогенетикой.

Многие посетители ресурса rak.by хорошо помнят Роберта Вагнера (Лондон) – как автора и разработчика метода лечения ряда сложных заболеваний, включая и рак, посредством последовательного восстановления структуры ДНК методом Генетик -4 или методом ДНК программирования. Так вот это и есть экспериментальная и практическая часть данного научного направления. Это направление приковывает сегодня внимание учёных всего мира, поскольку оно сулит глобальный прорыв в науке и медицине и просто переворот многих традиционных представлений о биоинформатике и биоэнергетике живых систем. Перспектива этого направления в том, что такие вопросы как выращивание (генное восстановление) отдельных органов, омоложение организма и излечение от ряда сложных заболеваний, включая и рак, могут быть возможны и осуществимы не столько генным модулированием, сколько программно-генетическим или биоинформационным способом, когда удастся расшифровать язык высшего биопрограммирования, как язык электромагнитного взаимодействия и общения структур ДНК с клетками организма, однако, это дело ближайшего будущего, но ещё не настоящего.

Вопрос: (врач - онколог) Насколько я помню, Ваш эксперимент или экспериментально-показательное лечение закончилось неудачей для пациентки. Вы считаете, что этот метод можно рекомендовать к использованию?

Ответ: Я чувствую, что Вы из категории заинтересованных специалистов и творческих людей.

Да, к большому сожалению, эксперимент закончился не так, как многим и мне, прежде всего, хотелось бы.

Да, через 9 месяцев после начала экспериментально-показательного лечения Галина Владимировна – профессор, доктор медицинских наук, Лауреат Гос. премии РБ, главный специалист Минздрава РБ по лучевой терапии и мой научный руководитель по теме диссертационной работы ушла из жизни.

Мне трудно об этом говорить, поскольку она была не только моим наставником, но и моим другом. Тем не мене, я всё же сообщу Вам всю правду об этом.

Во-первых, не забывайте о том, что Галина Владимировна была инкурабельным пациентом или как она сама говорила пациентом в 5-ой стадии. Лечение по методу Генетик – 4 на протяжении первых 7 месяцев шло с нарастающим успехом, и вы наверняка помните ту положительную динамику по результатам анализов крови, которые были опубликованы на сайте. В это время Г.В. Муравская использовала только лишь фитопрепарат Генетик – 4 (1) на основе структурированной воды. Эта динамика и была зафиксирована в официальном заключении НИИ онкологии и медрадиологии им. Н.Н. Александрова, но…

…через семь месяцев после начала лечения, на кануне своего дня рождения, когда Галина Владимировна уже практически начала самостоятельно ходить, она решила всем своим гостям сделать…

…«подарок» и удивить их своим состоянием и восстановлением. В это же время нами у Р.Вагнера был заказан для неё новый препарат Стемм Селл – 9, способствующий (по описанию) росту стволовых клеток. Использование этого препарата и стало роковой ошибкой. Буквально на второй день после начала его приёма произошел сильнейший обвал. Рухнули и иммунная и энергетическая системы, сразу же начались сильнейшие боли, которых ранее практически не было и смертельная слабость. Галина Владимировна была в тяжелейшем состоянии доставлена в НИИ для курсов химиотерапии. С тех пор динамика больше не улучшалась и кризис только усиливался, вплоть до самого последнего дня, когда печень отказала. Но только ли в этом препарате всё дело?

Второй серьёзной проблемой было то, что Галина Владимировна, как интеллектуал и специалист высочайшего уровня, была и до последних дней осталась учёным – материалистом до мозга своих костей. Она была, увы, не верующим человеком, как ни стыдно и не прискорбно мне это говорить.

По этой причине она поддерживала себя в своей борьбе с недугом только сугубо силой своего светлого ума и общепсихологическими методами. Духовный аспект для практического использования был закрыт. Я не могу судить о том, что могло бы быть, не закажи она этот злополучный препарат, но я чётко понимал, что ей, кроме борьбы с опухолью и метастазами, нужно было во что бы то ни стало создать внутренние информационные предпосылки для мировоззренческой эволюции и решить при этом две задачи:

1. найти какую-то мощную опору (духовно-философского или духовно-мировоззренческого характера) для духовной эволюции, для внутреннего изменения и трансформации

2. поставить перед собой на основе этой опоры новые цели, жизненные задачи и планы.

Эти вопросы нам решить, к сожалению, так и не удалось. Сложность состояла в том, что как только состояние Галины Владимировны улучшалось, как только она получала небольшую порцию жизненной энергии, - она вновь возвращалась к себе прежней и становилась…

…той весёлой, бесшабашной, жизнерадостной, всем интересующейся, всё принимающей к сердцу и любвеобильной «транжирой», без остатка раздающей налево и направо себя и своё внимание. Она любила всегда быть в центре всех событий и внимания, а ей нужно было становиться чуточку другой – более сдержанной, более духовной и одухотворённой.

Нам так и не удалось пробиться через её детерминированное программное мышление и интегральное мировоззрение к высшим духовным планам, к её высшему духовному Я.

Нам не удалось протянуть незримую ниточку незыблемой «Веры» от её сердца к Богу в ней самой для того, чтобы по этой ниточке, как по силовому кабелю потекла в человека новая информация и новая энергия. Энергия очищения, обновления и воскрешения. Нам не удалось задействовать самый могучий внутренний фактор – фактор Намерения. По сути метод Генетик – 4 был для неё не методом последовательного восстановления структуры ДНК, а только методом фитотерапии или паллиативным средством, не способным кардинально изменить ситуацию, а способным только облегчить на время проблему. Уже позднее и после её ухода мне пришла в голову мысль о том, что если бы был хороший психотренинг, то возможно был бы шанс изменить ситуацию и пробиться к её духовному и бессознательному. Кстати, отсутствие духовной опоры и невозможность использования высших информационных инструментов, к каковым относятся Вера и Намерение - это общая проблема всех интеллектуалов – материалистов. Вот почему, дорогие слушатели, этот тренинг в какой-то мере был создан, в том числе, и благодаря моему учителю и наставнику Галине Владимировне Муравской.

Именно поэтому я не рекомендую и не рекламирую сам метод Генетик – 4 как таковой, а говорю о том, что без психосоматической составляющей и без целенаправленного использования фактора Намерения пациента этот метод не более чем ритуал ДНК программирования и по сути паллиативный метод. Для восстановления информационных связей и для полного излечения от рака, кроме борьбы с опухолью необходимо изменение системы мышления и мировоззрения человека, нужна духовная эволюция, а без использования Намерения это невозможно, ибо намерение – это высший информационный инструмент.

Вопрос: (психолог) - Я правильно Вас понял - одна из главных целей тренинга - это активизация фактора Намерения пациента?

Ответ: Да, правильно. Вначале разъяснение, насколько это возможно, и последующая активизация именно этого фактора.

Вопрос: (психотерапевт) – А до вас фактор намерения был кем-то исследован как научная категория, которую можно целенаправленно использовать в терапевтических целях?

Ответ: Думаю, нет.

Это совершенно нелинейная категория, причём, очень тонкого порядка, известная больше не учёным, а мастерам-практикам, посвящённым людям, оккультистам и эзотерикам. В традиционном синтаксисе об этой категории нет представления, поэтому и понятия такого нет. Первые упоминания об этой категории появились после публикации книг Карлоса Кастанеды. В наше время об этой категории часто упоминают т.н. эзотерики и духовные наставники Новой Эры в числе которых Стив Роттер и Ли Кэрролл и др., участники ряда ченнелингов и семинаров. Мы впервые даём понятие этой категории в разрезе её практического использования в лечении.

Вопрос: (медицинский работник) – А что это вообще такое намерение? Это что-то близкое психологическому состоянию внутренней готовности?

Ответ: Об этом трудно говорить обычными словами. Намерение это, прежде всего Сила. Точно такая же Сила как сила гравитации, центробежная сила, сила трения, сила тока, только многомерная Сила совершенно непостижимой энерго-информационной и многомерной природы, стоящая за кулисами нашей реальности. В самом грубом приближении Силу Намерения можно сравнить с силой Воли, силой Веры, силой концентрации, силой мобилизации, силой некой внутренней команды, наконец, отданной себе в состоянии абсолютного безмолвия, и действующей – неотвратимо. В тренинге об этом говорится более доходчиво (смех).

Вопрос: (не представившийся) - С чем можно сравнить действие на человека Силы Намерения, если это вообще возможно ?

Ответ: Можно попробовать. Например, с цунами или просто волной (волной некой непостижимой энергии или Силы), которая приходит, а точнее – «накатывает» на тебя неизвестно откуда, захватывает и поглощает целиком как щепку или соломинку в море, а придя в себя после этого «наката» ты, вдруг, начинаешь понимать, что в твоей жизни что-то изменилось как бы само собой, но ты всё же где-то глубоко в душе понимаешь, что это было, отнюдь, не само собой. Ты сам спровоцировал, намерил и «притянул» к себе эти изменения. Намерение похоже на «клей», который соединяет разрозненные усилия, как самостоятельные компоненты. Представьте себе веник (смех), да, самый обычный веник. Так вот каждый прутик сам по себе достаточно слаб на прочность, но когда пучок таких прутиков перехвачен некой стяжкой и бечёвкой, они обретают силу веника, который уже не так просто сломать. Так вот сила намерения в какой-то степени и напоминает эту самую стяжку, только она направлена на сами волевые усилия человека. Не уверен, что Вам стало понятнее.

Вопрос: (пациент) – А намеревание излечения или исцеления это вообще разовое действие или это ритуал какой-то, который нужно постоянно повторять?

Ответ: Скорее второе, чем первое, хотя и сам момент концентрации Намерения также крайне важен. Это как запуск какого-то самодвижущегося механизма или устройства. При этом важен и стартовый потенциал и условия для сохранения энергии движения (кинетической энергии). Начальный момент важен для определения вектора направления движения и для смещения с мёртвой точки, а ритуал или процедура намеревания важны для поддержания и по возможности усиления движения человека к конечной цели.

Начальный момент – это обретение состояния внутреннего безмолвия и абсолютного покоя для постановки внутренней задачи, а ритуал или процедура формирования и усиления намерения представляет собой некоторую достаточно простую телесно-ориентированную практику, подобную восточным (Тай-Чи, Цигун, Тай-Цзи и т.п.), которую нужно практиковать регулярно и в которую входят определённые и совершенно конкретные телодвижения, точнее – «пассы».

Вопрос: (психотерапевт) - А сам момент или действие намеревания исцеления можно хоть каким-то образом описать? Это визуализация, повторение каких-то слов, заклинаний, мантр или молитв?

Ответ: Описать это действие, как Вы говорите, при помощи слов крайне сложно. Я попытаюсь, но не уверен, что у меня это получится. Намеревание можно в какой-то мере сравнить с креативной визуацизацией, безмолвной молитвой и командой одновременно. Никаких заклинаний или мантр читать при этом не нужно, это удел любителей дешёвого фарса и экзотики. Намеревание – это, прежде всего, концентрация всей совокупности личной силы для глубокого, точнее - глубочайшего осознания того качества и состояния себя в котором ты был, когда был совершенно здоров и в котором ты снова хочешь оказаться завтра (через некоторое время). Это состояние глубоко осознанного, ментального и как бы «галографического видения» идеала и цели самого себя и при этом в равной степени совершенно чёткое осознание и «видение» Пути движения к этой цели. Иными словами, это как бы выстраивание внутри себя прочного «моста» или «магистрали», а правильнее – информационно-энергетической связи между тем, кто и что ты есть сегодня, и тем, кем ты немереваешься быть завтра.

Чём глубже, чётче и сильнее ты осознаешь себя в идеале, «вспомнишь» себя заново и заново «увидишь», тем сильнее будет эта информационно-энергетическая связь и, соответственно, Сила (Сила Намерения), которая будет почти в прямом смысле «притягивать» тебя к тому качественному состоянию, которое ты сам для себя «вспомнил», «наметил» или намерил. Отсюда и название этой Силы – «Намерение» от слов намечать - намерять.

Вопрос: (психотерапевт) - Если судить по Вашему описанию силы намерения, то она почему-то ужасно напоминает мне более понятную категорию креативной визуализации. Может быть это одно и то же по сути или я ошибаюсь ?

Ответ: Вы ошибаетесь и это факт. Категория визуализации отличается от Силы Намерения, прежде всего тем, что визуализация лишена действия некоторой очень могучей Силы – Силы Намерения самой вселенной. Визуализация – это только порог или первая ступенька перед дверью Храма Намерения. Я бы так сказал. Визуализация – это сугубо образное действие, в котором задействуются человеческое воображение и фантазия. Сила осознания и Сила Воли в этом действии, практически не участвуют. Намерение же наоборот – это, прежде всего, действие Силы Воли и Силы осознания, а уже во вторую очередь это образность и фантазийность..

В практике визуализации самое важное – это чёткость образа, ментальной или «галографической картинки», а в практике намерения самое важное – это Сила – сила или потенциал устремлённости человека к цели. Красивая и образная «картина», созданная в сознании силой воображения, также, несомненно, способна на какое-то время приковать к себе внутреннее (или второе) внимание человека и, тем самым, как бы оторвать его от реальности и действительности, дав повод для начала конструктивных сдвигов и изменений. Но эта «картинка», по сути, безжизненна и мертва, она сама по себе не обладает никакой силой. Она просто «эскиз», рабочий проект или образец, на который нужно ориентироваться при строительстве и в который всякий раз нужно «заглядывать», чтобы не допустить ошибку. Иными словами, человеку каждый раз нужно напрягать свои внутренние силы для её создания и удержания в сознании, ничего от неё не получая взамен.

Сила Намерения в этом отношении, наоборот, представляет собой не столько «мёртвый» образ и «эскиз» какого-то сооружения, сколько совершенно реальную и «живую» Силу «притяжения» к цели – Силу команды и Силу концентрации одновременно. Главное отличие Силы Намерения от Силы Визуализации в том, что намерение способно изменять саму материю, точнее вибрационную основу или «ткань» материи.

Между прочим, многие специалисты по креативной визуализации прекрасно осведомлены о Силе Намерения и строят свои практики таким образом, чтобы практически вплотную подвести пациента именно к этой Силе или «дверям» Храма Намерения. Так поступили и супруги Саймонтон в своей «Психотерапии рака». Единственной причиной, по которой они не говорят о Силе Намерения открыто, является та, что Сила Намерения как таковая ещё не определена научно (и вряд ли когда-то будет), а потому и не присутствует как категория в сугубо научной терминологии и научных изданиях. Именно поэтому её упоминание бросает оккультную тень на серьёзных исследователей и их работы. Нас же, в отличие от Саймонтонов, интересует, прежде всего, суть вопроса, а не научный престиж с его строгими научными понятиями и категориями. Именно поэтому мы говорим по существу и называем вещи теми именами, которые соответствуют в большей степени не научной, а Единой Космической и Вселенской логике. Эта логика, в отличие от линейной и строго научной многомерна, а потому крайне сложна для фиксирования и отражения.

Вопрос: (не представившийся) - Для использования силы намерения уровень интеллекта человека играет роль ?

Ответ: Безусловно. Не имея достаточно высокого уровня интеллекта и не владея своим сознанием не просто сложно, а практически невозможно задействовать внутренние ресурсы и резервы, как невозможно и вообразить или визуализировать реальный образ своей цели. Мы уже говорили, что практика использования намерения, по сути - это практика интеллектуальной и духовной эволюции человека. Для этой практики нужны совершенно чёткие предпосылки и определённый уровень знаний.

Вопрос: (пациент) – Сколько всего тренингов Вы планируете подготовить ?

Ответ: Кто ж его знает? (смех) Разве что только сам Господь Бог. Пока подготовили серию «РАК - ЭТО НЕ ПРИГОВОР, А САМЫЙ СЕРЬЁЗНЫЙ ПОВОД ИЗМЕНИТЬСЯ» или «Что нужно знать о раке каждому онкологическому пациенту» из трёх тренингов.

Первый – «Фактор намерения пациента – главный фактор успешного излечения от рака».

Второй – «Комплексный подход и дополняющие средства, использующиеся в лечении рака».

Третий – «Я начинаю путь или практические аспекты самостоятельной работы».

Текст всех тренингов авторский. В качестве музыкального сопровождения – удивительная музыка Питера Хюбнера – основателя направления музыкальной терапии серии RRR – 932 Micro Music Laboratories «Растворение стресса».

Спасибо всем за внимание

Отзывы участников круглого стола о тренинговом курсе.

пациент - «После этого тренинга моё представление о раке было просто перевёрнуто. Попадись мне этот материал два года назад скольких бы ошибок удалось избежать и сколько денег сэкономить на лечении…»

пациент - «Я прослушал материал тренинга уже более 10 раз и каждый раз как первый, под впечатлением…»

пациент - «На многие вещи, связанные с лечением рака, после этого материала начинаешь смотреть иначе»

родственник пациента - «Я думаю с этим материалом должен ознакомиться каждый онкобольной, заинтересованный в излечивании своего недуга»

н. сотрудник НИИ онкологии и медрадиологии - «Радует, что после всех пустопрожних разговоров и критики официальной онкологии, на rak.by наконец-то появился, действительно, стоящий информационный продукт»

руководитель социально-психологической службы - «Этот тренинг конечно же не панацея от рака, но без сомнений совершенно верное изложение общей сути многих сложных вопросов и проблем современной онкологии о которых очень не просто говорить с людьми. Жаль, что таких материалов катастрофически мало. Очень хочется надеяться, что последует продолжение»

психолог хосписа - «Это лучший психосоматический тренинг по онкологии, с которыми мне доводилось когда-либо сталкиваться. Никаких перегибов и крайностей, всё на своём месте и в то же время такое количество совершенно новой и просто потрясающей информации. Правда несколько смущает обилие эзотерики, но время покажет»

врач-онколог - «Супруги Саймонтон после этого тренинга могут просто отдыхать, кстати, многие ловкачи и шарлатаны тоже»

записано 27.04. 2007 г.

Создателям и разработчикам новых теорий, технологий и методов лечения рака

В этом разделе мне хочется дать несколько советов и напутствий всем теоретикам и практикам как конвенциальной, так и альтернативной онкологии, а также создателям новых теорий канцерогенеза и разработчикам новейших технологий и методов лечения онкологических заболеваний.

Уважаемые коллеги, да - да, именно коллеги, я не ошибся.

Я называю Вас коллегами, дорогие мои, по той причине, что я сам в своё время, пробовал свои силы в решении этой общечеловеческой задачи и проблемы, находясь, по моему искреннему убеждению, на пике своего интеллектуального развития и вершине своей силы.

А как же иначе, ведь для меня это был, действительно, достойный вызов - вызов одной из наиболее сложных проблем и загадок, до сих пор не решённых всем человечеством. А, значит, и косвенное (а может и не косвенное) подтверждение гениальности разработчика самой верной теории и «спасителя человечества» от столь страшного и до селе неизлечимого недуга.

А как же иначе, ведь всем известно, что тому, кто первым решит эту проблему, ещё при жизни поставят памятник из «чистого золота». Разве это не достойный повод блеснуть перед всем миром своим умом, да ещё и получить столь желанную награду со званием «благодетеля и спасителя» всего человечества? Разве это не шанс и не повод заслуженно получить пожизненный «титул гения» с золотой короной «самого мудрого», нет - «мудрейшего из мудрейших» ?

Так вот, дорогой мой коллега, специалист и разработчик, в то время мне казалось, как может быть, кажется сейчас и тебе, что я лучше многих других вижу и понимаю всю глубину, сложность и в то же время гениальную «простоту» проблемы рака.

Мне казалось в то время, что моя теория и концепция канцерогенеза совершенно верна, подтверждена практикой и может быть взята на вооружение многими специалистами конвенциальной онкологии и пациентами.

Мне казалось в то время, как может быть, кажется и тебе сейчас, что таким способом, я тоже смогу реально внести и свой «скромный» вклад в решение проблемы века и всего человечества.

Мне наивно казалось в то время, что я совершенно реально смогу помочь многим онкобольным людям, и в результате в этом мире станет чуточку меньше боли и страданий, а я стану при этом известным и просто уважаемым человеком, но…

…ровно через семь лет каждодневного и упорного труда над этой проблемой - труда, который поглотил без остатка всё моё время и все мои силы; который доводил меня порой до крайней степени физического, морального и психического истощения, - труда, который постоянно опускал меня с головой в саму бездну страданий и ада, во время которого я потерял своих родителей и сам успел побывать на волоске от смерти, пережив сильнейший сердечный приступ, - труда, от которого меня неоднократно полностью выворачивало наизнанку, когда я испытывал сильнейшие психические стрессы и глубочайшие депрессии с бессонными ночами, когда алкоголь просто не действовал не меня, вообще и ни в каком количестве, когда целая группа психологов и духовников была бессильна восстановить мой эмоционально-психологический дисбаланс и облегчить моё состояние, - труда, от которого я просто не хотел больше жить в этом мире и на этом свете…

…только после всего этого ко мне, однажды, как бы «совершенно случайно и вдруг» пришло «простое» и незамысловатое понимание не сложности, а именно гениальной простоты этой проблемы.

Я бы рассказал тебе, читатель, более подробно, как это произошло, как пришли «они» и вразумили меня, но, боюсь, ты к этому ещё не готов, а потому ты мне либо не поверишь или, что ещё хуже, - посчитаешь это моим похмельным бредом. Не пугайся, это не бред. Это те «маленькие чудеса» и «неожиданные встречи», которые происходят в самых укромных и потаённых закоулках нашего сознания, находящихся на периферии и на самой границе наших мыслительных способностей, куда не проникает ход наших повседневных мыслей.

Тем не менее, после всего этого, все мои разумные выкладки, расчёты и рациональные умозаключения в отношении созданной мной теории и практики борьбы с раком с улыбкой показались мне детской и святой наивностью без кавычек.

Той самой святой наивностью, с которой ученик начальных классов, получая пятёрку по природоведению, абсолютно уверен в том, что он «ведает» природу...

- той наивностью, с которой студент, успешно защищая курсовую работу, совершенно всерьёз полагает, что он, действительно, «силён» в данной теме...

- той наивностью, с которой диссертант, успешно защитивший кандидатскую диссертацию, совершенно уверенно считает себя «одним из самых больших специалистов» в данной области...

- той наивностью, с которой доктор наук и профессор убеждён в своём непререкаемом авторитете «самого крупного» специалиста не только в данной области, а практически во всём...

- той наивности, с которой академик нескольких академий и лауреат многих премий совершенно всерьёз считает себя «приближенным к самой истине» и т.д...

Эта цепочка наивностей, дорогой мой, не ограничивается одной только лишь рациональной сферой. В иррациональной сфере практически та же ситуация.

С той же самой наивностью какой-то эзотерик, вперые вышедший в астрал или со стороны увидевший своё тело, всерьёз считает себя «могущественным летающим магом» и с той же самой наивностью рядовой священник, дослужившийся до высокого духовного сана, где-то глубоко в душе исподволь допускает мысль о своей приближенности к Богу или даже партнёрстве с Богом... и т.д. и т.п.

Все эти мысли, дорогой мой специалист, учёный или мастер, в действительности не что иное, как наши сугубо человеческие и детские наивности, точнее - наивности нашего человеческого способа мышления.

Всё это наивности, только разных уровней осознания, до которых самой истине, смотрящей на них со стороны и улыбающейся почти так же, как улыбается Мать, глядя на своё игривое дитя, нет серьёзного дела. Мать воспринимает их всех только лишь как своих детей, Любя и играя с ними в любые игры совершенно несерьёзно, хотя они все так серьёзны в своих помыслах и устремлениях по отношению к истине.

Все эти наивности, дорогой мой читатель, в действительности не более чем ступеньки одной длинной лестницы – бесконечной лестницы эволюции познания и наших представлений о столь сложном многомерном и не всегда постижимом мире.

Не попадайся же, коллега и разработчик, в ловушку только одной из ступенек эволюции.

Когда ты захочешь сделать в жизни что-нибудь основательное и фундаментальное - всегда прежде посмотри вперёд и постарайся найти за линией горизонта очертания следующей эволюционной ступеньки. Она поможет тебе понять относительность и условность всего незыблемого и фундаментального в науке и особенно – медицине.

Всё это я рассказал тебе, дорогой мой изобретатель и специалист, для того, чтобы ты «просто» знал о том, как достаётся человеку обладание истиной в любом деле. Истина в действительности не стоит ничего, ибо она мало кому нужна в жизни из рационально мыслящих людей, и в то же самое время, она стоит очень дорого.

Теперь после этого небольшого лирико-романтического опуса мы перейдём непосредственно к проблеме рака и т.н. «истинной теории» канцерогенеза.

Первое, что я хочу тебе сообщить, дорогой специалист и разработчик новейших методик лечения рака, это то, что на протяжении твоей жизни (сколько бы тебе сейчас ни было лет), золотой памятник «избавителя человечества от рака» не поставят в мире никому (включая и тебя, разумеется), ибо этого просто не случится.

Ты загрустил?

Не грусти, я сейчас тебе всё объясню и растолкую.

Не случится этого по той простой причине, что на данном этапе эволюционного и технологического развития у человечества просто нет таких энерго-информационных возможностей.

Первопричины и скрытые механизмы канцерогенеза к сожалению (и счастью одновременно) имеют многомерную энерго-информационную, а точнее – вибрационную природу, которая выходит за пределы разума и возможности человеческого понимания.

Она (природа первопричин) не поддаётся в принципе линейному типу осознания.

Единственное, что можно сказать о первопричинах и скрытых механизмах канцерогенеза это то, что они связаны с искажениями и разрывами первичных энерго-информационных связей многомерной информационной структуры ДНК.

Бороться с раком человечеству крайне сложно на данном этапе эволюционного развития, прежде всего, по той причине, что это заболевание имеет под собой единую для всей живой материи эволюционную основу и биоинформационную природу, связанную с функционированием сложных механизмов генетической памяти и наследственности.

Иными словами, борьба с раком, по сути, есть борьба с энтропией и высшими эволюционными инструментами Природы, а потому, это в какой-то мере борьба с самой эволюцией.

Дело в том, что те же самые высшие информационные инструменты эволюции, которые с одной стороны обеспечивают разнообразие видов живой природы за счёт механизмов изменчивости, приспособляемости и генетической памяти…

…своей обратной стороной закрепляют в генетической памяти те самые изменения (искажения), которые имеют место при данном заболевании. Именно эти механизмы генетической памяти делают рак наследственным.

Грубое воздействие на эти тончайшие информационные механизмы – это суть грубое вмешательство в эволюционные процессы приспособляемости и изменчивости видов в соответствии с Высшим замыслом. Это по сути прямое воздействие на сам Высший замысел и на ход эволюции в живой материи. Это по сути выход на самый высокий, точнее - Высший уровень ответственности и осознанности перед Природой.

Именно поэтому этот уровень накладывает на любого исследователя и оператора СОВЕРШЕННО ОСОБУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, так как является уровнем ответственности самого Творца.

Сегодня, точнее, - на данном этапе эволюционного развития этот уровень ЕЩЕ НЕ МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ В КОМПЕТЕНЦИИ ЧЕЛОВЕКА, ибо любой современный человек, включая любых академиков и профессоров, ещё ДАЛЕКО НЕ СОВЕРШЕНЕН в своём мышлении.

Современный человек ещё не готов к Высшей мере ответственности перед всей Природой и перед собой, ибо ЕЩЕ не прошёл для этого целый ряд эволюционных ступеней работы со своими человеческими наивностями.

Вот поэтому-то «золотой памятник» избавителя человечества от рака в ближайшее время никому и не будет поставлен.

Тебя, наверно уже заинтересовал вопрос о том, а возможно ли тогда сегодня само понимание механизмов канцерогенеза?

Я отвечу тебе на этот вопрос.

Понимание этих механизмов в какой-то мере возможно, но это дело отдалённого будущего – того будущего, когда будет открыта полная энерго-информационная структура ДНК, имеющая многомерную природу, когда будет открыт сам язык высшего биопрограммирования, - язык вибрационного общения первичных структур ДНК с клеточными структурами, когда он будет расшифрован и понят, только тогда можно будет говорить об управляемом и программируемом апоптозе, о программном обучении (биопрораммировании) и целенаправленной клеточной специализации с использованием биопрограммных инструментов.

Только тогда можно будет пробовать общаться с любыми клетками организма на Ты. Но всё это впереди, и на пути к этому нас ждёт ещё МНОГО, очень много тайн, удивительных тайн.

Теперь, ты понимаешь, дорогой мой специалист и учёный, что любому современному исследователю с его линейным способом мышления, с его материализмом и поляризованностью взглядов, с его оторванностью от Истины уровень высшего «биопрограммирования» доверять НЕ ТОЛЬКО РАЗУМНО, НО И ПРЕСТУПНО ОПАСНО, ибо тот Уровень, с которого можно управлять любой клеточной специализацией любого живого организма в грязных руках, точнее – грязных умах может стать самым страшным биоинформационным оружием. В грязных и неочищенных от Эго умах владение этим Уровнем может принести много разрушений, бед и страданий всем живым существам, включая и самого Человека.

Именно поэтому этот Уровень биоинформационных возможностей НАДЁЖНО И ОЧЕНЬ ЖЕСТКО ЗАЩИЩЁН для любого линейного подхода с его материализмом, с его Эго и другими человеческими наивностями.

Скажу вот ещё что, для того, чтобы выйти на этот уровень возможностей линейному типу сознания нужно пройти через специальную Программу «очистки» - Программу Жертвы – Программу распятия – Программу Христа и таким способом развить в самом себе Бога, точнее - активировать информационно его качества в структуре ДНК.

Именно поэтому любому современному учёному и разработчику различных технологий «спасения» человечества от рака до этого уровня нужно расти, расти, расти и расти…

…двигаясь последовательно по всем ступеням и уровням его человеческой и научной наивности.

Вот какие условия, дорогой мой, необходимы для того, чтобы обуздать рак. В этом и заключается главная «трудность» решения проблемы рака на Земле на современном этапе.

Ты наверно уже задался другим вопросом, а что же тогда можно сделать реально прямо сегодня?

Хороший вопрос и я отвечу тебе на него.

Прежде всего, не ломай голову над решением этой проблемы на «корню и целиком», особенно, путём создания новых и супер-новых теорий, а заодно «супер-панацей» с «чудо-технологиями» лечения рака. Это всё «детские игры» наших человеческих наивностей.

Сегодня, человечество ещё В ПРИНЦИПЕ НЕ ГОТОВО РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ РАКА КАК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ, ТАК НРАВСТВЕННО И ДУХОВНО, но оно, конечно же, ни в коей мере не должно отказываться от самих попыток поиска средств и методов борьбы с этим недугом.

В этой работе после известного окна 11:11 ему следует двигаться не одним путём, а ДВУМЯ ПУТЯМИ ОДНОВРЕМЕННО:

- развивать как имеющиеся, так и новые технологии борьбы с раком, и при этом...

- ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕ ЗАБЫВАТЬ о тех, кто болен прямо сегодня и прямо сейчас.

Понимаешь меня?

Онкологи и медики должны понять простую вещь, - если рак в мире на данном этапе эволюционного развития излечим только на 50% с учётом пятилетней выживаемости, то для второй половины и 50% больных он, соответственно, НЕИЗЛЕЧИМ. Это деление существует, отнюдь, неспроста. Дело в том, что 50% возможностей по излечению от рака находится в самом человеке. Это внутренние человеческие возможности, которые ещё не задействованы технологически, но которые можно задействовать средствами информационных технологий и интегративными методами.

Эта половина больных сегодня на всём постсоветском пространстве лишена реальной облегчающей (паллиативной) и дополнительной (комплементарной) помощи.

Именно для этой половины больных нужно заботиться не столько о «лечении» (в известном смысле слова), СКОЛЬКО ОБ УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ИХ ЖИЗНИ и возможном продлении сроков выживания.

Иными словами, человечество должно ПРЯМО СЕЙЧАС наряду с разработкой технологий «лечения рака», начинать разработку технологий и методов улучшения качества жизни больных, ибо они страдают ПРЯМО СЕЙЧАС и их очень много и число их будет расти. Их страдания и боль - это боль их близких и родственников и это БОЛЬ ВСЕЙ ЗЕМЛИ. Так говорят «наши друзья».

Ты должен знать, разработчик, что эти обречённые больные никакой реальной помощи от науки, медицины и таких же разработчиков «супертехнологий» и «суперпанацей» как ты реально не получат, но человеческую помощь ОНИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ.

Они ПРЯМО СЕЙЧАС ОСТРО НУЖДАЮТСЯ во многих видах не только лечебной, но психолого-социальной, комплементарной и паллиативной помощи.

Это совершенно точно, поверь мне.

И в этом направлении у онкологии, медицины и талантливых людей есть огромное поле для творчества и развития.

Да, я говорю о развитии интегративного подхода, комплементарной и паллиативной помощи. Это реальные фронты работы не завтрашнего, а УЖЕ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ. Это реальные направления для помощи и для вкладывания денег в РЕАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ И В РЕАЛЬНЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ (личностные) ТЕХНОЛОГИИ.

Сейчас несколько слов об успехах на научных «фронтах».

У меня есть несколько хороших известий от наших «друзей».

С учётом некоторых глобальных изменений космогенного характера (окно 11:11) произошедших в информационной структуре ДНК человека, в ближайшее время в мире увеличится общее количество людей, которые смогут своими собственными силами излечиваться от рака. В последующем, по мере формирования новой информационной человеческой расы и параллельного развития информационных и биоинформационных технологий число самоизлечивающихся будет постепенно увеличиваться.

Таким образом, в научной онкологии в ближайшем обозримом будущем наметится ДВЕ ПОЗИТИВНЫХ ТЕНДЕНЦИИ:

- сугубо технологическая и

- сугубо человеческая (личностная).

С одной стороны развитие пойдёт в сторону генного инжиниринга и нанотехнологий коррекции протоонкогенов.  Этот процесс будет осуществляться по трём основным направлениям:

1. Декодирование биоинформационной структуры генома,

2. Поиск возможных способов взаимодействия с геномом, как с уникальной системой кодирования и хранения биологической информации.

3. Создание эффективных биоинформационных технологий воздействия на  структуру генома и ДНК. Толчком для развития этого направления будут являться многочисленные открытия  механизмов переноса биологической информации в ядро клетки, для активации генов, вовлеченных в клеточный рост, дифференцировку и развитие.

Любопытно то, дорогой мой исследователь, что механизмов переноса этой информации на первичный уровень будет много, но самое любопытное будет заключаться в том, что сам человеческий геном  из всех механизмов и способов воздействия лучше всего будет отзываться на человеческую речь и пение, т.е. на лингвистические команды, но найти источник синхронизации всех команд в ближайшее время науке не удастся.

А с другой стороны пойдёт развитие личностных технологий или специальных информационных технологий целенаправленного использования в лечении внутренних человеческих факторов: ФАКТОРА НАМЕРЕНИЯ И СИЛЫ ВОЛИ.

Стыком генетических, биоинформационных  и человеческих технологий (личностных) и будет создание и разработка уникальных технологий взаимодействия с информационной структурой ДНК. Это технологии ГЛП или генно-лингвистического программирования.

Этот процесс не будет революционным. Он будет идти медленно, но поступательно. Шаг за шагом, как игровая карта будет раскрываться весь механизм сложнейшей программно-информационной структуры ДНК, имеющей многомерный характер. Именно многомерность информационной структуры ДНК и является главной проблемой в её изучении и понимании.

Иными словами, в ближайшем будущем в онкологии наметится сплав в одном подходе (который сегодня называется комплексным) наиболее физиологичных технологий разрушения опухоли и биоинформационных технологий коррекции структуры ДНК и сознания пациента.

Ищи себя сегодня, специалист и разработчик, если ты хочешь, действительно, помогать людям и прогрессу только в этом сплаве, а не порознь. Ибо порознь эти технологии малоэффективны.

Не ударяйся в одну психологию, одну религию или одну технологию, держи в поле зрения весь этот сплав.

Разрушив опухоль, без коррекции структуры ДНК ты будешь обрекать пациента на неизбежный рецидив под обещание ему полного излечения. А попытавшись активизировать человеческий фактор и восстановить структуру ДНК, не остановив прогрессии опухоли и не избавившись от неё в критический момент, ты потеряешь пациента ещё до того, как он почувствует эффект восстановления информации.

Если ты внимательный разработчик, то должен был обязательно заметить одну любопытную тенденцию. В последнее время онкология и психология стали всё сильнее пересекаться. Появилось много интересных открытий в смежных и пограничных дисциплинах - многомерной психологии, многомерной медицине и др., появились новые направления медицины - психонейроиммунология, биоинформатика и др., в сферу онкологии пошло много психологов и психотерапевтов, которые стали развивать такие направления деятельности как психоонкология, психотерапия рака и т.д. Именно психологи стали пытаться формулировать новые концепции и теории канцерогенеза: теория отчуждённости, теория страха, теория хаоса и др.

Это говорит тебе о чём-то?

Если нет, то я тебе скажу.

Это и есть начало развития человеческого фактора в онкологии. Это очень сильный и очень могучий фактор, поверь. У него очень большое будущее в онкологии, я тебя в этом уверяю.

А знаешь почему?

Потому, что это технология использования в онкологии человеческого фактора – это суть Божественная технология.

Помнишь, немного раньше я говорил тебе о том, что уровень «Высшего биопрограммирования», который позволяет разговаривать с клетками организма на Ты – это уровень Бога?

Так вот, дорогой мой специалист и разработчик, Бог настолько Щедр и Любвиобилен, что поделился этой Высшей функцией с каждым человеком персонально, заложив в него часть этой Высшей функции и возможности.

Знай, в каждом человеке и пациенте, в структуре его ДНК спит этот самый «Высший программист», точнее – его сегмент.

Более того, эта Высшая биопрограммная функция может быть по умолчанию использована ТОЛЬКО, самим больным и пациентом. Это своего рода Дар ему (как и любому другому человеку) от Бога и это его персональная Божественность.

Теперь ты понимаешь, что для того, чтобы помочь человеку справиться со своим недугом эту функцию «Высшего биопрограммиста» в нём нужно обязательно разбудить.

Разбудить же её можно только двумя высшими информационными инструментами: Верой и Намерением.

Поэтому напутствие тебе, теоретик и практик, когда будешь создавать свои, теории, технологии или панацеи, не забывай об этом.

Не забывай о том, что без использования человеческого фактора, без  Веры и Намерения никакими средствами вылечить рак нельзя в принципе.

Поэтому, создавая или применяя свои теории, «супертехнологии» или «суперпанацеи» всегда помогай людям обретать Веру, помогай им укреплять Намерение бороться с недугом.

Ибо каждому по Вере его и да спасётся уверовавший во Спасение.

Вот и всё, собственно, что я хотел тебе сказать.

Дорогой читатель, сейчас мне уже нет по большому счёту никакого дела до любых теорий канцерогенеза, как нет дела и до оценок моей работы другими разработчиками.

Я уже нашёл, прежде всего, для себя то, что искал, и я выполнил поставленную именно для себя задачу.

Твоя работа в этом направлении – это уже сугубо твоя цель и сугубо твоя задача. Я не имею к ним и ни хочу иметь никакого отношения.

Я уже твёрдо знаю, что абсолютно всё в этом мире имеет свою причину и следствие, а потому в Высшей степени справедливо:

- если есть в этом мире вход в страдание, то есть в нём и выход в радость,

- если есть в нём комнаты страха, унижения и обид, то есть залы Любви, Радости и Славы

- и если есть в нём спуск к болезни, то всегда существует и подъём к исцелению от неё.

С Богом и в добрый Путь...

Заключение

Ну вот, дорогой мой читатель, ты познакомился в общих чертах с таким явлением, как интегративная онкология и, по сути, узнал практически всё самое главное о нетрадиционных подходах к лечению рака.

Стал ли тебе понятнее после всего сказанного, ответ на вопрос о том, будет ли когда-нибудь рак побеждён окончательно и сможешь ли ты сам излечиться от своего недуга с помощью этой книги?

Я не даю тебе в этой книге прямого ответа на этот вопрос. Я говорю тебе о том, что этот вопрос созвучен другому – а будет ли когда-либо познан и  сам человек?

Я думаю, что в ближайшем обозримом будущем этого не случится, поскольку человек есть одно из самых совершенных и могущественных созданий во всей вселенной, как в его величии и могуществе, так и в его невежестве. Самое удивительное то, что это создание находится в постоянном развитии и совершенствовании, наука догоняет постоянно уходящий за горизонт «поезд» человеческой эволюции, задумайся над этим.

Всё, что я хотел сообщить тебе в этой книге, сводится к одному. Независимо от прогресса в конвенциальной онкологии, самым главным целителем и мастером и доктором для себя являешься ты сам, дорогой мой человек, ибо ты сам для себя есть ни кто иной, как Бог, который «просто» не знает об этом, точнее – не знал до этой нашей встречи.

Всё это время, говоря об альтернативной онкологии, я говорил тебе, по сути, о силе твоей Веры в себя, как в Бога, точнее – его части, и в возможность излечения от этого недуга с помощью этой Веры.

Я намеренно не использовал привычной религиозной и конфессиональной терминологии, чтобы не порождать сомнений у специалистов и представителей различных конфессий, но, поверь, читатель, я говорил тебе именно от имени глубоко верующего человека и христианина до мозга костей.

По сути я говорил тебе о новой онкологии – онкологии с человеческим лицом - Духовной онкологии, которая должна прийти на смену онкологии отртодоксально-куративной.

Главное отличие между этими онкологиями заключается в том, что духовная онкология, в отличие от ортодоксальной, стоит на высших биоэтических нормах, высших моральных и духовных принципах. Главный вектор направленности и «девиз» духовной онкологии  «мы верим в Бога». Тогда как главный вектор направленности и «девиз» ортодоксальной онкологии «мы верим в ложь» - гуманную ложь пациентам. Именно такой деонтологический постулат лежал и продолжает лежать в основе всей системы ортодоксальной онкологии.

Представители ортодоксальной медицины и онкологии, а также воинствующие учёные-материалисты и атеисты всех мастей будут бояться этой книги, как «черти ладана», я это знаю заранее, но мне это совершенно не важно. Я знаю заранее, что её не будут бояться те специалисты-онкологи, которые руководствуются в своей работе высшими биоэтическими нормами и духовными принципами.

Важнее всего для меня то, чтобы этой книги не испугался ты, дорогой пациент, поскольку здесь именно для тебя заложено семя Истины. Оно – это семя происходит даже не от меня, оно от самого Духа. Моя миссия заключалась только в том, чтобы передать тебе это «семя» таким вот способом и на таком вот странном языке.

За каждым словом и страницей этой книги стоит Любовь – бескорыстная и ничем не обусловленная Любовь к жизни и к Людям.

Теперь, после её прочтения ты уже не должен терзаться мыслями и сомнениями о том, что является самым важным в лечении рака.

Должен ли ты после прочтения этой книги отказываться от официальных методов лечения и «ударяться» в альтернативную сферу?

Нет, не должен ни в коей мере. Я нигде не говорил об этом. Я говорил лишь о том, что ты для победы над этим недугом ты должен грамотно использовать все  возможности комплексного подхода к лечению. Я говорил тебе о том, что любой метод лечения должен базироваться на твоей Вере в себя и возможность победы, будь то конвенциальный метод, альтернативный или комбинированный. Я говорил тебе о том, что больше всего шансов на успех даёт именно комплексный подход, при котором работа с недугом идёт по всем фронтам одновременно от тела до сознания и информационных структур ДНК.

Сможешь ли ты полностью излечиться от своего недуга с помощью этой книги?

Я не могу тебе этого сказать, я этого не знаю заранее, поскольку это, как уже ЗНАЕШЬ ТЫ, зависит только от тебя самого, от силы твоей Веры в победу и от могущества Бога, точнее – его части, в тебе самом.

Единственное, что я знаю точно – это то, от чего ты отказываться не должен никогда, если хочешь победить свой недуг.

Ты ни при каких условиях не должен отказываться от себя, от своей Веры и от своего Намерения бороться до конца, ибо это и есть твой способ реализации на земле твоей Божественности. Это твоя самая священная Искра в бесконечности Космоса и Вселенной. Если ты откажешься от неё, ты потеряешь связь с Богом в себе,  ты потеряешь свой высший и бесценный  дар, помни.

Возможно, силы твоей Веры хватит только на то, чтобы остановить на время свой недуг и этого времени может оказаться вполне достаточно для того, чтобы насладиться жизнью и завершить все свои дела на Земле. А может, её хватит и на полную победу. Узнать заранее этого нельзя, это можно узнать, только ступив на этот Путь и только по ходу этого Пути.

В добрый Путь, дорогой мой, человек и пациент.

Да пребудут с тобой на этом пути Вера, Надежда и Любовь.

Несколько слов специалистам.

Дорогой мой специалист-онколог, я знаю, что ты сейчас испытываешь, поверь. Мне заранее известны твои упрёки и понятны твои сомнения. Я знаю, что тебе известны многие преимущества интегративного и комплексного подхода к лечению. Я знаю, что тебе понятно, как трудно эти преимущества реализовать в рамках существующих протоколов лечения. Я знаю, что все пациенты – разные люди и твоя искренняя помощь безответственному и малограмотному человеку может стоить тебе работы и карьеры. Именно поэтому твой главный принцип - лучше не искушать судьбу.

Я всё это знаю, ибо не один год сотрудничал и контактировал со многими специалистами-онкологами и все проблемы взаимоотношений с пациентами мне хорошо знакомы.

Я не прошу тебя становиться моим сторонником и не хочу, чтобы ты стал моим врагом. Если честно, мне вообще нет дела до твоего отношения ко мне. Мне есть дело только до твоего отношения к пациенту, который обращается к тебе за помощью.

Так вот, если ты  почувствуешь, дорогой мой коллега, что пришедший к тебе с диагнозом онкологическое заболевание человек имеет утончённый склад души, тянется к свету знания, имеет силы и желание бороться за свою жизнь, порекомендуй ему эту книгу…

Может быть, именно она и окажется для него той самой спасительной «соломинкой» и невидимой ниточкой, которая укрепит его Веру в себя и поможет ему справиться с этим недугом, а если не справиться то, наверняка, улучшить качество своего духа и душевного состояния.

Качество духа, друзья, - это и есть ни что иное, как самый главный критерий оценки качества человеческой жизни.

Приложение «Вся правда о раке»

ЧАВО ОН? (часто задаваемые вопросы по онкологии)

1. Что представляют собой первопричины всех раковых заболеваний?

- понятие «первопричин» рака невозможно определить однозначно. Оно является совершенно абстрактным, относящимся к области многомерных и вероятностных величин, определяемых методами нумерологии и многомерной математики, поскольку процесс канцерогенеза может вызываться целым рядом факторов самой различной природы (химической, физической, биологической, наследственной, физиологической психосоматической, кармической и т.д.). Сегодня уже научно доказано, что все вышеназванные факторы канцерогенеза оказывают своё разрушительное воздействие в итоге на одну информационно-биологическую конструкцию - на энерго-информационную структуру ДНК, которая обеспечивает целостность копирования и передачи из поколения в поколение всей генетической информации об организме.

2. Почему существует так много различных точек зрения на причины возникновения раковых заболеваний и теорий канцерогенеза: психосоматическая теория, паразитарная теория, наследственная (генетическая) ?

- поскольку каждый из авторов той или иной моно-теории (моно-концепции) в силу неумения мыслить многомерно выхватывает лишь отдельное звено или фактор из единого многосложного и многоступенчатого процесса и ставит его во главу угла, забывая о других составляющих.

Психологи, психотерапевты и специалисты по психосоматической медицине ставят во главу угла психосоматический фактор, забывая о химических, физических, биологических, наследственных (генетических) и других составляющих.

Паразитологи и инфекционисты ставят во главу угла биологический фактор, забывая о психосоматических, наследственных (генетических), химических, физических и других составляющих.

Генетики ставят во главу угла наследственный (генетический) фактор, также забывая о психосоматических, физиологических, биологических, химических, физических и других.

3. Можно ли в общем виде понять, что лежит в основе процесса канцерогенеза?

- можно. В основе канцерогенеза лежит процесс потери или искажения под воздействием всех вышеназванных факторов части первичной генетической информации, находящейся в структуре ДНК и управляемой соответствующими генами, которая обеспечивает процессы клеточной специализации (обучения). В итоге «трансляции» этой искаженной генетической информации в организме создаётся первичная клетка, обладающая способностью клонироваться и передавать эту искаженную информацию всем своим дочерним клеткам и т.д..

4. Существует ли с точки зрения современных познаний информационной структуры ДНК прямая связь между эмоционально-психологическим состоянием человека и этим заболеванием?

- официальных данных на этот счёт ещё нет. Есть несколько серьёзных научных гипотез, которые говорят о том, что сильные отрицательные эмоции и глубоко депрессивные состояния способны, с одной стороны вызывать соответствующие им биохимические и биофизические процессы, которые могут быть «кодированы» структурой ДНК и закреплены в её «буферной памяти». С другой стороны сильная негативная мысль человека или отрицательная установка (в лингвистической форме) может быть воспринята ДНК как прямая команда. Вероятнее всего, когда эти моменты пересекаются (сила отрицательной эмоции и её глубина) в ДНК может иметь место перекодировка и «разрыв» естественных первичных связей с «активацией» новых, совершенно деструктивных для организма биофизических и биохимических процессов, связанных с клеточной специализацией. Таким образом, сильные негативные эмоции и мысли почти в прямом смысле могут быть материализованы благодаря кодирующей способности ДНК. Однако это не отрицает и не исключает всех прочих факторов канцерогенеза.

5. Что представляет собой раковая клетка: это чужеродный организм или бывшая «своя» клетка?

- раковая клетка - это необученная (неспециализированная) эмбриональная клетка той или иной ткани, которая из-за «разрыва связи» не получила из информационных структур ДНК всей необходимой ей информации для формирования. Существует много видов такой «необученности». Этим и определяется всё разнообразие видов и форм опухолей. Иными словами, раковая клетка - это всё же «своя» клетка, но отчуждённая и не получившая полного цикла «обучения» (специализации) и формирования, а обладающая лишь самыми примитивными, но при этом жизненно-важными способностями: питание и самовоспроизводство. Понятия злокачественности и доброкачественности также определяются степенью «обученности» мутировавших клеток и уровнем их интегрированности в органно-системные процессы организма. Наименее обученные клетки, как раз, наиболее «злокачественны» т.е. слепы (и наоборот).

6. Можно ли вылечить раковое заболевание устранением из организма самой раковой клетки (раковых клеток)?

- условно[9] можно, как правило, на самых ранних стадиях этого процесса, когда имеющиеся искажения генетической информации не коснулись большого числа клеток и не «закрепились» достаточно основательно в сложной структуре генетической памяти. При этом необходимо обязательно придерживаться в последующем соответствующих профилактических мероприятий для избежания возможности рецидива.

7. С чем связано такое ужасное явление, как рецидив болезни, даже после полного излечения?

- рецидив недуга, даже после полного излечения связан именно с тем, что в структуре памяти ДНК продолжают оставаться соответствующие искажения первичной генетической информации, которые могут быть вновь активированы (проявлены) на физическом уровне в процессе клеточного деления под воздействием целого ряда отрицательных факторов внешней и внутренней природы.

8. Можно ли как-то избежать рецидива болезни?

- однозначного ответа на этот вопрос не существует.

Можно существенно уменьшить вероятность возникновения рецидива, благодаря соблюдению некоторых профилактических мероприятий, но не более того.

9. В чём заключается профилактика от рецидива онкологического заболевания?

- в том же, в чём заключается профилактика от рака вообще - в уменьшении отрицательного воздействия на структуру ДНК всех вышеназванных факторов: химических, физических, биологических, наследственных, психосоматических, физиологических и т.д. Это ведение максимально здорового и правильного образа жизни, избегание стрессов и вредного влияния факторов окружающей среды.

10. В числе факторов упомянут и наследственный т.е. генетический. Неужели мы сами можем влиять на свою наследственность?

- в некоторой (ограниченной) степени можем. Именно поэтому наследственный фактор всё же не является фатальным или роковым (т.е. действующим неотвратимо), а является вероятностным.

11. Каким образом мы можем влиять на фактор нашей наследственности?

- это довольно специфическая тема, связанная с такой дисциплиной как психогенетика. Суть ответа сводится к тому, что мы повторяем в нашей жизни некоторые сценарии и склонности наших родителей, как психические, так и физиологические. Эти склонности имеют соответствующую генетическую интерпретацию. В этих сценариях и заключается повышенная вероятность повторения родительского опыта (психофизиологического). Если мы не контролируем этих склонностей, то ОНИ КОНТРОЛИРУЮТ НАС и ведут к точному повторению родительского опыта. Таким образом, для уменьшения этой вероятности нам нужно постараться максимально освободиться от влияния этих сценариев и склонностей (в т.ч. и к вредным привычкам), а, значит, вырабатывать ЛИЧНЫЕ ДУХОВНЫЕ, КУЛЬТУРНЫЕ И МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ. Иными словами, МЫ ДОЛЖНЫ ПРЕВЗОЙТИ информационно, духовно и культурно наших родителей и отработать (переосмыслить) их заблуждения и «ошибки». В этом и заключается косвенное эволюционное влияние на свою собственную наследственность.

12. Насколько излечим рак в мире с учётом самых современных технологий лечения?

- в среднем примерно на 52% с учётом пятилетней выживаемости и применительно к ранним стадиям и отдельным формам недуга. В продвинутых стадиях в преклонном возрасте рак практически неизлечм и единственная реальная помощь онкологическим больным - это комплементарная[10] и паллиативная помощь[11]. Кроме того, есть более и менее поддающиеся лечению формы этого недуга.

13. Каковы самые эффективные методы лечения рака?

- всё зависит от формы заболевания, локализации и стадии процесса, а также от состояния и возможностей организма самого пациента. Как ни странно, но иногда (на ранних стадиях) весьма эффективным способом лечения оказывается грамотное хирургическое вмешательство в комплексе с химиотерапевтическим воздействием. Как правило, само куративное воздействие (т.е. лечение) всегда бывает комплексным (относительно) и в зависимости от подхода сочетаются те или иные методы лечения. В ортодоксальной онкологии набор методов весьма ограничен, в интегративной он гораздо шире. При инкурабельных и запущенных случаях наиболее эффективен именно интегрированный подход (куративные методы + комплементарная медицина + паллиативный уход).

14. Что представляют собой самые перспективные и технологичные методы лечения?

- все надежды сегодня возлагаются на «генный инжиниринг» - нанотехнологии генного модулирования и технологии репарации (восстановления) структуры ДНК. Но до практики использования этих технологий в лечении раковых заболеваний ещё очень и очень далеко. Как выясняется, мы находимся только в начальной стадии понимания всей сложности информационной структуры ДНК. Всё, чего пока смогли добиться генетики, - это создать технологии генной трансфекции[12] - («генное обрезание»).

Говоря языком информатики, это достаточно «грубые» технологии коррекции ошибок в генах (как системных «файлах»), но не путём их программного исправления, а путём механической «замены», блокирования и «удаления» их  частей...

15. Как должен выглядеть процесс лечения рака с точки зрения генетической природы этого недуга?

- в идеале это глубокое изменение внутренней природы, мировоззрения и характера человека. Этот процесс должен предполагать решение трёх задач и проблем одновременно:

- устранение опухоли,

- восстановление информационной структуры ДНК,

- устранение провоцирующих факторов внутренней (и по возможности внешней) природы.

Если с первой задачей ещё можно стравиться технологически, то с двумя другими куда сложнее, особенно со второй.

16. Каковы возможности в лечении рака у сферы альтернативной онкологии?

- эти возможности весьма ограничены, даже в большей степени, чем у официальной, точнее - конвенциальной онкологии. Альтернативная онкология, не вся, а только наиболее прогрессивная её часть, как раз и стремится найти способы решения второй и третьей задач. С одной стороны она пытается найти более щадящие методы разрушения опухоли, а с другой она стремится найти различные способы (включая и информационные), воздействия на структуру ДНК в направлении восстановления этой структуры. Кроме того, альтернативная медицина и онкология стремится найти способы воздействия на провоцирующие факторы - инфекционные, психосоматические, физиологические и т.д. Если за рубежом эта сфера ещё как-то структурирована и систематизирована, то на постсоветском пространстве в альтернативной медицине (и онкологии) ещё очень много некомпетентности, ограниченности и откровенного шарлатанства. Но есть и крупицы золота - единицы истинных талантов и мастеров своего дела.

17. У какого из подходов к лечению больше шансов на успех: у официального или альтернативного ?

- если выбирать из этих двух, то у официального, но сегодня уже существует и третий вариант – комплексный или ИНТЕГРАТИВНЫЙ, который сочетает в себе лучшие возможности и конвенциальной онкологии и комплементарной медицины. При этом подходе возможно решение (точнее - предпринятие попыток к решению) всех трёх выше названных задач одновременно. Именно интегративный подход практикуется сегодня в ведущих клиниках и онкологических центрах мира.

18. Что представляет собой современный интегрированный подход к лечению ?

- само понятие интегративной или интегрированной онкологии появилось в мире не так давно – не более 10 лет назад. Интегрированный значит многосложный, объединяющий, консолидирующий. Иными словами это подход при котором конвенциальные методы лечения дополняются методами комплементарной медицины. Появлению интегративного подхода способствовали успехи в развитии системы паллиативной помощи, а также комплементарной медицины и биоэтики. Как уже говорилось ранее, не следует путать интегративную онкологию с альтернативной. Интегративная медицина и онкология, в отличие от альтернативной, имеет дело только с теми дополняющими (комплементарными) средствами, эффективность которых подтверждена клинической практикой и которые могут без ущерба сочетаться с существующими протоколами лечения онкологических заболеваний.  Подходы интегративной онкологии, как уже говорилось, основываются на принципах биоэтики – совокупности моральных норм, ориентированных на выработку и установление в практике биомедицинских исследований нравственного отношения к Жизни и ко всему «живому» на основе принципа уважения высших институциональных и духовных канонов Жизни. Как правило, подходы интегративной онкологии предполагают поэтапную или пошаговую работу с пациентами, начиная от момента постановки диагноза.

19. Чем было вызвано появление к жизни интегрированного подхода к лечению рака ?

- появление к жизни интегрированного подхода к лечению рака (как и официальное принятие закона об альтернативной медицине в США) было вызвано к жизни тем обстоятельством, что ведущими онкологами-практиками было понято то обстоятельство, что сугубо технологические возможности «лечения» ограничиваются цифрой ~ 50% излечиваемости. Оставшиеся 50% относятся к внутренним возможностям самого организма пациента (к человеческому фактору). Именно поэтому было открыто поле деятельности для использования этих внутренних возможностей в лечении посредством направлений комплементарной медицины.

20. В чём главное и принципиальное отличие подхода к работе с пациентом отечественной ортодоксально-куративной онкологии от интегративной (и мировой) ?

- главное отличие заключается в трактовке и понимании высших биоэтических норм и принципов. Отечественная ортодоксально-куративная онкология по-прежнему главным вектром своих усилий и главным «девизом» держит: Мы верим в ложь!

В то время, как главный вектор усилий и «девиз» интегрированного подхода к лечению, как и всей мировой онкологии - Мы верим в Бога.

21. Что можно сказать об эффективности таких новейших методов лечения рака как: фотодинамическая терапия, иммунотерапия, БЭК-трапия, ДСТ-терапия, локальная онкотермия, ОГТ (общая гипертермия), нанопорошковые технологии и др.?

- всё это различные способы и методы разрушения опухолей и только, но это не способы восстановления информационной структуры ДНК и не способы устранения внутренних провоцирующих факторов канцерогенеза. Поэтому методами «лечения» их можно называть только условно, поскольку после такого «лечения» вероятность рецидива остаётся очень высокой, а иногда даже неизбежной.

22. Какие из направлений по работе с провоцирующими факторами могут быть рекомендованы онкологическим больным в соответствии с принципами интегрированного подхода ?

- устранение инфекционно-биологических факторов (посредством комплексных противопаразитарных, противоинфекционных и др. мероприятий)

- поддержка и стимулирование имунной системы (использование средств онкофитотерапии, вакцинотерапии и т.д.)

- решение ряда сопутствующих проблем организма (использование специальных препаратов, терапий, БАД, оздоровительных процедур и т.п.)

- смена привычного уклада, распорядка и образа жизни (психотерапия, социальные программы м т.п.)

- организация правильного и здорового питания (онкодиетотерапия)

- использование специальных оздоровительных упражнений и процедур (телесно-ориентированные практики, системы оздоровления).

23. Какие из направлений работы по восстановлению информации могут быть рекомендованы онкологическим больным в соответствии с принципами интегрированного подхода ?

- формирование намерения преодолеть недуг (специальные психотренинги, тренинговые курсы)

- работа над ошибками прошлых лет (психоонкология, психотерапия и т.д.)

- специальные креативные психотехники и психопрактики (MBSR-практики, медитативные практики, креативная визуализация и т.д.)

- мировоззренческая эволюция (практическое мировоззрение)

- духовная работа и практика (конфессиональные практики, хиропрактики и т.д.)

- стимулирование творчества и развитие качества Любви[13] посредством арттерапии, музыкальной терапии, волонтёрской и подвижнической работы

В плане социальной практики одними из самых мощных стимулирующих средств для онкологических больных являются групповые мероприятия и практики, а также специальные волонтёрские программы и методы клубной работы.

24. Могут ли современные и наиболее прогрессивные - интегративные подходы к лечению давать пациентам какие-то гарантии?

- гарантий при этом недуге пациенту не может дать никто, даже Сам Господь Бог, как ни странно. Ни один метод лечения не может и не должен страховать пациента и человека от всех «напастей» в его жизни, ибо это сугубо личная обязанность и ответственность: как, где и с кем ему жить, что ему есть и что пить, чем ему увлекаться или злоупотреблять, во что верить, а во что нет и т.д.. Как уже говорилось Сам человек на 50%, является богом по отношению к себе и своему организму и если он сам не желает выполнять этой функции, то никто ему не поможет быть хозяином самого себя.

25. Может ли существовать такое понятие как «противораковый иммунитет»?

- да может, но это понятие не линейно, а многосложно и многомерно. Применительно к человеку это эволюционное достижение особого состояния сбалансированности всех систем организма человека, но не как статического и «закристаллизованного» состояния, например, связанного с качественным состоянием иммунной системы организма (на данное время). Это динамическое состояние, связанное с неким постоянным укладом и оптимальным образом жизни, который обеспечивает наиболее оптимальное поддержание внутреннего энерго-информационного баланса. Данный баланс связан с состоянием не только организма (тела), но и состоянием мировоззрения и духа человека. Последний критерий имеет вневременную тенденцию и передаётся из поколение в поколение в виде духовных и культурных традиций. Данное качественное состояние имеет отношение, как к отдельной генеалогической линии, так и целой этно-культурной группе. «Противораковый иммунитет» свойственен некоторым «нативным» т.е. коренным племенам и народам, живущим в некоторой изоляции от современной цивилизации, благодаря чему они сохраняют и поддерживают из поколения в поколение свои проверенные временем (опытом многих поколений) культурно-бытовые и духовные традиции: хинзакутам в Пакистане, тибетским племенам, диким племенам индейцев Южной Америки и др.. Иными словами «противораковый иммунитет» - это качественное состояние не столько отдельного человека, сколько некоего «генетического фонда» той или иной генеалогической линии и этно-культурной группы, которое позволяет его носителю (-ям) в любой жизненной ситуации сохранять устойчивость и поддерживать на всех уровнях организма свою мировоззренческо-культурно-духовную, а, по сути, энерго-информационную целостность.

26. Почему и для чего вообще существует в природе такая страшная «напасть» как рак. В чём смысл этого коварного заболевания ?

- раковые заболевания существуют в природе точно так же как и по тем же причинам, почему существуют и все другие болезни, которые являются эволюционными инструментами, обеспечивающими процессы выживаемости, изменчивости, приспособляемости и жизнеспособности всех видов жизни на земле. Человек не является исключением из правила. Все болезни эволюционируют вместе с самой жизнью и с самим человеком. Именно благодаря столкновению живых организмов с широким спектром различных изменений, заболеваний и проблем осуществляется естественный отбор наиболее жизнеспособных и приспособленных видов, которые и получают высшее право продолжать данный род или вид.

Раковое заболевание является одним из таких инструментов, уходящих корнями глубоко в наследственные структуры генетической памяти и связанное с искажениями этих структур. Если в случае других заболеваний эволюцией решается задача обеспечения жизнеспособности отдельной особи, как таковой, то в случае ракового заболевания (как и любого другого наследственного) эволюцией решается задача обеспечения жизнеспособности не столько отдельной особи, сколько целой родственной линии (всего рода). Жизнь отдельной особи при этом в расчёт как бы не принмается, поскольку важнее сам род или вид. Таковы неумолимые законы эволюции и высшей биоинформатики.

27. Будет ли когда-либо в будущем рак побеждён полностью и окончательно?

- этого не случится ни в ближайшее время, ни в обозримом будущем, поскольку этого не может быть никогда и ни при каких условиях. Это в корне противоречит принципам самой жизни на земле и эволюции, противоречит законам изменчивости и приспособляемости видов. Борьба с раком, по сути, сводится к борьбе с высшими эволюционными инструментами природы и самой эволюцией, что совершенно бессмысленно для человека. Можно создать различные корректирующие технологии (в т.ч. био- и генно-информационные) помогающие в той или иной степени преодолевать этот недуг, уменьшать его бремя, но доступа к высшим уровням управления эволюционными процессами и информационным структурам регулирования наследственности человечество в обозримом будущем не получит. Оно к этому ещё не готово нравственно и духовно. Независимо от прогресса в онкологии неизменными всегда будут оставаться две вещи:

- участие в процессе лечения (самоэволюции) самого человека - пациента, как ИНДИВИДУАЛЬНОГО носителя высших возможностей.

- постоянное наличие самой возможности и вероятности заболеть этим недугом для любого человека, как высокоорганизованной и сложной биологической конструкции, функционирующей по приципу биоинформационного самообновления через структуры ДНК.

28. Каковы перспективы у современной онкологии?

- прежде чем говорить о перспективах современной онкологии, необходимо разграничить перспективы отечественной конвенциальной онкологии и мировой. Отечественная онкология продолжает оставаться в значительной степени куративно-ортодоксальной и жестко административной, поскольку в своей массе несёт старую административную идеологию академиков Петрова, Блохина, Трапезникова, основанную на отживших на сегодняшний день и устаревших деонтологических доктринах «социальной закрытости» и «гуманной лжи» пациентам. В отечественной онкологии по-прежнему отсутствует понятие биоэтической культуры работы с пациентом и отсутствует понятие ценности качества жизни. Соответственно, совершенно не развиты институты и направления обеспечения качества жизни онкологических больных, а именно:

- паллиативная помощь,

- комплементарная медицина.

Мировая онкология в этом отношении избежала пагубного влияния атеистических советских и просоветских традиций. Именно поэтому там в гораздо большей степени развиты социальные и демократические институты не только «лечения», но и обеспечения качества жизни онкологических больных. Там развиты и система паллиативной помощи и комплементарная медицина. Сообщение пациенту всей правды о его состоянии является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием формирования у пациента ответственности и заинтересованности в работе над собой. Именно поэтому за рубежом (в ряде высокоразвитых стран мира: США, Японии, Скандинавии и др.) уже работает интегративный подход и принцип «спасательного круга» или «стримклуба» для онкологического больного в виде сплава направлений куративной, комплементарной и паллиативной помощи, а в отечественной онкологии этого НЕТ. Есть только одно куративное звено и зачатки паллиативной помощи. Комплементарной медицины и дополняющей помощи НЕТ В ПРИНЦИПЕ. Отсюда следует, что перспективы мировой и отечественной онкологии различны. Отечественной онкологии следует сегодня прикладывать гораздо больше усилий не столько к разработке технологий «лечения», сколько к развитию паллиативной помощи онкологическим больным и структурированию направлений как самой онкологии, так и направлений дополняющей или комплементарной медицины. В числе перспектив мировой онкологии следует отметить дальнейшее развитие интегративных подходов к работе с больными и развитие отдельных направлений комплементарной медицины и социально-психологической помощи. В мировой онкологии вообще наблюдается активизация в последнее время т.н. человеческого фактора и связанных с этим факторов информационных (психолого-социальных) технологий.

Что касается общих направлений, то и в отечественной и в зарубежной онкологии нужно больше внимания уделять вопросам скрининга и мониторинга, особенно ранних стадий, а также профилактическим мероприятиям по спасению «генетического фонда» нации. О генетических технологиях «лечения» говорить ещё очень, очень и ОЧЕНЬ РАНО.

29. Каковы шансы на изменения в подходах к работе с пациентами в отечественной онкологии в ближайшее время?

- на мой взгляд, шансов на перемены к лучшему пока что мало, а точнее - просто нет, к сожалению. Профессорский корпус конвенциальной ортодоксально-куративной онкологии прочно держит старый курс и ревностно охраняет свои устои от любых изменений и перемен. Точнее - перемены ему просто не нужны (не выгодны). Поэтому вполне естественно, что пока не изменится мышление профессорского корпуса и чиновников онкологии, ничего не изменится в подходах.

Правда в индустрии «лечения рака» никому сегодня не нужна: ни учёным, ни онкологам, ни пациентам. Учёным нужны полигоны для освоения средств и исследований, поэтому они как создавали, так и будут создавать «панацеи» и «самые действенные» методы лечения. Онкологам нужна «работа» и её стабильное финансирование, поэтому они как «лечили», так и будут «лечить» пациента (даже неизлечимого) до самой смерти, а пациенты, как искали «чуда» и лёгких путей решения сложных проблем, так и будут их искать. Поэтому, простите за это слово, «игра в лечение рака и поиск „панацей“ будет успешно продолжаться...», как она и продолжается без каких-либо значительных перемен на протяжении последних 30 - 40 лет. Даже чиновники ВОЗ не хотят браться за эту проблему. Настолько она глобальна, тяжела и неподъёмна. Куда проще - СПИД.

Единственное утешение - ВОЗом готовится принятие в ближайшее время на официальном уровне термина комплементарная терапия/медицина/помощь в онкологии.

30. Но кто я такой, вообще, чтобы так рассуждать об этом?

- только «безработный волонтёр» Хосписа с учёной степенью в области комплементарной медицины, что, собственно, и даёт мне известную свободу не бояться потерять «работу» за открытие миру сразу «всех тайн» рака и самой онкологии...

Главное заключается в том, что онкология «материальная» кончилась ещё во втором тысячелетии. В третьем же тысячелетии начинается онкология Духовная.

Полезные ссылки

Адреса наиболее серьёзных и популярных онкологических  форумов в сети:

- http://www.oncoforum.ru/

- http://medicinform.ru/ (раздел онкология)

- http://forum.nedug.ru/ (раздел онкология)

- http://www.medprof.ru/forum31.html

Адреса наиболее крупных онкологических сайтов конвенциальной онкологии:

- http://www.rosoncoweb.ru/ (Российский онкологический сервер)

- http://www.omr.med.by/ (Сайт ГУ НИИ онкологии и медрадиологии им Н.Н. Александрова)

- http://www.mgkod.by.ru/  (Сайт Минского городского клинического онкодиспансера)

- http://www.oncoportal.ru/  (Русский онкологический портал)

- http://www.ronc.ru/ (РОНЦ имени Н.Н. Блохина)

- http://www.niioncologii.ru/ (ГУН НИИ онкологии имени Н.Н. Петрова)

- http://gercen.ru/inst.html (МНИОИ имени А.П. Герцена)

- http://www.oncodome.narod.ru/ (Сайт портала онкодом)

- http://www.lood.ru/  (Сайт Ленинградского областного онкодиспансера)

- http://www.medinfo.ru/sovety/onk/ (Онкологический раздел медицинского вестника онкологии)

Адреса крупнейших зарубежных противораковых организаций сферы конвенциальной онкологии:

- http://www.wcrf.org  (Сайт Всемирного фонда исследования рака WCRF)

- http://www.iarc.fr (Сайт Международного агентства по изучению рака IARC)

- http://www.cancer.org (Сайт Американского ракового общества)

- http://www.aacr.org (Сайт Американского общества исследователей рака)

- http://www.cancer.gov/ (Сайт национального института рака США)

- http://www.nci.nih.gov  (Сайт института изучения рака)

- http://www.uicc.org (Сайт международного противоракового союза)

- http://www.oncolink.com  (Крупнейший сайт по диагностике и лечению рака в США)

- http://www.fecs.be (Сайт федерации онкологических обществ Европы)

Адреса крупнейших отечественных организаций сферы альтернативной онкологии.

- http://www.kachugina-therapy.info (Презентация методики Б.Я. и А.Т. Качугиных)

- http://www.dst-patient.ru (Презентация метода ДСТ - терапии (анизотропирующей) М.В. Кутушова)

- http://www.healthia.ru (Презентация метода Сайтотрон - RFQMR-технология магнитного резонанса кванта вихревого поля (регенеративно-восстановительная технология))

- http://www.oncothermia.net (Презентация метода онкотермии - (локальной электро-гипертермии))

- http://www.doctor-help.ru (Метод БЭК - терапии (био-электро-канцерной терапии))

- http://www.centervirus.com/ (Презентация метода А.Г. Маркова и НТЦ «Вирус»)

- http://www.zdrowiesos.pl (Лечение восстановлением информации по К. Пиотровичу)

- http://www.hyperterm.ru  (Общая Управляемая Гипертермия - сайт LuxLine Transit LLP)

- http://www.pues.ru/kobets  (Метод дифференцированной биоиммунокоррекции.)

- http://www.worder.org/info/index_t.html (Сайт альтернативных методов лечения рака)

Адреса русскоязычных сайтов по различным направлениям комплементарной  медицины и целительства.

- http://www.phyto.boom.ru  (Сайт Доктора А.Н. Алефирова)

- http://www.jesus-help.narod.ru  (Сайт противораковой медицины  В.В. Тищенко)

- http://phytodoctor.narod.ru/ (Сайт фунготерапии)

- http://sled-ok.by.ru/ (Сайт Бориса Ковнира)

- http://www.sbev.narod.ru/ (Сайт народной медицины. Сборы от Е.В. Алейниковой)

- http://merlinv.com/  (Сайт Мельника В. Н. - лечение меланомы)

- http://www.sorcerer.eclub.lv  (Сайт целителя Владимирса Дзедниекса)

- http://www.orc.ru  (Целительство, народная медицина)

- http://www.lechenie-gl.spb.ru  (Лечение кембрийской глиной, сайт Дмитрия Лимонова)

Адреса организаций сферы паллиативной помощи и хосписов:

- http://www.pallcare.ru  (Сайт паллиативной помощи)

- http://www.painstudy.ru  (Сайт о боли и её лечении)

- http://www.paininfo.ru  (Боль инфопортал)

- http://www.moql.ru  (Медицина за качество жизни)

- http://www.mhospice.of.by (Больница паллиативного ухода Хоспис г. Минск)

- http://www.hospice.by  (Белорусский детский хоспис)

- http://www.hospice.ru (Первый московский хоспис)

- http://www.hematolog.vinchi.ru  (Киевский хоспис)

- http://www.simhos.ru  (Ульяновский хоспис)

- http://www.kemhospice.narod.ru (Кемеровский хоспис)

- http://www.hospisyar.narod.ru  (Ярославский хоспис)

Адреса крупнейших зарубежных противораковых организаций сферы альтернативной медицины и онкологии.

- http://nccam.nih.gov/ (Национальный центр комплементарной и альтернативной медицины США)

- http://www.i-c-m.org.uk/ (Институт комплементарной медицины Великобритании)

- http://www.rccm.org.uk/ (Научно-исследовательский совет по комплементарной медицине)

- http://www.mdanderson.org/ (Центр клинической онкологии и интегративной онкологии МД Андерсон)

- http://www.quackwatch.org (Крупный информационный ресурс по альтернативной медицине)

- http://www.rosenthal.hs.columbia.edu  (Центр комплементарной и альтернативной медицины Розенталя)

- http://www3.cancer.gov (Офис Американского центра комплементарной и альтернативной медицины)

- http://www.macmillan.org.uk/ (Общество по обеспечению качества жизни онкологических больных)

- http://www.anac.org.uk/ (Организация специализирующаяся на широком спектре комплементарной помощи онкобольным)

- http://www.pms.ac.uk  (Английский Центр изучения комплементарной и альтернативной медицины)

- http://www.holisticonline.com  (Сайт холистической медицины)

- http://www.issels.com (Сайт комплексной онкотерапии клиники Доктора Дж. Айсселса)

Адреса крупнейших зарубежных организаций сферы паллиативной помощи:

- http://www.eapcnet.org/ (Европейская Ассоциация Паллиативного Ухода)

- http://www.hospicecare.com/  (Международная ассоциация хосписной помощи и паллиативного ухода)

- http://www.oncology.am.poznan.pl/ecept/emenu.php (Оперативная группа паллиативной помощи по Восточной и Центральной Европе - Познань)

Вместо послесловия

Порог  истины

Однажды наступает этот час,

Однажды наступает этот срок

И вот, заветный истины порог

Всего в одном движении от нас.

Один, всего один глубокий вдох…

Один, всего один свободный шаг…

И  ты  раскован,  ты  уже  не  раб  -  Ты  Маг.

И ты  бессмертен, ты  уже не смерд  -  Ты Бог.

Один! Всего один глубокий вдох!

Один! Всего один свободный шаг!

Не сомневайся, друг мой, это так,

Переступай смелее истины порог.

ЯКоВ 30.05.01 г.

* * *

Посвящаю эту книгу своим безвременно ушедшим родителям и учителям:

Отцу – Владимиру Константиновичу Яцкевичу, который научил меня щедрости и бескорыстной  доброте к людям.

Матери – Лидии Николаевне Яцкевич, которая отдала мне без остатка всю себя и всю свою Любовь.

Бабушке – Клавдии Николаевне Соболевой, которая с ранних лет приобщила меня к вере и христианской духовной культуре.

Учителю, другу и научному руководителю – д.м.н., профессору  Галине Владимировне Муравской, которая показала мне образец служения науке и людям, и продемонстрировала истинный пример гражданского и человеческого мужества,

а также всем сильным духом и отважным людям, которые не побоялись бросить вызов самим себе и своему недугу и воодушевляли меня во время работы над книгой.

* * *

Уважаемые читатели, если Вы хотите внести свой вклад в развитие духовной

онкологии и направление психолого-социальной помощи онкологическим больным,

если Вы располагаете для этого финансовыми возможностями, свяжитесь с нами и

поддержите наш фонд помощи онкобольным имени профессора Галины Муравской.

Будем Вам очень признательны за Ваш вклад.

Обратная связь (в сети)

Примечания

1

Среди них в своём большинстве были достаточно высокообразованные и зрелые люди, включая медиков.

2

биоэтика – совокупность моральных норм, ориентированная на выработку и установление в практике биомедицинских исследований нравственного отношения к Жизни и ко всему «живому» на основе принципа уважения высших институциональных и духовных канонов Жизни.

3

Биомедицинская этика – прикладная дисциплина, основная особенность которой, применительно к онкологии состоит в том, чтобы конкретизировать общечеловеческие моральные нормы и принципы с учётом специфики лечебной или исследовательской деятельности.   Главным полем деятельности биомедицинской этики является нравственное отношение общества в целом и специалистов – онкологов, фитотерапевтов, биотерапевтов, целителей и др. к человеку, его жизни, здоровью, смерти – как в процессе лечения, так и в ходе проводимых с его участием исследований.

4

за метод нокаута генов группа учёных получила нобелевскую премию. (технология «нокаутирования генов» позволяет детально выяснить функцию каждого из генов в отдельности (пока что только в пределах мышиного генома)).

5

Ттренинговый курс «Рак - не приговор, а самый серьёзный повод измениться» и есть одна из первых попыток осознанного взаимодействия с информационной структурой ДНК.

6

«Генно-лингвистическое программирование» следует понимать, конечно же, не с точки зрения классической генетики, а с точки зрения информационной составляющей общей структуры ДНК.

7

биоэтика – совокупность моральных норм, ориентированная на выработку и установление в практике работы с пациентом и  медицинских исследований нравственного отношения к Жизни и ко всему «живому» на основе принципа уважения высших институциональных и духовных канонов Жизни.

8

кресало - от глагола кресить (сечь, высекать искры, воскрешать, оживлять). Толковый словарь В.Даля.

9

Условность излечения заключается в том, что устранение из организма самой опухолевой ( туморной) клетки (клеток), не обозначает восстановления структуры ДНК и устранения в этой структуре соответствующих искажений биологической информации.

10

Комплементарная помощь - дополняющая помощь (психологическая, духовная и иная), не связанная с куративным, т.е. хирургическим или медикаментозным воздействием, а связанная с использованием сугубо внутренних резервов и возможностей организма пациента.

11

Паллиативная помощь - это помощь облегчающая, связанная со снятием болевых синдромов, уменьшением бремени недуга и улучшением качества жизни пациента.

12

Трансфекция - перенос ДНК из одних клеток в другие путем операций in vitro.

13

данный пункт по значимости можно поставить на первое место.

Content

К.В. Яцкевич
Рак – не приговор,
а самый серьёзный повод измениться...

Вместо предисловия

Глава 1.  «Что нужно знать о возможностях современной онкологии и возможностях пациента»

Обращение к читателю

Как появилась эта книга

Кому адресована эта книга

Проблема выбора у онкологических пациентов

Есть ли объективные предпосылки для развития интегративной онкологии

Теории и концепции, лежащие в основе альтернативных  подходов

Общее представление об интегративной онкологии

Возможности для  практического использования интегративного подхода

Как ориентироваться в направлениях альтернативной и интегративной онкологии?

Краткое описание отдельных альтернативных и дополняющих методов

Что такое комплементарная терапия/помощь в онкологии?

Онкогенетика, новая генетика или приближение к биоинформатике

Первопричины рака (тайны больше нет)

Фактор намерения и его роль в лечении

Что представляет собой технология активизации намерения

Синдром эмоционального выгорания в онкологии и его профилактика

Биоэтика в онкологии

Глава 2  «Практическое  руководство по самоисцелению»

Практическая стихотерапия

Тренинг 1. Намерение - главный фактор успешного излечения

Тренинг 2. Комплексный подход к лечению и дополняющие средства

Часть 1. Комплексный (интегративный) подход

Часть 2. Комплементарные средства

Тренинг 3. Я начинаю этот путь – программа 12 шагов

Часть 1.  Я начинаю этот путь…

Часть 2.  Программа 12 шагов…

Отзыв о тренинге

Стенограмма семинара-тренинга

Создателям и разработчикам новых теорий, технологий и методов лечения рака

Заключение

Приложение «Вся правда о раке»

ЧАВО ОН? (часто задаваемые вопросы по онкологии)

Полезные ссылки

Вместо послесловия

Примечания