Mauser C-96 Описание

Легендарный Маузер

Одним из самых распространенных германских автоматических пистолетов были изделия фирмы Mauser. Мощный пистолет этой фирмы, получивший широкое распространение, был изобретен ее директором Федерле в 1893 г. Участниками этого изобретения были также совладельцы фирмы братья Пауль и Вильгельм Маузеры. Пистолет был запатентован на имя Пауля Маузера в 1895 г. в Германии, в 1896 г. - в Великобритании, а в 1897 г. началось его серийное производство.

Широко рекламировавшийся «чудо-пистолет-карабин» оказался действительно хорошим оружием и уже во время англо-бурской войны 1899-1902 годов получил боевое применение. Большая популярность пистолетов Маузера среди путешественников, охотников и просто любителей оружия привела к широкому распространению его во многих странах мира, в том числе в России, где он входил в число так называемых «рекомендованных» систем пистолетов, которые разрешалось приобретать офицерам вместо револьвера образца 1895 г.

Официально же на вооружении он нигде не состоял. В Германии пистолет Маузера был принят лишь на частичное вооружение: в 1908 г. им были вооружены конные егеря, а во время 1-й Мировой войны он поступал в войска только из-за недостатка пистолетов Парабеллум. Маузер участвовал и в гражданских войнах в России и Испании, и во Второй мировой, и в войне в Корее.

Небольшое количество пистолетов было выпущено с магазинами на 6 и 20 патронов. Прицел передвижной, насеченный для стрельбы на расстояния до 1000 м (на ранних модификациях - до 700 и 500 м; пистолеты самых первых выпусков, а также укороченный вариант 1905 г. - со стволом длиной 101 мм - были с постоянными прицелами). Пистолеты Маузера были снабжены деревянными кобурами, которые могли использоваться также и в качестве приставных прикладов.

Наличие приклада и передвижного прицела, а также применение мощного патрона действительно позволяло использовать пистолет как легкий карабин и вести из него огонь на расстояния, недоступные для других пистолетов, однако цифра 1000, обозначенная на прицельной планке, конечно, превосходила предел действительного огня - на расстояния километра рассеивание пуль по ширине превышало 4, а по высоте - 5 м. Но при стрельбе на 100 м, то есть на дистанцию, весьма значительную для пистолетного огня, пули ложились в круг диаметром 30 см.

На первых порах было выпущено много разнообразных вариантов пистолета Маузера, но все же основные характерные признаки оружия определились уже в модели 1898 г., и дальнейшие модификации выражались лишь в незначительных изменениях внутри механизма или же они носили технологический характер. Например, менялись ко личество нарезов (4 - на ранних моделях, 6 - на поздних) и их шаг, упразднялись штифты, соединяющие детали, незначительно изменялось устройство спускового, ударного и разобщающего механизмов. В 1907 г. фирма Маузер выпустила некоторое количество пистолетов калибра 9 мм (специальный патрон с цилиндрической гильзой).

В 1912 г. появляется так называемый классический тип пистолета Маузера. Основные его признаки - уменьшенный и облегченный курок, укороченный и расширенный выбрасыватель, несколько ослабленная возвратная пружина, иное устройство предохранителя. Внешние признаки пистолетов с новыми предохранителями - монограмма из букв N и S (Neue Sicherung) на тыльной стороне курка и сплошная, без отверстия, головка предохранительного рычажка. Модель 1912 года оказалась наиболее известной и распространенной. До конца 1-й Мировой войны были выпущены десятки тысяч пистолетов.

С 1916 г. пистолеты Маузера различных модификаций стали поступать в германскую армию для восполнения вызванного войной недостатка в пистолетах, но калибр их был изменен — они были приспособлены для стрельбы теми же патронами, которыми стрелял официально принятый на вооружение 9-мм Парабеллум. В 1920 г. ввиду ограничений, предусмотренных Версальским договором, фирма Маузер начала выпуск так называемых полицейских образцов — пистолетов точно такого же устройства, как модель 1912 года, но с укороченными стволами и рукоятками (полицейские образцы, полученные путем переделки старых моделей, имели рукоятки обычной длины).

Укороченные пистолеты Маузера поставлялись одно время в СССР. На Западе эти пистолеты называли Mauser Bolo ("Боло" — от слова "большевистский"). Пистолеты Маузера со стволами длиной более 100 мм все-таки продолжали выпускаться в 20-е и 30-е годы, но не в Германии, а в Испании. Так, испанскими фирмами были выпущены дальнейшие разработки Маузера, например, с комбинированным заряжанием, т.е. заряжаемые как с помощью обойм, так и путем смены магазинов. Появились и пистолеты с переводчиками для стрельбы одиночными выстрелами или очередями.

В целом, Mauser C-96 является в некотором роде этапным, классическим образцом самозарядных пистолетов. Он имеет как несомненные достоинства (высокую дальность и точность стрельбы), так и недостатки (значительная масса и размеры, неудобство заряжания-разряжания). Невзирая на то, что Mauser C-96 практически не состоял на вооружении как основной образец, в первой половине ХХ века он имел вполне заслуженную и широкую популярность.

http://milday.ru/deutschland/deutschland-army/deutschland-arm/11-mauzer-s-96-mauser-c-96.html

Автоматический пистолет "Маузер" К-96

Автоматический пистолет "Маузер" К-96 ("Mauser" C-96) имеет автоматику, работающую по принципу отдачи с коротким ходом ствола. Запирание канала ствола осуществляется качающейся защелкой (личинкой).

Ударно-спусковой механизм (УСМ) куркового типа с открытым курком, одинарного действия, смонтированный в отдельном блоке.

Постоянный магазин с двухрядным расположением патронов, размещен перед спусковой скобой и выполнен как единое целое с рамой. В поздних моделях магазин выполнен в виде самостоятельного устройства и крепится к раме при помощи защелки.

Емкость магазина, в зависимости от модификации – 6, 10 или 20 патронов. Снаряжение магазина производится из обойм емкостью 10 патронов.

Указателем наличия патрона в патроннике служит выбрасыватель, который выступает из поверхности затвора, когда патрон находится в патроннике.

Удаление стреляных гильз осуществляется выбрасывателем и выступом рамки (отражателем).

Прицел секторного типа с делениями от 50 до 1000 м: через каждые 50 м до дистанции 500 м и через 100 м для дистанции от 500 до 1000 м.

Деревянная кобура является одновременно прикладом.

Основные характеристики пистолета "Маузер" К-96

Калибр................................................................................7,63 мм

Патрон..............................................................7,63x25 "Маузер"

Вес без приклада:

без патронов...........................................,........................1150 г

с патронами..................................................................... 1260 г

Длина без приклада.............................................................290 мм

Длина ствола.......................................................................140 мм

Высота.................................................................................140 мм

Ширина.................................................................................35 мм

Число нарезов........................................................................6 шт.

Дульная энергия................................................................497 Дж

Емкость магазина........................................................10 патронов

Начальная скорость пули...................................................430 м/с

Скорострельность.....................................................30 выстр/мин.

Пистолет "Маузер" К-96 в кобуре-прикладе (внизу) и с примкнутой кобурой-прикладом.

Детали пистолета "Маузер" К-96:

1 — ствол со ствольной коробкой; 2 — выбрасыватель; 3 — остов затвора; 4 — упор возвратной пружины; 5 — отбойная пружина ударника; 6 — ударник; 7 — возвратная пружина; 8 — пружина спускового крючка; 9 — фиксатор дна магазина; 10 — спусковой крючок; 11 —упор боевой пружины; 12 — боевая пружина; 13 — направляющий стержень; 14 — боевая защелка; 15 — спусковой рычаг; 16 — передаточный рычаг; 17— ось курка; 18 — курок; 19 — вкладыш рамки; 20 — защелка вкладыша; 21 — предохранитель; 22 — серьга; 23 — рамка; 24 — антабка; 25 — щечка; 26 — винт щечек; 27 — пружина подавателя; 28 —'подаватель; 29 — дно магазина.

Ствол со ствольной коробкой "МАУЗЕРА" К-96

Ствол составляет одно целое со ствольной коробкой. Внутри он имеет 6 нарезов, вьющихся слева вверх направо, а снаружи — неподвижную мушку. Ствольная коробка имеет окно а для выбрасывания стреляных гильз и снаряжания магазина патронами.

В стенках ствольной коробки имеются: выступы, обеспечивающие направление движения патрона при его досылке из магазина в патронник и ограничение подъема подавателя вверх; выступы для направления движения затвора; гнезда для помещения обоймы; площадку для монтажа колодки прицела; выступы б и в для соединения с запирающей защелкой; загибы г с пазами для соединения с рамкой; зуб д для ограничения поворота и предварительного взведения курка; продольное окно для движения затвора.

21 – Ствольная коробка со стволом и мушкой(выполнена как одна деталь), 22 – прицельная рамка, 24 – хомутик, 25 – защелка хомутика.

Части ствольной коробки:

А – окно выбрасывателя, Б – выступ на который одевается боевая личинка, В –окно стопора затвора

Затвор "МАУЗЕРА" К-96

Затвор представляет собой деталь квадратного сечения, имеющую: головку а; гребень в для взведения курка; паз с правой стороны для движения упора возвратной пружины; отверстие для помещения возвратной пружины; боевые опорные плоскости б для соединения с запорной защелкой.

Детали затвора: 26 — затворная рама; 27 — ударник; 28 — боек с пружиной ударника;  29 — возвратная пружина; 30 — упор возвратной пружины; 31 — выбрасыватель;  а — головка; б — опорные плоскости; в — гребень.

Рамка "МАУЗЕРА" К-96

Рамка выполнена как одно целое со спусковой скобой, основанием рукоятки и коробчатым магазином. Основание рамки имеет коробчатое сечение с отростком для рукоятки — основанием рукоятки. Передняя часть рамки образует магазин. Рамка имеет: продольные выступы а для движения ствольной коробки; паз с вырезом для присоединения приклада-кобуры; антабку для ремня. К основанию рукоятки крепятся деревянные щечки.

Рамка пистолета "МАУЗЕРА" К-96:

1— основание рамки; 2 — щечки с соединительным винтом; 3 — подаватель; 4 — пружина магазинной коробки; 5 — дно магазинной коробки; 6 — фиксатор дна; 7 — спусковой крючок; 8 — пружина спускового крючка; 9 — антабка.

Ударно-спусковой механизм "МАУЗЕРА" К-96

УСМ пистолета Маузер(на рисунке изображен УСМ модели военного выпуска с предохранителем “NS”)

10 – вкладыш рамки, 11 – защелка вкладыша, 12 – курок, 13 – передаточный рычаг, 14 – ось курка(она же выполняет роль пружины передаточного рычага и защелки вкладыша), 16 – упор боевой пружины, 17 – серьга, 18 – шептало, 20 – предохранитель.

А – выступ вкладыша, который входит в зацепление с рамкой, Б- выступ вкладыша, который входит в зацепление с задней стенкой магазина, В – отражатель.

УСМ в разобранном виде.

11 – защелка вкладыша рамки, 12 – курок, 13 – ось курка(она же пружина защелки вкладыша и передаточного рычага), 14 – боевая пружина, 15 – направляющий стержень, 16 – упор боевой пружины, 17 – серьга, 18 – шептало, 19 – передаточный рычаг, 20 – предохранитель.

Части курка(12):

А – головка, Б – боевой взвод, В – выступ для упора боевой пружины, Г – фрезерованный паз для предохранителя

Части упора боевой пружины(16):

Д – гребень упора(гребень упора нажимает на передаточный рычаг и работает как разобщитель)

Части серьги(17):

Е – цапфы, Ж – длинное плечо(выступ плеча сцепляется с выступом шейки боевой личинки), З – уступ

Части шептала(18):

И – шептало(выступ взаимодействующий с курком), К – выемка для передаточного рычага, Л – ограничительные выступы(помещаются в пазы вкладыша)

Части передаточного рычага(19)

М- палец передаточного рычага(при нажатии на спуск, спусковой крючок своим выступом нажинает на палец, передаточный рычаг поднимается и шептало освобождает курок), Н – зуб передаточного рычага(на него воздействует верхнее перо оси курка)

Ударно-спусковой механизм составляют следующие детали: ударник с пружиной и бойком; курок с осью; боевая пружина с направляющим стержнем и упором; спусковой крючок с пружиной; спусковой рычаг; передаточный рычаг; серьга. Особенность УСМ заключается в том, что часть его деталей размещена в отдельном блоке, называемом вкладышем. Во вкладыше размещаются: курок с осью; боевая пружина с упором и направляющим стержнем; передаточный рычаг; спусковой рычаг; серьга; защелка вкладыша; предохранитель.

Упор боевой пружины выполняет также функции разобщителя. Вкладыш представляет собой сложную фрезерованную деталь с большим числом пазов и выемов для деталей УСМ. Вкладыш имеет: Т-образные зубья а для соединения с рамкой пистолета; паз на загибе правой стенки для входа зубца магазинной коробки; полуцилиндрический выступ б для упора в перемычку рамки; профильный загиб и фасонный поперечный паз для направления и помещения запирающей защелки.

Верхний выступ профильного загиба вкладыша в является отражателем. В собранной рамке вкладыш плотно вставляется в основание рамки. Внешний зуб защелки вкладыша помещается в скошенном пазу дна задней части основания рукоятки, а внутренний зуб, взаимодействуя с курком, позволяет повернуться защелке вкладыша (только при взведенном курке) и отделить вкладыш от рамки. Ударник и боек — две самостоятельные детали.

Сам ударник представляет собой стержень с головкой, которая имеет два выступа — один прямоугольный, другой овальный скошенный. Пружина обеспечивает отвод ударника в заднее положение. Курок имеет: массивную головку а с накатанной поверхностью для удобства взведения; боевой взвод б; овальный выступ в для упора стержня боевой пружины; профильный вырез г для взаимодействия с предохранителем. Ось курка выполнена как одно целое с двумя ветвями пластинчатых пружин, одна из которых является пружиной спускового рычага, а другая — пружиной защелки вкладыша. Боевая пружина имеет витую цилиндрическую форму.

Упор боевой пружины представляет собой цилиндрическую деталь, имеющую: гребень д, являющийся разобщителем; сквозной вертикальный паз и овальный торец с гнездом для утапливания при разборке. Направляющий стержень на одном конце имеет головку для упора боевой пружины. Спусковой крючок состоит из головки и хвостовика. На головке с двух сторон размещаются цапфы, которыми спусковой крючок попадает в гнезда рамки.

В переднем положении спусковой крючок удерживается задней ветвью пружины спускового рычага. Спусковой рычаг — это плоская деталь сложной конфигурации. Он имеет: шептало и; гнездо и выем к для соединения с передаточным рычагом; отверстие для оси; два ограничивающих выступа л. Передаточный рычаг имеет: круглую головку; палец м; зуб н для соединения с пружиной; ограничивающий выступ. Серьга сделана в виде кулачка и имеет: цапфы е; длинное плечо ж; уступ з.

Возвратный механизм

Этот механизм составляют возвратная пружина и упор возвратной пружины. Возвратная пружина имеет витую цилиндрическую форму. Упор возвратной пружины — это Г-образная деталь с выступом.

Механизм запирания

Основной деталью этого механизма является запирающая защелка, а дополнительными — рамка со своими перемычками и затвор. Запирающая защелка — это деталь относительно сложной формы. Она имеет: два запирающих зуба а; палец 6 (носик); шейку с отростком в.

Запирающая защелка Маузера К-96

Схема действия запирающего механизма:

АБ — запирающая защелка (А — ось; Б — нижний носик; Д — выступы);

В — выступ вкладыша рамки.

Сцепление затвора, запирающего канал ствола, со ствольной коробкой осуществляется при помощи запирающей защелки АБ, расположенной в вертикальной плоскости, которая может вращаться вокруг оси А, проходящей через ствольную коробку. Сцепление осуществляют два выступа Д запирающей защелки, которые входят в соответствующие выемки затвора. При этом нижний палец Б запирающей защелки опирается на скос выступа В вкладыша рамки пистолета. При выстреле затвор под давлением пороховых газов отходит назад. Так как затвор сцеплен со ствольной коробкой выступами Д запирающей защелки, то коробка двигается с затвором до тех пор, пока палец Б запирающей защелки, скользя по скосу выступа В, не упрется в уступ вкладыша рамки пистолета.

Происходит поворот запирающей защелки вокруг оси А, выступы Д выходят из выемок затвора, и происходит его расцепление со ствольной коробкой. Ствол со ствольной коробкой останавливается, затвор двигается дальше один до тех пор, пока не произойдет отпирание канала ствола. При обратном движении затвора под действием возвратной пружины, когда он достигает ствола и начинает двигать его вместе со ствольной коробкой вперед, носик Б запирающей защелки своей нижней поверхностью достигает выступа В и начинает скользить по его скосу, приподнимая запирающую защелку. Выступы Д запирающей защелки входят в выемки затвора, и происходит запирание канала ствола. Исходное положение Ствол со ствольной коробкой и затвор под действием возвратной пружины зафиксированы в переднем положении.

Подающий механизм

Он включает в себя: короб магазина; подаватель; пружину подавателя; дно магазина; защелку дна магазина; досылатель затвора. Короб магазина на внутренних стенках имеет сбоку выемки для уменьшения трения. Подаватель имеет гнездо для закрепления подающей пружины и направляющие выступы. Задний выступ подавателя выполняет роль затворной задержки. Подающая пружина — это пластинчатая, многоступенчатая деталь сложной формы. Дно магазина имеет выемы для соединения с пазами коробки магазина и отверстие для фиксатора. Фиксатор имеет вид стержня, на который действует передняя ветвь пружины спускового крючка. Механизм удаления стреляных гильз Выбрасывающий механизм составляют: выбрасыватель; отражатель; затвор. Выбрасыватель относится к подпружиненному типу, в котором пружина и выбрасыватель объединены в одну деталь. Выбрасыватель имеет зуб, которым входит за закраину гильзы, пружинную часть и выступы для крепления в затворе. Отражателем является верхний выступ профильного загиба вкладыша.

Предохранительные устройства

Предохранительные устройства в данной модели пистолета представлены лишь одним предохранителем, включаемым и выключаемым рукой стрелка. Предохранитель представляет собой двуплечий рычаг, длинное плечо которого имеет накатанную головку, а короткое — зуб для фиксации положения предохранителя. Ось выполнена как одно целое с предохранителем и имеет: цилиндрическую часть для вращения; полуцилиндрический выступ для стопорения курка; прямоугольный зуб для предупреждения выпадания предохранителя. Ставить на предохранитель пистолет можно как при взведенном, так и при спущенном курке.

Прицельные приспособления

Прицельные приспособления состоят из прицела секторного типа и мушки. В прицел входят следующие детали: колодка; прицельная рамка; пружина прицельной рамки; хомутик с защелкой. Колодка прицела выполнена как одно целое со ствольной коробкой. В колодке на оси вращается прицельная рамка, на которой перемещается хомутик, фиксируемый защелкой. На рамке нанесены деления дальности прицеливания.

Взаимодействие частей и механизмов

Продольный разрез пистолета "МАУЗЕР" К-96

(А — курок спущен; Б — курок взведен, затвор в заднем положении):

1 — основание рамки; 2 - щечка рукоятки; 3 — подаватель; 4 — пружина магазинной коробки;  5 — дно магазина; 6 — фиксатор дна; 7 — спусковой крючок; 8 — пружина спускового крючка; 10 — вкладыш рамки; 11 — защелка; 12 — курок; 13 — ось курка; 14— боевая пружина; 15 — направляющий стержень; 16 — упор; 17 — серьга; 18 — спусковой рычаг; 21 — ствол; 22 — прицельная планка; 23 — пружина прицельной планки; 24 — хомутик; 26 — затвор; 27 — ударник; 29 — возвратная пружина; 30 — упор возвратной пружины; 32 — запирающая защелка.

Положение частей и механизмов до выстрела.

Затвор венчиком чашечки прижат к казенному срезу ствола. Возвратная пружина — в наименьшем поджатии. Запирающая защелка, помещенная шейкой в гнездо выступа ствольной коробки, может поворачиваться в этом гнезде (в описании работы запирающего механизма шейка была заменена осью А). Запирающая защелка снизу опирается на вкладыш таким образом, что ее шейка охватывается спереди поверхностью профильного загиба, а задней запирающей поверхностью повернута вверх. Запирающие зубы защелки входят в пазы затвора, а палец лежит на выступе вкладыша. Канал ствола заперт. Отросток шейки защелки заходит за длинное плечо серьги и взаимодействует с ним, палец входит в фасонный поперечный паз рамки.

Длинное плечо серьги своим носиком сцеплено с отростком шейки затворной защелки, его средняя часть входит в паз упора боевой пружины и взаимодействует с задней частью паза, а уступ лежит на дне паза вкладыша, ограничивая поворот серьги. Курок под действием боевой пружины находится в верхнем переднем положении. Боевая пружина в наименьшем поджатии. Подаватель под действием своей пружины прижат к нижней части затвора. Спусковой крючок под действием задней ветви пружины спускового рычага находится в переднем положении.

Спусковой рычаг под действием пружины оси курка через передаточный рычаг прижимается своим шепталом к цилиндрической поверхности боевого взвода курка. Передаточный рычаг, помещенный головкой и ограничивающим выступом в гнездо спускового рычага, прижимается своим пальцем к гребню упора боевой пружины — разобщителю и находится над профильным выступом спускового крючка. Предохранитель включен. Его полуцилиндрический выступ входит одной половинкой в радиальные выемы фигурного паза курка, стопорит его и несколько отводит назад, разъединяя с ударником благодаря взаимодействию цилиндрической поверхности выступа оси предохранителя со стенкой радиального паза курка.

Заряжание пистолета

Снять пистолет с предохранителя; отвести затвор в заднее положение; вставить обойму с патронами в вертикальные пазы ствольной коробки и, надавливая большим пальцем на верхний из патронов, ввести их в магазин; отделить обойму; поставить пистолет на предохранитель. Для снятия пистолета с предохранителя необходимо наложить большой палец на головку предохранителя и отвести его назад вниз.

Обойма с патронами Маузера К-96

Снаряжение магазина Маузера К-96

При этом детали пистолета работают следующим образом: полуцилиндрический выступ оси предохранителя освобождает фигурный паз курка, и курок получает возможность вращаться. Для того чтобы отвести затвор в заднее положение, нужно взять пистолет в правую руку, левой взять за насеченную заднюю часть затвора и быстро оттянуть затвор назад до упора.

При оттягивании затвора назад 3 мм он двигается вместе со ствольной коробкой и стволом, а затем происходит расцепление. Ствол со ствольной коробкой останавливаются, а затвор уже один двигается назад и взводит курок. При отпускании затвора он остается в заднем положении.

При отводе затвора назад вместе с ним отходит ствольная коробка со стволом, так как они сцеплены между собой зубьями запирающей защелки. Задним выступом коробка предварительно взводит курок, а отростком шейки запирающей защелки, движущейся вместе со ствольной коробкой, поворачивается серьга. Серьга, в свою очередь, заставляет перемещаться упор боевой пружины с гребнем-разобщителем, сжимая дополнительно боевую пружину.

Разобщитель при движении назад действует на палец передаточного рычага, поворачивает его и расцепляет со спусковым крючком. Спусковой и передаточный рычаги освобождаются и под действием пружины поворачиваются, шептало прижимается и вновь скользит по цилиндрической поверхности боевого взвода курка. Когда курок полностью повернется, шептало заскакивает за боевой взвод и удерживает курок на боевом взводе.

После того, как палец запирающей защелки дойдет до задней стенки фигурного паза вкладыша, защелка под действием боевой пружины поворачивается, запирающие зубья выходят из зацепления и освобождают его. Движение ствола назад ограничивается ударом пальца запирающей защелки о заднюю стенку фигурного паза вкладыша. После остановки движущихся назад частей ствол под действием боевой пружины через серьгу продвигается вперед до упора пальца защелки в переднюю (запирающую) стенку фигурного выреза вкладыша. Затвор движется назад до тех пор, пока не упрется стенкой выреза на правой стороне затвора в упор возвратной пружины. Подаватель под действием своей пружины поднимается и ставит затвор на затворную задержку.

Вставить сверху в вертикальные пазы ствольной коробки пластинчатую обойму и нажимом большого пальца руки утопить до отказа патроны в магазин. При утапливании патронов в магазин подаватель уходит вниз, и затвор удерживается обоймой в заднем положении.

Патроны располагаются в магазине в шахматном порядке, причем верхний (очередной) патрон будет удерживаться в ствольной коробке, упираясь одной стороной в нижележащий патрон, а другой — в один из двух расположенных с внутренней стороны поперечного окна ствольной коробки выступов в поперечном окне ствольной коробки.

Вынуть обойму из ствольной коробки. Ничем не удерживаемый затвор, под давлением возвратной пружины идет вперед и своей передней частью досылает патрон в патронник. После того, как затвор упрется в казенный срез ствола, он продолжит двигаться вместе с ним еще 3 мм до тех пор, пока затвор не будет заперт. Курок в это время находится в заднем положении на боевом взводе.

Верхний патрон  находится в магазине и после загрузки магазина под действием подавателя становится на пути движения затвора. Затвор извлекает верхний патрон из магазина и досылает его в патронник. Зуб выбрасывателя заскакивает за проточку патрона. Указатель наличия патрона в патроннике приподнимается.

Запирающая защелка вместе со ствольной коробкой продолжает двигаться вперед и под действием стенки фигурного паза вкладыша поворачивается, зубья защелки входят в выемы затвора и сцепляется с затвором, затвор запирает канал ствола.

Пистолет готов к стрельбе.

Плавный спуск курка

Если нет необходимости немедленно открывать огонь, то пистолет следует поставить на предохранитель или плавно спустить курок. Для плавного спуска курка необходимо наложить на его головку большой палец правой руки и, удерживая курок, одновременно нажать указательным пальцем на спусковой крючок. При нажиме на спусковой крючок его профильный выступ поднимается, надавливает на палец передаточного рычага и заставляет его подниматься, а спусковой рычаг поворачиваться, вследствие чего шептало освобождает курок. Курок под действием боевой пружины поворачивается и становится в верхнее положение.

Постановка на предохранитель

Пистолет может быть поставлен на предохранитель как при взведенном, так и при спущенном курке. Для постановки пистолета на предохранитель повернуть предохранитель головкой вверх от себя, при этом в зависимости от положения курка полусферический выступ входит одной половиной в радиальные выточки фигурного паза курка и стопорит его в одном из положений — взведенном или спущенном. При спущенном курке передняя плоскость курка несколько отводится назад и полностью разъединяется с ударником благодаря взаимодействию цилиндрической поверхности выступа оси предохранителя со стенкой радиальной выточки паза курка.

Производство выстрела

Снять пистолет с предохранителя, для чего нажать на головку предохранителя и опустить предохранитель вниз. При снятии пистолета с предохранителя полуцилиндрический выступ оси предохранителя освобождает фигурный паз курка, и последний получает возможность вращаться.

Если патрон в патроннике, а курок на боевом взводе можно произвести выстрел.

Если патрон в патроннике и курок спущен, то необходимо его взвести большим пальцем правой руки. При взведении курка он поворачивается на своей оси, помещенной во вкладыше. После того как курок переместится в крайнее заднее положение, шептало, прижимаемое к цилиндрической поверхности боевого взвода, скользит по нему, заскакивает за боевой взвод и удерживает курок на боевом взводе.

При нажатии на спусковой крючок его профильный выступ поднимается, надавливает на палец передаточного рычага и заставляет его подниматься, а спусковой рычаг поворачиваться, вследствие чего шептало освобождает курок. Курок под действием боевой пружины резко поворачивается на своей оси и наносит удар по задней части ударника, который с помощью бойка передает удар капсюлю патрона и воспламеняет его. Происходит выстрел.

При выстреле давление пороховых газов передается через дно гильзы затвору. Затвор, связанный запирающей защелкой со ствольной коробкой, начинает двигаться назад совместно со ствольной коробкой и стволом до их расцепления. Ствол со ствольной коробкой останавливаются, а затвор продолжает движение назад.

Зацеп выбрасывателя извлекает стреляную гильзу из патронника и удерживает ее в чашечке затвора до столкновения с отражателем. Под его действием гильза выбрасывается в окно ствольной коробки.

После отхода затвора назад верхний патрон в магазине под действием подавателя и его пружины поднимается вверх и встает на пути движения затвора. Далее детали работают так же, как при заряжании пистолета. Для производства следующего выстрела необходимо отпустить спусковой крючок и нажать на него повторно. По израсходовании всех патронов затвор останется в заднем положении, так как подаватель поднимется и затвор упрется в его выступ.

Разряжание пистолета

Для разряжания пистолета плавно спустить курок, если он был взведен; повернуть пистолет рукояткой кверху, охватив его пальцами левой руки и придерживая большим пальцем крышку магазина, утопить защелку магазина и сдвинуть крышку вперед; отделить крышку магазина с пружиной и подавателем от пистолета; повернуть пистолет магазином вниз и высыпать патроны; опустить предохранитель вниз, если курок был поставлен на предохранитель; отвести затвор назад до отказа; если в стволе был патрон, то он будет выброшен затвором при помощи выбрасывателя; отпустить затвор, который под действием возвратной пружины, не встретив на своем пути выступа подавателя, займет исходное положение; плавно спустить курок; вставить подающий механизм в магазин и закрепить его крышку при помощи выступа защелки; собрать патроны в обойму.

Разборка и сборка

Для удобства разборки и сборки пистолета "Маузер" К-96 Алексеевым (Россия) был разработан фигурный ключ.

Неполная разборка пистолета

? Разрядить пистолет, если он был заряжен.

? Отделить подающий механизм: утопить фиксатор дна магазина; отделить дно магазина; вынуть из магазина пружину и подаватель.

? Отделить ствол со ствольной коробкой, затвором и вкладышем: поставить курок на боевой взвод; нажать на защелку вкладыша вниз до отказа и сдвинуть рамку вперед; отделить рамку.

? Отделить вкладыш в сборе от ствольной коробки: спустить курок во вкладыше; отделить защелку вкладыша, подняв ее заднюю часть вверх; отделить ударник с пружиной, повернув головку ударника на 90°; отделить упор возвратной пружины и сдвинуть его вперед; отделить затвор от ствольной коробки.

? Вынуть из затвора возвратную пружину.

? Отделить от затвора выбрасыватель, приподняв его переднюю часть и сдвинув ее вперед.

Сборка пистолета после неполной разборки

? Сборка пистолета осуществляется в обратной последовательности.

? Вставить выбрасыватель в затвор.

? Вложить возвратную пружину в продольное окно затвора.

? Вложить затвор в ствольную коробку.

? Вставить упор возвратной пружины в окно ствольной коробки, поджав тем самым возвратную пружину.

? Вставить ударник с пружиной в затвор и повернуть его головку на 90°.

? Накинуть запирающую защелку на нижний выступ ствольной коробки.

? Соединить вкладыш с запирающей защелкой и ствольной коробкой.

? Соединить ствольную коробку с вкладышем и стволом с рамкой пистолета.

? Вложить подающий механизм в магазинную коробку.

Полная разборка пистолета.

? Произвести неполную разборку пистолета.

? Отделить защелку от вкладыша, повернув вверх до отказа и сдвинув вправо.

? Отделить спусковую тягу от вкладыша, отведя ее до отказа назад и приподняв.

? Отделить передаточный рычаг от вкладыша, подняв его вверх и отодвинув до отказа вперед.

? Отделить предохранитель от вкладыша.

? Отделить серьгу от вкладыша.

? Отделить боевую пружину от вкладыша.

? Отделить ось курка и курок от вкладыша.

? Отделить спусковой крючок от рамки пистолета, а затем спусковую пружину и защелку дна магазина.

? Отделить щечки от основания рукоятки.

Сборка пистолета после полной разборки

Сборка пистолета осуществляется в обратном порядке:

? Присоединить щечки к основанию рукоятки пистолета.

? Присоединить защелку дна магазина, спусковой крючок и спусковую пружину.

? Вставить во вкладыш курок и ось курка.

? Вставить боевую пружину со стержнями во вкладыш.

? Вставить серьгу во вкладыш.

? Вставить предохранитель во вкладыш.

? Соединить спусковой рычаг с вкладышем.

? Вложить во вкладыш промежуточную тягу.

? Вставить во вкладыш защелку вкладыша.

? Произвести сборку пистолета в таком же порядке, как после неполной разборки.

Content

Mauser C-96 Описание