Алексей Клишин, Юрий Яровенко, Олег Шевченко

«Смит и Вессон русский»

Случайность или закономерность …

В середине 19-го века основным короткоствольным оружием были капсюльные дульнозарядные пистолеты, ещё оставалось большое количество кремнёвых моделей. Крымская война (1853-1855 гг.) показала явное и неоспоримое преимущество иностранных револьверов перед отечественными пистолетами. Но ещё до Крымской войны подобные револьверы были не только известны, но и изготавливались в России. Только в Туле их делали оружейники Гольтяковы, братья Пастуховы, мастер Жижин Н.И., мастер Норман. Револьверы были дороги и сложны в изготовлениии. К концу 1850-х годов был налажен выпуск русских копий револьверов систем Кольта, Адамса, Лефоше. Известно, что 6 апреля 1854 г. тульские оружейники подарили Николаю I сделанный ими револьвер Кольта, после этого последовало распоряжение изготовить 400 таких револьверов для солдат гвардейского флотского экипажа и 70 револьверов для офицеров стрелкового полка императорской фамилии.

В конце 1850-х гг. Артиллерийский Комитет принимает решение выписать новейшие зарубежные образцы револьверов и передать их на исследование Оружейной Комиссии. Револьверы обсуждались на самом высоком уровне: В 1859 г. император Александр II, прочитав доклад об отчёте Военного министра за 1858 г., повелел обсудить вопрос о замене в кавалерии однозарядных гладкоствольных пистолетов револьверами. В том же 1859 г. Оружейной Комиссией в Офицерской Стрелковой Школе были испытаны револьверы следующих систем: Лефоше, Кольта, Адамса, Флобера, Лепажа, Гулье-Бланшара и Пидо-Кордье. Лучшими были признаны капсюльный револьвер системы Кольта и шпилечный Лефоше. Стрелковая школа и Оружейная комиссия отдали своё предпочтение системе Лефоше под унитарный патрон. Но официально эту систему не разрешили для употребления в войсках из-за выступающей шпильки патрона, так как считалась, что эти патроны опасны в обращении. Несмотря на запрет, частным образом некоторые офицеры закупали револьверы системы Лефоше.

Вопреки очевидности остроты вопроса о вооружении револьверами армии России, Оружейная Комиссия в 1860 г. выносит решение: «Вооружение револьверами массы нижних чинов едва ли будет удобным, как по причине дороговизны, несоответсвующей пользе, которую извлёк бы из револьвера кавалерийский солдат, так и по причине сложности механизма, теряющего способность действовать от влияния сырости и загрязнения и требующего такого тщательного содержания, которое трудно достигнуть, в особенности во время компаний или похода». Принимается решение проектировать для кавалерии не револьвер, а 6-линейный нарезной казнозарядный пистолет под унитарный патрон. Наравне с отечественными образцами рассматривались пистолеты Снайдера и Франкотта, двупульный пистолет бельгийского оружейника Жилле. Именно пистолет Жилле, усовершенсвованный мастером Труммером, в 1863 г., был принят на вооружение. На Сестрорецком оружейном заводе изготовили 100 таких пистолетов, из которых 46 забраковали. Более этот пистолет не изготавливался.

Полиция и Жандармский корпус по собственной инициативе в 1859 г. принимают на вооружение шпилечные револьверы Лефоше. Часть этих револьверов закупается за границей, а часть, в количестве 6100, заказывается на Сестрорецком оружейном заводе.

В 1860-х Оружейная комиссия продолжает исследования, рассматриваются револьверы систем Ремингтона, Стара, Лилиенфельда, Селиванова, Гольтякова, Чагина, Нормана; Драшковского. Осенью 1864 г. впервые был изучен и подвергнут испытаниям 6-зарядный револьвер системы Смита и Вессона под унитарные металлические патроны. Этот револьвер был 3-линейного калибра с откидывающимся вверх для заряжания стволом. Барабан револьвера снимали со стержня, вкладывали патроны, затем надевали назад, стреляные гильзы выбивались при последовательном надевании камор барабана на стержень. Эта система, по мнению Оружейной комиссии, являлась самой удачной из-за простоты устройства и удобства принятых к ней патронов. Было рекомендовано, что если опыты над ружьями с металлическими патронами закончатся успешно, то было бы полезно проектировать револьвер для войск по системе Смита и Вессона.

Далее судьба револьверов Смита и Вессона тесно связана с именем русского военного агента в САСШ А.П. Горлова. Занимаясь вопросами выбора лучшей системы винтовки и картечницами, он уделял большое внимание и короткоствольному оружию. Горлов докладывает о результатах испытаний револьверов специальным американским комитетом. Лучшими были признаны однозарядный пистолет и револьверы Ремингтона и револьвер Смита и Вессона. При этом он отметил, что система Смита и Вессона превосходит все остальные пять систем, но в него требуется внести ряд изменений: сделать оружием центрального боя, удлинить барабан и увеличить калибр. Несмотря на кажущуюся случайность всего произошедшего, это было не так. Короткоствольное оружие интересовало А.П. Горлова всегда. Так, ещё в 1850-х гг. в бытность поручиком он по заданию Артиллерийского комитета занимался анализом импортируемых и производимых в России револьверов.

Морское ведомство предпочло самостоятельно решать вопросы вооружения короткоствольным оружием, и в январе 1870 г. лейтенант Н.М. Баранов в Бельгии заключает контракт на поставку партии револьверов системы Галана. На долгий срок остались револьверы этой системы на флоте, они поставлялись по 1882 г., и только в 1906 г. последние «Галаны» были заменены на новые револьверы.

В 1870 г. Оружейная комиссия проводит опыты, в которых, помимо победителя испытаний в САСШ – однозарядного «Ремингтона», были револьвер Галана, однозарядный пистолет Бердана, двухзарядный пистолет Лилиенфельда. Лучшим был признан пистолет Ремингтона. Решено было продолжить испытания «Ремингтона», и при хороших результатах он может быть признан пригодным для вооружения.

«Дорогу в жизнь» в России системе Ремингтона закрыло возвращение Горлова в Санкт-Петербург, который привёз уже усовершенствованный вариант револьвера системы Смита и Вессона. Именно этот вариант револьвера в марте 1870 года получил высокую оценку в САСШ в Сент-Люиссе.

Испытав привезённый «Смит и Вессон», члены комиссии признали его удовлетворяющим всем требованиям солдатского боевого оружия. Сразу же было испрошено Высочайшее повеление на принятие его в кавалерии вместо существующих ранее пистолетов и на заказ 20000 таких револьверов с патронами в САСШ компании Смита и Вессона. В 1871 году револьвер Смита и Вессона принимается на вооружение русской армии.

В описании истории русского «Смит-Вессона», нельзя не рассказать о самих оружейниках Смите и Вессоне и их компании. Smith Wesson Arms появилась в САСШ (штат Коннектикуте г. Норвич) в 1852 году, её основателями были Хорас Смит и Дэниэл Вессон. Смит и Вессон ставили целью создать принципиально новый скорострельный многозарядный пистолет с цилиндрическим магазином. Спустя два года такое оружие было создано, и получен на него патент. Тогда этот пистолет называли «вулканическим» из-за его скорострельности и убойной силы. Вскоре компания столкнулась с серьёзными финансовыми трудностями и была продана Оливеру Винчестеру. Смит переехал в Спрингфилд (штат Массачусетс), где некогда жил. Вессон же остался работать у Винчестера главным управляющим, там он сконструировал небольшой револьвер, стреляющий патронами, которые он запатентовал совместно со Смитом ранее в 1854 г. После этого Вессон предложил Смиту возобновить совместную работу, последний предложение принял. Благодаря фирменному патрону и усовершенствованиям в конструкции новый револьвер (получивший название модель 1) пользовался хорошим спросом. В 1859 г. партнёры построили фабрику в центре Спрингфилда, который вскоре стал одним из центров американской оружейной промышленности. Начавшаяся Гражданская война принесла компании хорошую прибыль, но по её окончании спрос на оружие резко упал. Смит и Вессон попытались выйти на новые рынки за рубежом, они открыли агентства по продажам в Англии, Германии и Франции. Именно в Европе с продукцией компании познакомился наследник русского престола великий князь Александр Александрович, который в середине 1860-х гг. посетил в Париже выставку оружия, где купил несколько десятков револьверов Смита и Вессона для себя и свиты. Спустя несколько лет появляется новый револьвер (модель 3). Такой револьвер с гравировкой и перламутровой инкрустацией на рукояти в начале 1871 г. был подарен будущему императору.

Широко известен ещё один эпизод, связанный с царской семьёй и револьверами Смита и Вессона. В самом конце 1871 г. в САСШ приезжает офицер военно-морского флота четвёртый сын Александра II великий князь Алексей. В конце января 1872 г. в Небраске для него организуют настоящую охоту на бизонов. В той знаменитой охоте участвовали легендарный охотник Уильям Коди, известный под именем Буффало Билл, американские генералы и вожди ряда индейских племён. Во время охоты активно использовался новый револьвер Смита и Вессона. Существуют легенды, что именно высокие качества револьвера, показанные на этой охоте, стали причиной его принятия на вооружение. Но это была зима 1872 г., а, как будет сказано далее, закупка револьвера для русской армии началась поздней весной 1871 г.

Оптимальным калибром для ручного оружия Смит и Вессон считали .44, поскольку он даёт оптимальный баланс между хорошей кучностью и хорошей убойной силой и предпочтителен как перед большими, так и меньшими калибрами.

1 мая 1871 года с российским правительством был подписан первый контракт на производство 20000 револьверов, которые именовались как 4,2-линейный револьвер образца 1871 г., позднее именно этот револьвер и стал известен как «первый образец».

Изначально патрон носил наименование .44-100. После подписания первого контракта с российским правительством маркировка патронов была разделена на .44-100 рашн и .44-100 «регуляр», который после 1872 года стал называться .44 «американ».

Во время изготовления револьвера первого образца в САСШ по требованию российских представителей были сделаны изменения в его конструкции. Причём изменения вносились во время исполнения уже первого контракта. В частности, по требованию Горлова в июне 1871 г. (после того, как были уже произведены по разным данным 1450 или 1537 револьверов) были изменены защёлка ствола и фиксатор барабана. После того, как были собраны 2500 револьверов и были готовы к сборке ещё 500, по требованию капитана Ординца был изменён стержень выбрасывателя и увеличен диаметр оси спускового крючка. После продолжительных переговоров было решено осуществить приёмку уже собранных 2500 револьверов, а оставшиеся 500 штук компания Смита и Вессона была вынуждена после удаления кириллических надписей, пустить в коммерческую продажу. Практически перед завершением первого контракта был внесён ещё ряд изменений в конструкцию. Между серийными номерами 18634 и 19175 была переделана замочная задержка, и теперь она была связана не с курком, а со спусковым крючком. В связи с этим были изменены геометрии курка, спускового крючка и ряда пружин, а также крышка рамки, для более удобного доступа к механизму. Для добавления прочности была слегка изменена рукоять. Всего по первому контракту было поставлено 20014 револьверов.

История продолжается

В 1873 г. при подписании второго контракта с компанией «Смит и Вессон» капитан Ординец, являвшийся российским представителем на заводе Смита и Вессона, предложил изменить внешний вид револьвера. При сохранении идентичной механики с первой моделью, у второй были изменены рамка и рукоять, добавлена шпора, ствол уменьшен до 7 дюймов, спица на курке увеличена для удобства взведения. Этот револьвер получил наименование второго образца.

Всего выпустили 70 000 таких «смит-вессонов», это был не единый контракт, а несколько, исполнявшихся последовательно. Кириллическая надпись на стволах первых двух контрактов (40 000 единиц) была идентична надписи на первом образце. Клеймо русского приемщика включало две буквы «КО» (Касаверий Ординец). Серийный номер – сквозной по обоим контрактам.

В 1873 году на международной выставке в Вене русская модель «Смит и Вессон» была удостоена Золотой медали.

В 1874 г. появился третий образец револьвера, после его принятия на вооружение в том же году, второй образец стал именоваться кавалерийским. Но заказы второго образца продолжались, было заключено ещё три контракта на его поставку (27 октября 1876 г., 27 января и 1 мая 1877 г.). По этим контрактам было заказано 30 000 «смит-вессонов» второго образца (по 10 000 на каждый контракт). Кроме кириллической маркировки на стволе, стал наноситься и серийный номер револьвера (после надписи о производителе и месте производства перед приемочным клеймом). Клейма приёмщиков ставились «КО» (Касаверий Ординец) и «НК» (Николай Кушакевич).

27 октября 1874 г. был подписан контракт на поставку 11 138 револьверов третьего образца. Отличия от второго были не столь существенные. Ствол был уменьшен до 6,5 дюймов, рамка оставлена практически без изменений, мушка прицела стала цельной со стволом, появилась защёлка стержня выбрасывателя, изменился вид винта барабанной задержки.

27 октября 1876 г., 27 января и 1 мая 1877 г. были заключены ещё три контракта на поставку по 10 000 револьверов каждый. Их серийные номера в каждом контракте были сквозными и не переходили из договора в договор. Всего выпустили 41 138 револьверов третей модели по русскому военному заказу. Клеймение револьвера было аналогично второму образцу.

После расторжения контракта с компанией «Смит и Вессон» российское правительство разместило заказ на производство третьего образца в Германии на заводе Людвига Лёве в Берлине. По американским источникам, в качестве военного приёмщика там находился капитан Кушакевич, но приёмочное клеймо содержит литеры «СО». По стилю исполнения основное клеймение соответствует более поздним третьим образцам, выпущенным в САСШ. Общее число сделанных в Германии револьверов порядка 90000 штук, их выпуск был начат после завершения американских договоров и продолжался до середины 1880-х годов.

Револьвер третьего образца в России называли «образец 1880 г.», хотя фактически он производился с 1874 г., и на самих револьверах, сделанных для Российской Империи за рубежом, присутствовало клеймо «обр. 1874». Скорее всего, это связано с приказом по военному ведомству №69 1880 г., в котором объявлялось о введении револьвера третьего образца для всех родов войск и судов флота. Этот приказ разрешал временно оставлять первый образец в кавалерийских и конноартиллерийских частях, второй – в жандармских частях и конвойных командах, а револьвер Галана – во флоте, заменяя их на третий образец по мере прихода в негодность. Что касается флота, то фактически «смит-вессоны» стали поступать на его вооружение с 1874 г., где они обращались совместно с револьвером системы Галана. Только в 1881 г. морское ведомство приняло решение о прекращение закупок револьверов системы Галана и о заказе «смит-вессонов» через военное министерство, причём связано это было с желанием иметь для удобства единообразный револьвер.

В 1886 г. производство третьего образца было налажено на Императорском тульском оружейном заводе, спустя 15 лет с момента принятия «Смит-Вессона» на вооружение и 12 лет с момента разработки третьего образца. Скорее всего, задержка была связана со сложностями, возникшими при организации массового производства, выгоднее было закупать револьверы за рубежом, нежели налаживать собственный выпуск в ущерб производству основного стрелкового оружия – 4,2-линейной винтовки образца 1871 г. Производство револьверов в Российской Империи продолжалось до 1897 г. В самом начале выпуска в 1886 г. было произведено 311 револьверов, в 1889 г. – уже 6226. Всего тульских «смит-вессонов» было изготовлено 31435. В некоторой оружейной литературе упоминается также о коммерческих выпусках револьверов «Смит и Вессон» малых калибров в Туле. Производство «смит-вессонов» на Императорском тульском оружейном заводе было прекращено в 1898 г.

Если говорить о модельном ряде русских «смит-вессонов», то надо упомянуть ещё один образец, это укороченный «Смит и Вессон» для полиции. Есть информация, что существовал выпуск таких револьверов, но найти их в частных и государственных собраниях не удалось. Эти револьверы, находящиеся в коллекциях, являются переделками из третьего образца. С началом первой мировой войны старые «смит-вессоны» всех образцов использовались для создания несколько неожиданного оружия. На основе рамы револьвера выпускались сигнальные пистолеты – «ракетницы».

Контракты с Российской Империей явились очень хорошей рекламой для компании «Смит и Вессон». Высокие боевые характеристики «русского револьвера» заставили обратить на него внимание других государств, его закупали Турция, Япония, Мексика, Австралия…

Интересно сложилась ситуация с револьверами для Турции под патрон кольцевого боя .44RF и для Японии под русский патрон. Сделанные на одном оружейном заводе в Америке, они встретились со своими русскими прототипами на поле боя. Турецкие – во время русско-турецкой войны (1877 – 1878 гг.), японские – на фронтах русско-японской (1904 – 1905 гг.).

По-видимому, поставка «смит-вессонов» турецкой армии в канун и разгар русско-турецкой войны и решила судьбу контракта с Российской Империей.

Под названием «русская» известна ещё одна модель компании «Смита и Вессон». Это «бэби рашн». Несмотря на название, к России она никакого отношения не имеет. Выпускался этот револьвер под патрон .38SW c 1876 по 1877 гг. Всего было сделано 25548 таких револьверов. В американской литературе объясняется название «бэби рашн» сходством этой модель с внешними формами русских «смит-вессонов», только в уменьшенном виде и принципом экстракции стреляных гильз. Это название никогда не было официальным и использовалось в качестве жаргона в среде коллекционеров. Мы можем отметить, что эта модель не имеет на самом деле никакого внешнего сходства с русским заказом, но похожа на ряд коммерческих моделей под патрон .44 «рашн».

Револьвер Russian Baby 38-го калибра, создан впоследствии по мотивам русского «Смит-Вессона», однако к русскому заказу и патрону .44 Russian он отношения не имеет

Устройство 4,2-линейного револьвера системы «Смит – Вессон»

Покажем устройство револьвера на примере третьего образца (1874/80 гг.). Он весит 2 2/3 фунта и имеет длину ствола 6,6 дюйма. Системы второго (1872 г.) и третьего образцов сходны между собой и отличаются длиною ствола, весом и незначительными изменениями в деталях. Первый образец (1871 г.), помимо перечисленных отличий, имеет иную рамку, рукоять и спусковую скобу. Длина ствола третьего образца – 6,6 дюймов, второго – 7 дюймов, первого – 8.

Главные части револьвера: ствол; барабан с шестью каморами; рамка, составляющая одно целое с рукоятью; рамка соединяется со стволом в двух местах; под стволом – посредством шарнира и над стволом – застёжки. Канал ствола имеет 5 нарезов, вьющихся слева направо и делающих по длине ствола около 1/3 оборота.

Когда курок стоит на предохранительном взводе, шептало крючка расположено выше, чем при спущенном курке, вследствие чего зубец опущен и не мешает барабану вращаться. При боевом взводе шептало жёстко фиксирует положение барабана к стволу.

Заряжание револьвера. Для заряжания надо взвести курок на предохранительный взвод, приподнять застёжку и, расцепив рамку, раскрыть револьвер (при этом, если в каморах были пустые гильзы, то они сразу выбрасываются выбрасывателем), наполнить каморы барабана патронами, закрыть револьвер и застегнуть застёжку.

Патрон. Патрон револьверный состоит из цельной латунной гильзы с капсюлем, заряда весом 1/3 зол. (1,42 г) бурого ружейного пороха, свинцовой пули длиной 1 1/2 калибра и весом 3 1/2 золотника (14,9 г). Начальная скорость пули около 650 футов/с (198 м/с). Вес патрона – 5 золотников (21,33 г).

Cкорость стрельбы из револьвера: при заряженном барабане первые 6 выстрелов производятся за 10 с; при последующих заряжаниях 24 выстрела производят за 2 мин.

По поводу точности стрельбы из русского «Смит-Вессона» отмечалось, что «дельный стрелок» может поразить из него на 100 шагов человека, а на 200 шагов лошадь. В те времена считалось, что номинальные дистанции револьверного огня 15-25-40 шагов, при этом угол возвышения ствола при прямом прицеливании соответствовал большим дальностям. Для стрельбы на близкие дистанции требовалось повышать мушку, для этого было предложено специальное приспособление, повышающее высоту мушки на 1/10 английского дюйма. Кстати, в процессе использования револьверов от трения мушка уменьшалась по высоте и допускался износ не более 1/3 от первоначальной высоты.

В процессе эксплуатации были обобщены случаи использования револьвера, в том числе и прицельных ночных стрельб. Существовала техника его использования при стрельбе навскидку, в сложных условиях. Револьвер в умелых руках показывал себя очень хорошо.

Что касается его долговечности, то в качестве примера можно привести воспоминания русского офицера В. Гончарова, который в 1876 г. приобрёл револьвер третьего образца и пользовался им на всём протяжении русско-турецкой войны, где треть ночей была проведена на открытом воздухе. С 1878 по 1886 гг. револьвер постоянно был в летних лагерях и походных условиях, осенью и зимой в любую погоду использовался на охотах и, по словам хозяина, «находился в самой неблагоприятной обстановке». К 1886 г. револьвер сделал значительно больше 4000 выстрелов и ни разу не был в оружейной мастерской, не имел даже мелкого ремонта. В 1886 г. револьвер был тщательно осмотрен и отстрелян вместе с револьверами, которые не были в употреблении. Из неисправностей обнаружили надтреснутость барабанной задержки, которая была заменена. Точность револьвера соответствовала новым экземплярам. В. Гончаров высказал мнение, что столь хорошее состояние револьвера связано с его американским происхождением, револьверы же, сделанные в Германии, по качеству хуже. Любопытно, что тот же В. Гончаров, будучи охотником, утверждал, что на расстоянии до 50-70 шагов револьверная пуля «Смита и Вессона» наносит более тяжёлые раны, чем из винтовки «Бердан» №2, и ему приходилось успешно охотиться со своим револьвером на кабанов.

В процессе использования российской армией у «смит-вессонов» был отмечен практически единственный недостаток – большой вес. Современники, по роду службы имевшие этот револьвер, отмечали неудобство носки. Согласно приказу №290 по военному ведомству от 1883 г., «смит-вессоны» носились в кобуре на лакированном поясном ремне шириною 9/16 вершка, поверх этого ремня надевался шарф. Офицеры старались не носить револьвер в кобуре даже в караулах и на манёврах, либо вкладывать в штатные кобуры револьверы других систем, более лёгкие. Лишь на единственное мероприятие приходилось иметь штатный револьвер обязательно, речь идёт о смотровых стрельбах. На них офицерам приходилось ходить с револьвером в кобуре по несколько часов, при этом поясной ремень выскакивал из-под шарфа в месте подвеса кобуры, если ремень перетянуть для лучшей фиксации, то он начинал резать поясницу. Анализируя эту ситуацию, мы видим банальное нежелание сделать лучшую систему крепления кобуры револьвера, к примеру, с применением плечевого ремня или широкого поясного ремня. Нижние чины имели более широкий поясной ремень, до 1883 г. и у офицеров ремень был шире. Иных нареканий на револьвер не было, о том, что нижним чинам приходилось страдать из-за его тяжести, упоминаний нет.

В 1891 г. с принятием винтовки уменьшенного калибра в офицерской среде начали появляться пожелания иметь и новый револьвер. Офицеры хотели получить лёгкий револьвер тройного действия (так в те времена называлась системы с двумя типами взведения: ручным и самовзводом), чтобы не взводить пальцем курок каждый раз после выстрела. Отмечалось, что в бою пользоваться револьвером приходится только в самых исключительных случаях: на дальние расстояние используются винтовки, а в ближнем бою предпочтительней шашка или та же винтовка. Из-за этого, по мнению ряда представителей офицерской среды, можно пожертвовать некоторыми боевыми качествами «Смита и Вессона», лишь бы новый револьвер стал легче.

«Смит-вессоны» оставались востребованы и после принятия на вооружение револьвера системы «Наган». По легендам, «смит-вессоны» называют любимым оружием эсеров-боевиков и полиции. С началом первой мировой войны старые револьверы со складов вновь вернулись в строй. После Гражданской войны этих револьверов осталось очень мало, в дальнейшем сохранившиеся револьверы использовались в ВОХРе. Что знаменательно, практически все револьверы прослужили России до их полного износа.

В 1882 г. цена «Смита и Вессона» при заказе в Германии у Людвига Лёве составляла примерно 13 рублей за штуку, для сравнения морской револьвер системы Галана производства Гольтякова в Туле был почти в 2 раза дороже (23 рубля). Такая низкая стоимость револьвера объясняется массовостью заказа, настоящие американские «смит-вессоны» 44-го калибра на коммерческом рынке стоили примерно в три раза дороже, но…их аналоги, сделанные в Бельгии, продавались за те же 13 рублей. Часть армейских «смит-вессонов», заменённых на «наганы», попала в начале XX века в коммерческую продажу; они стоили 18 рублей. Так было тогда… Сейчас в России на антикварном рынке стоимость этих револьверов возросла до пиковых значений и, несмотря на кризис, продолжает расти. Пожалуй, коллекционный спрос на них, не подчиняясь никаким законам, идет вверх с каждым днём. В Москве можно купить «русский Смит и Вессон» по цене от 120 тысяч за самую распространённую модель и до одного миллиона рублей – за редкую. Спрос существенно опережает предложение, залёживаются только грубые подделки.

Осторожно подделки. «Русские Смиты и Вессоны» были достаточно популярны в мире, существовал и выпуск подделок под них, как бы сказали сейчас «контрафактной продукции». Стремились подделать и надпись на русском языке. Сегодня подделки начинают появляться вновь… К сожалению, из-за высокой цены на антикварном рынке появляется все больше и больше таких подделок. В их основе, как правило, револьверы коммерческих выпусков, с которых удалена американская надпись и нанесена кириллическая. После такой операции стоимость револьвера повышается во много раз. И, к сожалению, даже в столичных антикварных магазинах можно нарваться на подделку, будьте бдительны.

Точность и пробивная способность пули револьвера (по архивным материалам 19 века):

Современные опыты показывают точность, как минимум вдвое превышающую указанную в таблицах.

This file was created

with BookDesigner program

bookdesigner@the-ebook.org

13.07.2013

Content

Алексей Клишин, Юрий Яровенко, Олег Шевченко
«Смит и Вессон русский»

Случайность или закономерность …

История продолжается

Устройство 4,2-линейного револьвера системы «Смит – Вессон»