Иван Мордачёв

Артмузей 2011

Новая старая винтовка

В оружейном деле иногда встречаются довольно интересные ситуации. Бывает, что огнестрельное оружие морально или технически устаревших систем в какой-то момент снова выходит на рынок. Причём это не связано, скажем, с модой на стрельбу из дульнозарядного оружия или чёрным порохом. Речь идёт о выпуске серийных изделий, имеющих своего потребителя на рынке и изготовленных пусть и по устаревшей, но зато неоднократно проверенной технологии.

В коллекции Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи (ВИМАИВиВС) в Петербурге хранится винтовка с очень интересной историей. Выход в свет этого гражданского образца напрямую связан с гражданской войной в Советской России. Как же так получилось? Причины чисто экономические.

После гражданской войны в стране царит разруха, необходимо восстанавливать экономику огромной страны. Ситуация в оружейной промышленности никак не выделялась на общем фоне: денег нет, сырья остро не хватает. Ижевский оружейный завод также пытается восстановить производство. В 1922 г. на нём, помимо боевого, снова начали изготавливать охотничье оружие. Это позволяло заработать дополнительные средства, а также сохранить традиции и наработки в области гражданского оружия. В основном в охотничьи образцы переделывались винтовки системы Бердана – это дёшево, да и сырья почти не нужно. Кроме того, завод выпускал охотничьи гладкоствольные ружья центрального боя и дульнозарядные ружья, среди которых был образец, о котором идёт речь.

В дореволюционное время на Ижевском заводе существовала «мастерская частных заказов», занимавшаяся выпуском охотничьего оружия. В конце ХIХ в. в этой мастерской малыми партиями выпускалось и дульнозарядное оружие, в частности дульнозарядная ударно-капсюльная винтовка «Сибирка». И вот в 1925 г. на Ижевском оружейном заводе производство «Сибирки» возобновляется.

Казалось бы, почти век прошёл с момента изобретения ударно-капсюльного огнестрельного оружия, а в послереволюционной России начинают выпускать капсюльные винтовки и ружья – курьёз, обусловленный исключительно экономической целесообразностью.

Причины, побудившие возобновить её выпуск, легко объяснимы. Для технических и проектных мощностей того времени изготовить дульнозарядное оружие было проще, для большинства российских охотников оно тогда было привычно, да и с «боеприпасами» нет особых проблем: купил в хозяйство капсюлей, банок с порохом, пуль свинцовых и всё. А устройство у таких ружей и винтовок простое и надёжное. Видимо, так и рассуждало руководство завода.

Однако при своей кажущейся простоте и архаичности эта винтовка способна приятно удивить. Во-первых, своей изящной стройностью. При длине чуть более метра, винтовка отличается элегантностью форм и имеет неплохой баланс. Во-вторых, бросается в глаза длина прицельной линии, соизмеримая с длиной ствола, и составляющая примерно три четверти метра. Но давайте по порядку.

Винтовка, хранящаяся в Артиллерийском музее, дульнозарядная, с ударно-капюльным замком. Её калибр составляет 7 мм. Длина винтовки – 1225 мм, длина ствола – 800 мм (включая зарядную камору), длина прицельной линии 715 мм. Ствол в дульной и казённой части имеет форму восьмигранной призмы, средняя часть ствола цилиндрическая. На верхней части ствола нанесена надпись: «7м/м ИЖЕВСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ и СТАЛЕДЕЛАТ. ЗАВОДЫ 1925 г. №213». «7м/м» – это калибр, «1925 г.» – год выпуска винтовки, а «№213» – серийный номер, указывающий на небольшую, но серию.

Ложа цельная прямая, выполнена из берёзы, покрытой лаком. На прикладе имеется металлический затыльник, украшенный неброской гравировкой. В передней части ложи имеется наплыв с отверстием, предназначенный для установки сошек или шипа. Традиционно в ложе под стволом размещается шомпол. На курке, как и на затыльнике приклада, небольшая простенькая гравировка. В целом винтовка выпускалась неброской, но с основательным подходом к качеству.

Но это в целом, детали куда интереснее. Спусковой механизм простой и надёжный, чинить сибирскому охотнику его вряд ли приходилось. Ствол толстостенный, причём интересной конструкции. По всей видимости, он изготавливался из единой заготовки. В казённой части ствола толщина восьмигранника составляла 23 мм, а в дульной – 22 мм. Завершающим этапом изготовления была обточка ствола в средней части до диаметра 19 мм. Таким образом, толщина стенки ствола в средней, наибольшей по длине, части составляла 6 мм. Однако, даже несмотря на такое количество металла, эта винтовка абсолютно не кажется тяжёлой и весит около 3 килограммов. На ложе выжиганием выполнен рисунок. Вероятно оружие украсил бывший владелец винтовки.

«Сибирка» предназначалась для промысловой охоты на мелкого и среднего зверя. Естественно, массового производства изготовление капсюльных винтовок в послереволюционное время не достигло. Это производство оружия малой серией и по отработанным ещё в дореволюционное время технологиям. Но жизнь ижевских оружейников постепенно налаживалась. С 1926 г. Ижевский завод начал выпускать одноствольные ружья центрального боя ИЖ-5 («Ижевск-Джонсон»), которые являлись ружьями модернизированной русскими оружейниками системы «Ивер-Джонсон». А с середины 30-х годов начинается выпуск уже нескольких моделей охотничьего оружия новой разработки. Многие из этих ружей и винтовок имеют свои особенности конструкции и интересные факты биографии. Но это тема для отдельных статей.

Дульнозарядная винтовка, выпущенная в 1925 г., хранящаяся в Артиллерийском музее в Петербурге

«Сибирка» 1899 года выпуска. Эта винтовка имеет ствол большей длины, чем винтовка, выпущенная в 1925 г.

Ижевский завод, 1910 г.

Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение. 2011. №1

Luna на заре

В названии статьи нет никакой ошибки. Дело в том, что пистолет Luna, о котором пойдёт речь, является одним из первых спортивных пистолетов и имеет непосредственное отношение к почти забытой немецкой компании Buchel («Бюхель») и всемирно известной сегодня фирме Anschutz («Аншутц»). Больше того, конкретно этот пистолет, хранящийся в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи (ВИМАИВиВС), косвенно связан с началом современного олимпийского движения. Но обо всём по порядку.

Соревнования по стрельбе возникли давно, практически сразу после появления огнестрельного ручного оружия. В первую очередь они были ориентированы на повышение уровня владения оружием военных стрелков. Чисто спортивные соревнования появились гораздо позже. Например, принято считать, что первый мировой чемпионат был проведён во Франции в мае 1897 г. С того времени чемпионаты мира по стрельбе стали проводиться регулярно.

Годом ранее, в 1896 г., соревнования по стрельбе были включены в программу Олимпийских игр, проходивших в Афинах. Одним из примечательных моментов тех игр было наличие таких стрелковых дисциплин, как стрельба из армейского пистолета и армейской винтовки, а также стрельба из дульнозарядного пистолета. В дальнейшем количество стрелковых дисциплин увеличивалось, в основном это уже была стрельба из оружия, которое можно было называть спортивным.

Примечательно, что в то время как военные оружейники стремились разработать автоматическое и многозарядное оружие, спортивные оружейники конструировали неавтоматическое однозарядное оружие. Их основной целью было создание максимально точного оружия. Для этого в конструкции применялись порой весьма экзотические решения, делавшие такое оружие не только точным, но и весьма надёжным.

И вот на заре становления стрелкового спорта немецкая компания Buchel выпустила однозарядный спортивный пистолет Luna. Его точное название – «Luna Model 1914», где 1914 – это год начала выпуска пистолета. Описываемый в этой статье образец отличается от основной массы своих «собратьев». Он был изготовлен на заказ, для очень сильного швейцарского спортсмена Каспара Видмера, неоднократного чемпиона мира, участвовавшего в нескольких Олимпийских играх.

Длина этого пистолета, как и базовой модели, составляет 384 мм, длина ствола – 300 мм, длина прицельной линии – 339 мм. Такая малая разница между общей длиной образца и длиной ствола была достигнута за счёт применения затвора, проворачивающегося при отпирании вокруг оси, перпендикулярной оси канала ствола. Масса составляет около 1,2 кг. Применяемый патрон – .22 LR, кольцевого воспламенения. Пистолет однозарядный, с ручным перезаряжанием.

На верхней части ствола имеется надпись «C. Widmer. St. Gallen». Поначалу казалось, что «С. Widmer» – это инициал и фамилия мастера-оружейника. Однако выяснилось, что так звали владельца пистолета, швейцарского стрелка-винтовочника Каспара Видмера. Аналогичная надпись есть на спортивной винтовке, сохранившейся до наших дней, и также принадлежавшей Видмеру. Он жил в Швейцарии в городе Сант-Галлен, о чём и говорит надпись «St. Gallen».

Основным направлением в спорте мистер Видмер избрал для себя стрельбу из винтовки, в чём, безусловно, преуспел. Но кроме того он также участвовал и в соревнованиях по стрельбе из пистолета. Так, в 1906 г. на Олимпиаде в Афинах Видмер стрелял из произвольного пистолета и армейского револьвера, но занял только 17-е и 23-е места соответственно. На другой Олимпиаде, проходившей в 1920 г. в Антверпене, он участвовал только в стрельбе из винтовки в личном и командном зачёте. И хоть в личном первенстве он не преуспел, в командном заработал две бронзовых медали.

К сожалению, информации об этом стрелке сохранилось немного. Кроме его спортивных достижений известно лишь, что он жил в Санкт-Галлене, родился 28 мая 1874 г. и умер в 1953 г. Также сохранилась одна из его спортивных винтовок, которая в настоящее время находится в одной из частных коллекций.

Рассмотрим пистолет, принадлежавший Каспару Видмеру, более детально. Как и у всех пистолетов модели Luna, у него имеется шнеллер. Немецкое слово «schneller», в переводе «быстрее», полностью отражает его суть. На левой стороне пистолета расположены три рычага, самый большой из них – это как раз «шнеллер». При нажатии на него ход спускового крючка уменьшается до 1-2 мм. Стрелять из пистолета можно как со шнеллером, так и без него. Понятно, что применение такого устройства требует особенно внимательного обращения с заряженным оружием. Небольшой винт за спусковым крючком предназначен для регулирования длины хода спускового крючка при включённом шнеллере.

Оружейники всегда понимали значимость длины прицельной линии для обеспечения точности стрельбы. В пистолетах модели Luna целик крепился на специальный кронштейн, закреплённый в задней части ствольной коробки. Крепление целика осуществлялось на полозьях, аналогичных современному «ласточкину хвосту». Такое же крепление имеется и на верхней части ствольной коробки, но в основном использовалось крепление на кронштейне. В самом кронштейне имеется отверстие напротив патронника, позволяющее при открытом затворе осуществлять чистку ствола прямо сквозь кронштейн прицела. К сожалению, самого целика на пистолете не сохранилось.

По сравнению с базовой моделью этот пистолет имеет некоторые особенности, одной из которых является способ разборки пистолета. Она может быть осуществлена без инструментов. Помните рычажки на левой стороне ствольной коробки? Так вот, два маленьких рычага предназначены как раз для разборки (на базовой модели вместо рычажков использовались обыкновенные штифты). Если эти рычажки повернуть на 90° и извлечь из пистолета, то все внутренние части конструкции спусковой механизм и затвор, можно будет просто вынуть движением вниз. А вот для полной разборки пистолета необходимо вооружиться отвёрткой. Она понадобится для того, чтобы снять деревянные накладки рукояти, а также для отделения цевья и разборки спускового механизма. Сборка после неполной разборки осуществляется в обратном порядке, при этом важно правильно расположить детали для возможности установки фиксирующих штифтов с рычагами в отверстия ствольной коробки и внутренних деталей.

Кроме того, в этом пистолете явно на заказ были выполнены деревянные накладки на рукояти. Индивидуальные ортопедические накладки для спортивных пистолетов в то время только начинали появляться. Вот и на пистолете Видмера деревянные накладки были выполнены под него. На мой взгляд, рука у Каспара Видмера была маловата.

Остаётся вопрос, как управлялся стрелок того времени с таким пистолетом? В первую очередь он должен был нажать на фиксатор, расположенный на рычаге под рукоятью и после этого перевести рычаг в переднее положение. Этот рычаг предназначен для осуществления перезаряжания пистолета и проходит внутри рукояти, соединяясь со спусковым механизмом.

После перемещения рычага вперёд затвор пистолета проворачивается и открывает патронник, одновременно с этим выбрасыватель, расположенный в казённой части ствола, выбрасывает гильзу (если она была в патроннике). Следует отметить, при выполнении этой операции нужно будет приложить усилие не для отведения рычага вперёд, а скорее для его удержания, поскольку он и так будет толкаться вперёд внутренней пружиной.

После этого стрелок вкладывает очередной патрон в патронник и, двигая рычаг назад, закрывает затвор. В крайнем заднем положении рычаг фиксируется защёлкой, выполняющей роль фиксатора. Дальше у стрелка есть два варианта. В первом он просто наводит пистолет на цель и нажимает на спусковой крючок, который при этом имеет большую величину хода. Во втором – нажимает шнеллер вниз до небольшого щелчка, после чего ход спускового крючка уменьшается в несколько раз. Именно второй вариант предпочтительнее для целевой стрельбы на спортивных соревнованиях.

После осуществления выстрела действия повторяются в той же последовательности. Следует отметить, что в конструкции пистолета Luna не предусмотрено никаких предохранителей.

В целом пистолет спроектирован и выполнен в духе немецких оружейников того времени. Металлические элементы украшены гравировкой. Все детали качественно обработаны и подогнаны друг к другу. Для образца, выполненного под заказ, это естественно, но дело в том, что и серийные варианты пистолета выполнены не менее качественно и также украшены гравировкой. Cудя по тому, что пистолет Luna, выпущенный в 1920 г., имел серийный номер 7163, немецким оружейникам пришлось потрудиться на славу, правда, произвели его уже не в компании Buchel.

Всё дело в том, что предшественником модели Luna был пистолет, называвшийся Tell. Конструктивно он был очень схож с пистолетом Luna, имея лишь незначительные отличия. Компания Buchel выпускала его в 1911-1913 гг. Впоследствии начала выпускаться модель Luna, причём не только компанией Buchel, но также и компанией Udo Anschutz Zella-Mehlis, известной в то время как U.A.Z. (к нашему УАЗу она не имеет никакого отношения). Пистолеты, выпускавшиеся этой компанией, имели гравировку «EFB Luna».

В 1930 г. пистолет Luna был назван пистолетом чемпионата мира по стрельбе. А в 1935-1936 гг. компания Buchel была поглощена компанией Anschutz, в результате чего дочерняя компания Anschutz – U.A.Z. стала монополистом по выпуску спортивных пистолетов этой модели.

Пистолет Luna, принадлежавший швейцарскому стрелку Каспару Видмеру. Хорошо видны три рычага на левой стороне пистолета: самый большой взводит шнеллер, два других предназначены для разборки пистолета

Чемпионы мира по стрельбе из винтовки (слева направо): Эмиль Пачмейр, Конрад Штали и Каспар Видмер

Клейма на стволе пистолета Luna. Видны обозначение калибра «5,3 м/м» и поверочные клейма

Вариант удержания пистолета при стрельбе с использованием выступа спусковой скобы

Для перезаряжания пистолета нужно, нажав на фиксатор, отвести рычаг в рукояти вперёд, вставить патрон в патронник и возвратить рычаг назад…

Стрелок может взвести шнеллер при помощи рычага на левой стороне пистолета

Пистолет готов к стрельбе. Стрельбу можно вести, удерживая пистолет обычным способом

Отверстие в кронштейне целика облегчает чистку ствола

Затвор пистолета Видно, что патроны для пистолета применялись кольцевого воспламенения

Детали неполной разборки пистолета Luna: 1 – ствол с колодкой, 2 – выбрасыватель, 3 – затвор в сборе с рычагом перезарядки, 4 – цевьё, 5 – спусковой механизм в сборе, 6 – накладки на рукоять с винтами, 7 – винт цевья, 8 – рычаги с осями

Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение. 2011. №2

Укороченная молния

Пистолет Werder из фондов ВИМАИВиВС

В середине XIX в., когда оружейники всего мира экспериментировали с оружием центрального боя, было произведено на свет немало оригинальных по конструкции и идее образцов. Немногим экстравагантным винтовкам и пистолетам посчастливилось быть поставленными на вооружение. Сегодня разговор пойдёт про одного из таких счастливчиков – пистолет Вердера, хранящийся в фондах Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи (ВИМАИВиВС) в Петербурге.

Пистолет Вердера, разработанный на базе винтовки того же конструктора. В свою очередь, прообразом для неё послужила винтовка Пибоди

В 1857-1867 гг. в США было сконструировано несколько винтовок центрального боя под патрон с металлической гильзой. Одной из примечательных по оригинальности и практичности конструкции была винтовка инженера Пибоди из Массачусетса. Её отличительной чертой был затвор. Он представлял собой качающуюся деталь на оси, расположенной горизонтально в задней части затвора перпендикулярно оси канала ствола. Кроме того, это была одна из первых винтовок, в которых ложе было разделено на две части – цевьё и приклад. Оба этих элемента в винтовке Пибоди представляли собой две отдельные детали. Ещё одной особенностью был рычаг отпирания затвора, схожий по действию со скобой Генри, но отличный от неё конструктивно. В целом винтовка Пибоди была не особо чувствительна к загрязнениям и достаточно надёжна. Это послужило причиной для её копирования и доработки оружейниками всего мира.

Одним из тех, кто использовал за основу систему винтовки Пибоди, стал баварский оружейник Йоханес Людвиг Вердер (Johannes Ludwig Werder). В1869 г. на вооружение Баварии были приняты карабин и винтовка системы Вердера M1869. Поначалу винтовки этой модели использовали патроны с бумажной гильзой нестандартного калибра 11,5x50R Werder. Впоследствии винтовки перестволялись: на них ставились стволы от винтовок Mauser M1871 калибра 11,15x60R Mauser. Это делалось для обеспечения унификации по боеприпасам с винтовкой Mauser M1871. Переделанные винтовки получили обозначение M1869 n.M. Werder, и в основном поставлялись на вооружение германского Второго рейха.

Полностью переход на калибр 11,15x60R Mauser был совершён в 1877 г., начиная с которого винтовка Вердера стала выпускаться только под маузеровский патрон и получила обозначение Werder M71. В этом же году она была принята на вооружение Баварии. Занимателен тот факт, что прообразом патрона с металлической гильзой Mauser ScharfePatronene M71 калибра 11,15x60R Mauser был патрон Вердера с бумажной гильзой M1869 Aptiertes, калибра 11,5x50R Werder. Но впоследствии винтовки Вердера переделывались именно под маузеровский патрон.

А теперь отвлечёмся от истории и перейдём к конструкции. От винтовки системы Пибоди в конструкции винтовки Вердер были позаимствованы затвор и общая компоновка. Рычаг отпирания затвора был заменён малым рычагом перед спусковым крючком, который представляет собой практически зеркальное отражение спускового крючка. Кроме того, у винтовки Пибоди наличествовал курок, который, располагаясь с правой стороны ствольной коробки, при производстве выстрела бил по бойку, проходящему наискось через затвор, а он, в свою очередь, накалывал капсюль в центральной части донца гильзы. В винтовке Вердера также имеется курок, но снаружи он не виден, заметен только его рычаг. Да и боёк в винтовке Вердера представляет собой подпружиненную шпильку, проходящую через центральную часть затвора, что сегодня выглядит привычней. Также от винтовки Пибоди был позаимствован выбрасыватель. Он представлял собой двухплечий качающийся рычаг, который приводился в движение затвором.

В отличие от винтовки Пибоди, система Вердера предусматривала наличие цельной ложи, а не отдельного приклада и цевья. Ударно-спусковой механизм (УСМ) винтовки Вердера выполнен единым блоком, включающим в себя и затвор, который легко извлекался из ствольной коробки. Для этого было необходимо открутить два винта, крепящих рамку спускового крючка, и движением вверх вынуть весь блок.

Некоторое изменение конструкции привело к тому, что винтовка Вердера стала несколько менее надёжна, чем система Пибоди. Но при этом была увеличена практическая скорострельность. В среднем скорострельность винтовки Вердера составляла 15-20 выстрелов в минуту, а некоторым бойцам удавалось выпускать из неё до 28 выстрелов в минуту. Это был поразительный показатель для однозарядного оружия середины XIX в. За это винтовки получили прозвище Bavarian Lightning Rifle или Bayerisch Blitz («баварская винтовка-молния»).

Как и многие винтовки того времени, винтовка системы Вердера не производилась полностью на заводе Kremmer und Cleit. Там она лишь собиралась. Детали же поставляли несколько компаний по чертежам и спецификациям, разработанным Вердером на заводе Kremmer und Cleit. Так, ствольная коробка с УСМ производились компанией Greis в Мюнхене, а ствол производился A. Francotte из Льежа, им же изготавливались ложа для винтовок и карабинов системы Вердера.

Как уже отмечалось, винтовки и карабины системы Вердера стояли на вооружении армии Баварии. Но на этом конструктор не остановился. Взяв за основу свою винтовку, укоротив ей ствол, убрав цевьё и прикрепив вместо приклада пистолетную рукоятку, Йоханес Вердер получил пистолет. Он также был принят на вооружение. Однако если винтовки поставлялись в сухопутные войска, то пистолеты, как и карабины, в основной массе отправлялись на снабжение кавалерии. Дальше речь пойдёт об этом пистолете.

Пистолет Werder М1869 однозарядный, с ручным перезаряжанием. Калибр пистолета 11,5x50 R Werder, применяемый патрон имел обозначение M1869 Aptiertes. Длина ствола 205 мм (с патронником). Длина прицельной линии 265 мм при общей длине пистолета 380 мм. Практическая скорострельность пистолета Вердера была примерно аналогична винтовке и составляла 15-20 (в некоторых источника 15-24) выстрелов в минуту, за что его, также как и винтовку, иногда называли «молнией». Достоверно известно, что этим пистолетом во время Франко-Прусской войны были вооружены бойцы Bavarian 2nd Chevauleger Regiment – полка тяжёлой кавалерии. Всего было изготовлено около 4000 пистолетов системы Вердера.

Перезаряжать пистолет достаточно просто. Сперва необходимо нажать на рычаг перед спусковым крючком. При нажатии на него отпирается затвор – передняя часть затвора опускается и нажимает на рычаг экстрактора, в результате гильза, если она была в патроннике, извлекается и двигаясь по выемке в верхней части затвора удаляется за пределы оружия. После этого необходимо вручную вставить патрон в патронник пистолета. Далее необходимо взвести курок. Для этого спица курка отводится назад. При отведении назад курок пистолета Вердера может быть установлен на полувзвод или же может быть взведён до конца. Во время взведения курка закрывается затвор. Всё, пистолет готов к стрельбе.

Как видно, управляться с пистолетом Вердера достаточно просто. К тому же все описанные операции могут быть произведены весьма быстро. Конечно, это не современное оружие, но с ним 28 выстрелов в минуту уже не кажутся столь фантастическими. Что только подтверждает его звание «молнии».

Что же касается биографии конструктора пистолета Йоханеса Людвига Вердера, то, к сожалению, информации о нём практически не сохранилось. Известно только, что он родился в 1805 г., работал в Амбергере главным конструктором компании Kremmer und Cleit и умер в 1883 г. Также известно, что он был профильным мастером-оружейником, специализировавшимся на проектировании и изготовлении оружия и оружейных инструментов.

Кроме того, есть информация о четырёх однофамильцах Вердера, трое из которых были его современниками. Два его современника, Август Карл Вердер и Бернгард-Франц-Вильгельм Вердер, были прусскими генералами. Третий современник, Карл Вердер, был немецким философом и писателем. А вот четвёртый, Феликс Вердер, был швейцарским оружейником из Цюриха. Именно Феликс Вердер в 1652 г. изготовил самый старый из датированных оружейный замок. Возможно, он был предком изобретателя «баварской молнии».

Клеймо на верхней части ствольной коробки указывает на то, что она была изготовлена на заводе Greis в Мюнхене

Серийный номер пистолета проставлялся на всех элементах конструкции – деталях УСМ, стволе и ствольной коробке

Прицельное приспособление пистолета состоит из целика и мушки. Мушка вместе с основанием выполнена единой цельной деталью и припаяна (или приварена) к стволу, а целик является частью корпуса УСМ. Ни о какой пристрелке без напильника не могло быть и речи

Один из пистолетов Вердера хранящийся в фондах ВИМАИВиВС. Судя по полковым клеймам на рукоятке и ствольной коробке он побывал не в одних руках

Для перезаряжания пистолета Вердера стрелок должен нажать на «зеркальный спусковой крючок» (1) после чего открывается затвор (2). Выемка на верхней части затвора облегчает досылание патрона в патронник. После этого отпускаем рычаг открывания затвора и взводим курок. При взведении курка одновременно происходит и запирание затвора. Пистолет готов к стрельбе

Детали пистолета Вердера после неполной разборки: 1 – ствол со ствольной коробкой, 2 – ударно-спусковой механизм с затвором, 3 – рукоятка пистолета, 4 – спусковая скоба, 5 – винты

Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение. 2011. №4

Дантист-оружейник

Карабины системы Эванса из фондов Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи (ВИМАИВиВС) в Петербурге

История карабина системы Эванса, хранящегося в фондах Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи (ВИМАИВиВС) в Петербурге, уникальна не только и не столько тем, что он состоял на вооружении российского флота. Куда более уникальны его создатели и конструкция.

Общий вид карабина Эванса, хранящегося в фондах ВИМАИВиВС в Петербурге. Конструкция Эванса примечательна тем, что в прикладе размещался трубчатый шнековый магазин оригинальной конструкции

В середине XIX в. в американском городке Мэйн жил и практиковал стоматолог доктор Уоренн Р. Эванс. И всё бы ничего, да только увлекался он механикой. Точно неизвестно, что послужило отправной точкой (может, и стоматологические «свёрла»), но в 1860-х гг. он изобретает трубчатый шнековый магазин оригинальной конструкции на винтовку, с которым получает два патента в 1868 и 1871 годах. При этом первый из них был получен Эвансом на конструкцию магазинной винтовки, а второй – на особое устройство затвора. В отработке и совершенствовании конструкции ему помогал младший брат, Джордж Эванс (по некоторым данным – Джордж Франклин), инженер и станочник.

Самой близкой и понятной любому человеку аналогией устройства магазина является шнек в обыкновенной мясорубке, присутствующей практически на каждой российской кухне. Правда, в магазинах системы Эванса вместо мяса подавались патроны. Много патронов. Конструкция позволяла разместить 24 или 38 патронов в трубчатом магазине, расположенном внутри приклада винтовки. Это вдвое больше, чем у знаменитого «винчестера». Кроме того, такое устройство позволяло развить фантастическую для того времени скорострельность – 38 патронов за 19 с. И ни одной задержки.

Перезаряжание винтовки осуществлялось рычагом, внешне аналогичном рычагу перезаряжания «винчестеров». При движении вперёд рычаг отпирал затвор, извлекал и удалял за пределы оружия стреляную гильзу. Одновременно с этим проворачивался шнек магазина и при возвратном движении рычага очередной патрон досылался в патронник. Снаряжался магазин через отверстие в затыльнике приклада. Для удержания патронов в магазине служила крышка, которая свободно надвигалась или сдвигалась с «заправочного» отверстия.

Касательно точности винтовок системы Эванса хорошо отзывался известный стрелок того времени Кит Карсон: «С двадцати шагов из этой винтовки я мог сбривать брови моей жены, и регулярно по ночам в присутствии публики я мог выбивать выстрелом трубку у неё изо рта, попадал в яблоко в её руке, пенс в её пальцах, сбивал нагар со свечи, которую она держала. Я думаю, что система Эванса самая безопасная и самая доработанная система из всех, что когда-либо разрабатывались». Знаменитыми владельцами винтовок системы Эванса были Вильям и Джуниор Ф. «Buffalo Bill» Коди.

Патроны для своей винтовки Эванс также разрабатывал сам. Они получили название .44 Evans, имели гильзу длиной 25,4 мм. Масса порохового заряда составляла 2 г, масса свинцовой пули 13 г. При таком соотношении начальная скорость пули составляла 255 м/с. По современным меркам немного, но в то время – нормальная начальная скорость. Для сравнения, у «винчестеров» начальная скорость пули составляла от 250 до 350 м/с в зависимости от калибра и длины ствола.

В 1872 г. армия США проводит масштабные испытания казнозарядных систем огнестрельного оружия. На эти испытания попадает и винтовка Эванса. Несмотря на внушительное количество патронов в магазине и бешеную для того времени скорострельность, эта винтовка не прошла испытания, так как была очень чувствительна к загрязнениям. Но братья не расстроились, а решили попробовать пристроить своё детище на гражданском рынке.

Незадолго до этого Джордж Эванс приобрёл небольшой завод по производству сельскохозяйственного инвентаря в городке Норвэй, штат Мэн. Теперь братья решаются открыть здесь предприятие по производству винтовок своей системы. В качестве инвестора они находят одного из местных бизнесменов, и вот в 1873 г. в Evans Repeating Rifle Company работает уже 25 рабочих-станочников, а в 1874 г. для продажи выходят первые винтовки. Несмотря на открытие оружейной компании, Уоренн Эванс не оставляет своей работы стоматологом. В 1873 г. он переезжает в Массачусетс, где продолжает врачебную практику, не теряя при этом из виду и их с братом общее дело.

Выпускаемые в период с 1873 по 1876 гг. винтовки Эванса получили название «старой модели». Всего было выпущено около 500 штук. С 1876 г. начинает выходить «переходная модель». Основным конструктивным различием между старой и переходной моделями была конструкция приклада. В старой модели имелась лишь одна деревянная деталь над магазином, и вместе они образовывали приклад. В переходной модели была добавлена нижняя деревянная часть приклада, что позволило лучше защитить магазин от ударов и следовавшего за ними образования вмятин на его корпусе.

И старая, и переходная модели выпускались в трёх модификациях: спортивная винтовка, военный мушкет и карабин. Основным отличием модификаций была длина стволов, но также были и мелкие конструктивные отличия. Так, спортивная винтовка имела длину ствола 66, 71 или 76 см, ореховый приклад, а также могла гравироваться (по желанию клиента). Военный мушкет имел длину ствола только 76 см, а также цевьё во всю длину ствола, крепящееся двумя или тремя кольцами. Карабин имел длину ствола только 56 см, короткое цевье, крепящееся к стволу одним кольцом, и антабки для ремня. Помимо этого у спортивных винтовок стволы были шестигранной формы, а у военных мушкетов и карабинов круглые. Следует заметить, что помимо этих основных модификаций, для переходной модели существовала специальная версия – «карабин Монреаль». Это весьма редкая (меньше 100 единиц) модификация винтовки Эванса, выпускавшаяся только для канадского дилера.

В ходе выпуска переходной модели братья Эванс задумались о необходимости повышения эффективности своей винтовки. В основном требовалось увеличить начальную скорость пули. Для этого был разработан новый патрон, известный как .44 New Model, с длиной гильзы в полтора раза больше – 38 мм, навеской чёрного пороха от 2,5 до 2,7 г и свинцовой пулей массой от 17 до 18,5 г. Такое решение позволило получить начальную скорость пули около 350-360 м/с. Но оно же и послужило причиной внесения изменений в конструкцию магазина и оружия в целом. В результате вместимость магазина была сокращена до 28 патронов.

Модель винтовки под удлинённый патрон, выпущенная в 1877 г., получила название «новой». Помимо конструктивных изменений, связанных с изменением длины патрона, было сделано и несколько других конструктивных изменений. Во-первых, появилась специальная крышка, внешне напоминающая курок на старинных кремнёвых ружьях. Эта крышка должна была защитить внутренности винтовки от пыли и грязи. Взаимодействуя с рычагом перезаряжания, она открывалась для экстракции гильзы, а во время транспортировки и при стрельбе была закрыта. К тому же в конструкции винтовки была предусмотрена возможность заряжать патроны в патронник вручную, чего были лишены старая и переходная модели.

Новая винтовка Эванса выпускалась в четырёх модификациях: спортивная винтовка, военный мушкет и карабин, а также особая модификация с маркировкой Evans Sporting Rifle. Если традиционные модификации новой модели имели практически те же особенности, что предыдущие модели, разве что на стволах некоторых карабинов сбоку имелось крепление для штыка, то Evans Sporting Rifle сильно отличалась по конструкции и имела свою историю. Во-первых, она была выпущена после официального банкротства компании Evans Repeating Rifle, произошедшего в 1879 г. Во-вторых, при длине ствола в 76 см (аналогичный ствол был у военного мушкета) у неё было особое цевьё, короче армейского, но и совсем не похожее на цевьё спортивной модификации.

Новая модель винтовки Эванса оказалась удачнее и удачливее своих предшественниц. Она была принята на вооружение в Турции и России, что примечательно, во время русско-турецкой же войны. В России образец поступал на вооружение флота в виде карабина с креплением для штыка на стволе. Как раз два таких карабина и хранятся в фондах ВИМАИВиВС.

Особых отличий в конструкции между ними нет. На одном из них наличествует латунная табличка с надписью «Русский магазинный карабин системы Эванса, образца 1871 года состоял на вооружении во флоте». Здесь следует отметить, что все модели винтовок и карабинов Эванса имели маркировку с указанием патентов 1868 и 1871 гг. Указания же года производства или постановки на вооружение не было. По?видимому, одна из этих дат была принята за год создания образца, хотя оба карабина являются карабинами новой модели и были выпущены в период с 1877 по 1878 г.

Несмотря на то, что в США систему Эванса так и не приняли на вооружение, у нас она прижилась, и после русско-турецкой войны российское военное ведомство собиралось произвести дополнительные закупки этих винтовок. Но дополнительным поставкам винтовки Эванса в Россию было не суждено сбыться из-за банкротства компании.

Evans Repeating Rifle обанкротилась в декабре 1879 г. Её крах привёл к закрытию и банкротству нескольких дочерних предприятий. К этому моменту Уоренн Эванс, два года работавший стоматологом теперь уже в Портланде, штат Мэн, потерял интерес к делам предприятия. В дальнейшем он получил несколько патентов на изобретения, но только в области стоматологии, а 8 июня 1912 г. всё там же в Портланде умер от сердечного заболевания. Его брат, Джордж Эванс, после развала компании переехал в Массачусетс, где до самой смерти в 1901 году изобретал и патентовал различные механические устройства.

Вот так сложилась история этой нетривиальной винтовки и её создателей. Считается, что одной из причин её малой распространённости стала невозможность конкурировать с «винчестером», что привело к банкротству производителя. Про «винчестер» в то время говорили, что если его зарядить в понедельник, то можно стрелять всю неделю. А на сколько хватило бы винтовки Эванса…

В нижней части приклада располагается фиксатор рычага перезаряжания (показан стрелкой). Примечательно, что на серийных винтовках Эванса таких фиксаторов не было, возможно здесь они были выполнены по спец заказу

Крепление для штыка, характерное для винтовок системы Эванса только в модификации «карабин»

Рычаг перезаряжания в закрытом положении, крышка окна выбрасывания стреляных гильз также закрыта, предотвращая попадание грязи и пыли внутрь ствольной коробки

Крышка окна выбрасывания гильзы в открытом положении

Окно снаряжения магазина в открытом и закрытом положениях

Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение. 2011. №10

При оформлении материалов использовались изображения образцов, хранящихся в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге.

Content

Иван Мордачёв
Артмузей 2011

Новая старая винтовка

Luna на заре

Укороченная молния

Дантист-оружейник