Inet

Mauser C-96 Разборка-Сборка

Порядок разборки пистолета Маузер К-96

Перед разборкой пистолета необходимо выполнить обычные действия, как и на любом другом оружии: снимаем пистолет с предохранителя, отводим затвор в крайнее заднее положение и убеждаемся в отсутствие патрона или стрелянной гильзы в патроннике.

При этом пистолет встанет на затворную задержку и что бы снять с нее, утопим подаватель магазина слегка вниз и удерживая затвор, чтобы не травмировать руку, вернем его в крайнее переднее положение.

Для отделения подающего механизма магазина нажимаем на его фиксатор, расположенный в нижней части, подручным инструментом. Инструкция к пистолету говорит о том, что для этого можно использовать заостренную часть пули патрона к пистолету. Далее сдвигаем крышку магазинной коробки вперед, отделяем ее, пружину магазина и подаватель пистолета.

Чтобы отделить вкладыш от рамки пистолета Маузер К-96 взводим курок (иногда его оставляют взведенным, выполняя операцию по проверке наличия патрона в патроннике). При не взведенном курке невозможно сдвинуть вверх защелку вкладыша. После того как защелка вкладыша сдвинута вверх до упора, извлекаем вкладыш из рамки, удерживая его за курок или выступы. В оружии которое редко разбиралось, порой необходимо приложить достаточные усилия для того чтобы сдвинуть вкладыш с места. В этом случае рекомендуется аккуратно, чтобы не повредить оружие, деревянным бруском слегка постучать по рамке и вкладышу.

Ствол вместе с вкладышем полностью отделяем от рамки, после чего отделяем вкладыш от ствола со ствольной коробкой. Для этого ствол оттягиваем назад и преодолев усилие боевой пружины отделяем вкладыш. Удаляем запирающую личинку.

Используя подходящий инструмент (рабочая часть которого должна напоминать узкую отвертку со слегка закругленным лезвием) нажимаем на на ударник примерно на 3 мм и поворачиваем его на четверть оборота по часовой стрелке. Ударник должен выйти из своего гнезда ровно настолько, чтобы его можно было удобно взять его за головку пальцами и извлечь. Если ударник не выйдет из гнезда, то отведем затвор на 15-20 мм и отпустим его. После того как под действием возвратной пружины затвор закроется, ударник как правило, выйдет из гнезда.

Перемещаем слегка вперед и вправо упор возвратной пружины и отделяем его от ствольной коробки. Извлекаем затвор из ствольной коробки и извлекаем из него возвратную пружину.

В старых пистолетах Маузер К-96 (Mauser C96) возвратная пружина может быть ослабевшая и быть короче чем ее гнездо в затворе (левое верхнее фото). Иногда в связи с тем, что оружие ремонтировалось и в него была установлена не родная возвратная пружина, либо по другим причинам, диаметр пружины не позволяет извлечь ее через заднее гнездо затвора. В этом случае пружину слегка сжимают и извлекают через боковое гнездо (правое верхнее фото).

Разборку ударно-спускового механизма начинаем с отделения защелки вкладыша. С этой целью предохранительный рычаг ставим под углом примерно 40 градусов и извлекаем защелку вкладыша влево. В оружии с так называемым предохранителем нового типа кроме того и курок должен быть плавно спущен. Отделяем рычаг предохранителя.

Отделяем передаточный рычаг вправо, выводя его из паза спускового рычага. Необходимо помнить, что в некоторых пистолетах раннего выпуска передаточный рычаг имеет фиксирующий выступ и перед отделением рычага его нужно немного повернуть, чтобы выступ передаточного рычага не входил в зацепление со спусковым рычагом.

Отделяем спусковой рычаг вправо, предварительно повернув его вверх. Нажимаем на упор боевой пружины подручным предметом и утапливаем его внутрь вкладыша.

Вынимаем серьгу из вкладыша пистолета и извлекаем боевую пружину с направляющим стрежнем и упором. В некоторых случаях направляющий стержень может остаться внутри гнезда. Легкий удар деревянным бруском по корпусу вкладыша поможет извлечь его.

Разборка ударно-спускового механизма пистолета Маузер К-96 (Mauser C96) заканчивается отделением шептала с пружиной вправо, после чего курок сам отделиться от вкладыша, так как часть пружины шептала является его осью.

Отделяем выбрасыватель от затвора. С этой целью отверткой приподнимаем его, выводя из паза затвора фиксирующие выступы выбрасывателя, и вытягиваем выбрасыватель вперед. Нужно помнить об аккуратности. Извлечение выбрасывателя при полной разборке пистолета является в 70% причиной его поломки.

Выбрасыватель имеет не очень сложную форму, но его поломка приведет оружие в неисправное состояние.

Пожалуй одним из самых сложных узлов пистолета Маузер К-96 (Mauser C96) в плане разборки является прицел. Отверстия в ствольной коробке под прицел, имеют в нижней части пазы для установки выступов-осей прицельной планки.

Для отделения прицела от ствольной коробки поднимаем планку прицела вверх, чтобы при извлечении она не упиралась в выступ ствольной коробки. Для того чтобы сжать пружину прицельной планки можно использовать подручный инструмент. Желательно использовать инструмент с деревянными или пластмассовыми рабочими поверхностями, чтобы не повредить поверхность металла.

Для того чтобы прижать планку прицела с пружиной ствольную коробку устанавливаем на стол и зажимаем ее рукой, струбциной или подобным инструментом и оттягиваем прицел назад. Как только он вышел примерно на 3 мм можно снимать струбцину и аккуратно отделить прицел от ствольной коробки. На верхнем правом фото показан прицел с нижней его стороны.

Отделяем фиксатор прицела, для чего нажимаем на его рифленую кнопку справа и выводим фиксатор из планки. При этом необходимо помнить, что пружина кнопки фиксатора имеет малый размер и свойство быстро теряться.

Спусковая пружина работает не только как пружина, но и как фиксатор для спускового крючка и донной защелки. Для извлечения спусковой пружины желательно использовать изогнутый под 90 градусов металлический стержень, диаметр которого чуть меньше чем диаметр отверстия в пружине. Устанавливаем крючок стержня в отверстие пружины, слегка приподнимаем и тянем в сторону задней части пистолета.

После того как боковые выступы спусковой пружины выйдут из зацепления с пазами оружия, переверните пистолет. При этом спусковая пружина, спусковой крючок и донная защелка выпадут из своих гнезд. На этом разборка пистолета

В статье использованы фотографии с сайта http://home.kpn.nl

Порядок разборки пистолета Маузер К-96

Перед разборкой пистолета необходимо выполнить обычные действия, как и на любом другом оружии: снимаем пистолет с предохранителя, отводим затвор в крайнее заднее положение и убеждаемся в отсутствие патрона или стрелянной гильзы в патроннике.

При этом пистолет встанет на затворную задержку и что бы снять с нее, утопим подаватель магазина слегка вниз и удерживая затвор, чтобы не травмировать руку, вернем его в крайнее переднее положение.

Для отделения подающего механизма магазина нажимаем на его фиксатор, расположенный в нижней части, подручным инструментом. Инструкция к пистолету говорит о том, что для этого можно использовать заостренную часть пули патрона к пистолету. Далее сдвигаем крышку магазинной коробки вперед, отделяем ее, пружину магазина и подаватель пистолета.

Чтобы отделить вкладыш от рамки пистолета Маузер К-96 взводим курок (иногда его оставляют взведенным, выполняя операцию по проверке наличия патрона в патроннике). При не взведенном курке невозможно сдвинуть вверх защелку вкладыша. После того как защелка вкладыша сдвинута вверх до упора, извлекаем вкладыш из рамки, удерживая его за курок или выступы. В оружии которое редко разбиралось, порой необходимо приложить достаточные усилия для того чтобы сдвинуть вкладыш с места. В этом случае рекомендуется аккуратно, чтобы не повредить оружие, деревянным бруском слегка постучать по рамке и вкладышу.

Ствол вместе с вкладышем полностью отделяем от рамки, после чего отделяем вкладыш от ствола со ствольной коробкой. Для этого ствол оттягиваем назад и преодолев усилие боевой пружины отделяем вкладыш. Удаляем запирающую личинку.

Используя подходящий инструмент (рабочая часть которого должна напоминать узкую отвертку со слегка закругленным лезвием) нажимаем на на ударник примерно на 3 мм и поворачиваем его на четверть оборота по часовой стрелке. Ударник должен выйти из своего гнезда ровно настолько, чтобы его можно было удобно взять его за головку пальцами и извлечь. Если ударник не выйдет из гнезда, то отведем затвор на 15-20 мм и отпустим его. После того как под действием возвратной пружины затвор закроется, ударник как правило, выйдет из гнезда.

Перемещаем слегка вперед и вправо упор возвратной пружины и отделяем его от ствольной коробки. Извлекаем затвор из ствольной коробки и извлекаем из него возвратную пружину.

В старых пистолетах Маузер К-96 (Mauser C96) возвратная пружина может быть ослабевшая и быть короче чем ее гнездо в затворе (левое верхнее фото). Иногда в связи с тем, что оружие ремонтировалось и в него была установлена не родная возвратная пружина, либо по другим причинам, диаметр пружины не позволяет извлечь ее через заднее гнездо затвора. В этом случае пружину слегка сжимают и извлекают через боковое гнездо (правое верхнее фото).

Разборку ударно-спускового механизма начинаем с отделения защелки вкладыша. С этой целью предохранительный рычаг ставим под углом примерно 40 градусов и извлекаем защелку вкладыша влево. В оружии с так называемым предохранителем нового типа кроме того и курок должен быть плавно спущен. Отделяем рычаг предохранителя.

Отделяем передаточный рычаг вправо, выводя его из паза спускового рычага. Необходимо помнить, что в некоторых пистолетах раннего выпуска передаточный рычаг имеет фиксирующий выступ и перед отделением рычага его нужно немного повернуть, чтобы выступ передаточного рычага не входил в зацепление со спусковым рычагом.

Отделяем спусковой рычаг вправо, предварительно повернув его вверх. Нажимаем на упор боевой пружины подручным предметом и утапливаем его внутрь вкладыша.

Вынимаем серьгу из вкладыша пистолета и извлекаем боевую пружину с направляющим стрежнем и упором. В некоторых случаях направляющий стержень может остаться внутри гнезда. Легкий удар деревянным бруском по корпусу вкладыша поможет извлечь его.

Разборка ударно-спускового механизма пистолета Маузер К-96 (Mauser C96) заканчивается отделением шептала с пружиной вправо, после чего курок сам отделиться от вкладыша, так как часть пружины шептала является его осью.

Отделяем выбрасыватель от затвора. С этой целью отверткой приподнимаем его, выводя из паза затвора фиксирующие выступы выбрасывателя, и вытягиваем выбрасыватель вперед. Нужно помнить об аккуратности. Извлечение выбрасывателя при полной разборке пистолета является в 70% причиной его поломки.

Выбрасыватель имеет не очень сложную форму, но его поломка приведет оружие в неисправное состояние.

Пожалуй одним из самых сложных узлов пистолета Маузер К-96 (Mauser C96) в плане разборки является прицел. Отверстия в ствольной коробке под прицел, имеют в нижней части пазы для установки выступов-осей прицельной планки.

Для отделения прицела от ствольной коробки поднимаем планку прицела вверх, чтобы при извлечении она не упиралась в выступ ствольной коробки. Для того чтобы сжать пружину прицельной планки можно использовать подручный инструмент. Желательно использовать инструмент с деревянными или пластмассовыми рабочими поверхностями, чтобы не повредить поверхность металла.

Для того чтобы прижать планку прицела с пружиной ствольную коробку устанавливаем на стол и зажимаем ее рукой, струбциной или подобным инструментом и оттягиваем прицел назад. Как только он вышел примерно на 3 мм можно снимать струбцину и аккуратно отделить прицел от ствольной коробки. На верхнем правом фото показан прицел с нижней его стороны.

Отделяем фиксатор прицела, для чего нажимаем на его рифленую кнопку справа и выводим фиксатор из планки. При этом необходимо помнить, что пружина кнопки фиксатора имеет малый размер и свойство быстро теряться.

Спусковая пружина работает не только как пружина, но и как фиксатор для спускового крючка и донной защелки. Для извлечения спусковой пружины желательно использовать изогнутый под 90 градусов металлический стержень, диаметр которого чуть меньше чем диаметр отверстия в пружине. Устанавливаем крючок стержня в отверстие пружины, слегка приподнимаем и тянем в сторону задней части пистолета.

После того как боковые выступы спусковой пружины выйдут из зацепления с пазами оружия, переверните пистолет. При этом спусковая пружина, спусковой крючок и донная защелка выпадут из своих гнезд. На этом разборка пистолета

В статье использованы фотографии с сайта http://home.kpn.nl

Content

Inet Mauser C-96 Разборка-Сборка