Вокруг Света

№ 10 (2877) 2013

АРСЕНАЛ

Юрий Соснов

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА:

Шесть самых популярных армейских пистолетов в мире

Робот оценивает точность обработки деталей ствольной коробки пистолета. Завод компании Beretta в Аккокике, штат Мэриленд, США.

Помните сцены из фильмов: в героя всаживают из револьвера пулю за пулей, а он все не падает! Всегда казалось, что это глупость. А вот и нет, если стреляют из нагана. Знаменитый бельгийский револьвер Леона Нагана, принятый на вооружение русской армии в 1895 году, имел отличную прицельность. Однако если выстрел не поражал жизненно важные органы, сравнительно небольшая пуля диаметром 7,62 мм обладала слабым останавливающим моментом. Пуля 45-го калибра (11,43 мм), выпущенная с близкого расстояния из кольта или смит-вессона, сбивает человека с ног, зато не приходится говорить о точности уже с расстояния в 7–10 метров. Оружейники, выпускавшие пистолеты и револьверы, с конца XIX века искали идеальное соотношение веса, прицельности и калибра своих моделей. Опытным путем определилось, что наиболее эффективна пуля в 9 мм, и уже в начале XX века знаменитые маузер и парабеллум стали выпускаться под патрон этого калибра.

Все оружие испытывалось экономикой и войнами. Гитлеровская армия была вооружена пистолетами «Парабеллум», выпускавшимися фирмой Карла Люгера. Но для производства одного такого пистолета требовалось 12,5 человеко-часа и шесть килограммов металла. Это не устраивало потенциального покорителя Европы. Кроме того, капризный парабеллум в полевых условиях без инструмента разобрать было невозможно, а его шарнирный затвор замерзал даже при легком морозе. Конструкторам поставили задачу, и в 1938 году Фриц Вальтер изобрел феноменальное оружие— пистолет Walther Р38, к которому подходил мощный парабеллумовский патрон калибра 9 мм. В его конструкции деталей было больше, чем у парабеллума, но все они имели простые формы, а сам пистолет одним щелчком разделялся на три части, которые оставалось лишь протереть чистой тряпкой. Пистолет был настолько удачен, что выпускался вплоть до недавнего времени.

Но даже лучшие модели оружия рано или поздно устаревают. Оружейники вынуждены соревноваться с разработчиками средств индивидуальной безопасности солдата, прежде всего бронежилетов. Немалую роль играет и процесс унификации вооружений. Так, переход стран НАТО на «международные» патроны от парабеллума или смит-вессона заставил ряд государств отказаться от проверенных временем своих моделей.

Представляем обзор самых популярных моделей пистолетов, стоящих на вооружении армий разных стран.

Glock 17

Стоит на вооружении: в Австрии, Великобритании, Швеции, Норвегии и т. д.

Масса: 0,62 кг

Длина: 186 мм

Длина ствола: 149 мм

Патрон: 9×19 мм Парабеллум

Магазин: 17 патронов

Начальная скорость пули: 375 м/с

Прицельная дальность: 50 м

Поначалу про этот пистолет с пластиковым корпусом ходило множество слухов. Например, был распространен миф, что оружие не фиксируется металлодетекторами в аэропортах (эту легенду в фильме «Крепкий орешек — 2» излагает герой Брюса Уиллиса). Основателю фирмы Гастону Глоку пришлось публично демонстрировать, что это не так, ведь в пистолете достаточно металлических частей (кстати, все пистолеты марки Glock состоят лишь из 34 деталей). Австрийская фирма Glock — редкое исключение на консервативном оружейном рынке, где тон задают старые проверенные производители. Основанная в 1963 году, компания поначалу выпускала станки, позже переключилась на боевые ножи, саперные лопатки, ручные гранаты и пулеметные ленты. Первый же разработанный фирмой пистолет, Glock 17, стал одним из самых популярных в мире: ныне его используют военные, спецслужбы и полиция 60 стран мира. Эта модель была создана в 1980-м специально для австрийской армии, чтобы заменить устаревший Walther P38. В отличие от многих других пистолетов Glock может стрелять даже под водой, а за счет использования полимерных материалов на удивление мало весит.

Beretta M9 / Beretta 92FS

Стоит на вооружении: в США, Италии, Испании, Франции, ЮАР, Перу, Алжире

Масса: 0,95 кг

Длина: 217 мм

Длина ствола: 125 мм

Патрон: 9×19 Парабеллум

Магазин: 15 патронов

Начальная скорость пули: 390 м/с

Прицельная дальность: 50 м

В 1980-х армия США решила отказаться от стоявшего много десятилетий на вооружении Colt М1911 45-го калибра. Причина этого — введение в армиях стран НАТО единых стандартов: основным патроном стал 9×19 мм Парабеллум. Был объявлен конкурс, на финишную прямую в котором вышли Beretta 92S и Sig Sauer P226, только они отвечали всем предъявленным требованиям. Выбор американцев пал на беретту, по официальным объяснениям потому, что итальянский пистолет несколько дешевле конкурента, особенно в обслуживании. Впрочем, существует мнение, что Италия еще и «взятку» дала, пообещав разрешить размещение на своей территории американских ракетных баз. В армию США поставляют пистолеты, выпускаемые на территории Америки и имеющие отдельную маркировку M9 (от «оригинальной» модели отличается дизайном). Дважды США чуть было не отказались от этого пистолета: в 1987–1988 годах были случаи разрушения затворов M9 во время стрельбы, при этом стрелки получали травмы. Проблемы с надежностью M9 обнаружились и в 2003–2004 годах во время операций в Ираке и Афганистане. Но всякий раз армия США предпочитала не менять пистолет, а переходить на его модернизированный вариант.

QSZ-92 (CF-98–9)

Стоит на вооружении: в Китае, Бангладеш, Камбодже

Масса: 0,76 кг

Длина: 190 мм

Длина ствола: 111 мм

Патрон: 5,8×21 мм DAP92 / 9×19 мм Парабеллум

Магазин: 20 / 15 патронов

Начальная скорость пули: 350 м/с

Прицельная дальность: 50 м

В середине 1980-х бельгийская фирма FN Herstal, которая производит браунинги, разработала пистолет-пулемет FN90 с новым патроном калибра 5,7 мм, бутылочной формы гильзой и заостренной пулей. Позже под тот же патрон был создан и пистолет — FN Five-seveN. Когда он появился на американском рынке, случился скандал: эту модель прозвали «убийцей полицейских». Преступники моментально оценили оружие, от которого не защищал бронежилет. Китайские оружейники не могли не обратить внимания на бельгийскую разработку, когда в середине 1990-х перед ними была поставлена задача создать новый армейский пистолет. Ведь бронежилеты входят сейчас в стандартную экипировку пехотинцев большинства армий мира. В результате на свет появился пистолет QSZ-92, который создан «по мотивам» бельгийского и рассчитан на оригинальный патрон 5,8×21 мм с гильзой бутылочной формы и остроконечной пулей. Впрочем, пистолет калибра 5,8 мм — это модель для офицеров Народно-освободительной армии Китая. Для рядового состава предназначена модель калибра 9 мм, рассчитанная под патрон, идентичный натовскому 9×19 мм Парабеллум, который, как сообщается, может быть с усиленным зарядом.

SIG Sauer P226

Стоит на вооружении: в Швейцарии, Великобритании, Финляндии, Индии, Новой Зеландии, ОАЭ

Масса: 0,964 кг

Длина: 196 мм

Длина ствола: 112 мм

Патрон: 9×19 мм Парабеллум / .40 S&W

Магазин: 10–20 / 10–15 патронов

Начальная скорость пули: 350 м/с

Прицельная дальность: 50 м

На протяжении многих лет лидерство германских оружейников в разработке пистолетов считалось неоспоримым. Но после того как в 2004 году прекратился выпуск Walther P38 (точнее, различных его модификаций), более полувека использовавшегося вооруженными силами десятков стран, немцы не смогли повторить былой успех. Новые разработки Walther оказывались слишком дорогими для военных. Сейчас на рынке армейского вооружения конкуренцию с береттами или глоком выдерживает только продукция швейцарско-германского консорциума SIG Sauer. Модель P226 разрабатывалась для участия в конкурсе, который должен был определить, какой пистолет станет основным в армии США. Конкурс был проигран, однако SIG Sauer P226 в различных модификациях стал популярен у американских спецслужб и полиции, а особым спросом пользуются модели, рассчитанные под мощный 9-мм патрон .357SIG, способный, например, пробить дверцу автомобиля. Постепенно простой и надежный пистолет завоевал популярность и у военных разных стран, особенно с появлением модификаций, рассчитанных под еще один натовский стандартный патрон — .40 S&W, более мощный по сравнению с 9 мм парабеллумом.

СПС

Стоит на вооружении: в России

Масса: 0,9 кг

Длина: 200 мм

Длина ствола: 120 мм

Патрон: 9×21 мм СП 10

Магазин: 18 патронов

Начальная скорость пули: 410 м/с

Прицельная дальность: 100 м

О замене морально устаревшего пистолета Макарова в качестве основного армейского оружия ближнего боя речь идет давно. Министерство обороны не устраивает конкурс, по результатам которого было бы принято однозначное решение для использования в войсках одобрено одновременно несколько отечественных разработок. Но денег на перевооружение армии не хватает, производители борются друг с другом за военный заказ, и число желающих стать поставщиком российских вооруженных сил регулярно пополняется новыми претендентами. Одна из самых интересных моделей, способных стать основной в российской армии, — СПС, самозарядный пистолет Сердюкова (ранее известный как СР-1 «Вектор» или «Гюрза»), разработанный на основе «классического» Walther P38. Он был официально принят на вооружение российской армии и МВД в 2003 году. Подобно китайскому QSZ-92, эта модель предназначена для поражения противника, использующего средства индивидуальной защиты. СПС рассчитан на специальный 9×21 мм патрон СП 10 «повышенной эффективности». Выпущенная из такого пистолета бронебойная пуля способна пробить бронежилет 3-го класса на расстоянии до 50 метров.

Heckler & Koch USP (P8)

Стоит на вооружении: в Германии

Масса: 0,77 кг

Длина: 194 мм

Длина ствола: 108 мм

Патрон: 9×19 Парабеллум

Магазин: 15 патронов

Начальная скорость пули: 360 м/с

Прицельная дальность: нет данных

Германия не могла позволить взять на вооружение своей армии пистолет иностранного производства. Отказавшись в начале 2000-х от использования модификаций Walther P38, бундесвер предпочел в качестве поставщика пистолетов другую немецкую фирму — Heckler & Koch. С 1993 года та производит семейство пистолетов USP (Universal Selbstlade Pistole — универсальный самозарядный пистолет). Оружейники нацеливались в первую очередь на американский рынок (как раз военные США в очередной раз задумались, не погорячились ли они, взяв на вооружение Beretta M9), и первоначально USP создавался под набирающий популярность мощный патрон .40 S&W, и потому вариант пистолета USP калибра 9 мм получил изрядный запас надежности. Однако на вооружение армии его взяли пока только в Германии. Армейская модель получила маркировку Р8. Любопытный момент: в то время как у всех пистолетов серии USP верхнее положение предохранителя блокирует огонь, в модели Р8 все наоборот. P8 имеет и еще одно примечательное отличие: магазин выполнен из белого полупрозрачного пластика, чтобы было проще контролировать расход патронов.

Фото: ЗАО «Ново-Обнинск» (X2), Beretta USA Corp, Lou Rivera/US Dod, Imaginechina, Norinco, SIG Sauer, Inc. (X2), Виталий Кузьмин (X2), Heckler & Koch GMBH (X2)

Content

Вокруг Света
№ 10 (2877) 2013

АРСЕНАЛ

Юрий Соснов ЦЕЛИ И СРЕДСТВА: Шесть самых популярных армейских пистолетов в мире

Glock 17

Beretta M9 / Beretta 92FS

QSZ-92 (CF-98–9)

SIG Sauer P226

СПС

Heckler & Koch USP (P8)