No-Name

Разборка-Сборка Astra-900

Разборка-Сборка пистолета Astra 900

Revised 2007 July 05

Авторизованный перевод статьи http://askmisterscience.com/1896mauserbackup/astradisassembly.htm

Пистолет "Astra 900" внешне выглядит так же, как и "Mauser C-96", однако внутри он совершенно другой. Все эти оси и шпильки C-96 не находятся в 900, за редким исключением. Вот подробная инструкция по разборке Astra 900.

Хотя на правой стороне рамки все оси кажутся торчащими прямо в воздухе, их интересной конструктивной особенностью является то, что все они имеют меньший диаметр с одной стороны, так, чтобы они могли быть выставлены только с левой стороны. Но только одна ось видна на левой стороне рамки - все остальные находятся под боковой панелью. Таким образом боковая панель одновременно и закрывает механизм и удерживает оси. Это означает это оси не должны вставляться слишком туго, а только так, чтобы они не выпали из пистолета. Вы не нуждаетесь в молотке, ударах или отвертках, чтобы демонтировать Astra 900. Если Вам кажется, что нужно приложить усилие, значит Вы вероятно делаете что-то не так - остановитесь и изучите детали прежде, чем Вы что нибудь сломаете. Запасные части для этого оружия просто недоступны, хотя несколько деталей Mauser-а и подойдут.

Только два штифта пистолета нужно удалить с помощью молотка и выколотки. Это небольшой штифт, слева

Он позволяет отделить запирающую личину, которая удерживает затвор. Его не нужно снимать при обычной разборке. Другой штифт, который нужно выбивать молотком и выколоткой находится внутри - он присоединяет курок к стойке курка. Его тоже не нужно снимать что-бы отделить еще что нибудь в пистолете.

Хотя обычно ничего выбивать не требуется, иногда все-же нужно слегка ударить по концу шпильки. Что бы её выбить используйте канцелярскую скрепку. Плоская отвертка нужна, чтобы извлечь ударник и винт щечки рукояти. Концом отвертки можно воспользоваться при снятии боковой пластины.

Показанный на фото пистолет является ранней моделью 1928 года. У него ранний вариант курка с маленьким отверстием, крупная рукоять более поздних моделей, однако без характерной насечки на щечках в 12 канавок. Независимо ни от чего, внутренние части и процедура разборки не изменялась в течение всего периода производства 900-го. Боковая панель кажется неподходящей, однако это оригинальная панель первого выпуска, но с другого (и, очевидно, сильно проржавевшего) пистолета.

Разборка

Проверьте, что пистолет разряжен

Крышка магазина, подаватель патронов и пружина магазина идентичны таким же у C-96, полностью взаимозаменяемы и снимаются аналогично.

Все штифты и оси, как круглые так и квадратные, удаляются путем выдавливания их влево.

Четыре шпильки внизу слева: ось курка, стопорный штифт боевой пружины, штифт пружины спускового крючка и ось спускового крючка. Квадратный штифт сверху - фиксатор боковой панели. Круглая шпилька левее и выше не снимается во время обычной разборки. Она снимается мастером-оружейником с помощью специального инструмента. Эта шпилька фиксирует запирающую личину, удерживающую затвор, которая опускаясь при небольшом откате ствола, давит на разобщитель, разъединяя шептало и спусковой рычаг. Следующий квадратный штифт - фиксатор ствола. Круглый штифт за ним - ось спукового крючка. Следующий круглый штифт - это штифт защелки дна магазина.

Опустите предохранитель так, что бы его нижний край совпал с риской на боковой панели. В этой позиции предохранитель разблокирует штифт боковой панели. (Большая квадратная штпилька)

Выдавите фиксатор боковой панели надавливая на него с правой панели влево. Он не должен выходить туго. Если он сопротивляется, попробуйте сдвинуть ствол назад на несколько миллиметров. Если это не поможет, пошевелите немного вверх-вниз предохранитель. Не стучите по штифту если вы не хотите согнуть панель.

Курок может быть взведен или спущен - в данном случае это не играет роли.

Извлеките фиксатор.

Сдвиньте боковую панель. Для этого достаточно пальцев, однако если её не снимали много лет, можно осторожно поддеть ее сбоку чем-то острым или постучать по ней сбоку деревянной рукояткой ответки

Оттяните предохранитель до конца и выньте его. Если это сделать не удается, удалите предохранитель после отсоединения ствола, тогда это будет сделать проще.

Извлеките фиксатор ствола - второй квадратный штифт - выдавливая его влево. Возможно прийдется слегка оттянуть ствол назад, чтобы освободить штифт. После того, как штифт удален, открывается подкововидное отверстие.

Сборка ствола снимается непосредственно вверх - её не надо тянуть вдоль всей рамки, как у C-96. Следите, чтобы не улетела пружина спереди.

Ударник, стопор затвора, затвор, и возвратная пружина удаляются точно так же, как у С-96. Чтобы снять запирающую личину, необходимо вывести из зацепления его шарнирный конец. Для этого небольшой удерживающий штифт должен быть выбит молотком. Возвратная пружина C-96 подходит для замены и хорошо работает в 900. Прицел разбирается так же, как и у Маузера.

Большой штифт чуть выше рукоятки - стопор боевой пружины. Он нужен чтобы при снятии курка боевая пружина не улетела в неизвестном направлении. Для полной разборки его необходимо удалить. Делайте это смело - на данном этапе еще ничего не вылетит.

Выкрутите винт и снимите щечку рукоятки. Оттяните курок назад в полностью отведенное положение, и вставьте выколотку в отверстие, как показано на рисунке. В крайнем случае для этого можно использовать толстую канцелярскую скрепку.

Теперь можно удалить ось курка. При этом нужно удержать выколотку в отверстии. Это - процедура, где не помешали бы три руки.

Упор боевой пружины крепится к курку отдельной шпилькой и при обычной разборке не отделяется.

Направьте верхнюю часть пистолета в безопасное место и выньте выколотку. Боевая пружина и толкатель вылетят из гнезда.

Извлеките ось шептала. Наклоните пистолет так, чтобы шептало выпало из задней части рамки.

Извлеките ось разобщителя. Извлеките разобщитель, наклонив оружие так, что бы разобщитель выпал из рамки.

Извлеките ось спускового крючка, а затем сам крючок через верх рамки.

Это пружина шептала. Извлеките ось пружины и потрясите рамку, чтобы пружина выпала.

Здесь спусковой крючок, разобщитель, шептало, курок,толкатель и боевая пружина со своими осями расположены так, как они находятся в работающем механизме. Пружина шептала так же находится приблизительно на своем месте.

Защелка крышки магазина и её пружина удерживаются шпилькой, расположенной под углом. Используйте выколотку что бы ее удалить.

Извлеченная шпилька.

Извлеките защелку крышки магазина и её пружину из рамки.

Разборка закончена

Сборка

Сборка производится в обратном порядке.

Следите за расположением защелки крышки магазина. Вставив её в отверстие вращайте пока не покажется свободный канал для её шпильки.

Вставьте пружину шептала и зафиксируйте её осью.

Вставьте спусковой крючок через верх рамки и разобщитель через заднюю часть рамки. Вставьте ось разобщителя зафиксировав одновременно спусковой крючок и разобщитель. Затем вставьте пружину спускового крючка вращая, пока она не попадает в отверстие в нижней части разобщителя. Установите ось спускового крючка.

Установите шептало и его ось. Поверните нижний край шептала влево-вверх. Это возможно пока не установлен курок. Теперь вставьте пружину шептала и сдвиньте ее назад. С помощью выколотки установите пружину в положение, показанное на фотографии.

Теперь вращайте верх шептала вперед и приподнимайте низ разобщителя пока они не сцепятся, как на фотографии. это поможет удержать пружину шептала в правильном положении до установки курка.

Вставьте толкатель боевой пружины в пружину и их вместе в соответствующее отверстие. Прижмите их и зафиксируйте в этом положении выколоткой, вставленной в отверстие в рукоятке. Это еще одна операция требующая трех рук)

Положение курка и его упора.

Установите курок с упором на свое место так, чтоб упор курка и толкатель боевой пружины соприкасались. Вставьте ось курка. Проверьте работоспособность спускового крючка и шептала вращая курок рукой и не освобождая пока боевую пружину. Если все сделано правильно, пружина шептала освободится и прижмет шептало к вырезу курка.

Установите фиксатор боевой пружины и освободите боевую пружину, что бы она встала на место.

Поверните пистолет вертикально и вставьте пружину ствола в её отверстие в рамке.

Установите ствол со ствольной коробкой на место. Вертикальное расположение помогает удержать пружину и запирающую личину в правильном положении пока ствол не станет на свое место. Это можно сделать и в горизонтальном положении, но это сложнееы.

Вставьте фиксатор ствола. Установите предоранитель.

Переведите предохранитель вверх-вперед. Установите боковую панель. Установите предохранитель по черте на панели. Установите на место фиксатор панели.

Установите на место щечки рукоятки, проверьте работоспособность механизма.

Установите подаватель патронов, пружину и крышку магазина.

E pluribus unum - Из многих — единое.

Это работает и в отношении оружия.

Content

No-Name Разборка-Сборка Astra-900