Терещенко Дмитрий

Содержание журнала "Радиоаматор" с 1993 по 2009 гг

Содержание журнала "Радиоаматор" с 1993 по 2009 гг

1993

№ 1

Система кольорового телебачення PAL. Декодер PAL

І.Б.Безверхній, В.Й.Хлистов.

страница. 5

Стандарт SECAM D-K в некоторых моделях зарубежных телевизионных приемников

А.П. Воробей, А.Г.Кислов.

с. 9

Устройство повышения долговечности кинескопа

Л.В.Тесленко.

с. 12

Описано устройство, предназначенное для применения в телевизорах с питанием нити накаливания кинескопа от обмотки трансформатора строчной развертки. Устройство обеспечивает задержу подачи высоких напряжений на электроды кинескопа до предварительного разогрева нити накаливания. Отличается высокой надежностью и стабильностью функционирования.

Антенны приемных систем спутникового телевидения в диапазоне 10,9 - 11,7 ГГц

А.П.Живков.

с. 14

Описано устройство, предназначенное для применения в телевизорах с питанием нити накаливания кинескопа от обмотки трансформатора строчной развертки. Устройство обеспечивает задержу подачи высоких напряжений на электроды кинескопа до предварительного разогрева нити накаливания. Отличается высокой надежностью и стабильностью функционирования.

Про підвищення якості звуковідтворення побутових гучномовців

А.М.Жуковський.

с. 17

Світ радіоаматорства

с. 28

Три дня на Боденском озере

И.П.Павелько.

с. 28

Об антеннах экспедиции Д2АСА

А.А. Перевертаило.

с. 29

Авторське конструювання

с. 31

Преду сил итель-корректор с низким уровнем шумов

Н.Е. Сухов.

с. 31

Предложена схема предусилителя-корректора для магнитного звукоснимателя с применением во входном каскаде полевого транзистора.

KB супергетеродин с низковольтным питанием

В.М.Пестриков.

с. 34

Высокочастотный преобразователь напряжение-частота на ТТЛ-микросхемах

О.Н.Партала.

с. 36

Об использовании люминесцентных ламп с перегоревшими нитями накала

В.П.Боровский, О.Н.Партала.

с. 37

Программируем профессионально

С.А.Резников.

с. 38

Описаны способы программирования на бытовом компьютере "Поиск".

№ 2

Наведение приемных антенн на геостационарные спутники

А.П.Живков.

с. 4

Модуль кольоровості МЦ46-1

І.Б.Безверхній, В.Й.Хлистов.

с. 5

Стаття розрахована на кваліфікованих радіоматорів, які займаються експлуатацією та ремонтом кольрових телевізорів. Це логічне продовження статті "Система PAL, декодер PAL", надрукованоїу РА: 93, №1. (Початок. Продовження у №№ 3-4.93, 5-7.93, 8-10.93)

Поради РА

Л.П.Лрокопенко.

с. 10

Редіоаматорсьмий зв'язок і радіоспорт

с. 10

Пакетная радиосвязь (в вопросах и ответах)

С.Г.Бунин.

с. 12

Экспедиция на остров Змеиный

Н.М.Лаврека.

с. 20

Из зарубежных изданий

с. 21

Предлагается перевод статьи автора многодиапазонной антенны G5RV

Авторске конструювання

с. 22

Модернизация трансивера

А.М.Жуковский.

с. 22

Антенный усилитель для радиолюбительского диапазона 1296 МГц

СЛЛысенко.

с. 23

Приспособление для рисования контактных площадок

Н.М.Колбатов.

с. 24

Универсальный пробник для проверки годности транзисторов

Н.Г.Коноплянко.

с. 24

Информационно-поисковую систему по радиоэлементам - своими руками

С.А.Резников.

с. 25

Описывается опыт разработки автором многоцелевой информационно-поисковой системы на языке Бейсик.

Программатор однократно программируемых микросхем ППЗУ

А.Н.Спиридонов, С.М.Старокожева.

с. 28

Предлагается програматор для записи информации в однократно программируемые микросхемы ППЗУ с пережигаемыми перемычками (серия К556) для совместной работы с микро-ЭВМ "Радио-86 РК".

Сенсорная клавиатура для электронных музыкальных инструментов

О.Н.Партала.

с. 31

Початки радіоаматорства

с. 33

Короткохвильове аматорство

В.В.Кияниця.

с. 33

В|д початків до майстерності

с. 37

Мастерская начинающего радиолюбителя

с. 38

Правила безпеки при роботі з електронними приладами

с. 40

Дзвінок з голосом птаха

с. 41

Звукознімач-передавач

с. 41

Довідки, консультації, об'яви

с. 43

Магнитные головки для кассетных магнитофонов

Н.Е.Сухов.

с. 43

Даются сравнительные характеристики магнитных головок для кассетных магнитофонов.

№ 3

Модуль кольоровості МЦ46-1

І.Б.Безверхний, В.И.Хлистов.

с. 5

Стаття розрахована на кваліфікованих радіоматорів, які займаються експлуатацією та ремонтом кольрових телевізорів. Це логічне продовження статті "Система PAL, декодер PAL", надрукованої у РА: 93, №1. (Продовження. Друкується у №№ 2.93, 3-4.93, 5-7.93, 8-10.93).

Приборы памяти с ультрафиолетовым стиранием информации

В.П.Сидоренко, А.А.Хоружий.

с. 6

В статье рассмотрены характерные особенности приборов памяти с ультрафиолетовым стиранием и даны их сравнительные оценки. Приведены описания архитектуры управления, алгоритма программирования. Изложены рекомендации по применению приборов. Приведены основные технические характеристики микросхем серии К573 и К1626. (Начало. Печатается в №№ 3-4.93, 5-7.93, 8-10.93, 11-12.93).

Модернизация радиостанции "Лавина-М"

Л.М.Попилов.

с. 10

Наведение приемных антенн на геостационарные спутники

А.П.Живков.

с. 11

Модернизация телевизоров с механическими селекторами каналов

А.В.Гавва.

с. 12

Радіоекспедиція "Чорногора"

Р.О.Литвин.

с. 14

Женское радиолюбительское движение движение в США

с. 20

Комплект портативной коротковолновой аппаратуры для работы в экспедициях

А.А.Шестаков, А.А.Перевертайло, В.Е.Донец.

с. 21

Цифровые генераторы шкалы частот ЭМИ

О.Н.Партала.

с. 23

Предлагается краткий обзор схем цифровых генераторов шкалы частот электронных музыкальных инструментов, описанных в радиолюбительской литературе.

Пассивные ретрансляторы в телевизионном приеме

Г.А.Ульченко.

с. 25

УКВ-трансивер

В.Петрушенко.

с. 27

Доступные стереонаушники

В.М.Пестриков.

с. 31

Описана технология изготовления стереонаушников в домашних условиях.

Гетеродин плавного діапазону короткохвильового трансивера

В.Солошенко.

с. 32

Коаксиальный 1/4-трансформатор

С.Л.Лысенко.

с. 32

Підсилювач напруги для великих рівнів сигналу

В.Н.Селіський.

с. 32

Компьютерне коло РА

С.А.Резников.

с. 33

Наставление для выполнения полетов к игре "F-15 Strike Eagle II"

В.Н.Лысенко, О.В.Лысенко.

с. 33

БЕЙСИК для "2Х-8рек1шгп"-подобныхЭВМ

С.А.Резников.

с. 36

Работа RTTY с компьютером "Радио-86РК" в эфире

С.Л.Бондарев.

с. 38

Короткохвильове аматорство

В.Кияница.

с. 40

Старий I-V-I на сучасний лад

А.М.Жуковський.

с. 42

Технология монтажной пайки

А.И.Карпов.

с. 43

Звуковий пробник

с. 44

Кібернетична іграшка

с. 45

Не следует выбрасывать

В.Ф.Гончаренко.

с. З0

Продовжуємо боротьбу із злочинністю!

К.Г.Устименко.

с. З0

Пропонується схема простого приладу, який при вимкненні напруги у квартирній мережі (викраденні електролічильника) подає звуковий сигнал.

№ 5

Модуль кольоровості МЦ-46-1

І.Б.Безверхній, В.И.Хлистов.

с. 5

Стаття розрахована на кваліфікованих радіоматорів, які займаються експлуатацією та ремонтом кольрових телевізорів. Це логічне продовження статті "Система PAL, декодер PAL", надрукованої у РА: 93, №1. (Продовження. Друкується у №№ 2.93, 3-4.93, 5-7.93, 8-10.93).

Наведение приемных антенн на геостационарные спутники

А.П.Живков.

с. 6

Приборы памяти с ультрафиолетовым стиранием информации

В.П.Сидоренко, А.А.Хоружий.

с. 7

В статье рассмотрены характерные особенности приборов памяти с ультрафиолетовым стиранием и даны их сравнительные оценки. Приведены описания архитектуры управления, алгоритма программирования. Изложены рекомендации по применению приборов. Приведены основные технические характеристики микросхем серии К573 и К1626. (Продолжение. Печатается в №№ 3-4.93, 5-7.93, 8-10.93, 11-12.93).

Подовження терміну роботи кінескопа

В.І. Ільченко, В.Г.Тіняков.

с. 9

Запропоновано пристрій подовження терміну роботи кінескопа. Пристрій обмежує струм через нитку розжарення на етапі розігрівання катода, зменшує різницю температур на катоді у режимах очікування (телевізор не працює) та робочому, затримує появу позитивних потенціалів на час розігрівання катода.

Ремонт автомагнитол производства Сингапур

В.Ф.Гончаренко.

с. 10

Гостина у Хуан-Карлоса

Н.А.Пашкевич.

с. 14

В ефірі - скаути

Г.Чліянц.

с. 15

Радиолюбительская общественная служба США

с. 16

Комплект портативной коротковолновой аппаратуры для работы в экспедициях

А.А.Шестаков, А.А.Перевертайло, В.Е.Донец.

с. 17

Усилитель мощности KB радиостанции

Л.М.Попилов.

с. 18

Простой усилитель мощности

В.В.Пономаренко.

с. 19

Предварительный усилитель для диапазона 432 МГц

А.С.Карабинович.

с. 20

Антенный усилитель для диапазона 144 МГц

С.Л.Лысенко.

с. 21

Павук на антені

М.М.Нощівський.

с. 22

Антенна "Двойной WINDOM" на 8 диапазонов

с. 22

Экономичный приемник прямого усиления

А.С.Егоров.

с. 23

Предлагается описание простого малогабаритного регенеративного приемника прямого усиления, рассчитанного на прием местных и дальних радиостанций в диапазонах СВ и ДВ.

Простые KB антенны

В.А.Степаненко

с. 24

Расширение функциональных возможностей микросхем серии КР1506

Е.Л.Яковлев.

с. 24

Прием телевидения со спутников в диапазоне 4 ГГц

А.П.Живков,О.Ф.Крылач, АТ.Орлов.

с. 25

Охоронний пристрій

С.В.Лисий.

с. 26

Современный предусилитель-корректор для звукоснимателя с подвижным магнитом

Д.Л.Данюк, Г.В.Пилько.

с. 27

Проанализированы возможности применения предусилителей-корректоров для звукоснимателей с подвижным магнитом с точки зрения повышения качества воспроизведения электромеханических грамзаписей. (Печатается в №№ 5-7.93, 8-12.93).

Электронный музыкальный инструмент с исполнением световой партии

О.Н.Партала.

с. 28

Описывается устройство, позволяющее музыкальному исполнителю одновременно исполнять как звуковую, так и световую партию по своему вкусу.

Коммутатор нагрузки для бытовых приборов

В.С.Рязанцев.

с. 29

Часы электронные автомобильные

Г.М.Ткач.

с. 30

Металлоискатель с повышенной чувствительностью

В.Петрушенко.

с. 30

Бесшумное сигнальное устройство

С.Зеленяк, В.Кияница.

с. 31

Описывается устройство охранной сигнализации с задержкой по времени выхода в дежурный режим и с задержкой времени срабатывания.

Компьютер помогает радиолюбителям

С.И. Голуб.

с. 32

Описана программа на GW Basic для ПК "Поиск", позволяющая определить номинал резистора по коду в виде цветовых полос.

Практикум проектирования - схемный симулятор "Microcap 2" или "паяем" без паяльника

Н.Е.Сухов.

с. 33

Описывается универсальная программа анализа электронных схем ("схемный симулятор") MICROCAP 2. Кратко описываются возможности программы, ее пользовательский интерфейс. (Печатается в №№ 5-7.93, 8-10.93, 11-12.93).

Интегрированная система подготовки программ на языке ПАСКАЛЬ для базового комплекта ПК "Поиск"

С.А. Резников.

с. 35

Програмування звуків на ПК "Пошук"

П.С.Кособуцький, Я.П.Кособуцький.

с. 35

SPACE QUEST I "The Sarien Encounter"

Л.В.Анкудинов.

с. 37

Школа Морзе

B.I. Ґалаґан.

с. 38

Радиомонтажные работы

А.И.Карпов.

с. 40

Индивидуальный радиоприемник для приема средних волн

В.М.Пестриков.

с. 42

Застосування мікросхеми УМС-7

К.Г.Устименко.

с. 43

№ 8

В борьбе с пространством и временем

В.М.Пестриков.

с. 5

Модуль кольоровості МЦ-46-1 (несправності МЦ-46-1 та методика їх пошуку)

І.Б.Безверхній, В.И.Хлистов.

с. 7

Стаття розрахована на кваліфікованих радіоматорів, які займаються експлуатацією та ремонтом кольрових телевізорів. Це логічне продовження статті "Система PAL, декодер PAL", надрукованої у РА: 93, №1. (Закінчення. Друкується у №№ 2.93, 3-4.93, 5-7.93, 8-10.93).

Снижение шумов и помех записи в магнитофоне "Орель- 101"

С.В.Пунько

с. 8

Предлагается доработка предварительного усилителя записи магнитофона "Орель-101", позволяющая снизить чувствительность к внешним помехам и наводкам более чем на 20 дБ.

Модернізація блока УСУ- 1-15-1

О.І.Давлет'янц, О.В.Коломиець.

с. 9

Пропонується доробка блока сенсорного вибору програм УСУ-1-15-1 заради підвищення чіткості вмикання каналу. Доробка полягає у незначній зміні принципової схеми УСУ-1-15-1 з метою приєднання додаткового електронного логічного фіксуючого пристрою.

Приборы памяти с ультрафиолетовым стиранием информации

В.П.Сидоренко, ААХоружий.

с. 10

В статье рассмотрены характерные особенности приборов памяти с ультрафиолетовым стиранием и даны их сравнительные оценки. Приведены описания архитектуры управления, алгоритма программирования. Изложены рекомендации по применению приборов. Приведены основные технические характеристики микросхем серии К573 и К1626. (Продолжение. Печатается в №№ 3-4.93, 5-7.93, 8-10.93, 11-12.93).

Доработка трансивера "Эфир-М"

Л.М.Попилов.

с. 13

Радиолюбительская общественная служба США

с. 18

Комплект портативной коротковолновой аппаратуры

ААШестаков, А. А. Перевертай ло, В.Е.Донец.

с. 19

Радіомікрофон діапазону 88-1 08 МГц

О.Т.Зарудний.

с. 21

Високоякісне приймання на СХ і ДХ

АЖЖуковський.

с. 22

Особенности налаживания приемников прямого усиления

Н.И.Коноплянко.

с. 24

Устройство для индикации номера телевизионного канала

А.Н.Омельяненко.

с. 25

Предлагаемая схема выполнена на двух буквенно-цифровых светодиодных индикаторах для 12 индуцируемых каналов.

Тыльно-монтированные антенные решетки из волновых каналов для диапазона 432 МГц

С.Повлишен.

с. 26

Предлагается перевод сокращенного варианта статьи ведущего американского конструктора антенн. Описываемая антенная решетка является одним из возможных решений поляризационной проблемы при ЕМЕ QCO. (Печатается в №№ 8-10.93, 11-12.93).

Элементы аппаратуры дистанционного управления на ИК лучах

Е.Л.Яковлев.

с. 28

Два карманных пробника без батареек

В.Г.Вершинин.

с. 29

Предложены схемы малогабаритных пробников электромонтера и автолюбителя, позволяющие во многих случаях заменить громоздкий тестер.

Логический счетчик-пробник

Г.М. Ткач.

с. 30

Предлагается вариант логического пробника, позволяющего анализировать статистические логические уровни и динамические состояния в различных цепях цифровых схем.

Печатная плата для устройства повышения долговечности кинескопа

А. А. Ковпак.

с. 31

Современный предусилитель-корректор для звукоснимателя с подвижным магнитом

Д.Л.Данюк, Г.В.Пилько.

с. 32

Проанализированы возможности применения предусилителей-корректоров для звукоснимателей с подвижным магнитом с точки зрения повышения качества воспроизведения электромеханических грамзаписей. (Печатается в №№ 5-7.93, 8-12.93).

Пристрій для автоматичного поливу вазонів

Я.М.Литвак.

с. 34

Практикум проектирования - схемный симулятор "Microcap 2" или "паяем без паяльника"

Н.Е.Сухов.

с. 35

Описывается универсальная программа анализа электронных схем ("схемный симулятор") MICROCAP 2. Кратко описываются возможности программы, ее пользовательский интерфейс. (Печатается в №№ 5-7.93, 8-10.93, 11-12.93).

Приставка к ПК "Поиск" для тестирования микросхем

Ю.Н.Воробьев.

с. 37

Программа по арифметике "Проверь свои знания"

В.П.Лещиков.

с. 38

Игра "Яблоки"

С.И.Голуб.

с. 39

Радиомонтажные работы

А.И. Карпов.

с. 40

Музыкальная обучающая игрушка

В.М.Ющенко.

с. 41

Компьютерная техника для начинающих

В.Г.Тищенко.

с. 43

№ 11

"Об "упрощении" СДП-2 и его негативных последствиях

Н.Е.Сухов.

с. 5

В статье проанализированы причины низкой эффективности работы системы динамического подмагничивания, установленной в магнитофоне "Маяк М-242С". Предложены схемные доработки для улучшения работы системы.

Дополнительные устройства и модернизация телефонных аппаратов

Л.М.Попилов.

с. 6

Описаны дополнительные сервисные устройства для телефонных аппаратов. Предложены схемы модернизации основных узлов телефонных аппаратов с дисковыми номеронабирателями и схемы телефонных аппаратов на базе модернизированных узлов. (Начало. Печатается в №№ 11-12.93, 1.94, 2.94).

Приборы памяти с ультрафиолетовым стиранием информации

В.П.Сидоренко, ААХоружий.

с. 8

В статье рассмотрены характерные особенности приборов памяти с ультрафиолетовым стиранием и даны их сравнительные оценки. Приведены описания архитектуры управления, алгоритма программирования. Изложены рекомендации по применению приборов. Приведены основные технические характеристики микросхем серии К573 и К1626. (Окончание. Печатается в №№ 3-4.93, 5-7.93, 8-10.93, 11-12.93).

Определение координат для наведения антенн СТВ на спутник

В.В.Дрозд.

с. 14

Доработка компакт-кассет

С.С.Лихотворик.

с. 16

Восемь программ в телевизоре УПИМЦТ-61

МАРудницкий.

с. 21

Предлагается простая переделка блока СВП-4-1, позволяющая принимать не шесть, как это предусмотрено, а восемь заранее настроенных программ.

Модем для пакетной радиосвязи на УКВ

Г.В.Ястребов.

с. 22

Предлагаемая схема может быть использована в пакетных УКВ сетях со скоростью обмена 1200 бод или при некоторых изменениях номиналов деталей - 2400 бод. Модем работает совместно с любой УКВ ЧМ радиостанцией, имеющей полосу частот НЧ канала 0.3... 4 кГЦ.

схемотехника

В блокнот

с. 24

"Интегральный" модем SSB

Н.И.Деев

с. 26

Преобразователь для часов на БИС 144ИК1901

Е.М.Лукин.

с. 26

Представлен преобразователь для обеспечения резервного питания БИС таймера-часов при перебоях в электропитании.

Тыльно-монтированные антенные решетки из волновых каналов для диапазона 432 МГц

С.Повлишен.

с. 27

Предлагается перевод сокращенного варианта статьи ведущего американского конструктора антенн. Описываемая антенная решетка является одним из возможных решений поляризационной проблемы при ЕМЕ QCO. (Печатается в №№ 8-10.93, 11-12.93).

Продлить "жизнь" лампы накаливания?.. Нет ничего проще!

К.В. Коломейцев.

с. 28

Синтезатор частот для радиоприемника

О.Н.Партала.

с. 29

Высокоточный терморегулятор

А.0мельяненко.

с. 30

Предлагаемая схема позволяет поддерживать постоянную температуру с отклонением отзаданной не ниже 0,1°С, бесконтактно коммутировать активную нагрузку (термонагреватель) мощностью 15.. .1700 Вт, контролировать наличие напряжения сети.

Простой прибор для проверки полупроводниковых приборов

В.Г.Тиняков.

с. 31

Блоки настройки и индикации программ системы ДУ

Е.Л.Яковлев.

с. 32

Джойстик "AUTOFIRE-AUTOSIDE"

С.М.Рюмик.

с. 35

Предлагается несложная приставка к джойстику для "ZX-SPECTRUM" совместимых компьютеров, что позволит расширить возможности игровых компьютерных программ.

Практикум проектирования: схемный симулятор "Microcap 2" или паяем без паяльника

Н.Е.Сухов.

с. 36

Описывается универсальная программа анализа электронных схем ("схемный симулятор") MICROCAP 2. Кратко описываются возможности программы, ее пользовательский интерфейс. (Печатается в №№ 5-7.93, 8-10.93, 11-12.93).

Интегрированная система подготовки программ на языке Паскаль для базового комплекта ПК "Поиск"

С.А. Резников.

с. 38

(Краткий справочник)

Резисторы

А.И. Карпов.

с. 40

Компьютерная техника для начинающих

В.Г.Тищенко.

с. 41

Аналоговые микросхемы для аппаратуры широкого применения

А.М. Заброда, П.А. Власенко.

с. 43

Содержание журнала за 1993 г.

с. 45

1994

№ 1

Приспособление для демонтажа микросхемы

А.Спиридонов.

с. 3

Предлагается демоніажное приспособление с нагревом выводов микросхемы потока горячего воздуха, создаваемого разогретыми нихромовыми спиралями, что обеспечивает высокую равномерность нагрева всех выводов.

Устранение неисправности схемы управления "Маяка 232"

В.Н.Мазница.

с. 3

Предлагается простой выход устранения неисправности схемы управления "Маяка 232" при помощи ввода электромагнитного реле вместо неисправной микросхемы.

Приставка для настройки предусилителей-корректоров

Д.Л.Данюк, Г.В.Пилько.

с. 4

Описываемая приставка позволяет контролировать АЧХ предусилителей-корректоров грамзаписи по стандарту RIAA и предусилителей-корректоров воспроизведения магнитофонов, имеющих постоянные времени цепей коррекции 50, 70, 90, 120 мкс.

Интегрированная система подготовки программ на языке Паскаль для базового комплекта ПК "Поиск"

САРезников.

с. 5

(Краткий справочник)

Расширение ОЗУ "ZX-SPECTRUM 48K"

В.М.Гетманец.

с. 6

В статье предлагается разработанная автором и хорошо себя зарекомендовавшая схема расширения ОЗУ до 128 Кбайт.

Тюнер спутникового телевидения "Торсат"

А-П.Живков, О.Ф. Крылач, М.В.Неиленко.

с. 8

В статье описан тюнер, хорошо себя зарекомендовавший при работе со слабыми сигналами, когда соотношение сигнал/шум ниже уровня порогового.

Анализатор спектра - измеритель уровня

Е.М.Лукин.

с. 10

В статье описывается прибор, который обеспечивает визуальное наблюдение спектра звукового сигнала, контроль звукового сигнала на выходе эквалайзера при записи фонограмм, измерение квазипиковых значений уровней звукового сигнала. Имеется возможность снятия амплитудно-частотных характеристик канала "запись-воспроизведение" магнитофонов. Предусмотрена возможность наблюдать как суммарный спектр сигнала в левом и правом каналах, так и спектры звуковых сигналов каждого канала в отдельности.

Тестер ТТЛ-уровней со световой индикацией

А.И. Зиновьев.

с. 13

Дайджест иностранных изданий Предлагается схема "базового усилителя" Trio Kenwood L-07M.

с. 17

Доработка трансивера RA3AO

Г.М.Божко.

с. 22

Усилитель мощности к трансиверу RA3AO

Г.И.Золотарев.

с. 23

Дополнительные устройства и конструкции телефонных аппаратов

Л.М.Попилов.

с. 24

Описаны дополнительные сервисные устройства для телефонных аппаратов. Предложены схемы модернизации основных узлов телефонных аппаратов с дисковыми номеронабирателями и схемы телефонных аппаратов на базе модернизированных узлов. (Продолжение. Печатается в №№ 11-12.93, 1.94, 2.94).

Аппаратура ДУ на микросхемах серии К561 (К176)

Е.Л.Яковлев.

с. 25

Предлагается простая аппаратура дистанционного управления системой приема спутникового телевидения, отличающаяся высокой помехозащищенностью, некритичную к параметрам элементов. Напряжение питания передатчика 4,5-9 В, фотоприемника и дешифратора 9-12 В.

Цифровое управление входными цепями радиоприемника

О.Н.Партала.

с. 26

Практикум проектирования: схемный симулятор "Microcap 2" или "паяем" без паяльника

Н.Е.Сухов.

с. 28

Описывается универсальная программа анализа электронных схем ("схемный симулятор") MICROCAP 2. Кратко описываются возможности программы, ее пользовательский интерфейс. (Печатается в №№ 5-7.93, 8-10.93, 11-12.93, 1.94, 2.94, 4.94, 7-9.94).

Новые микросхемы для модулей цветности

И. Б. Безверхний, Ю.П.Деркач, С.С.Карнаушенко, И.Н.Шевченко.

с. 31

№ 2

50-ваттный Hi-Fi усилитель - за 15 минут

Н.Е.Сухов.

с. 2

Регулятор тембра для автомагнитолы

С.А.Стукалюк.

с. 4

Предусилитель-корректор из набора ГСП

С.А.Стукалюк.

с. 4

Система шумопонижения "Маяк" с оптимизированным порогом шумопонижения

В.Н. Полищук.

с. 5

Предлагается доработка системы шумопонижения типа "Маяк", позволяющая устранить "подрезание" слабых ВЧ сигналов, модуляцию их шумом усилителя воспроизведения и магнитной ленты, а также невозможность установления оптимального порога шумопонижения во всем обрабатываемом диапазоне частот.

Автосторож

Е.Л.Яковлев.

с. 6

Предлагается схема простого и экономичного охранного устройства с задержкой срабатывания звукового сигнала (для постановки и снятия дежурного режима) и с ограничением длительности звучания сигнала (во избежание разряда элемента питания).

Дополнительные устройства и конструкции телефонных аппаратов

Л.М.Попилов.

с. 7

Описаны дополнительные сервисные устройства для телефонных аппаратов. Предложены схемы модернизации основных узлов телефонных аппаратов с дисковыми номеронабирателями и схемы телефонных аппаратов на базе модернизированных узлов. (Окончание. Печатается в №№ 11-12.93, 1.94, 2.94).

Автостоп в кассетном магнитофоне

В.Г.Тиняков.

с. 8

Предлагаются две конструкции автостопа для магнитофонов типа "Спутник". Первая - срабатывающая при увеличении натяжения ленты в конце рулона. Вторая - более сложная конструкция на основе оптронной пары.

Защита электродвигателей от неполнофазных режимов работы

К.В. Коломейцев.

с. 10

Предлагается простое техническое решение, обеспечивающее защиту от синхронного двигателя при перегорании правкой вставки предохранителя или плохих контактах в коммутационных аппаратах.

Микропроцессор Z80

В.Г.Тищенко.

с. 11

Частотные диапазоны для радиовещания, телевидения и радиосвязи любительской

В.И.Ильченко, А.И. Карпов, В.Г.Тиняков.

с. 12

В блокнот схемотехника

с. 16

Цифровой конвертер SSTV

ААШеховцов, Е.М.Снежко.

с. 22

Предлагается конвертер для преобразования узкополосного SSTV-сигнала в стандартный ТВ-сигнал для воспроизведения передаваемого изображения.

Применение серии К176 со светодиодами

Д.Л.Данюк, Г.В.Пилько.

с. 24

Питание операционных усилителей от однополярного источника

Л.С.Гапличук.

с. 25

К статье 'Приставка к ПК "Поиск"

Ю.В.Воробьев.

с. 25

Способ расчета и изготовления воздушного винта

АТ.Макаров.

с. 26

Предлагаемый способ позволяет рассчитывать как винты воздушных генераторов, так и винты в приборах воздушного охлаждения радиоаппаратуры.

Практикум проектирования: схемный симулятор "Microcap 2" или "паяем" без паяльника

Н.Е.Сухов.

с. 27

Описывается универсальная программа анализа электронных схем ("схемный симулятор") MICROCAP 2. Кратко описываются возможности программы, ее пользовательский интерфейс. (Печатается в №№ 5-7.93, 8-10.93, 11-12.93, 1.94, 2.94, 4.94, 7-9.94).

Трансляционный УКВ передатчик

АТ.Зарудный.

с. 30

Предлагается простая ламповая схема УКВ передатчика с контурной модуляцией. Передатчик не требует большого количества элементов, но обладает высокими качественными показателями.

Новые микросхемы для модулей цветности

И. Б. Безверхний, Ю.П.Деркач, С.С.Карнаушеико, И.Н.Шевченко.

с. 31

№ 3

Экспертная оценка трех магнитофонов или что лучше: "Нота", 'Романтика" или "Маяк"

Н.Е.Сухов.

с. 3

Телевизоры пятого поколения

Л.С.Гапличук.

с. 6

Для приема телевизионных сигналов в диапазоне дециметровых волн предлагается сделать ромбовидную антенну, снабженную для улучшения направленных свойств ромбовидным рефлектором. Также прилагается схема антенного усилителя.

Упрощенная система ДУ на ИК лучах

В.С.Вовченко.

с. 8

В предлагаемой схеме ДУ применяется упрощенная система кодирования передаваемых команд (прямой выбор ТВ программ) с постоянным числом импульсов. При этом не требуется высокостабильный генератор тактовых импульсов. (Печатается в №№ 3.94, 4.94).

Комнатная телевизионная антенна

В.П.Кравчеико, Д.В.Кравченко.

с. 10

Кодовый выключатель

Е.Л.Яковлев.

с. 11

Описан выключатель с простым кодовым устройством. Может быть полезен, например, для автосигнализации.

Перспективы спутникового вещания в Украине

а.п.живков, Б.С.Красноярский.

с. 12

Фасолька на любой вкус

а.с.будяков.

с. 13

В блокнот схемотехника. Швейцарский магнитофон REVOX-A77

с. 16

Еще раз о проблеме подтверждаемое наблюдателям

ГАЧлиянц.

с. 19

Антенна T2FD

А-Корд.

с. 21

В эфире - о.Тендра (Черное море)

Г.С.Игнатов.

с. 21

ВЧ узлы УКВ-трансивера.

В.Петрушенко.

с. 23

Предлагается схема тансивера с одним преобразованием частоты в диапазонах 144 и 432 МГц и двойным преобразованием в диапазоне 1296 МГц. Выходная мощность составляет 50 Вт и 17 Вт соответственно. (Печатается в №№ 3.93, 4.93, 6.94).

Кодирование информации в электронных замках

О.Н.Партала.

с. 24

В статье описаны наиболее широко используемые принципы кодирования информации и устройства, работающие по этим принципам. (Печатается в №№ 3.93, 4.93, 7.94).

Простая релейная защита

С.Н.Ковалеико.

с. 25

Предлагается простая защита аппаратуры от случайного подключения обратной полярности.

Продление срока службы ламп в цветных телевизорах

Г .Д.Попов.

с. 25

Программируемые логические ИС фирмы Intel

К.С.Муравьев.

с. 26

Советы начинающим при работе с "ZX-Spectrum"

А.Н. Приймак.

с. 28

Подключение компьютера к телевизорам цветного изображения

С.Н.Дзюбак.

с. 30

Новые микросхемы для модулей цветности

И. Б. Безверхний, Ю.П.Деркач, С.С.Карнаушенко, И.Н.Шевченко.

с. 32

№ 4

Экспертная оценка трех двухкассетных магнитофонов или что лучше: "Нота", 'Романтика" или "Маяк1?

Н.Е.Сухов.

с. 2

Измеритель отклонения скорости ленты от номинальной

а.в.котовский.

с. 4

Спектральный индикатор

В.В.Чегринец.

с. 5

Описываемое устройство состоит из нескольких простых функциональных узлов, каждый из которых можно собрать с применением различных типов элементов и ИМС, что дает возможность читателю выбрать приемлемый для него вариант. Число ступеней индикации спектрального индикатора -8, 12, 16, число полос индикации - 3...8. (Печатается в №№ 4.94, 6.94).

Упрощенная система ВУ на ИК лучах

В.С.Вовченко.

с. 8

В предлагаемой схеме ДУ применяется упрощенная система кодирования передаваемых команд (прямой выбор ТВ программ) с постоянным числом импульсов. При этом не требуется высокостабильный генератор тактовых импульсов. (Печатается в №№ 3.94, 4.94).

Автомобильный АМ-стереоприемник с высокими эксплуатационными характеристиками

В.Н.Олифиров, ААХоружий.

с. 9

Датчик радиоимпульсов

Е.М.Лукин.

с. 11

Описываемый датчик радиоимпульсов, как дополнение к генератору звуковой частоты, предназначен для измерения времен интеграции и обратного хода измерителей уровня.

Логические микросхемы, использующие технологию КМОП и DRC-цепи

Д.Л.Данько, Г.В.Пилько.

с. 12

Изготовление низкоомных резисторов в домашних условиях

С.Н.Коваленко.

с. 14

Устранение неисправности модуля строчной развертки

Л.В.Шумаков.

с. 14

В блокнот схемотехника

с. 16

Любительская связь и радиоспорт

с. 19

ВЧ узлы УКВ трансивера

В.Петрушенко.

с. 22

Предлагается схема тансивера с одним преобразованием частоты в диапазонах 144 и 432 МГц и двойным преобразованием в диапазоне 1296 МГц. Выходная мощность составляет 50 Вт и 17 Вт соответственно. (Печатается в №№ 3.93, 4.93, 6.94).

Кодирование информации в электронных замках

О.Н.Партала.

с. 24

В статье описаны наиболее широко используемые принципы кодирования информации и устройства, работающие по этим принципам. (Печатается в №№ 3.93, 4.93, 7.94).

Электропитающие устройства для бытовой аппаратуры

Л.М.Попилов.

с. 25

Предлагаются варианты простых схем электропитающих устройств с использованием унифицированных трансформаторов и деталей блоков питания микрокалькуляторов БП-3 и Д2-10м. (Печатается в №№ 4.93, 6.94).

Светорегулятор Предлагается устройство для регулирования сил света ламп накаливания.

Е.Л.Яковлев.

с. 27

Расширенная память в "ZX-Spectrum"

В.Ю.Огиенко.

с. 29

Практикум проектирования: схемный симулятор "Місгосар-2" или "паяем" без паяльника

Н.Е.Сухов.

с. 31

Описывается универсальная программа анализа электронных схем ("схемный симулятор") MICROCAP 2. Кратко описываются возможности программы, ее пользовательский интерфейс. (Печатается в №№ 5-7.93, 8-10.93, 11-12.93, 1.94, 2.94, 4.94, 7-9.94).

№ 5

Телевизоры 5-го поколения

с. 1

Схемы соединений

Л.С.Гапличук, А.С. Чалых.

с. 1

Модули цветности. Виды многосистемных модулей цветности. Модуль МЦ-511

Л.С.Гапличук.

с. 7

В блокнот схемотехника: Магнитофон-приставка 'Радиотехника" МП-7210 стерео

с. 13

КВ+УКВ

с. 18

модуль МЦ-52

с. 23

модуль МЦ-54

с. 33

№ 6

Спектральный индикатор

В.В.Чегринец.

с. 2

Описываемое устройство состоит из нескольких простых функциональных узлов, каждый из которых можно собрать с применением различных типов элементов и ИМС, что дает возможность читателю выбрать приемлемый для него вариант. Число ступеней индикации спектрального индикатора -8, 12, 16, число полос индикации - 3...8. (Печатается в №№ 4.94, 6.94).

Экспертная оценка трех двухкассетных магнитофонов, или что лучше: "Нота", "Романтика" или "Маяк'?

Н.Е.Сухов.

с. 5

Системные решения в области подвижной радиосвязи

Й.Нидер, Г.Шлегельмильх.

с. 8

Возвращаясь к напечатанному

С.Л.Яковлев.

с. 12

Несколько советов по установке ДУ

Э.М.Галунко.

с. 12

Восстановление сгоревших светодиодов АЛ307

Э.М.Галунко.

с. 12

Продление "жизни" телевизоров любых типов

НАФедоров.

с. 13

Предлагается простое устройство, обеспечивающее ступенчатое включение любой аппаратуры.

Линейный широкополосный вольтметр

Е.М.Лукин.

с. 14

Программирование мелодий при помощи оператора SOUND

П.С.Кособуцкий, Я.П.Кособуцкий.

с. 14

В блокнот схемотехника

с. 15

Дайджест

с. 18

Любительская связь и радиоспорт

с. 19

ВЧ узлы УКВ-трансивера

В.Петрушенко.

с. 22

Предлагается схема трансивера с одним преобразованием частоты в диапазонах 144 и 432 МГц и двойным преобразованием в диапазоне 1296 МГц. Выходная мощность составляет 50 Вт и 17 Вт соответственно. (Печатается в №№ 3.93, 4.93, 6.94).

Телефонный капсюль-микрофон

С.Б.Козлов.

с. 25

Предлагается схема, позволяющая заменить в телефонном аппарате угольный микрофон электромагнитным капсюлем.

ГИС из ПК ZX-Spectrum

А.Н.Грабовский. Кукушка

с. 27

Упрощенный контроллер прерываний микропроцессорной системы

А.Н. Баранов, В.К.Горемыкин, А.В.Коломиец.

с. 28

Электропитающие устройства для бытовой аппаратуры

Л.М.Попилов.

с. 29

Предлагаются варианты простых схем электропитающих устройств с использованием унифицированных трансформаторов и деталей блоков питания микрокалькуляторов БП-3 и Д2-10м. (Печатается в №№ 4.93, 6.94).

Не повторите мою ошибку или о "Поиске-2" и стандартах XT/AT

В.Ю.Огиенко.

с. 30

Микросхема для управления мультиплексным ЖК индикатором LCD-01

Ю.П.Антоник.

с. 31

№ 7

Новые технологии в телевидении

а.п.живков, НАЧернявский.

с. 2

И снова о ДУ телевизором

Е.Л.Яковлев.

с. 4

Автомобильный АМ-стереоприемник с высокими эксплуатационными характеристиками

В.Н.Олифиров, ААХоружий.

с. 5

Устройство контроля аккумулятора

Н.В.Горбенко.

с. 6

Предлагается схема дискретного индикатора напряжения аккумулятора.

Зарядное устройство для аккумулятора

Н.Федоров.

с. 8

Реле-прерыватель указателей поворота

Е.Л.Яковлев.

с. 9

Предлагается вариант схемы реле-прерывателя указателей поворота, выполненной на микросхеме К1006ВИ1.

Направленная антенная система с малыми уровнями боковых лепестков

Л.Я.Ильницкий, Е.И.Габрусенко, С.К.Онищук.

с. 9

Кодирование информации в электронных замках

О.Н.Партала.

с. 10

В статье описаны наиболее широко используемые принципы кодирования информации и устройства, работающие по этим принципам. (Печатается в №№ 3.93, 4.93, 7.94).

На шкале приемника- весь мир

А.С. Егоров.

с. 13

Телеграфный ключ

а.с.аксєнов.

с. 22

Практикум проектирования: схемный симулятор "Microcap 2" или "паяем" без паяльника

Н.Е.Сухов.

с. 24

Описывается универсальная программа анализа электронных схем ("схемный симулятор") MICROCAP 2. Кратко описываются возможности программы, ее пользовательский интерфейс. (Печатается в №№ 5-7.93, 8-10.93, 11-12.93, 1.94, 2.94, 4.94, 7-9.94).

Автоматизированное рабочее место радиолюбителя

О.К.Желем, В. В. Паслен.

с. 27

Устройство для автоматического ухода за аквариумом

Я.М.Лытвак.

с. 28

Устройство обеспечивает ежедневное утреннее кормление аквариумных рыб сухим кормом, автоматическое включение-выключение микро компрессора.

Катушка индуктивности для поверхностного монтажа

Г.П.Ананьев, О.Н.Фурса, В.Е.Прокудович.

с. 31

№ 8

Использование СК-В-1 для ПТК-11

В.Н.Мазница.

с. 2

Универсальная телевизионная антенна (из отходов)

БАКантор, В.Г.Давлеткулов.

с. 4

Цифровой индикатор состояний двоичного счетчика

Е.Л.Яковлев.

с. 4

Индикатор напряжения высокой частоты

Н.Пенский.

с. 5

Предлагаемый прибор обладает повышенной чувствительностью к напряжению ВЧ.

Устройство для идентификации жил проводов

С.В.Рогуляк, В.Ю.Жданов.

с. 6

Описываемое устройство предназначено для идентификации одноименных концов жил пучков, проводов, жгутов и кабелей. В устройстве используется принцип токовой петли и частный поиск нужной жилы, что позволяет быстро определять порядковые номера жил, обнаруживать их обрыв или короткое замыкание.

Десятиполосный графический эквалайзер

Е.М.Лукин.

с. 8

Высококачественный стереоприем на УКВ.

Э.М.Галунко.

с. 9

Защита от самовольного срабатывания автостопа магнитофона "Маяк-232"

С.В.Хацко.

с. 9

Простой регулятор напряжений

Н.В.Горбенко.

с. 10

Предлагается схема с использованием выпрямительного моста, нагрузкой которого является регулируемый нагревательный элемент.

Термостабилизатор

А.М.Хворостяный.

с. 11

Предлагается надежное безопасное устройство (мощность нагрузки до 200 Вт) для нагрева и поддержания температуры (точность 0,1°С) внутри закрытого объема.

На шкале приемника - весь мир

А.С. Егоров.

с. 12

В блокнот схемотехника

с. 16

Первая подземная...

В.Скалий.

с. 21

Кое-что о UW3DI

Ю.П.Стрелков-Серга.

с. 22

Предлагаются оригинальные схемы микрофонного усилителя и балансного смесителя, в которых использованы лампово-транзисторные каскады и непосредственная гальваническая связь между отдельными элементами.

Устройство двухступенчатого включения ламп накаливания

А. А. Ковпак.

с. 23

Автоматическая запись с телефонной линии

АТ.Зарудный.

с. 24

Предлагаемое устройство позволяет подключать в нагрузку любой тип звукозаписывающей бытовой аппаратуры.

Практикум проектирования: схемный симулятор "Microcap 2" или "паяем" без паяльника

Н.Е.Сухов.

с. 25

Описывается универсальная программа анализа электронных схем ("схемный симулятор") MICROCAP 2. Кратко описываются возможности программы, ее пользовательский интерфейс. (Печатается в №№ 5-7.93, 8-10.93, 11-12.93, 1.94, 2.94, 4.94, 7-9.94).

Системы кабельного телевидения

Г.И.Постников"

с. 28

Кремниевые транзисторы 2Т881А - 2Т881Д

А. А. Ковпак, Н.В.Ковпак.

с. 31

№ 9

Пакетная связь и ее применение

С.Г.Бунин.

с. 2

Кинескопу -долголетие.

ААВахненко.

с. 5

Стабилизация напряжения накала кинескопа. Генератор опорной частоты 500 кГц Предлагаются три статьи автора с схемами и описаниями оригинальных устройств.

Простой универсальный пробник

АЖШарый.

с. 6

Измеритель LC на интегральных схемах

Л.М.Попилов.

с. 7

На шкале приемника - весь мир

А.С. Егоров.

с. 9

Нулевой гетеродин для приема радиостанций с подавленной несущей

А.С. Егоров.

с. 10

Предлагается способ восстановления несущей, не требующий сложных доработок в самом приемнике. Не требует при его реализации измерительной аппаратуры. Позволяет при невысокой стабильности всех остальных гетеродинов приемника осуществлять прием радиостанций с однополосной AM с удовлетворительным качеством.

Автомобильная электроника

НАФедоров.

с. 13

Предлагается охранное устройство, состоящее из датчика, собранного на транзисторе и тиристоре, и сигнализатора, собранного на двух транзисторах по схеме мультивибратора. Предлагается система электронного зажигания в виде электронного ключа, собранного на 2-х транзисторах и управляемого прерывателем автомобиля. Предлагается испытательное устройство для проверки работоспособности электронного зажигания, представляющее собой датчик импульсов, соответствующих 2500 и 5500 об/мин для 4-х цилиндрового двигателя.

В блокнот схемотехника

с. 16

Любительская связь и радиоспорт

с. 19

Диапазон 50 MHz

В.Латышенко.

с. 22

Практикум проектирования: схемный симулятор "Місгосар 2" или "паяем без паяльника"

Н.Е.Сухов.

с. 23

Описывается универсальная программа анализа электронных схем ("схемный симулятор") MICROCAP 2. Кратко описываются возможности программы, ее пользовательский интерфейс. (Печатается в №№ 5-7.93, 8-10.93, 11-12.93, 1.94, 2.94, 4.94, 7-9.94).

Малошумящий высокочувствительный УКВ приемник

Н.И.Катричев.

с. 26

Упрощенная схема радиомикрофона 88 - 108 МГц

АТ.ЗарудньІй.

с. 29

Новые транзисторы

с. 30

№ 10

Полный УМЗЧ на трех микросхемах

Сухов Н.Е.

с. 2

Данное устройство собирается всего на трех специализированных микросхемах фирмы "Philips" с коэффициентом гармоник менее 0,01% и выходной мощности 50 Вт.

Переделка магнитофона '1VlaflK-242" в устройство тиражирования компакт-кассет

Подопригора И.Ф.

с. 6

Предлагаемая доработка позволит сделать магнитофон более универсальным: записывать фонограммы одновременно на оба ЛПМ (с СДП и без нее), производить перезапись с кассеты на кассету. Предлагается заменить схему блока управления, установить дополнительный усилитель записи, доработать СДП.

Новые технологии в телевидении

Живков А., Чернявский Н.

с. 8

Испытатель электролитических конденсаторов

Огиенко В.Ю.

с. 13

Предлагаемый прибор позволяет измерять емкость электролитических конденсаторов в составе узла, в который они входят и по соответствии емкости судить об их исправности. Пределы измерения 1...10, 10.. .100, 100.. .1000 мкФ, относительная погрешность не более 20%.

"В блокнот схемотехника"

с. 16

9N1UZ - Первая украинская экспедиция в Непал

Онипко Ю.

с. 21

Цифровые генераторы синусоидальных сигналов

Партала О.Н.

с. 22

Автомат елочной иллюминации

Васевич П.С.

с. 25

Особенностью предлагаемой схемы является наличие 32 различных эффектов переключения гирлянд с возможностью их автоматического переключения, а также отсутствие трансформатора.

Электронная гирлянда

Федула B.C.

с. 26

Электронный индикатор рыболова

Лытвак Я.М.

с. 27

Идея индикатора состоит в том, что при первом срабатывании звоночка, схема обеспечивает подачу световых сигналов до перевода ее рыболовом в режим ожидания.

Использование некондиционных свинцовых аккумуляторов

Коваленко С.Н.

с. 28

Предлагается использование старых аккумуляторов в качестве источника электроэнергии для осветительных ламп малой мощности.

Говорящий компьютер или лучше все-таки много раз услышать...

Гупал В.И.

с. 29

№ 11

Устройство отображения регулировки громкости втелевизоре, оборудованном СДУ

Вовченко B.C.

с. 1

Шестнадцать программ в телевизоре "Электрон ТЦ 433/436"

Яковлев Е.Л.

с. 4

Способы возбуждения светодиодных индикаторов от ТТЛ-микросхем

Ковпак А.А., Ковпак Н.В.

с. 5

САДП в магнитофоне 'Орель-101"

Лукин Е.М.

с. 6

Предлагается принципиальная схема САДП и дается описание процедуры ее подключения к блоку коммутации магнитофона.

Снижение фона в "Романтике МП225"

Лукин Е.М.

с. 8

Анализируются причины возникновения фона с частотой 50 Гц и даются рекомендации по его устранению

Индикатор напряжения

Давлеткулов В.Г.

с. 8

Предлагается схема индикатора уровня из ячеек светодиодов (на 5-Ю мА) и полевых транзисторов в качестве стабилизаторов тока. Не требует питающего напряжения и может служить измерителем выходного уровня сигнала УНЧ.

Модуль-усилитель в автомобильной радиоаппаратуре

Зарудный А.Т.

с. 9

Цифровое реле времени для цветной фотопечати

Лытвак Я.М.

с. 10

Предлагаемая схема позволяет запоминать 10 или 16 значений выдержек в диапазоне 0,1-99,9 с с дискретностью 0,1 и погрешностью, не превышающей 1 %.

"В блокнот схемотехника"

с. 15

Доработка и использование радиостанции Р-105М

Михайлов Ю.Г.

с. 22

Сигнализатор вызова и микрофонный усилитель для ТА

Галунко Э.М.

с. 24

Уменьшение габаритов микросхемы

Лукин Е.М.

с. 24

Наглядное кодирование для передачи данных об адресатах, имеющих многоразрядный номер

Партала О.Н.

с. 25

Простой регулятор мощности

Персион Б.В.

с. 26

Предлагается простая схема сетевого однофазного регулятора мощности, реализующего фазоимпульсный метод управления. Можетработать на индуктивную нагрузку или на активную нагрузку до 0,6 кВт.

Подключение ПК к видеомонитору.

Кучеренко С.В.

с. 27

Модулятор для телевизора Даются общие указания по подключению мониторов и приводится простая схема модулятора, позволяющая ПК "Вектор-06Ц" работать с любым телевизором.

Копировщики "ZX-Spectrum"

Огиенко В.Ю.

с. 28

Новые транзисторы

с. 31

№ 12

EUTELSAT: Европейская организация спутниковой связи

а.п.живков.

с. 2

Уменьшение искажений в АСА-07А "Лорта"

Е.М.Лукин.

с. 5

Для уменьшения уровня гармоник и повышения температурной стабильности предлагается модернизация, заключающаяся в некотором упрощении выходной ступени и в введении дополнительного фазоинверторного каскада.

Применение микросхемы SPS-03 в разговорном тракте абонентского телефона

Л.М.Попилов.

с. 6

Малогабаритный детонометр с каналом измерений дрейфа

Е.М.Лукин.

с. 8

Предлагается устройство для измерения уровня детонации и установки средней скорости магнитной ленты в аппаратуре магнитной записи и электропроигрывающих устройствах. Диапазон измерения коэффициента детонации 0,025.. .1,2 %, приведенная погрешность не более 4 %.

Паяльник-экспромт

В.Беседин.

с. 11

Алюминиевые коробки для корпусов

В.Г.Давлеткулов.

с. 11

Способ изготовления печатной платы

В.Г.Давлеткулов.

с. 11

В блокнот схемотехника

с. 15

Простейшая АРУ для трансивера

В.В.Пономаренко.

с. 22

Предлагается простая схема, представляющая собой пороговый регулируемый аттенюатор. Почти не требует нападки.

Ремонт КЦ405

Н.Коноплянко.

с. 22

Замена 6Ф5П на 6Н1П в УНЧ

Л.Бондаренко.

с. 22

Триггерная защита на К142 ЕН1А

Д.Л.Данюк, Г.В.Пилько.

с. 23

Описывается устройство, отличающееся от обычных схем защиты с ограничением тока полным прерыванием протекания тока в нагрузке после срабатывания. Не содержит включенного последовательно с нагрузкой датчика тока и поэтому не вносит дополнительной дестабилизации в схему.

Социальный портрет семейства персональных ЭВМ 'Поиск"

С.И.Мирошниченко, 0. А. Падал ко.

с. 24

Трудности подключения персональных компьютеров к черно-белым телевизорам

С.В.Ярославцев.

с. 27

Содержание журнала за 1994г.

с. 28

1995

№ 1

Ремонт модулей питания МП-54 цветных телевизоров 5-го поколения

В.В.Патриянчук.

с. 2

Дается описание электрической принципиальной схемы модуля, описываются возможные неисправности и способы их устранения.

Телетекст на ваших экранах

С.Шпортий.

с. 6

Освещаются вопросы строительства системы Телетекст, описана структура пакета данных и система отображения информации. Приведена принципиальная схема декодера телетекста на микросхемах Philips 5АА5231и SAA5243P/R. (Печатается в №№ 1,3,4/95).

Простой вольтомметр

Л.М.Попилов.

с. 8

На шкале приемника - весь мир

А.С. Егоров.

с. 10

Системы дистанционного управления

А.Хоружий, С-Дзвоник.

с. 12

В блокнот схемотехника

с. 15

КВ+УКВ

ААПеревертайло.

с. 20

Конференция

Г.С.Игнатов.

с. 22

Социальный портрет семейства персональных ЭВМ "Поиск"

0. А. Падал ко.

с. 23

MICROCAP Описывается универсальная программа анализа электронных схем ("схемный симулятор") MICROCAP 2.

Н.Е.Сухов"

с. 26

Кратко описываются возможности программы, ее пользовательский интерфейс. (Окончание. Печатается в №№ 5-7.93, 8-10.93, 11-12.93, 1,2,4,7-9.94).

Содержание-94

с. 30

№ 2

Модуль питання МП41 Дается описание принципа работы блока, приведена его принципиальная схема.

В.В.Патриянчук.

с. 2

Проанализированы возможные неисправности и способы их устранения.

Декодер СЕКАМ Декодер разработан для встраивания в телевизоры импортного производства, в которых отсутствует система СЕКАМ.

В.Г.Колесников.

с. 5

В декодере имеется собственный формирователь синхроимпульсов и матрица, благодаря чему требуется минимальное вмешательство в телевизор при установке декодера.

Простой трансивер с ЭМФ Трансивер предназначен для работы в диапазоне 160 м одной боковой полосой и разработан специально для начинающих радиолюбителей.

ВААртеменко.

с. 7

Способ демонтажа микросхем

Э.М.Галунко.

с. 10

Карманный цифровой мультиметр

Н.И.Пакулов.

с. 11

В блокнот схемотехника

с. 16

КВ+УКВ

А.Перевертайло.

с. 20

На шкале приемника - весь мир

А.Егоров.

с. 23

Микросхемы стереодекодеров для систем с пилоттоном

Е.Л. Яковлев.

с. 25

После короткого исторического очерка возникновения систем стереофонического вещания дается описание микросхем стереодекодеров jja758 и A290D

573РФ10 и КМ573РФ10 - репрограмми-руемое постоянное запоминающее устройство с ультрафиолетовым стиранием с портами ввода-вывода.

В.И.Василенко.

с. 28

№ 3

Телетекст, на ваших экранах

С.Шпортий.

с. 2

Освещаются вопросы строительства системы Телетекст, описана структура пакета данных и система отображения информации. Приведена принципиальная схема декодера телетекста на микросхемах Philips 5АА5231и SAA5243P/R. (Печатается в №№ 1,3,4/95).

Простой индикатор уровня записи

В.Г.Исаулов, Е.В.Василеико.

с. 5

В интересах снижения импульсных уровня помех, которые вносит люминесцентный индикатор уровня записи, предлагается заменить его светодиодным. Предназначен для установки в кассетные магнитофоны 2 и 3 групп сложности.

Высококачественный УВ для кассетного магнитофона

В.Н.Полищук.

с. 6

Предлагается усилитель воспроизведения с входным каскадом на малошумящем транзисторе и с операционным усилителем высокого коэффициента усиления.

Сетевой автономный источник питания улучшенного качества

Д.Л.Данюк, Г.В.Пилько.

с. 8

Предлагаемое устройство использует стабилизатор на базе операционного усилителя с компенсирующей положительной обратной связью. Устройство снабжено триггерной защитой от короткого замыкания в нагрузке.

Универсальный прибор радиолюбителя

В.Литовченко.

с. 10

Цифроаналоговый частотомер

Е.М.Лукин.

с. 12

Описывается схема аналогового частотомера на цифровых микросхемах КМОП серии 176, 561. Диапазон измеряемых частот 10 Гц-1 МГц, погрешность измерения не более 1%.

Измерение параметров транзисторов

Н.И.Катричев.

с. 13

Предлагается прибор, позволяющий измерить параметры биполярных транзисторов п-р-п и p-n-р типов и полевых транзисторов обоих каналов. Простая схема, высокая точность измерения.

На шкале приемника - весь мир

А.Егоров.

с. 14

В блокнот схемотехника

с. 16

Электронные лампы в телевизорах

В.В.Левашов.

с. 24

Ремонт проигрывателя компакт-дисков "Вега-122С"

Э.М.Галунко.

с. 24

Устройство индикации телефонных звонков

Л.Матвеев, Н.Лысый.

с. 25

Устройство предназначено для включения электрической лампы, питающейся от сети 220 В, при срабатывании вызова телефонного аппарата.

Усовершенствованная схема охранной сигнализации

В.Д.Бородай.

с. 26

Программа полуавтоматической разводки печатных плат Artwork или "Рутинный труд - на плечи машин"

Н.Е.Сухов.

с. 27

Рассмотрена программа, не требующая никаких библиотек, занимающая на диске всего 91 Кбайт. Нормально работает даже на "Поиск-1".

Однокристальные микроконтроллеры серии К145

с. 30

№ 4

Телетекст на Ваших экранах

САШпортий.

с. 2

Освещаются вопросы строительства системы Телетекст, описана структура пакета данных и система отображения информации. Приведена принципиальная схема декодера телетекста на микросхемах Philips 8АА5231и SAA5243P/R. (Печатается в №№ 1,3,4/95).

Аудиоизмерительный комплекс

Н.Е.Сухов.

с. 5

Описывается разработанный автором комплект специализированных измерительных приборов "Сервис", значительно облегчающих испытание и налаживание магнитофонов, а также другой аудиоаппаратуры. Стоимость всего комплекса сопоставима со стоимостью обычного осциллографа. (Печатается в № 4-8.95).

На шкале приемника - весь мир. Дальний прием телевидения и УКВ-вещания

А.С. Егоров.

с. 7

Спутниковое телевидение и связь на Украине - что нас ожидает?

с. 9

Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения- глобальная структура связи в Украине

А.Е.Карпенко, А.И.Краввец.

с. 9

Сети спутниковой деловой связи с использованием малых станций VSAT

G.Bommas, а.живков, А. Липатов.

с. 10

Предлагается статья о том, как организуются компьютерные сети, абоненты которых, расположены по всему миру и объединяются с помощью спутниковой связи.

Первые шаги в мир спутникового телевидения

А.С. Егоров, А.П.Лавриненко.

с. 13

Обзорная статья о спутниковом телевидении. Приведен словарь специальных терминов.

Тоблица диаметра антенны (в метрах) для разных районов Украины с использованием зарубежного (0,8 дВ) и отечественного (1,5 дВ) конвертов

с. 14

Таблица ориентирования антенн на спутники для различных городов

с. 14

Первоапрельская конструкция. Противоугонное устройство

с. 14

В блокнот схемотехника. Тюнер спутникового ТВ DIORA SX-90

с. 16

Ремонт модулей цветности МЦ-41 и МЦ46

К.В.Ватылъ.

с. 20

Прибор для проверки и восстановления кинескопов с визуальной оценкой

С.Л.Макарец.

с. 20

Предлагается прибор, обеспечивающий раздельное измерение по каждой электронной пушке тока катода и токов утечки, регулировку напряжения накала (ступенчато и плавно), ступенчатую регулировку напряжения модулятора, подачу импульсов восстановления амплитудой 600 В между катодом и модулятором выбранной электронной пушки, просмотр выбранного катода в режиме "электронная лупа" на экране кинескопа.

Регулировка температуры жала паяльника

С.В.Королев.

с. 22

Установка ДУ в телевизоре ЗУСЦТ 'Фотон 61 ТЦ31 1"

И.В.Соломичук.

с. 22

КВ+УКВ

ААПеревертайло.

с. 23

Антенна °2EL DELTA LOOPS"

НЛаврека.

с. 25

Предлагается конструкция, имеющая следующие преимущества: малая парусность, многодиапазонность (7-29 МГц), простота конструкции.

Модернизация магнитофона 'Орель-1 01"

Е.М.Лукин.

с. 26

Предлагается схема переделки входного усилителя записи, заключающаяся в изменении схемы включения ручного регулятора уровня записи и в замене микросхемы К548УН1А на К157УД2.

Сторож - сигнализатор для автомобиля

А.В.Уваров.

с. 27

Предлагается очень простая, но эффективная схема с датчиком колебаний и дистанционным управлением.

Жидкокристаллические индикаторы со схемой управления

с. 29

№ 5

Радиоприемник - мир прекрасного

В.М.Пестриков.

с. 2

Неутомимый ветеран

В. Горбик, Ю.Стрелков-Серга.

с. 4

Модуль дистанционного управления МУ - 55

К.В.Ватыль.

с. 5

Аудиоизмерительный комплекс

Н.Е.Сухов.

с. 8

Описывается разработанный автором комплект специализированных измерительных приборов "Сервис", значительно облегчающих испытание и налаживание магнитофонов, а также другой аудиоаппаратуры. Стоимость всего комплекса сопоставима со стоимостью обычного осциллографа. (Печатается в № 4-8.95).

Синхронное управление двухкассетными магнитофонами "Маяк-242"

И.Ф.Подопригора.

с. 10

Приводится описание несложной доработки дистанционного управления магнитофонами, позволяющей управлять 20-ю "Маяками-242" одновременно.

Снижение шумов магнитоэлектрофона 'Романтика МЭ-222С"

С.В.Горбач.

с. 11

На шкале приемника - весь мир

А.Егоров.

с. 12

В блокнот схемотехника. Магнитола SHARP WF-A60Z

с. 15

Полярность - автоматически

К.В.Рабогашвили.

с. 21

Предлагаются два простых устройства защиты аппаратуры от неправильного подключения полярности питания в автомобиле: на диодной сборке и на электромагнитном реле.

Прерыватель указателей поворотов

А.В.Уваров.

с. 21

Предлагаются схема прерывателя на автоколебательном мультивибраторе и транзисторном ключе, имеющая высокую стабильность частоты прерывания и надежность.

Радиофеерия, или кое-что о германских радиолюбительских выставках

И.Павелько.

с. 24

Антенна бегущей волны для диапазонов 1,8 и 3,5 MHz

АЖБарзолевский.

с. 25

Комнатная зигзагообразная антенна

В.П.Кравченко, Д.В.Кравченко.

с. 25

Способ исключения помехи, которая воздействует на микрофонный кабель

ВАПоройков.

с. 25

Зарубежные микросхемы широкого применения

Е.Л.Яковлев.

с. 26

Улучшенный формирователь длительности импульсов на микросхемах триггеров серий КМОП

Д.Л.Данюк, Г.В.Пилько.

с. 30

№ 6

Модуль кадровой развертки с синхроселектором МК41

В.В.Патриянчук.

с. 2

В статье описан принцип работы, приведена принципиальная схема модуля, а также проанализированы возможные неисправности и способы их устранения.

Не вооружен, но очень опасен ("жучок" в вашем офисе!)

А.П. Провозим.

с. 5

Предлагается обзорная статья по аппаратуре дистанционного съема информации (закладные устройства). Дается описание принципа действия и способов применения закладных устройст. (Печатается в №№ 6-8.95).

Способ сращивания проводов типа ТРП

ВАПоройков.

с. 6

Импульсное зарядное устройство для аккумуляторов

К.В.Робагашвили.

с. 7

Предлагается устройство, обеспечивающее зарядку аккумуляторных автомобильных батарей асимметричным током при соотношении зарядной и рязрядной составляющих 10:1 и отношении продолжительностей действия этих составляющих 1:2 соответственно.

Работа радиоаппаратуры с питанием 9 В в автомобиле

К.В.Робагашвили.

с. 7

Аудиоизмерительный комплекс

Н.Е.Сухов.

с. 8

Описывается разработанный автором комплект специализированных измерительных приборов "Сервис", значительно облегчающих испытание и налаживание магнитофонов, а также другой аудиоаппаратуры. Стоимость всего комплекса сопоставима со стоимостью обычного осциллографа. (Печатается в № 4-8.95).

Дистанционная передача сигнала микрофона

АТ.ЗарудньІй.

с. 10

Предлагается схема микрофонного усилителя, особенностью которой является подача питания во время работы из места принятия сигнала с одновременным совмещением в одной жиле двухпроводной линии силовых (постоянный) и сигнальных (переменный) токов.

Дистанционное управление магнитофоном "Маяк-231"

С.В.Хацко.

с. 11

Устройство позволяет передавать шесть команд по четырем проводам.

Простой высококачественный предварительный усилитель

Д.В.Салмин.

с. 11

Копировщики "ZX-spectrum"

В.Ю.Огиенко.

с. 12

Использование системных процедур редактирования командной строки "ZX-spectrum"

БАКурицын.

с. 14

На шкале приемника - весь мир

А.С. Егоров.

с. 15

В блокнот схемотехника - проигрыватель КД 'Эстония ЛП 001 С"

с. 16

Новые ТВ спутники и программы

А.Г.Тычина.

с. 23

0 методах налаживания приемников и трансиверов прямого преобразования

ВААртеменко.

с. 24

ГАЧлиянц. Фильтр для 'СВ"

с. 25

Термостабилизатор для бытовых устройств

А. А. Ковпак, Н.П.Харенко.

с. 26

Устройство построено на основе компаратора с измерительным мостом на входе. Пределы регулирования температуры 20...50°С, точность 0,1°С.

Радиокомпоненты (конденсаторы)

В.М.Пестриков.

с. 27

Простые схемы охранной сигнализации

АА Попов.

с. 28

Кое-что о измерениях

Н.Пенский.

с. 29

Зарубежные микросхемы широкого применения

Е.Л.Яковлев.

с. 30

№ 7

Аудиоизмерительный комплекс

Н.Е.Сухов.

с. 2

Описывается разработанный автором комплект специализированных измерительных приборов "Сервис", значительно облегчающих испытание и налаживание магнитофонов, а также другой аудиоаппаратуры. Стоимость всего комплекса сопоставима со стоимостью обычного осциллографа. (Печатается в № 4-8.95).

Ремонт блоков питания цветных телевизоров второго поколения

ГАПопов.

с. 4

Преобразователь напряжения для питания ДУ к телевизорам

А.Н. Горбенко.

с. 4

Простой передатчик TV сигнала

ВААртеменко.

с. 5

Пердатчик предназначен для совместной работы с ПК или другими источниками видеосигнала. Содержит 3 транзистора и дает отличное качество изображения на экране телевизора, имеет повышенную стабильность частоты.

Схема питания электронных часов от сети

Л.М.Костюк.

с. 5

Какой индикатор уровня нужен в магнитофоне?

Е.М.Лукин.

с. 6

укв конвертер

Е.Г.Король.

с. 7

Автоматический селектор входов

ОАГудков.

с. 8

Устройство позволяет подключать ко входу усилителя мощности тот источник, на выходе которого есть сигнал. Используется двухканальный двухполупериодный выпрямитель на К157ДА1, триггер на двух транзисторах, реле типа РЭС-60.

Простая схема корректора угла опережения зажигания

В.Петик, В.Чемерис.

с. 9

Особенностью данного устройства является обеспечение постоянства угла опережения зажигания при любых оборотах вала двигателя.

Не вооружен, но очень опасен ("жучок" в вашем офисе!)

А.П. Провозим,

с. 10

Предлагается обзорная статья по аппаратуре дистанционного съема информации (закладные устройства). Дается описание принципа действия и способов применения закладных устройст. (Печатается в №№ 6-8.95).

Индикатор излучения

БАПавлов.

с. 12

Прибор предназначен для визуальной индикации инфракрасного, светового, рентгеновского и гамма-излучений, в приборе отсутствуют высоковольтный преобразователь напряжения и счетчик Гейгера.

Регулятор температуры, освещенности или напряжения

В.Бородай.

с. 13

Универсальный пробник

В.Ю.Жданов, Н.В.Чудакова, С.Н.Скрынник, В.М.Шапошников.

с. 13

Предлагается простое устройство, предназначенное для проверки фазного или линейного напряжения, "прозвонки" цепей электрооборудования.

KB + УКВ

ААПеревертайло.

с. 14

В блокнот схемотехника - проигрыватель компакт-дисков

с. 16

Автоматический измеритель КСВ и мощности

В.Е.Донец, В.В.Терех.

с. 21

Предлагается измеритель выходной мощности передатчика с учетом потерь в антенно-фидерном тракте и КСВ. Позволяет контролировать указанные параметры без отключения антенно-фидерного тракта.

Технологический совет по изготовлению печатных плат

В.Е.Новиков.

с. 23

Копировщики "ZX-Spectrum"

В.Ю.Огиенко.

с. 23

Модемная связь

Г.Шепелев, Е.Ронин.

с. 24

На шкале приемника - весь мир (выпуск 13)

А. Егоров.

с. 26

Новые интегральные микросхемы КР1863ВЕ66

А-В.Шарко.

с. 28

Справочные материалы по однокристальному микроконтроллеру.

Как избавиться от тресков и шуршания

И.Подопригора.

с. 31

№ 8

Не вооружен, но очень опасен ("жучок" в вашем офисе!)

А.П. Провозим.

с. 2

Предлагается обзорная статья по аппаратуре дистанционного съема информации (закладные устройства). Дается описание принципа действия и способов применения закладных устройст. (Печатается в №№ 6-8.95).

Еще раз о налаживании простого трансивера с ЭМФ

ВААртеменко.

с. 4

Транскодер для стереодекодера иа ИМС К174ХА14

В.П.Слюсаренко.

с. 5

Усилитель-корректор

С.В.Пунько.

с. 6

Предлагаемая конструкция собрана полностью на дискретных элементах. За основу разработки взята схема усилителя-корректора фирмы Fisher, использованного в модели предварительного усилителя ССЗООО.

Универсальный прибор авторадиолюбителя

ГАЧлиянц.

с. 8

Простой терморегулятор для аквариума

П.В. Цвиренко.

с. 8

Описана схема простого устройства на ОУ, включенном в режиме компаратора.

Аудиоизмерительный комплекс.

Н.Е.Сухов.

с. 10

Описывается разработанный автором комплект специализированных измерительных приборов "Сервис", значительно облегчающих испытание и налаживание магнитофонов, а также другой аудиоаппаратуры. Стоимость всего комплекса сопоставима со стоимостью обычного осциллографа. (Печатается в № 4-8.95).

N-образная антенна "Ника" для низкочастотных диапазонов

Н АКудрявченко.

с. 12

Синтезатор частоты для радиостанции на 27 МГц

В.В.Васильев.

с. 14

Устройство предназначено для работы в радиостанциях с первой ПЧ 10,7 МГц. Вырабатывает 8 частот на передачу и 8 на прием с разносом 10,7 МГц. Шаг сетки 12,5 кГц.

В блокнот схемотехника - 10 схем телефонных аппаратов на ИМС производства СНГ

с. 15

KB + УКВ

ААПеревертайло.

с. 21

Украинско-французская радиоэкспедиция TM6JO

П.Тарасович.

с. 22

ВАХ транзистора на экране осциллографа

Ю.М. Быковский.

с. 23

Особенностью схемы является возможность изучения реакции транзисторов на изменение температурных условий.

Работаем с TR-DOS

А.К.Круть.

с. 25

Статья адресована владельцам ZX-Spectrum, использующих дисковую операционную систему TR-DOS. Содержит большое количество примеров, облегчающих восприятие информации. (Печатается в №№ 8,9.95).

Радиокомпоненты: конденсаторы

В.М.Пестриков.

с. 27

Электронная игротека.

С.В.Чепульский.

с. 29

Игрушка-имитатор проблесковых маячков ("мигалок").

Микросхема КР1076ХА1

с. 30

Справочный листок

№ 9

Осень - пора Нобелевских лауреатов

В.М.Пестриков.

с. 2

Ремонтируем дисковод

В.Ю.Огиенко.

с. 4

Работаем с TR - DOS

А.К.Круть.

с. 6

Статья адресована владельцам ZX-Spectrum, использующих дисковую операционную систему TR-DOS. Содержит большое количество примеров, облегчающих восприятие информации. (Печатается в №№ 8,9.95).

САДП -совместимый усилитель записи

Н.Сухов.

с. 8

Предлагается схема усилителя записи на ОУ с двухполярным питанием. Обеспечивает полную реализацию технологии адаптивного подмагничивания.

Малогабаритный вольтметр... на 157ДА1

Е.М.Лукин.

с. 10

Таймер-автомат стиральной машины

Е.Л.Яковлев.

с. 12

На шкале приемника - весь мир

А.Егоров.

с. 15

В блокнот схемотехника - Дисководы ЕС5323.01/ ЕС5326, МС5305,5311,5313

с. 16

Схема сторожевого устройства

А. А. Попов.

с. 21

Предлагается схема устройства с питанием от сети, в котором использована логическая микросхема К155ЛАЗ в сочетании с несколькими транзисторами.

Bulletin Board System для "чайников"

Н.Сухов.

с. 22

Любительская связь и радиоспорт

А.Перевертайло.

с. 24

Мотовская "тусовка" по-липецки

Г.Члиянц.

с. 25

Радиокомпоненты: конденсаторы

В.М.Пестриков.

с. 26

Параметры динамических головок

с. 27

Современные операционные усилители

с. 28

№ 10

Плата - приставка визуализации регулировки громкости и защиты кинескопа

В.С.Вовченко, В.Н.Пехота.

с. 2

Радиомикрофон

В.Г.Давлеткулов.

с. 3

Простая высокоэффективная антенна ДМ В

В.И.Сандомиров.

с. 4

Дается описание антенны, состоящей из 4 вертикально расположенных рамок, размещенных перед общим рефлектором. Имеет широкую ДН в горизонтальной плоскости и узкую - в вертикальной.

Индивидуальный УКВ приемник на микросхеме КХА060

В.М.Пестриков.

с. 5

Приемник предназначен для прослушивания УКВ радиостанций в диапазонах 65,8. ..74 МГц и 100.. .108 МГц.

Переключатели гирлянд для новогодней елки

С.В.Чепульский.

с. 7

Предлагается две схемы переключателей, собранных с применением микросхем ТТЛ и предназначенных для управления 4-х гирлянд с разными световыми эффектами.

Модернизация "Компандера - 20"

Е.М.Лукин.

с. 10

Предлагается модернизация компандерной системы шумопонижения "Маяк", направленная на максимальную совместимость с системой Dolby С.

Супертест архиваторов

Н.Сухов.

с. 12

На шкале приемника - весь мир

А.Егоров.

с. 15

В блокнот схемотехника - AKAI GX - 40000

с. 16

ZX-дигитайзер

В.М.Гетманец.

с. 21

Предлагаемое устройство позволяет наблюдать на экране ПК "ZX-Spectrum" черно-белое ТВ изображение. В реальном времени в оцифрованном виде. Текущий кадр находится в видеоОЗУ компьютера.

BBS - info

с. 23

Любительская связь и радиоспорт

А.Перевертайло.

с. 24

Антенны диапазона 160 м

А.Барков.

с. 26

Радиокомпоиенты: конденсаторы

В.М.Пестриков.

с. 27

Трансформаторы типа ТПП201 - ТПП289

А.А. Ковпак, Н. В. Ковпак.

с. 28

0 настройке гетеродинов любительской аппаратуры на 160 м

ВААртеменко.

с. 30

Электронный звонок для будильника

С.В. Горбач.

с. 30

№ 11

Модуль "кадр в кадре" МКК-601

Ю.М.Валькевич.

с. 2

Описывается принцип работы модуля, приведена принципиальная схема. Затронуты вопросы возникновения неисправностей и методов их устранения. (Печатается в №№ 11-12.95).

Найти, и обезвредить

А.П. Провозим.

с. 5

Рассмотрены основные способы и средства обнаружения, уничтожения и подавления закладных устройств (жучков). Описана специальная аппаратура обнаружения закладных устройств. Предлагаются простые и более сложные принципиальные схемы подавления закладных устройств. (Печатается в №№ 11-12.95, 1-4.96).

Антенный усилитель диапазона УКВ

Е.Л.Яковлев.

с. 7

Мультиметр на БИС

Е.М.Лукин.

с. 8

Прибор обеспечивает измерение постоянного и переменного напряжений и тока, а также сопротивления. Применены формирователь модуля сигнала и электронная коммутация при переходе в различные режимы измерения.

Телевизор вместо осциллографа

О.Н.Партала.

с. 10

Освещаются вопросы использования многоканального ТВ-осциллографа. Приведены функциональная и принципиальная схемы.

Электронный коммутатор электромагнитов с малым энергопотреблением

С.Арнольдов.

с. 11

Предлагаемое устройство позволяет снизить потребление тока в импульсе в момент включения электромагнита или реле.

На шкале приемника - весь мир

А.Егоров.

с. 12

Ремонтируем дисковод

В.Огиенко.

с. 13

Простой радиоприемник на микросхемах

В.М.Пестриков.

с. 14

В блокнот схемотехника - трехголовочный кассетный магнитофон с системами Dolby В / С / НХ Pro SONY TC-K415

с. 16

Стереозвук в ""Специалисте"""

АБелуха.

с. 21

кремниевые транзисторы 2Т3130А9 - Ж9

с. 21

Справочный листок

BBS - info

с. 22

486DX4 или Pentium?

с. 23

Любительская связь и радиоспорт

АЛеревертайло.

с. 24

Радиолюбительский праздник по-харьковски

Г.Члиянц.

с. 24

Фестиваль коротковолновиков Польши

В.Латышенко.

с. 25

Многоканальная схема фазоимпульсного управления тиристорами для создания световых эффектов

В.Г.Давлеткулов.

с. 26

Предлагается схема управления на 6 каналов, которая позволяет, наряду с обычным переключением каналов, создать эффект "мерцания" или "перелива" за счет использования биений между частотами сети и импульсами на управляющих электродах тиристоров.

Ложка дегтя

с. 26

Совместное применение серий К176 и К555 в формирователях импульсов

Д.Л.Данюк, Г.В.Пилько.

с. 27

Реле охлаждения радиостанций

Ю.Стрелков-Серга.

с. 28

Предлагается схема узла управления охлаждающего вентилятора, обеспечивающего работу электродвигателя на протяжении нескольких минут после выключения радиостанции.

Первый украинский спутник - в космосе

Э. И. Кузнецов.

с. 29

ИМС К174ХА34 и К157УЛЗ

с. 30

Справочный листок

№ 12

Отрасли связи - современную технику

с. 2

Модуль "кадр в кадре" МКК-601

Ю.М.Валькевич.

с. 3

Описывается принцип работы модуля, приведена принципиальная схема. Затронуты вопросы возникновения неисправностей и методов их устранения. (Печатается в №№ 11-12.95).

Найти и обезвредить

А.П. Провозим.

с. 4

Рассмотрены основные способы и средства обнаружения, уничтожения и подавления закладных устройств (жучков). Описана специальная аппаратура обнаружения закладных устройств. Предлагаются простые и более сложные принципиальные схемы подавления закладных устройств. (Печатается в №№ 11-12.95, 1-4.96).

Телевизор вместо осциллографа

О.Н.Партала.

с. 6

Освещаются вопросы использования многоканального ТВ-осциллографа. Приведены функциональная и принципиальная схемы.

Домашние измерения

В.К.Литовченко.

с. 7

Минитестер - пробник

В.Г.Давлеткулов.

с. 7

Радиобизнес

А.Егоров.

с. 8

На шкале приемника - весь мир

А.Егоров.

с. 9

Количественный анализ динамических искажений в УМЗЧ

С. В. Королев.

с. 10

Предлагается количественный анализ динамических искажений, учитывающий основные причины их появления.

N-образная DX антенна "NIKA" для низкочастотных диапазонов

НАКудрявченко.

с. 12

Охранное устройство упреждающего действия

А. А. Попов.

с. 14

Устройство срабатывает в момент касания ключом деталей металлического замка.

В блокнот схемотехника - магнитола SHARP QT-95

с. 15

Любительская связь и радиоспорт

АЛеревертайло.

с. 20

Фэмиком - семейный джойстик

С.М.Рюмик.

с. 22

Описано устройство, позволяющее подключать к ПК несколько игровых манипуляторов.

Узел сброса для "ZX-Spectrum"

В.Ю.Огиенко.

с. 23

BBS -info

с. 24

ИМС К174ХА42А.Б и К174ХА4201

с. 25

Справочный листок

Электронная игротека

С.В.Чепульский.

с. 26

Предлагается математическая игра, предназначенная для обучения детей счету в пределах от 1 до 10.

1996

№ 1

Найти и обезвредить.

А.П.Провозин

с. 2

Любительская подвижная связь.

С.Г.Бунин

с. 4

Простой преобразователь напряжение - частота с большой кратностью регулирования.

В.Р.Нечаев

с. 7

Блок питания тестера.

Г.А.Попов

с. 7

СУПЕРТЕСТ: двухголовочные видеомагнитофоны VHS.

Н.Сухов

с. 8

Реставрация аудиоплейера.

Е.М.Лукин.

с. 11

Радиоаппаратура на 9 вольт в автомобиле.

К.В. Коломейцев

с. 11

Вызывное устройство.

В.Беседин.

с. 12

На шкале приемника - весь мир.

А.Егоров

с. 15

В блокнот схемотехника

с. 16

BBS-info

с. 21

Любительская связь и радиоспорт.

АЛеревертайло.

с. 22

Усилитель мощности для частотного диапазона 1,6-30 МГц.

И.Я.Милованов.

с. 24

Усилитель мощности на двух лампах ГУ-70Б (RE-0,25).

В.Латышенко.

с. 25

Испытание микросхем динамической памяти.

А.Мединский

с. 26

Генератор сигналов на микросхемах с простой логикой.

Ю.М.Баглаев

с. 27

Радиокомпоненты: диоды.

В.М.Пестриков

с. 28

Hi-Fi УНЧ К1438УН1, К1438УН11

с. 29

Справочный листок

Микросхема высококачественного усилителя низкой частоты с регулятором громкости УНЧР.

с. 30

Справочный листок

№ 2

Телефон: прошлое и настоящее.

В.М.Пестриков

с. 2

Найти и обезвредить.

А.П. Провозим. Рассмотрены основные способы и средства обнаружения, уничтожения и подавления закладных устройств (жучков). Описана специальная аппаратура обнаружения закладных устройств. Предлагаются простые и более сложные принципиальные схемы подавления закладных устройств. (Печатается в №№ 11-12.95, 1-4.96).

с. 5

Зарядное устройство - автомат.

П. И. Баляса

с. 8

Прибор для проверки транзисторов.

В.Литовченко Прибор предназначен для проверки транзисторов малой и средней мощности и измерения коэффициента передачи тока в диапазоне тока коллектора 30 мкА...ЗОмА.

с. 9

Интерфейсы бытовой РЭА.

А.М.Ермаков

с. 10

Прецизионный источник тока.

Д.Л.Данюк, Г.В.Пилько

с. 11

Бытовой стереофонический микшер.

Д.Фоменко

с. 12

Новый знакогенератор в D-100.

В.Ю.Огиенко.

с. 14

телевизор Toshiba Etron 2033

с. 16

В блокнот схемотехника

Антенный усилитель ДМВ - невидимка".

Г.А.Попов

с. 21

Любительская связь и радиоспорт.

АЛеревертайло

с. 22

На шкале приемника - весь мир.

А.Егоров

с. 24

Универсальный усилитель.

В.Г.Давлеткулов

с. 26

Восстановление работоспособности переключателя диапазонов приемника Эстония-4".

В.А.Поройков"

с. 26

Методика изготовления и монтажа электронных устройств в домашних условиях.

С.Н.Коваленко

с. 27

диоды.

В.М.Пестриков

с. 28

АЦП КР572ПВ2, КР572ПВ5

с. 29

№ 3

Найти и обезвредить.

А.П. Провозим

с. 2

Двухголовочные видеомагнитофоны VHS.

Н.Сухов

с. 4

Коммутатор телевизионных антенн.

А.В. Осадчий

с. 8

Регулятор громкости и тембра.

С.Н.Коваленко

с. 9

Облучайтесь... на здоровье.

В.Д.Бородай

с. 10

Простой УКВ приемник.

С.Б.Горбач

с. 12

Таблетка для лампы накаливания.

К.В. Коломейцев

с. 13

Интерфейсы бытовой РЭА.

А.М.Ермаков

с. 14

Ложка дегтя

с. 15

В блокнот схемотехника

с. 16

На шкале приемника - весь мир.

А.Егоров

с. 21

Любительская связь и радиоспорт.

АЛеревертайло

с. 22

Трансивер прямого преобразования на диапазон 160 м.

Ю.В.Демин

с. 24

Модернизированное охранное устройство.

А.А.Попов

с. 26

диоды.

В.М.Пестриков

с. 27

EPSON - совместимые принтеры.

С.М.Рюмик

с. 29

№ 4

'Модуль цветности ІТС-04.

С.С.Карнаушенко, Ю.Л.Деркач, И.Н.Шевченко, С.В.Коринец, В.М.Коваленко, г.Киев

с. 2

Автоматический двухсистемный стереодекодер.

В.Г.Слюсаренко, г.Люботин, Харьковская обл.

с. 4

Найти и обезвредить.

А.П.Провозин. г.Киев

с. 6

Интерфейсы бытовой РЭА.

А.М.Ермаков, г.Киев

с. 8

mono VGA за $15?

с. 10

Формулы бессмертия и хождения сквозь стены для любителей поОООМать.

Женя Пономарев, г.Киев

с. 11

Компьютерные глюки.

Populizer, Transformer, г.Киев

с. 12

Пущинский пульсар - проблема дальности.

В. И. Чеботарь, г.Кривой Рог

с. 13

Усилитель воспроизведения для магнитофона-проигрывателя.

С.Н.Коваленко,

с. 14

Ложка дегтя

с. 14

Усовершенствование схемы управления магнитофоном Маяк-233"

О.А.Гудков, г.Кросноград, Харьковская обл

с. 15

магнитофон SONY TC-K5155 с системой DOLBY

с. 16

В блокнот схемотехника

На шкале приёмника - весь мир.

Александр Егоров, г.Киев

с. 21

Любительская связь и радиоспорт.

Ведущий рубрики А.Перевертайло, г.Киев

с. 22

Как говорят: имеем - что имеем".

Г.А.Члиянц, г. Львов"

с. 23

Модернизация трансивера Волна".

В.И.Лазовик, г.Макеевка

с. 24

Универсальное устройство дистанционного управления магнитофонами,

К.М.Сторчак, г.Киев.

с. 26

Где тонко, там и рвется, или о продлении срока службы автомобильных фар.

Н.Банделюк, г.Обухов, Киевская обл."

с. 27

Доработка телевизора Славутич 34ТБ-412Д".

А.Г.Флориан, г.Киев"

с. 27

Вместо припоя - клей.

А.В.Мешков, с.Валуйское, Луганская обл.

с. 27

Травитель для печатных плат.

О.В.Клевцов, г.Днепропетровск

с. 27

Полевые транзисторы

с. 28

Справочный листок

диоды.

В.М.Пестриков, г.Киев

с. 30

№ 5

Модуль цветности ГГС-04.

С.С. Карнаушенко, Ю.П.Деркач, И.Н. Шевченко, СВ. Коринец, В.М. Коваленко, г.Киев

с. 2

Интерфейсы бытовой РЭА.

A.M. Ермаков, г.Киев

с. 4

Регенератор гальванических элементов.

С.В. Озимок, О.Г.Сулима, г.Житомир

с. 5

Устройство автоматического поиска в видеомагнитофоне Электроника ВМ-12".

А.В. Супрун, г. Харьков.

с. 6

Охранная система автодозвона АТП-1.

А.В.Дрик, И.Н.Балахничев, г. Минск

с. 7

Простой блок хорус" для ЭМИ.

ВТ. Петров, г.Старый Крым"

с. 8

Тиражный комплекс. Дистанционное и синхронное управление.

Е. М. Лукин, г. Донецк

с. 9

Ламповый усилитель мощности домашнего стереокомплекса.

A.M. Ясинский, г. Ивано-Франковск

с. 10

ОРЕЛЬ- 101 - борьба с наводками.

В. Р. Ващук, г.Львов"

с. 12

0 надежности цветных кинескопов.

А. Флориан, г. Киев

с. 12

Сбережем и сэкономим.

В. А. Поройков, г. Одесса

с. 13

Зарядное устройство.

Ю.Л. Бутырин, с. Федоровка

с. 13

Копировщики ZX-Spectrum".

В.Ю. Огиенко, г.Киев"

с. 14

YAMAHA H3000: 900 Вт на нагрузке 8 Ом

с. 15

В блокнот схемотехника

На шкале приемника - весь мир.

А. Егоров, г.Киев

с. 21

Любительская связь и радиоспорт.

Ведущий рубрики А.Перевертайло, UT4UM

с. 22

Модернизация трансивера Волна".

В.И.Лаэовик, UT2IP, г.Макеевка

с. 24

Программирование в Windows: Microsoft Visual Basic 3.0

А.И.Поночовный, г Киев

с. 26

УНЧ на микросхемах

с. 28

Справочный листок

диоды.

В.М.Пестриков, г.Киев

с. 30

№ 6

Модуль цветности ГГС-04.

С.С.Карнаушенко, Ю.П.Деркач, И.Н.Шевченко, С.В.Коринец, В.М.Коваленко, г.Киев

с. 2

Цифровое радиовещание.

А.Егоров, г.Киев

с. 3

Система дистанционного управления RC-5.

А.М.Ермаков г.Киев

с. 4

Простая схема электроакупунктурного стимулятора.

В.Д.Бородай, г.Запорожье.

с. 5

Делитель частоты с автоматическим выбором коэффициента деления.

Ю.М. Быковский, г.Севастополь

с. 6

Преобразователь однополярного питания в двухполярное.

В.Р.Нечаев, г. Киев

с. 8

Регулируемый низковольтный источник опорного напряжения.

Т.Х.Утюшев, г.

с. 9

Усовершенствование блока питания для плейера.

О.В.Клевцов, г. Днепропетровск

с. 10

Электронное реле указателя поворотов мотоцикла.

А.И.Торопов, г.Запорожье

с. 10

Хронометраж компакт - кассет.

Е.М.Лукин, г.Донецк

с. 11

SSTV - первые шаги.

Н.В.Деренко (US8AR). г.Ромны,

с. 12

На шкале приемника - весь мир.

А.Егоров, г.Киев

с. 14

YAMAHA H3000: 900 Вт на нагрузке 8 Ом

с. 15

В блокнот схемотехника

Компьютерный вирус - что это такое?.

С.Ю.Алексеев, г.Киев

с. 20

Любительская связь и радиоспорт. Ведущий рубрики

А.Перевертайло, UT4UM

с. 22

Microsoft Visual Basic 3.0

А.И.Поночовный, г Киев

с. 24

диоды.

В.М.Пестриков, г.Киев

с. 26

Многопрограммный таймер КР1016ВИ1

с. 28

Справочный листок

Улучшаем Сервис".

С.И.Нездойминога, г. Полтава"

с. 29

Новые микросхемы производства ОАО КВАЗАР"

с. 30

№ 7

Система дистанционного управления RC-5.

А.М.Ермаков, г.Киев

с. 2

Еще один вариант мигалки.

А.Горбенко, п. Казацкое, Херсонская обл.

с. 3

Еще раз о продлении жизни цветною кинескопа.

В.Б.Ловчук, г.Самбор Львовская обл.

с. 4

Телефонный сторож.

С.М.Янковский, г.Киев

с. 5

Вторая жизнь магнитной головки.

В.Галаган, г.Киев

с. 6

Тиражный комплекс. Звуковой тракт.

Е.М.Лукин, г.Донецк

с. 7

Печатная плата для карманного мультиметра.

Н.И.Папулов, г.Харьков

с. 8

Логический пробник.

Д.Л.Данюк, Г.В.Пилько, г.Киев

с. 9

Прибор для контроля электропроводки.

А.В. Гресев, г. Ровно

с. 10

Схема случайного выбора тона.

В.Петров, г.Старый Крым

с. 11

Универсальное зарядное устройство.

Л.Ф.Лясховский, г.Киев

с. 12

Автоматический пробник-идентификатор транзисторов и диодов.

Р.Б.Подопригора, г. Киев

с. 14

Трансивер "ALINCO" DR-599 Т/Е"

с. 16

В блокнот схемотехника

На шкале приемника - весь мир.

Александр Егоров, г.Киев

с. 21

Любительская связь и радиоспорт.

Ведущий рубрики А.Перевертайло, UT4UM

с. 22

Копировщики ZX-Spectrum".

В.Огиенко, г.Киев"

с. 26

Трансформаторы типа ТПП290 - ТПП323.

ААКовпак, пгт Дослидницкое, Киевская обл.

с. 28

диоды.

В.М.Пестриков, г.Киев

с. 30

Изготовление печатных плат.

И.Зубаль, г.Киев

с. 31

№ 8

Сенсорный выключатель.

В.Б.Ловчук, г.Самбор, Львовская обл.

с. 2

Коммутация модуля сопряжения УМ1-5* с пульта ДУ.

В.К.Сварчевкий, п.г.т. Боярка, Киевская обл., А.Г.Флориан, г. Киев

с. 3

Одновибратор на D-триггере.

Г.Шахунов, п.Шортанды, Акмолинская обл.

с. 3

Цифровой частотомер маЖКИ.

В.Ц.Милевский, пос. Макаров, Киевская обл.

с. 4

Совершенствование совершенного.

Ю.А.Каранда, г.Изюм,Харковская обл

с. 5

TDA1524 в канале записи магнитофона.

Е.Лукин, г. Донецк

с. 6

Универсальное зарядное устройство.

Л.Ф.Лясковский, г. Киев

с. 7

Надежный интеллектуальный прибор.

Н.И.Пакулов, г. Харьков

с. 8

Автоматический пробник - индикатор транзисторов и диодов.

Р.Б.Подопригора, г. Киев

с. 10

Модернизация универсальной цифровой шкалы.

В.В.Хоменко, г. Новая Каховка, Херсонская обл.

с. 11

Устройство автоматического контроля состояния изоляции электродвигателя.

К.В. Коломейцев, Ю.Ф.Романюк, г. Ивано-Франковск

с. 12

Терморегулятор для инкубатора

Н.Пенский, пгт В. Лепетиха, Херсонская обл.

с. 13

Ультразвуковой генератор для отпугивания крыс.

В.Д.Бородай, г. Запорожье

с. 13

Универсальный УНЧ трансивера.

В.А.Артеменко (UT5UDJ), 252110, г. Киев-110, а/я 822

с. 14

Удлиненный диполь для KB диапазонов.

Ю.Л.ШІичка, (UR7TU)

с. 14

Трансивер "ALINCO " DR-599 T/E"

с. 15

В блокнот схемотехника

Открыта Radioamator BBS.

Н.Сухов, CucOn Radioamator BBS

с. 21

Любительская связь и радиоспорт.

Ведущий рубрики А.Перевертайло, UT4UM

с. 22

АУЗ-8910 или YM2149F?

С.М. Рюмик, г.Чернигов.

с. 26

Интегральные микросхемы К140УД25 и К140УД26 А, Б, В, Г

с. 28

На шкале приемника - весь мир.

Александр Егоров, г. Киев

с. 29

№ 9

TDA1524 в Маяке-240".

Е.М.Лукин, г.Донецк

с. 2

Семейство 16-разрядиых ОЭВМ 80С51ХА.

А.М.Ермаков, г.Киев

с. 3

Простой тиристорный регулятор повышенной мощности.

К.В. Коломейцев, г.Ивано-Франковск

с. 5

Применение узлов ламповых цветных телевизоров в телевизорах ЗУСЦТ,

В.В.Поддубный, г.Мариуполь

с. 6

Блокиратор параллельного телефона,

И.Н.Балахничев, А.В.Дрик, г.Минск.

с. 8

Разговорная схема для АОНа,

Ю.М.Дзекан, г.Донецк

с. 9

Автоматическое устройство для отключения нагрузки при повышении сетевого напряжения.

А.В.Прилуцкий, г.Славута, Хмельницкая обп

с. 10

Простая схема мелодического 8-тонального звонка,

А.М.Шарый, с.Кувечичи, Черниговская обл.

с. 10

Ночной режим в телефонных аппаратах "Элетон-201".

П.М.Костюк, с.Большевцы, Иваново-Франковская обл"

с. 11

На шкале приемника - весь мир.

Александр Егоров, г.Киев

с. 12

Трансивер " ALINCO " DR-599 ТУЕ"

с. 15

Самоучитель азбуки МОРЗЕ.

К.В.Рабогашвили, г.Молодогвардейск, Луганская обл

с. 22

Доработка трансивера Волна",

Ю.Н.Межевич, US571AG, г.Краматорск

с. 23

катушки индуктивности

В.М.Пестриков, г.Киев

с. 26

Справочный листок

Медные обмоточные провода с эмалевой изоляцией.

В.М.Пестриков, г.Киев

с. 28

Провода с эмалево-волокнистой изоляцией.

В.М.Пестриков, г.Киев

с. 29

Проще не придумаешь.

А.Емельянов, г.Киев

с. 29

№ 10

Индикатор напряжения бортовой сети.

А.А.Тихомиров, г.Киев

с. 2

Семейство 16-разрядных ОЭВМ 80С51ХА,

А.М.Ермаков, г.Киев

с. 3

На шкале приемника - весь мир.

Александр Егоров, г.Киев

с. 5

Цифровой регулятор уровня для TDA 1524,

Е.М . Лукин, г. Донецк

с. 6

Hi-Fi аудиокомплекст с CD-ROM.

Р.Подопригора, г.Киев

с. 8

0 компакт-кассетах и динамическом подмагничивании.

Н.Сухов, г.Киев

с. 10

Электронные часы с питанием от сети.

К.В.Коломойцев, г.Ивано-Франковск

с. 13

Доработка трансивера Волна",

Ю.Н.Межевич, US571AG, г.Краматорск

с. 14

Коммутация прием-передача" УКВ трансивера.

Ю. Стрел ков-Серга, UT5NC, 286018, г. Винница, а/я 5000

с. 15

Еще раз о настройке KB антенн.

А.Н. Сенчуров, UT4EK

с. 15

Радиолюбителям об Интернете.

С.Бунин, UR5UN

с. 16

Любительская связь и радиоспорт.

Ведущий рубрики А.Перевертайло, UT4UM

с. 20

Золотой успех Николая Великанова,

г. Члиянц, UY5XE

с. 21

Снова про часы из набора СТАРТ-2041".

З.В.Дырив, г.Мукачево"

с. 22

Приготовление раствора для травления печатных плат.

В.В.Поддубный, г.Мариуполь

с. 22

катушки индуктивности.

В.М.Пестриков, г.Днепропетровск

с. 23

Справочный листок

Автомагнитола TRS

с. 24

В блокнот схемотехника

Замена зарубежных транзисторов

с. 29

Справочный листок

Обозначение некоторых серий болгарских транзисторов.

А.Ф.Бубнов, г. Ижевск

с. 29

Высокочастотные обмоточные провода

с. 30

№ 11

Формирователь стробирующего импульса.

В.В.Поддубный, г.Мариуполь

с. 2

Семейство 16-разрядных ОЭВМ 80С51ХА.

А.М.Ермаков, г.Киев

с. 3

Дистанционное прослушивание телепрограмм.

М.А.Гузев, с.Смоляниново, Луганская обл.

с. 5

Современные маломощные передатчики ДМВ диапазона.

В.К.Левицкий, В.Н. Гладкий, г.Киев

с. 6

0 компакт-кассетах и динамическом подмагничивании.

Н.Сухов, г.Киев

с. 8

Телевизор из монитора.

Д.А.Иконников, г.Смела, Черкасская обл.

с. 11

Светящаяся мушка для охотника,

С.Н. Коваленко, г. Запорожье

с. 11

Модем - Ворота" в Интернет.

Сергей Бунин, UR5UN, г.Киев

с. 12

Вторая жизнь перегоревшей лампы дневного света.

А.С.Гетьман, с.Кушлын, Тернопольская обл

с. 13

Стабилизатор переменного напряжения.

А.С.Гетьман, с.Кушлын, Тернопольская обл.

с. 13

Программирование в Windows: Microsoft Visual Basic 3.0

А.И.Поночовный, г Киев

с. 14

Телефон делового человека.

И.Г.Роде, г.Киев

с. 16

НЧ фильтр высших гармоник для усилителя диапазона 144 - 146 МГц,

И.Я. Милованов, UYOYI (ex UR5YDL), г.Черновцы

с. 16

Трансивер АМАТОР - ЭМФ".

ААТемерев, г.Светловодск, Кировоградская обл."

с. 18

Любительская связь и радиоспорт.

Ведущий рубрики А.Перевертайло, UT4UM

с. 20

ЛРУ - проблеми залишаються.

Юрко П.Стрелков-Серга, UT5NC, м.Вінниця

с. 21

Параметры отечественных биполярных транзисторов

с. 22

PANASONIC NV-F75

с. 24

В блокнот схемотехника

катушки индуктивности.

В.М.Пестриков, г.Днепропстровск

с. 30

Справочный листок

Простой способ изготовления печатных плат.

Ю.Л.Бутырин, аФедоровка, Херсонская обл

с. 32

№ 12

Выходные каскады УЗЧ на электронных лампах.

В.М.Пестриков, г.Днепропетровск

с. 2

Семейство 16-разрядных ОЭВМ 80С51ХА.

А.М.Ермаков, г.Киев

с. 3

Восстановление выводов электродов кинескопов.

Г.А.Попов, г.Хмельницкий

с. 5

Современные маломощные передатчики ДМВ диапазона.

В.К.Левицкий, В.Н. Гладкий, г.Киев

с. 6

Радио ВМ.

А.Егоров, г.Киев

с. 7

Телефон делового человека.

И.Г.Роде, г.Киев

с. 8

Маленькие тайны.

А.К.Круть, г.Смела, Черкасская обл

с. 9

Музыкальный звонок - автомат.

С.В.Чепульский, г.Киев

с. 10

Давайте переписываться электронной почтой. `

С.Бунин, г.Киев

с. 12

Логические операции ZX-Бейсика.

А.Круть, г.Смела, Черкасская обл

с. 16

На шкале приемника - весь мир.

А.Егоров, г.Киев

с. 18

Простой микрофонный усилитель трансивера.

В.А.Артеменко, г.Киев

с. 19

Любительская связь и радиоспорт.

Ведущий рубрики А.Перевертайло, UT4UM

с. 20

катушки индуктивности.

В.М.Пестриков, г.Днепропетровск

с. 22

Справочный листок

PANASONIC NV-F75

с. 24

В блокнот схемотехника

Параметры отечественных биполярных транзисторов.

с. 28

Содержание журнала Радіоаматор" за 1996 г."

с. 30

1997

№ 1

Оценка качества и стоимость современных зарубежных приемников

с. 4

Семейство 16-разрядных ОЭВМ 80С51ХА.

А. М.Ермаков

с. 5

Цифровой измеритель емкости.

Т.Киричук

с. 7

Музыкальный звонок-автомат.

С.В.Чепульский

с. 8

Миниатюрный осциллограф.

В.Г.Давлеткулов

с. 10

Всемирная паутина.

С.Бунин

с. 16

Измеритель емкости конденсаторов.

Н.Кононлянко

с. 17

Фильтр ПЧ из ТВ резонаторов,

В.Коваленко

с. 18

Перестройка импортного" УКВ диапазона.

В.Т.Когут"

с. 18

Устройство гальванической развязки и согласования компьютера с модемом трансивера.

А. Ксеншкевич

с. 19

Любительская связь и радиоспорт.

А.Перевертайло

с. 20

0 компакт-кассетах и динамическом подмагничивании.

Н.Сухов

с. 22

В блокнот схемотехника NICAM DECODER SCHEMATIC DIAGRAM (NV-F75B/EB)

с. 24

Радиоприем.

А.Егоров

с. 29

Кварцевые генераторы.

О.В. Белоусов

с. 30

Индикатор радиоизлучения.

В.А.Поройков

с. 31

Параметры отечественных биполярных транзисторов

с. 32

№ 2

GSM приходит в Украину

с. 2

Семейство 16-разрядных ОЭВМ 80С51ХА.

А. М.Ермаков

с. 3

Кодовый замок с емкостной памятью.

В.Г.Давлеткулов

с. 5

Улучшаем блок питания из комплекса Сервис".

С.И.Нездойминога

с. 6

Еще раз об экономии электроэнергии.

А. К. Бескровный

с. 7

Универсальный индикатор.

В.Д.Бородай

с. 7

Прием телевизионных программ стран СНГ со спутников.

А.Т.Орлов, О.Ф.Крылач

с. 8

Приемник-тестер.

В.Т.Когут

с. 10

Устройство управления лентопротяжным механизмом магнитофона.

Г.Шахунов

с. 10

Завтра - цифровое телевидение.

С.Г.Бунин

с. 12

Болтовня в интернете.

С.Бунин

с. 16

Радиоприем.

А.Егоров

с. 17

Переделка радиостанции Лавина-М".

В.Коваленко

с. 18

Любительская связь и радиоспорт.

А.Перевертайло

с. 20

Кварцевые генераторы.

О.В. Белоусов

с. 22

PANASONIC KX-T3850

с. 24

В блокнот схемотехника

Монтаж видеозаписей.

В.Вовченко

с. 26

Имитатор сигналов мигалки и сирены.

В.Д.Бородай

с. 28

Диоды выпрямительные большой мощности

с. 30

№ 3

Выставка SAT TV-97

с. 2

Вы хотите иметь сбой собственный спутниковый телевизионный канал?

Ю.А.Юревич

с. 2

Кабельное телевидение от А до Я

с. 4

Орбита Grundig.

И.Г.Кучернюк

с. 8

Таблица частот спутниковых каналов

с. 12

Семейство 1 6-разрядных ОЭВМ 80С51ХА.

А. М.Ермаков

с. 19

Двухтональный сигнал для автомобиля.

Б.В.Персион

с. 21

Автомат световых эффектов.

В.Сумченко

с. 22

Переносная трубка радиотелефона PANASONIC KX-T3850

с. 24

В блокнот схемотехника

Простой бытовой терморегулятор повышенной мощности.

С.П.Горбунов, А.Н.Смирнов

с. 26

Устройство для сбора пчелиного яда.

А.А.Ковпак

с. 28

Модуль аналогового ввода данных.

А. Белуха

с. 29

Телефон в ИНТЕРНЕТ.

С.Бунин.

с. 30

Радиоприем.

А.Егоров

с. 32

Приемник ИРЕНЬ-401" - УКВ приставка.

В.Н.Бузецкий

с. 33

Переделка радиостанции Лавина-М".

В.Коваленко

с. 34

Любительская связь и радиоспорт.

А.Перевертайло

с. 36

Защита электродвигателя.

В.А.Саржа

с. 38

Кварцевые генераторы.

О.В. Белоусов

с. 39

№ 4

Радиолюбителям о выставке SAT 7V-97

В.А.Глущенко

с. 2

Связь индивидуального пользования.

В.Е.Федяев

с. 3

Современные телефонные аппараты.

А.С.М ельник

с. 4

Аксессуары для телефонных кабелей.

А.П.Лавриненко, A.M. Польский

с. 7

Спутниковые войны.

Ю.А.Юревич

с. 11

Контроль уровня ТВ сигналов в системах кабельного телевидения

А.И.Ванькова

с. 12

Кабельное телевидение от А до Я

с. 13

Микроволновая интегрированная телерадиоинформационная система (МИТРИС).

Т.Н.Нарытник, В.Н.Галич, А.А.Липатов, П.Я.Ксензенко

с. 15

Как улучшить ИНТЕРНЕТ?

С. Бунин

с. 19

ТВ магистраль с активными распредкоробками.

Н.П.Горейко

с. 21

Емкостные реле.

К.В.Рабогашвили

с. 22

Магнитола Panasonic RX-1650

с. 24

Блок фиксированных настроек.

В.В.Черленевский

с. 26

Двухтональный генератор для магнитофона.

С.Стукалюк

с. 30

Прибор для проверки транзисторов любой проводимости.

В.Я.Хливнюк

с. 31

Тестер + AKAIWA.

Ю.Н.Горустович

с. 31

Мостовой усилитель с компенсацией искажений сигнала связью вперед".

Д.Л.Данюк, Г.В.Пилько

с. 32

Логический анализатор на двух микросхемах.

В.В.Пясецкий

с. 33

ДМВ антенна.

В.И.Сизов

с. 34

Обратимый ВЧ тракт SSB-трансиеера.

В.А.Артеменко

с. 35

Любительская связь и радиоспорт.

А.Перевертайло

с. 38

Радиоприем.

А. Егоров

с. 40

Конденсаторы электролитические УК50-03, УК50-08

с. 41

Возможно ли такое?

В.А.Поройков

с. 43

№ 5

Новый украинский тюнер ТСТ-500.

В.В.Имшенецкий, Б.М.Сокульский, Р.Г.Партыка

с. 5

Орбита Grundig.

В.Долбишев, И.Кучернюк

с. 6

Аудиоплейеры.

В.Фесечко

с. 8

Нетрадиционный взгляд на импортные телевизоры

с. 11

Принципи побудови стільникових систем і мереж рухомого зв'язку.

Е.О. Сукачов, М.О. Чумак

с. 13

Зарядное устройство с эффективной защитой.

В.А.Соколовский

с. 17

0 ремонте цветных телевизоров УЛПЦТИ-61-ІІ.

А.А.Ковпак

с. 18

Частотомер - цифровая шкала.

А.Грицюк

с. 20

Усовершенствование пультов дистанционного управления.

А. Белуха

с. 23

Охранное устройство с электронным ключом.

А.А.Руденко

с. 24

Поворотное устройство для антенны.

Г.А.Члиянц

с. 27

Антенный усилитель ДМВ.

О.А.Цопа

с. 28

Рисование дорожек клеем.

П.И.Желтвай

с. 29

Любительская связь и радиоспорт

А.Перевертайло

с. 30

Усилитель EA6383S VIDEOTON

с. 33

В блокнот схемотехника

Обратимый ВЧ тракт SSB-трансивера.

В.А.Артеменко

с. 36

Конструкция кварцевых фильтров

В.А.Башкатов

с. 37

Подбор конденсаторов для изготовления кварцевых фильтров в домашних условиях.

В.А.Башкатов

с. 38

Малошумящий усилитель для частотного диапазона 144-146 МГц.

И.Я.Милованов

с. 39

Радиоприем.

А.Егоров

с. 40

Простой двухтональный сигнализатор.

Л.Д.Богославец

с. 41

Любительская радиосвязь и Интернет.

С.Бунин

с. 44

Диоды выпрямительные малой мощности

с. 45

Счетверенный программируемый операционный усилитель КР1435УДЗ.

с. 48

GSM 1800

с. 49

Голосовая почта.

Л.Приходько

с. 51

Аппаратура уплотнения абонентских линий корпорации Raycbem.

А.П.Лавриненко

с. 52

ERMES.

А.0совський

с. 54

Мобильная радиостанция сотовой системы связи NMT-450

Л.С.Чайников, А.М .Мухин

с. 55

№ 6

Орбита Grundig.

В.Долбишев. И.Кучернюк

с. 10

0 ремонте цветных телевизоров УЛПЦТИ-61-ІІ.

А.А.Ковпак

с. 17

Аттенюатор тока.

В.Ю.Солонин

с. 20

Простой тестер цифровых микросхем.

Д.Домницкий

с. 23

Питание электродвигателей переменного тока.

А.Н.Спиридонов

с. 24

Универсальный пробник.

В.П.Чигринский

с. 25

RC - генератор синусоїдних коливань. В.Г.Бондаренко

с. 26

Неисправности лентопротяжного механизма магнитофонов Маяк".

С.А.Крицкий"

с. 27

Сенсация.

С.Нездойминога"

с. 27

Увеличение выходной мощности радиостанции Лавина-М".

О.К.Шуман

с. 28

Любительская связь и радиоспорт.

А.Перевертайло

с. 29

CQ WZ6Z. или рассказ для начинающих контестменов.

С.Литвинов

с. 30

Многопредельный вольтметр с линейной шкалой.

А.Г.Зизюк

с. 33

Низкочастотный тракт переносных радиоприемников.

Д.Л.Данюк, Г.В.Пилько

с. 34

Прибор для получения серебряной воды.

А.И. Муравко

с. 36

Самозащищенный электронный ключ.

А.В.Гилис

с. 38

Установка кинескопа 32ЛК2Ц вместо 32ЛК1Ц.

А.Г.Флориан

с. 39

Светоизлучающие приборы

с. 44

Мобильная радиостанция сотовой системы связи NMT-450.

Л.С. Чайников, А.М .Мухин

с. 51

Радиотелефоны.

А.С.М ельник

с. 54

Системы местной беспроводной связи (WLL).

Л.А.Урывский, О.Н.Кононенко

с. 59

Система уплотнения Maxpler корпорации Raycbem.

А.Лавриненко, А.Польский

с. 62

№ 7

Internet со спутника.

А.Польский

с. 3

Цифровое телевидение (Digital TV)

с. 5

Стандартное телевидение (Standart TV)

с. 7

Несжигаемый блок питання.

Н.П.Горейко"

с. 12

Автоматическое зарядное устройство.

Р.В.Григоренко

с. 13

Инвертор - формирователь для декодеров ПАЛ.

Б.В.Поддубный

с. 14

Любительская радиосвязь и радиоспорт.

А.Перевертайло

с. 15

Радиолюбители Югославии.

Г.Патаки

с. 18

Субмодуль видеоусилителей для модуля цветности МЦ-46.

А.А.Ковпак

с. 19

Микросхему можно не менять.

В.Т.Когут

с. 20

Усилители ВЧ для приемников СВ и ДВ диапазонов.

В.А.Сова

с. 21

Музыкальный звонок.

В.Т.Чигринский

с. 22

Сверлильный станок из подручных материалов.

П.Н.Желтвай

с. 23

Формирователи длительности импульсов но микросхемах КМОП - особенности работы и применения.

с. 24

Стрелочный частотомер

В.Соломийчук

с. 27

Сдвоенный светодиодный индикатор.

В.С.Вовченко, В. Н. Пехота

с. 28

Высокостабильный источник питания ГПД трансивера.

О.В.Шуман

с. 30

Схемы защиты источников питания от перегрузки.

В.К.Горбунов

с. 31

Облучайтесь... на здоровье.

В.Д.Бородай

с. 32

Электроника в домашнем инкубаторе.

А.Н.Сикорский

с. 34

Индикатор мощности для УМЗЧ.

Ю.Г.Нечитайло

с. 35

Пробник для транзисторов.

В.И.Калитчук

с. 35

Тестер для проверки микросхем.

А.И.Сафранков

с. 36

Способы повышения класса точности любительской радиоизмерительной аппаратуры.

В.Р.Нечаев

с. 38

Реле времени на интегральном стабилизаторе напряжения.

С.В.Чепульский

с. 40

Сдвоенный операционный усилитель общего назначения с однополярным источником питания УР1101УД01

с. 42

Новые светоизлучающие диоды

с. 43

Видеокамеры. Принципы построения и справочные данные.

О.Н.Партала

с. 49

0 технологиях Wireless Local Loop.

В.Н.Почерняев

с. 52

Радиотелефоны.

А.С. Мельник

с. 54

Базовая станция BD28N сотовой системы связи стандарта NMT-450.

Л.С.Чайников

с. 58

№ 8

Спутниковое телевидение.

а.и.поночовный

с. 7

Сучасні телекомунікаційні технологи та послуги на межі XXI століття.

В.Г.Бондаренко

с. 9

Видеокамеры. Принципы построения и справочные данные.

О.Н. Портала

с. 13

Роуминг бывает национальным, автоматическим и ... пластиковым".

Ю. Швец"

с. 16

Радист советует телефонисту.

В.А.Поройков

с. 17

Ремонт телефонных аппаратов.

И.Я.Иванческул

с. 17

Крепление трубок.

П.И.Желтвай

с. 17

Простой метод проверки транзисторов.

А.С.Грудов

с. 18

Трехтональные сигнализаторы.

В.В.Банников

с. 19

Магнитофон для записи компьютерных программ.

Э.М.Хилек

с. 21

Охраняй себя сам.

А.М.Вахненко

с. 22

Тиристорный регулятор мощности.

А.Н.Романенко

с. 24

Электронный предохранитель.

О.А.Гудков

с. 24

Простая схема генератора оптических импульсов.

В.Д. Бородай

с. 30

Кассетница из сигаретных коробок.

И.Г.Курах

с. 30

Шкальные индикаторы на основе светоизлучающих диодов

с. 31

Любительская связь и радиоспорт.

ААПеревертайло.

с. 34

У радиолюбителей Будапешта.

В.Артеменко

с. 37

Международная DIG-встреча Санкт-Петербург '97".

Л. Пузанков"

с. 37

Простое устройство, улучшающее качество записи.

И.П.Головатюк

с. 38

Регулятор мощности.

В.С.Анухов

с. 38

Расширение возможностей герконовых датчиков.

В. П.Чигринский

с. 39

Восстановление красящих лент для машинок и принтеров.

П.Н.Желтвай

с. 39

Устройство защиты от поражения электротоком.

А.Кузнецов

с. 40

Схема гашения незначащего нуля в электронных часах с динамической индикацией типа Старт-7176"."

с. 42

Сверхнадежный замок или еще раз о Старт-7176".

Р.Н.Романюк

с. 42

Автоматический сторож.

П.И.Слюсар.

с. 43

Экзотические возможности микросхем серии КМОП.

Д.Л.Данюк, Г.В.Пилько

с. 44

Применение микросборок серии КМП403.

С.В.Чепульский

с. 46

Индикатор логических уровней.

А.Г.Мединский

с. 47

Миниатюрные квантовые антенны метровых волн.

Б.А. Павлов

с. 48

Маленькие телефонные хитрости

с. 50

Прием восьми каналов в телевизоре.

В.В.Бабенко

с. 54

Словарь оператора сотовой связи

с. 56

№ 10

Украинская спутниковая система связи интегрального обслуживания LEOPACK.

С.Г.Бунин

с. 6

Транкинг: мобильная связь для профи" и не только."

с. 10

Мобильные GSM телефоны ascom Elisto и ascom Axento.

с. 12

Фирма DeTeWe - от простого телефона до единой коммутационной системы.

с. 13

Инмарсат на полном ходу.

А.П.Живков, А.А.Липатов, В.В.Микитенко

с. 15

Изготовление печатной платы.

С.С.Лихотворик

с. 18

Основы цифровой техники для начинающих.

О.Н.Партала.

с. 20

Регулятор напряжения для автомобиля (мотоцикла).

М.П.Горейко

с. 22

SLOW MOTION -замедленное движение.

С.Рюмик"

с. 23

Цифровое реле времени с регулятором мощности для фотопечати.

С.В.Чепульский

с. 24

Зарядное устройство для аккумуляторного фонарика.

В.Н.Бузецкий

с. 24

Смекалка при ремонте строчной развертки.

Л.Г.Шевчук

с. 26

Автомат - выключатель телевизора ИМС.

О.А.Гудков

с. 26

Ионисторы - конденсаторы с двойным электрическим слоем.

С.Карабанов, Ю.Кухмистров

с. 31

Любительская радиосвязь и радиоспорт.

А.А.Перевертайло

с. 34

Широкополосный усилитель мощности любительского трансивера.

В.А.Артеменко

с. 38

7-я Международная крымская конференция СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии"

А.А.Липатов"

с. 41

5 лет в океане прессы

с. 41

УКВ ЧМ приемник повышенной помехоустойчивости.

А.М.Вахненко

с. 44

Чем можно заменить лампы 6П15П и 6Р4П, если они плохо работают в видеоусилителе телевизора.

Л.Г.Шевчук

с. 44

Замена МС М1497 на К174УН9 в магнитофоне Унитра".

В.В.Клечковский"

с. 45

Устройство автоматического отключения.

О.А.Гудков

с. 45

Усовершенствование старых телевизоров.

ВЛ.Чигринский

с. 46

Квазимостовой усилитель мощности.

С.М.Янковский

с. 48

Антенные системы спутникового телевидения

с. 50

МИТРИС - система интегрального обслуживания: состояние и перспективы

с. 56

Видеокамеры: принципы построения и справочные данные

О.Н.Партала

с. 61

№ 11

Иридиум - система глобальной персональной спутниковой связи.

А.А.Липатов, О.Ф.Коробейников, Т.М.Федорова"

с. 4

СиБи радиосвязь.

В.Е.Федяев

с. 8

Импортные микросхемы в радиотелефонах и радиостанциях.

В.Е.Федяев

с. 10

Транкинг: технические подробности и функциональные возможности

с. 12

Радиолюбительская радиосвязь и радиоспорт.

А.А.Перевертайло

с. 14

Экологическая экспедиция F6FOZ, радиста экипажа Кусто.

Е.Перевертайло

с. 14

0 работе через репитеры.

Г.Члиянц

с. 19

НЧ-SPEECH - процессор SSB трансивера.

В.А.Артеменко

с. 20

Формування сигналів телеграфної абетки.

О.П.Синьківський

с. 21

Цифровое реле минутных интервалов времени.

Н.П.Поренко

с. 22

Новогодние елочные гирлянды

с. 24

Автомат световых эффектов.

А.Г.Зызюк

с. 27

Популярно о ксероксе

с. 28

Фирменное звучание музыкального сопроцессора.

С.Рюмик

с. 30

Твердотельные реле производства западных фирм

с. 31

Зарядное устройство для никель-кадмиевых аккумуляторов.

О.В. Белоусов

с. 35

Передатчик для видеожучка".

С.С.Паламарчук

с. 38

Секреты мастера

с. 40

Устройства дистанционного управления.

В.И.Нашилов

с. 42

5607ВИ1 - микросхема для многофункциональных электронных часов с цифровой индикацией.

В.П. Рева, А.М.Торчинский

с. 44

Основы цифровой техники для начинающих.

О.Н.Партала

с. 47

В помощь домашнему мастеру.

И. В Сидоров

с. 49

Сигнализатор появления влаги.

С.Н Коваленко

с. 50

Новости: по материалам журнала "Телеспутник" (Россия)

с. 55

Видеокамеры: принципы построения и справочные данные.

О.Н.Партала

с. 57

Говорящая игрушка.

.С.Гапоненко, О.Кирияйнен

с. 61

№ 12

Мережа на принципах СЦІ (SDH).

В.Г.Бондаренко

с. 7

Импортные микросхемы в радиотелефонах и радиостанциях

В.Е.Федяев

с. 8

Защита телефонных аппаратов и линий связи.

С.В.Быков

с. 12

Любительская связь и радиоспорт.

ААПеревертайло

с. 14

Двухэлементная антенна типа "волновой канал" для диапазона 10 метров.

И.Я.Милованов

с. 19

Простая электрическая схема узкополосного телеграфного фильтра

CW. В.А.Башкатов

с. 20

Электрошок - защита для всей семьи.

Д.П.Сидоренко

с. 21

Цифровое реле времени с регулятором мощности для фотопечати

С.В.Чепульский

с. 22

К сельским радиолюбителям

с. 23

Музыкальный звонок.

А.А.Макаренко

с. 28

Зарядное устройство.

В.Слюсаренко

с. 30

Конструкция проволочных конденсаторов.

В.А.Башкатов

с. 30

Операционные усилители фирмы Motorola

с. 31

Справочный листок

Сенсорный выключатель.

Ю.И.Титаренко

с. 35

Терморегулятор, не требующий калибровки.

.А.Н.Спиридонов, Ю.Н.

с. 38

Письма издалека.

Г.Н.Шахунов

с. 39

Передающие антенны микроволновой интегрированной телерадиоинформационной системы.

С.В.Семенихин

с. 40

FM stereo радиоприемник с микропроцессорным управлением.

Н.М.Хорошевский

с. 42

Мощный частотно-модулированный кварцевый автогенератор.

О.В. Белоусов

с. 45

Основы цифровой техники для начинающих.

О.Н Портала

с. 46

В помощь домашнему мастеру.

И.В.Сидоров

с. 49

Как изготовить печатную плату.

А.Г.Зызюк

с. 50

Магистральные усилители серии TAL фирмы IKUSI

с. 52

Видеокамеры. Принципы построения и справочные данные.

О.Н. Партала

с. 57

Советы оператору домашнего телевидения.

с. 59

1998

№ 1

Защита телефонных аппаратов и линий связи.

С.Б.Быков

с. 11

Антенна бегущей волны.

В.П.Киселев

с. 13

Любительская связь и радиоспорт.

ААПеревертайло

с. 14

Звучит над островом морзянка.

Н.Долгополов

с. 16

Метод балансировки смесителей трансивера.

В.Артеменко

с. 19

Секреты сварочного трансформатора.

И.Н.Пронский

с. 21

Модуль разграничения Доступа.

А.М.Бершадский, Л.Ф.Бурдыка, С.А.Овчаренко

с. 27

Регуляторы напряжения с регулируемым выходом фирмы Motorola"."

с. 32

Кремниевые незапираемые импульсные тиристоры.

С.А.Ковпак

с. 33

Цифровое реле времени с регулятором мощности для фотопечати.

С.В.Чепульский

с. 35

Источник питания малой мощности.

Д.Л. Данюк, Г.В.Пилько

с. 36

Новые профессии колпачка.

А.И.Поненко

с. 40

Экономичный индикатор включения и разряда аккумуляторов.

Н.В.Крепель

с. 41

Щуп к частотомеру.

Н.В.Крепель

с. 41

Проигрыватель компакт-дисков на базе CD-ROM.

И.В.Хорошевский

с. 42

Использование СКВ-418 в ламповом телевизоре.

П.Г.Шевчук

с. 43

Простая настройка телевизора.

И. М. Рудяков

с. 43

Кинескопу - долголетие.

О.В. Белоусов

с. 44

Основы цифровой техники для начинающих.

О.Н.Партала

с. 46

Простые схемы генераторов на транзисторах.

А.Г.Зызюк

с. 48

Управляемый генератор на D-триггере.

А.Н Смирнов

с. 49

В помощь домашнему мастеру.

И.В.Сидоров

с. 50

Об организации космического Телемоста.

Э.И.Кузнецов, Е.Н.Уласенко, ААЛипатов

с. 51

Выбор аппаратуры для приема телевизионных программ со спутника

с. 54

Видеокамеры. Принципы построения и справочные данные.

О.Н.Партала

с. 57

Билет в домашний кинотеатр.

М.В.Ельчев"

с. 58

№ 2

Реальные достижения в мире иллюзий.

В.Васильев, С.Латыш

с. 2

Современные бытовые аналоговые кассетные магнитофоны.

В.Г.Абакумов, И.А.Крыжановский

с. 7

Видеокамеры. Принципы построения и справочные данные.

О.Н.Партала

с. 9

Особенности технологии High-End аудиотехники

с. 12

Любительская связь и радиоспорт.

ААПеревертайло

с. 15

Широкополосная штыревая антенна с емкостными вставками.

В.Г.Сайко

с. 20

Доработка ДУ.

В.И.Панькевич

с. 21

УНЧ с низковольтным питанием.

А.А.Данильчук

с. 21

Цветной телевизор из монитора.

Д.П. Кучеров

с. 22

Повышение чувствительности радиоприемника Меридиан РП-348" в диапазоне УКВ.

С.А.Жук

с. 23

0 стандарте CDMA в системах сотовой связи

с. 24

Источник питания для 3-вольтовых аудиоплейеров.

А.В.Гилис

с. 27

Ремонт цифрового вольтметра.

І.Я.Іванческул

с. 28

Автоматическое зарядное устройство.

Н.В.Крепель

с. 28

Самодельные охранные устройства.

А.Д.Петренко

с. 29

DC-DC преобразователи

с. 31

Справочный листок

Применение некоторых типов микросхем стабилизаторов напряжения.

Е.Л.Яковлев

с. 34

Конструирование плат цифровых устройств.

А А Ковпак

с. 36

0 трансформаторах.

А.Г.Зызюк

с. 37

Тринисторный выключатель.

К.В.Рабогашвили

с. 38

Измерение низкоомных сопротивлений.

А.Е.Добуш

с. 43

Индикатор пиков сигналов.

Д.Л.Данюк, Г.В.Пилько

с. 44

Основы цифровой техники для начинающих.

О.Н. Портала

с. 46

В помощь домашнему мастеру.

И.В.Сидоров

с. 48

Дизайн High-End аппаратуры, или стоит ли обращать внимание на яркую упаковку?

с. 49

LTR, EDACS и TETRA

с. 52

Современные телекоммуникации от А до Я.

С.Г.Бунин

с. 54

Спутники и телерадиовещание.

К.Шаерхольц

с. 59

№ 3

Современные системы интерактивного кабельного телевидения.

Ю.А.Юревич

с. 6

Профессиональные спутниковые приемные телепорты.

В.С.Пантов, Ю.В.Петрушевский, А.Г.Дудко, Р.Ф.Дубровка

с. 13

Цифровые приемники спутникового телевидения.

О.Ф.Крылач

с. 14

Любительская связь и радиоспорт.

АЛеревертайло

с. 16

Акция Чернобыль-97".

Г.Члиянц"

с. 18

Дуплексная УКВ антенная система для работы волнами одной поляризации.

В.Г.Сайко

с. 21

Транзисторный усилитель мощности звуковой частоты.

А.Г.Зызюк

с. 22

Генератор желаний.

С.М. Шутин

с. 24

Цветной телевизор из монитора.

Д.П. Кучеров

с. 25

Звуковой пробник.

Н.В.Крепель

с. 26

Преобразователи постоянного напряжения в переменное.

В.А.Панченко

с. 26

Источники питания для радиоаппаратуры и электронных устройств.

В.П.Чигринский

с. 28

DC-DC преобразователи

с. 31

Твердотельные фильтры фирмы Linear Technology"

с. 33

Дозиметр из радиоприемника.

Е.М.Барняк

с. 35

Восстановление работоспособности головки принтера.

С.В. Кучеренко

с. 37

Секреты сварочного трансформатора.

И.Н.Пронский

с. 43

Основы цифровой техники для начинающих.

О.Н.Партала

с. 46

Боковая ветвь прогресса

с. 48

Видеокамеры. Принципы построения и справочные данные.

О.Н. Портала

с. 50

Установка и настройка спутниковой антенны

с. 52

Транкинг: аппаратура для пользователей

с. 58

Система транковой связи TAITNet"

с. 60

№ 4

Видеокамеры. Принципы построения и справочные данные.

О.Н.Партала

с. 4

Кинескопы современных телевизоров.

Н. В. Михеев

с. 7

Усилитель записи для высококачественного магнитофона.

А.Г.Зызюк

с. 10

Доработка магнитофона Маяк-249".

Г.А.Рябко "

с. 11

Любительская связь и радиоспорт.

ААПеревертайло

с. 13

Первая коллективная радиостанция в горноспасательной службе.

А.Кушнир

с. 14

Реверсивный УПЧ трансивера.

В.А.Артеменко

с. 18

Компьютерный анализ параметров звуковых трактов. Аппаратное обеспечение.

Л.В.Крупельницкий

с. 20

Доработка цифрового вольтомметра.

Е.М.Барняк

с. 22

Сопряжение зарубежных видеоплейеров формата VHS с отечественными телевизорами.

К.В.Рабогашвили

с. 24

0 восстановлении работоспособности старых черно-белых кинескопов.

ЛАМурашко

с. 25

Видео- и аудиовход/выход в телевизоре ЗУСЦТ.

А. Белуха

с. 26

Комбинированный биостимулятор.

Д. Бородай

с. 26

Новые технологии для изготовления печатных плат.

И.В.Зелинский

с. 27

Приставка-генератор к частотомеру.

Н.В.Крепель

с. 27

Прибор для неинвазивного определения гемоглобина в тканях человека.

В. Н. Будяк, В.М.Корсунский, ААСнегур, Г.С.Гончарук, С.А.Снегур

с. 28

Малогабаритные переключатели фирмы BOURNS

с. 31

Справочный листок

ASIC - интегральная схема по заказу

с. 34

Расшифровка выводов разъемов IBM PC.

ААВохненко

с. 36

Самодельные охранные устройства.

А.Д.Петренко

с. 42

Устройство для отпугивания комаров.

П.М.Лысак

с. 43

Основы цифровой техники для начинающих.

О.Н.Партала

с. 44

Транзисторы и усилители на них.

А.Г.Зызюк

с. 46

Установка антенны для приема программ НТВ+

с. 52

NMT, GSM или DAMPS: сделайте правильный выбор.

П.Н.Федоров

с. 55

Современные телекоммуникации от А до Я.

С.Г.Бунин

с. 58

Портативные радиостанции фирмы "TAIT Electronics"

с. 60

Полимерные крепежные компоненты для электронной техники.

А.Ю.Михацкий

с. 62

№ 5

Мощные телевизионные передатчики.

В.К.Левицкий

с. 3

Цифровые видеокамеры.

О.Н.Партала

с. 6

Компьютерный анализ параметров звуковых трактов.

с. 8

Секреты биокерамики".

А.Д.Емельянов"

с. 9

Дистанционное управление магнитофоном Маяк-242".

А.В.Кравченко Предлагается схема и описание ДУ на ИК-лучах."

с. 10

СеВГГ-98.

С.Бунин

с. 12

Любительская связь и радиоспорт.

АА.Перевертайло

с. 15

Радиолюбители Коста-Рики.

Г.Патаки

с. 16

Универсальный ВЧ тракт SSB-KB трансивера.

В.А.Артеменко .

с. 20

Прибор для неинвазивного определения гемоглобина в тканях человека.

В. Н. Будяк, В.М.Корсунский, АА.Снегур, Г.С.Гончарук, С.А.Снегур

с. 22

Усовершенствованная игрушка.

В.И.Панькевич

с. 23

Новое в технологии радиолюбительского конструирования.

Н.Головин, Ю.Малышев, Т.Никольская, А.Озернюк

с. 24

Устройство для зарядки элементов питания.

С.Крицкий

с. 26

Телевизионная антенна из пластиковой бутылки.

ВАЛоройков

с. 28

Ручной паяльный инструментарий для ремонтных работ, макетирования и мелкосерийного производства по технологии поверхностного монтажа.

с. 29

Датчики давления фирмы "BOURNS"

с. 31

Справочный листок

Таблица соответствия ОУ фирмы "Motorola" и других фирм"

с. 34

Справочный листок

Биометрика: Устройства идентификации человека

с. 37

Основы цифровой техники для начинающих.

О.Н.Партала

с. 44

В помощь домашнему мастеру.

В. В. Коновал

с. 45

Школа молодых радиотехников

с. 46

Побудова інтегральних мереж кабельного телебачення

с. 50

Инмарсат на полном ходу.

А.П.Живков, А.А.Липатов, В.В.Никитенко

с. 52

Когда секретность решает все...

с. 54

NMT, GSM или DAMPS: сделайте правильный выбор.

П.Н.Федоров

с. 55

Низколеты или дирижабли?

С.Бунин

с. 57

Безопасен ли сотовый телефон?

с. 60

№ 6

0 наболевшем.

В.В.Имшенецкий

с. 3

Технология обработки сигналов телевизионного изображения и повышения его качества.

Н.В.Михеев

с. 4

Устройство, продлевающее жизнь кинескопа.

В.Н.Дубинин

с. 6

Радиомикрофон американского (80-108 МГц) или европейского (88-108 МГц) диапазонов.

С.В.Сакал

с. 7

Тюнер УКВ-FM радиостанций.

А.В.Поминов

с. 8

Функциональные возможности цифровых радиоприемников.

Д.Л.Данюк, Г.В.Пилько

с. 9

Магнитофон. 0 чем говорят объективные показатели качества.

В.Г.Абакумов, И.А.Крыжановский

с. 12

Доработка телевизора TEBAS 37TC-512D-1.

В.Д.Гламазда

с. 14

Любительская связь и радиоспорт.

ААПеревертайло

с. 15

Листая страницы положения.

Г.Игнатов

с. 18

Суперэкономичный светоимпульсный индикатор.

Р.Г.Погребной

с. 22

Цветомузыкальные устройства.

А.Т.Зызюк

с. 25

Электронная свечка".

Б.Исаченко"

с. 26

Антенное сторожевое устройство.

С.В.Рыбчинский

с. 27

Приставка-термометр.

А. Н.Спиридонов

с. 27

Модуль Mouse ТигЬо Basic 1.1".

ЛЖатуло

с. 28

Приемное устройство для калибровки частотомеров.

Н.В.Крепель

с. 28

Пробник полевых транзисторов.

О.В.Никитенко

с. 29

Однокристальные микроконтроллеры фирмы Mitsubishi Electric.

Б.Прокопенко

с. 30

Низковольтные микросхемы CMOS статических ЗУ фирмы "Samsung Electronics"

с. 31

Справочный листок

Низковольтные микросхемы CMOS статических ЗУ фирмы "Sony"

с. 33

Справочный листок

Самодельные охранные устройства.

А.Д.Петренко

с. 37

Транзистору - 50 лет

с. 42

Использование обмотки силового трансформатора в качестве шунта.

П.И.Желтвай

с. 42

Регулятор мощности на симисторе.

С.Ф.Торлин

с. 43

Школа молодых радиотехников

с. 44

Основы цифровой техники для начинающих.

О.Н.Партала

с. 47

Доработка тюнера для приема спутниковых программ в диапазоне частот 11,7.. .12,5 МГц.

Е.В.Патай

с. 53

Сканирующие приемники: задачи и возможности

с. 54

Широкополосные штыревые антенны с реактивными нагрузками.

В.Г.Сайко

с. 55

0 стандарте CDMA в системах сотовой связи

с. 56

Распространение УКВ в городских условиях.

П.Н.Федоров

с. 58

Безопасность связи в GSM.

Ю.Камлов

с. 61

Доктор, а как это лечить...

К.Б.Кужельный

с. 62

№ 7

Магнитофон. 0 чем говорят объективные показатели качества?

В.Г.Абакумов, И.А.Крыжановский

с. 4

KB диапазон в радиоприемнике Сокол-403".

Б.В.Персион

с. 6

Осциллографы: аналоговые или цифровые?

с. 8

Всеволновый радиовещательный приемник.

Н.Катричев, Т.Климова

с. 11

Телевизору ВЕКО -декодер телетекста.

В.Д.Гламазда

с. 14

Любительская связь и радиоспорт.

ААПеревертайло

с. 15

Любительская связь и высокочастотная безопасность.

С.Бунин

с. 20

Устройство для подогрева.

Г.В.Пилько

с. 23

Сельскому радиолюбителю. Ремонт телеаппаратуры. А. К. Бескровный

с. 24

Высоковольтный генератор автомастера.

В.Мауров

с. 25

Аквавыключатель для электроводонагревательных приборов.

А.Емельянов

с. 26

Аспирин для лампочки.

И.И.Ермаков

с. 27

Переговорное устройство - за один день.

А.Г.Зызюк

с. 28

Трехвыводные стабилизаторы положительного напряжения LM117/LM217/LM317(КР1157ЕН1 )

с. 31

Справочный листок

Межплатные фиксаторы - удачная замена дистанционных втулок

с. 34

Сельскому радиолюбителю. Самодельные охранные устройства.

АДПетренко

с. 35

Схемотехника силовых ключей на тиристорах.

А.В.Кравченко

с. 37

Однокристальный микроконтроллер М16С/61 Mitsubishi Electric.

Б.Прокопенко

с. 38

Универсальный автомобильный пробник.

О.Левченко

с. 42

Школа молодых радиотехников

с. 43

Входные цепи радиоприемников.

Н.Катричев

с. 46

Основы цифровой техники для начинающих.

О.Н.Партала

с. 47

0 параметрах устройств абонентского участка цифровых сетей кабельного ТВ.

И.Гайович, С.Лыпай

с. 50

4-я Киевская международная телерадиоярмарка

с. 51

Прием спутникового телевидения.

В. Богач

с. 52

Кабель CAVEL.

С.А.Пономаренко, М.А.Боженко

с. 54

Синтезатор частот 27 МГц.

С.Н.Опанасенко

с. 55

Системы связи с импульсными сигналами.

С.Г.Бунин, А. М. Лучу

с. 58

Легенда о ртутной антенне.

О.Л.Архипов.

с. 59

Волоконно-оптические системы связи.

М.А.Котенко.

с. 60

Прибор Д830В с крылышками.

К.Б.Кужельный

с. 61

Активная вибраторная антенна.

В.Г.Сайко

с. 62

Стандарт DECT - новые горизонты беспроводной телефонии

с. 64

№ 8

Прибор для точной установки напряжения накала кинескопа.

А.Ю.Саулов, А.Н.Спиридонов

с. 3

Магнитофон. 0 чем говорят объективные показатели качества?

В.Г.Абакумов, И.А.Крыжановский

с. 4

УАМАНА: новое поколение CD-плейеров.

М.М.Роль

с. 6

Восстановление работоспособности триодов и пентодов.

Ю. Бородатый

с. 7

Универсальный стереодекодер.

Ю.Л.Каранда Автор

с. 8

Сверхлинейный УМЗЧ класса High-End на транзисторах.

Б.П.Матюшкин

с. 10

Помехи и шумы при радиоприеме.

Г.В.Пилько Статья теоретического характера.

с. 12

Резонанс ошибок.

В.К.Пономаренко

с. 14

Любительская связь и радиоспорт.

ААПеревертайло

с. 15

Радиолюбители Румынии.

Г.Патаки

с. 16

Антенны диапазона 50 МГц

с. 19

Универсальный реверсивный усилитель высокой частоты.

В.А.Артеменко

с. 20

Есть такая школа

с. 21

Генераторы звуковых частот на микросхемах.

А.М.Бахненко

с. 22

Электронная "печать".

П. Борщ, В.Семенов

с. 26

Схемотехника на интегральных таймерах.

О.Н.Партала

с. 28

Параметры, типовой режим и цоколевки электровакуумных приборов широкого применения

с. 31

Справочный листок

КР1075УЛ2, КР1167КП1

с. 33

Справочный листок

Таблица соответствия регуляторов напряжения фирмы Motorola" и других фирм"

с. 34

Охранное устройство.

В.Д.Бородай .

с. 36

Стабилизатор напряжения и тока.

С.А.Елкин

с. 37

Звуковой сигнализатор с пьезоакустическим элементом.

И.П.Головатюк

с. 38

Школа молодых радиотехников

с. 43

Преобразователи частоты.

Н.Катричев, Т.Климова

с. 46

Основы цифровой техники для начинающих.

О.Н.Партала

с. 48

Новые спутники Европы.

В. Богач

с. 50

И вновь о коаксиальных кабелях CAVEL.

С.А.Пономаренко, М.А.Боженко

с. 52

Домовая станция FagorMicroMATV

с. 54

Морские радиостанции

с. 56

Зарядные устройства мобильных телефонов.

К.Б.Кужельный

с. 57

С пейджинговой связью в новое тысячелетие.

Д.П. Кучеров

с. 58

Системы связи с импульсными сигналами.

С.Г.Бунин, А. М. Лучу

с. 60

GPS. Вопросы и ответы.

О.А.Кривушкин, Ю.П.Бурчик

с. 62

Простой телефонный аппарат.

С.Ф.Торлин

с. 64

Дополнение к статье Аттенюатор тока".

В.Ю.Солонин"

с. 64

№ 9

Плазменная панель -дисплей нового поколения.

Н.В.Михеев

с. 4

Ремонт видеомагнитофона PANASONIC. Доработка телевизора TELEFUNKEN.

А.Ю. Орлов Страница от "левши".

с. 7

Доработка телевизора AKAI CT-2007D.

В.Д.Гламазда Страница от "левши".

с. 7

Магнитофон. 0 чем говорят объективные показатели качества?

В.Г.Абакумов, И.А.Крыжановский

с. 8

Сверхлинейный УМЗЧ класса High-End на транзисторах.

В.П.Матюшкин

с. 10

Детерминированный хаос - в арсенал радиолюбителя.

Ю.Д.Чайка

с. 12

Партнер Киевского института связи УГАС им. А.С. Попова и Киевского колледжа связи в Германии

с. 14

Обмен студентами вузов.

А.Польский

с. 14

Любительская связь и радиоспорт.

АЛеревертайло

с. 15

Автоматический телеграфный ключ.

В.Пашин

с. 18

Электронные системы зажигания.

А.В.Кравченко

с. 20

Помоги тем, кто прикован к кровати.

В.Банников

с. 22

Источник питания с трехпроводным кабелем.

Д.Л.Данюк, Г.В.Пилько

с. 24

Винчестеры и дисководы IBM PC.

А.А.Вахненко

с. 27

Схемотехника на интегральных таймерах.

О.Н.Партала

с. 28

Мощный выходной транзисторный ключ.

Ю.П.Саража

с. 30

Знакомьтесь - корпорация MURATA

с. 31

Справочный листок

К1182СА1 - микросхема защиты от поражения электрическим током

с. 34

Квазипиковый измеритель уровня сигнала.

П.А.Борщ, В.Ю.Семенов

с. 35

Применение тринисторных регуляторов с фазоимпульсным управлением.

С.А.Елкин

с. 37

Школа молодых радиотехников

с. 43

Преобразователи частоты.

Н.Катричев, Т.Климова

с. 46

Основы цифровой техники для начинающих.

О.Н.Партала

с. 47

Прием спутникового телевидения в диапазоне 4 Ггц.

В. Богач

с. 50

Система передачи данных Internet по сети кабельного телевидения.

В. Г.Сайко, С.А.Лукьяненко

с. 52

Вокруг параболической антенны.

М.Б.Лощинин

с. 54

Радиостанции авиационного диапазона

с. 55

Основы GSM.

С.Зуев

с. 56

Современные телекоммуникации от А до Я.

С.Бунин

с. 58

AM радиостанция диапазона 160 м.

В.В.Дармориз

с. 60

Система AVL.

О.А.Кривушкин, Е.В.Цеханович

с. 62

Новые возможности старого" пейджера.

П.Н.Федоров

с. 63

№ 10

Новая жизнь старого автоприемника.

А.В.Гилис

с. 3

Основные объективные показатели качества магнитофонов и их нормы.

В.Г.Абакумов, И.А.Крыжановский

с. 4

Трехполосная акустическая система.

А.Г.Зызюк

с. 5

Цифровой блок настройки УКВ тюнера.

Р.И.Юрченко

с. 8

Книжное обозрение

с. 12

Радиовещание в республике Молдова.

В. Богач

с. 12

8-я Международная Крымская микроволновая конференция СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии".

А.А.Липатов"

с. 14

Любительская связь и радиоспорт.

АЛеревертайло

с. 15

Интересная статистика.

М.Коняев

с. 17

SSB трансивер диапазона 160 м.

Ю.В.Демин

с. 18

Автомат смены направлення движения объекта.

В.Ю.Солонин

с. 20

Простое переговорное устройство.

С.В.Колосарь

с. 21

Двуполярный блок питания с электронным управлением.

ААМакаренко

с. 22

Устранение неисправностей в принтере HYUNDAY" HDP -920".

В.И.Василенко"

с. 23

Как отучить собаку от бесцельного лая.

В.В.Банников

с. 24

Светодиодная индикация на одиночном контакте.

С.М.Рюмик

с. 25

Способ измерения сопротивлений высокоомных резисторов.

В.А.Артеменко

с. 27

Цифровые фотоаппараты.

О.Н.Партала

с. 28

Винчестеры и дисководы IBM PC.

А.А.Вахненко

с. 30

Твердотельные оптоэлектронные реле средней мощности

с. 31

Справочный листок

Оптоэлектронные инфракрасные изделия фирмы Hewleff Packard

с. 33

Справочный листок

Высоковольтный делитель к осциллографу.

В.К.Колесниченко

с. 35

Доработка ИК линии связи в охранной сигнализации.

В.Д.Бородой

с. 36

Простой сварочный полуавтомат.

И.Н.Пронский

с. 37

Звуковой универсальный пробник.

И.В.Бордовский, Т.А.Холопцев

с. 42

Школа молодых радиотехников

с. 43

Гетеродины.

Н.Катричев

с. 46

Основы цифровой техники для начинающих.

О.Н Портала

с. 47

Вокруг параболической антенны.

.М.Б.Лощинин

с. 50

0 высококачественных разъемах для кабелей CAVEL.

М.А.Боженко, Н.Ю.Кривошлыков

с. 52

Оптическая система на длину волны 1550 нм для кольцевых структур ВОЛС в городских массивах.

И.Гайович, С.Парвов

с. 53

Глобальная система цифровой спутниковой связи Globastar.

А.А.Липатов, П.В.Слободянюк, Т.М.Федорова, О.В.Шалейко Дается обобщенная характеристика системы, современное состояние проекта.

с. 54

Транкинговые системы радиосвязи

с. 57

Основы GSM.

С.Зуев

с. 58

Совершенствование технологии соединения медных жил кабелей связи.

В.Б.Каток, А.В. Гончаров

с. 62

Нужная мачта в нужном месте в нужное время

с. 63

№ 11

Устройство для продления срока службы кинескопов цветных телевизоров.

.Ю.Саулов, А.Н.Спиридонов

с. 3

TRBE'98 - выставка телерадиовещания.

В.К.Левицкий

с. 4

Новый модуль радиоканала МРК-671 -взамен устаревших.

Ю.Малышев, А.0зернюк, Н.Головин

с. 6

Нестандартная замена импортного строчного трансформатора. В.С.Самелюк Страница от левши"."

с. 8

Улучшение звука в телевизорах.

В. И. Нижник

с. 10

Устройства обработки звуковых сигналов. Двухполосный динамический шумопонижающий фильтр.

П. А. Борщ, В.Ю.Семенов

с. 11

Возвращаясь к напечатанному

с. 13

Семинар "Цифровое звуковое радиовещание".

И.К.Нестеренко, М.С.Ландсман

с. 14

Научно-технический семинар Сети с пакетной коммутацией в Украине"

с. 14

Выставка Dream House-98

с. 14

Любительская связь и радиоспорт.

АЛеревертайло

с. 15

Спортсмены Украины - чемпионы мира.

А.Лякин

с. 15

40 лет коллективной радиостанции UR4MWI Лисичанского педагогического колледжа.

В.А.Бойченко

с. 16

Обсуждая регламент любительской радиосвязи Украины.

Г.Члиянц

с. 17

Трансивер начинающего радиолюбителя ART-ALPHA.

В.А.Артеменко

с. 18

Оптимизация работы первого смесителя.

В.И.Лазовик

с. 20

Простой малошумящий формирователь однополосного сигнала для любительских радиостанций.

В.И.Лазовик

с. 20

Советы по ремонту джойстика "ОЕМОУ".

Ю.И.Титаренко

с. 21

Необычные применения мигающих светодиодов.

С.М.Рюмин

с. 23

Тиристорный регулятор напряжения -звено автоматической системы.

Р.Г.Погребной

с. 24

Цифровой частотомер.

З.В.Дырив

с. 26

Радиотрансляционный будильник.

С.В.Прус

с. 27

Компьютер - цифровой запоминающий осциллографы.

А.Хоменко, В.Чигринский

с. 28

Твердотельные оптоэлектронные реле средней мощности

с. 31

Справочный листок

Автомат-переключатель светодиодов.

В.Д.Бородай

с. 34

Микропроцессор Z80 под новогоднюю елку.

Г.Ф.Михайленко

с. 35

"Бегущие огни" на любой вкус.

С.В.Прус

с. 36

Магниторезистивные датчики и их применение.

О.Н.Партала

с. 37

Универсальный пробник.

Т.А.Холопцев, И.В.Бордовский

с. 43

Школа молодых радиотехников

с. 44

Гетеродины.

Н.Катричев

с. 46

Основы цифровой техники для начинающих.

О.Н.Партала

с. 47

Вокруг параболической антенны. Нет в мире идеала, ничто не вечно под луной.

М.Б.Лощинин

с. 50

Кабели Cavel для передачи цифровой информации.

МАБоженко, Н.Ю.Кривошлыкова

с. 52

Несколько практических заметок о спутниковом и кабельном телевидении.

В.Криводонов

с. 53

Приемник радиостанции 27 МГц.

С.Н.Опанасенко

с. 54

Радиостанции STAN DART для любительской УКВ радиосвязи

с. 56

Современные телекоммуникации от А до Я.

С Бунин

с. 57

Книжное обозрение

с. 59

Миниатюрные радиостанции - эффективная связь для "профи" и любителей

с. 60

Не ваттом единым

с. 61

1999

№ 1

Радиомикрофон на микросхеме

В. Попович

с. 4

Ремонт старых ламповых телевизоров

В. Когут

с. 5

Устройства обработки звуковых сигналов. Компрессор-лимитер

П. Борщ, В. Семенов

с. 6

Hi-Fi предусилитель-корректор для магнитного звукоснимателя

Д. Данюк, Г. Пилько

с. 8

Доработка тюнера "Радиотехника-Т-101"

В. Никитенко

с. 10

Доработка магнитофонов "Маяк 233-249"

К. Кужельный

с. 10

Автоматический выключатель освещения

В. Лазовик

с. 20

Модернизация импортной бытовой техники

В. Лазовик

с. 21

Мелодичная индикация включения светодиода

С. Рюмик

с. 21

Денне свiтло вiд акумулятора

Ю. Бородатий

с. 21

Формирователь оптимального угла опережения зажигания

В. Петик, В. Чемерис

с. 22

Пробник для проверки ИМС ТТЛ

В. Смирнов

с. 24

"Реанимация" элементов СЦ-21

К. Коломойцев

с. 25

Датчик интервалов времени для контроля пульса

Н. Коробцев

с. 26

Универсальный пробник

Р. Ярешко

с. 27

Щуп-пробник для проверки и ремонта усилительных каскадов магнитофонов, приемников и т.д

С. Прус

с. 27

Нахождение неисправностей в блоке питания IBM PC AT

В. Василенко

с. 28

Винчестеры и дисководы IBM PC

А. Вахненко

с. 30

Конденсаторные и резистивно-конденсаторные модули корпорации "Murata"

с. 31

Оптоэлектронные инфракрасные изделия фирмы Hewlett Packard

с. 32

Термисторные ограничители начального тока фирмы "Ketema"

с. 33

Термисторные ограничители начального тока фирмы "Ketema"

с. 33

Микросхемы управления индикаторами. Микросхема КР1580ХМ3-7773

с. 34

Индикаторы цифровые КИПЦ32-1/8

с. 35

Простой терморегулятор для аквариума и не только...

Ю. Титаренко

с. 36

Автосторож

О. Цицерский

с. 38

Взаимодействие ИК ДУ с компьютером

А. Шабронов

с. 43

Уроки "дрессировки" сетевой розетки

П. Шевчук

с. 45

Сопряжение входных и гетеродинных контуров

Н. Катричев

с. 46

Основы цифровой техники для начинающих

О. Партала

с. 47

Любительские конструкции зеркальных антенн

И. Карпа

с. 51

Хорошая "тарелка" - чистая "тарелка"

П. Федоров

с. 53

Основы GSM. Кодирование речи и типы каналов

С. Зуев

с. 58

Световой индикатор занятости спаренной телефонной линии

О. Савчук

с. 61

№ 2

DVD - новый формат цифрового оптического диска

Н. Михеев, Ю. Соловьев

с. 3

Замена МС КУН001 на К174УН7 при ремонте магнитофона "Скиф-308"

В. Лях

с. 4

Блок настройки приемника

А. Каракурчи

с. 5

Hi-Fi предусилитель-корректор для магнитного звукоснимателя

Д. Данюк, Г. Пилько

с. 8

Стенд для ремонта модулей питания цветных телевизоров

Д. Кучеров

с. 11

Электронные металлоискатели

П. Борщ, В. Семенов

с. 20

Генератор для часов

А. Каракурчи

с. 21

Самодельные охранные устройства

А. Петренко

с. 24

Электронные системы зажигания

А. Кравченко

с. 26

Нахождение неисправностей в блоке питания IBM PC AT

В. Василенко

с. 29

Пьезокерамические резонаторы

С. Рюмик

с. 30

Супрессоры переходного напряжения

с. 31

Микросхема инфракрасного приемника-предусилителя TBA2800

с. 33

Микросхема высоковольтного полумостового генератора первичной обмотки 1182ГГ1

с. 34

Сенсорный звонок

Е. Барняк

с. 35

Пробник для проверки полупроводниковых приборов

В. Самелюк

с. 37

Автомат защиты сети от экстремальных отклонений напряжения

Г. Захарченко

с. 38

Испытатель транзисторов

С. Прус

с. 39

Винчестеры и дисководы IBM PC

А. Вахненко

с. 42

Усилители промежуточной частоты

Н. Катричев

с. 46

Звуковое реле

В. Лазовик

с. 47

Основы цифровой техники для начинающих

О. Партала

с. 47

Основы GSM. Создание канала обращения по телефону

С. Зуев

с. 57

Антенны мобильных систем связи

В. Сайко, К. Кужельный

с. 60

Устройство учета времени телефонных разговоров

Н. Мартынюк

с. 63

№ 3

Телевизор для дачи и гаража (О модернизации старых моделей телевизоров)

О. Архипов

с. 3

DVD - новый формат цифрового оптического диска

Н. Михеев, Ю. Соловьев

с. 4

УКВ радиомикрофон

В. Овчаров

с. 5

Стереофонический мостовой УМЗЧ на лампах

К. Вайсбейн

с. 6

Осциллограф в кармане

Ю. Бородатый

с. 7

Микшерные устройства

А. Зызюк

с. 8

Продление срока службы струн электрогитары

А. Браницкий

с. 10

Реанимация дистанционного пульта телевизора

В. Банников

с. 11

Электронные металлоискатели

П. Борщ, В. Семенов

с. 20

Пьезокерамические резонаторы

С. Рюмик

с. 21

Микроволновые печи

О. Партала

с. 26

Бесконтактный щелевой датчик

С. Елкин

с. 29

Восьмибитные микроконтроллеры PIC12Cxxx фирмы Microchip

с. 33

Простой радиометр

О. Никитенко

с. 36

Автомат выключения света в прихожей

С. Прус

с. 37

Магнитодиодный датчик перемещения

Д. Крошко

с. 38

Пайка тонких обмоточных проводов

В. Палей

с. 41

Винчестеры и дисководы IBM PC

А. Вахненко

с. 42

Устройство для реверса электродвигателя стиральных машин

А. Тормозов

с. 44

Регулятор напряжения для кухни

В. Резков

с. 45

Усилители промежуточной частоты

Н. Катричев

с. 46

Основы цифровой техники для начинающих

О. Партала

с. 47

№ 4

DVD - новый формат цифрового оптического диска

Н. Михеев, Ю. Соловьев

с. 4

Ремонт ПЗЧ

А. Риштун

с. 15

Доработка электропроигрывающего устройства G-602

А. Браницкий

с. 17

Расширение возможностей телевизоров 3-го и 4-го поколений

А. Саулов

с. 18

Снижение уровня шумов в магнитофонах "Маяк"

С. Крицкий

с. 20

Ремонт iмпульсного блока живлення телевiзора SANYO

Й. Смоляк

с. 21

Установка скорости магнитной ленты с помощью... Слуха

Ю. Титаренко

с. 24

Усилитель промежуточной частоты с высокоэффективной АРУ

В. Лазовик

с. 31

Телевизор SONY KV-1484 (1984, 2184) MT

с. 32

Таблица аналогов микросхем 174 серии

В. Овчаренко

с. 34

Основы цифровой техники для начинающих

О. Партала

с. 38

Контроллер микропроцессорной системы зажигания автомобильного двигателя "Электроника МС2713"

А. Кравченко

с. 40

Микроволновые печи

О. Партала

с. 42

Пьезокерамические резонаторы

С. Рюмик

с. 43

Детекторы

Н. Катричев, Т. Климова

с. 46

Автомат для водозабора

С. Елкин

с. 46

Биполярный автоматический электростимулятор

В. Бородай

с. 49

Новая конфигурация генератора на двух КМОП-элементах

А. Терехов

с. 50

Замена лампы подсветки в видеокамере

В. Палей

с. 50

Один iз способiв травлення плат

О. Гонтар

с. 50

Кодовый замок - проще не бывает

А. Блажевич, С. Прус

с. 51

Измерение диаметра обмоточных проводов

В. Палей

с. 51

Проверка мощных МОП-транзисторов

А. Белуха

с. 52

Генератор для вiдлякування комарiв

А. Риштун

с. 52

Преобразователь напряжения

А. Шепотько

с. 53

Отладка устройств на микроконтроллерах

с. 54

№ 5

Проводное телевизионное ДУ с увеличенным количеством принимаемых каналов

Р. М. Ярешко

с. 3

"Проверка на прочность" телевизора Grundig P37-066/5

А. В. Янчук

с. 4

High-End усилитель из доступных деталей

А. А. Петров

с. 5

Цветная графика на экране телевизоров 3-го и 4-го поколений

А. Ю. Саулов

с. 8

Устранение причин преждевременного старения кинескопа

Ю. Пуэыренко

с. 10

Основы цифровой техники для начинающих

О. Н. Партала

с. 24

Микроволновые печи

О. Н. Партала

с. 26

Удобные звуковые пробники

В. В. Банников

с. 28

Монолитные преобразователи постоянного напряжения производства фирмы Analog Devices

с. 30

Мощные транзисторы фирмы SGS-Thomson

с. 31

Схема автомобильной СВ радиостанции YOSAN JC2204

с. 32

Цифровые мультиметры ТХ-1 и ТХ-3 фирмы Tektromx

с. 34

Блок автоматики для водозабора

С. А. Елкин

с. 35

Простой генератор импульсов на логических микросхемах

В. Д. Бородай

с. 40

Схема дистанционного управления светом от любого пульта ДУ

А. Сухачев

с. 41

Счетчик расхода ленты

А. В. Кравченко

с. 42

Электронно-механический лаг

И. П. Семенов

с. 44

Отладка устройств на основе микроконтроллеров

с. 44

№ 6

DVD - новый формат оптического диска

Н. В. Михеев, Ю. А. Соловьев

с. 3

Усовершенствование цветных телевизоров З-го-5-го поколений. Улучшение качества изображения. Модуль цветности МЦ-97

Л. П. Пашкевич, В. А. Рубаник,

с. 6

Размножитель телевизионных каналов

Ю. М. Быковский

с. 11

Усилители НЧ радиоприемников

Н. Катричев

с. 23

Основы цифровой техники для начинающих

О. Н. Партала

с. 25

Установка для плавки латуни или бронзы

В. Пронин

с. 27

Бесконтактный регулятор напряжения электронной настройки

А. В. Топалов

с. 28

Прецизионные датчики температуры LM135/LM235/LM335 фирмы National Semicoductor (1019EM1)

с. 31

Телевизор Grundig P 37-066/5

с. 32

Логарифмічний індикатор

В. С. Федула

с. 35

Тестер-пробник

В. Д. Бородай

с. 36

Дополнение к статье "Применение тринисторных регуляторов с фазоимпульсным управлением"

С. А. Елкин

с. 36

Двуполярное из обыкновенного

С. В. Прус

с. 36

Телевизор в качестве осциллографа

В. Пронин

с. 38

Противоугонное устройство для автомобиля

А. В. Дубовой

с. 40

Люминесцентный светильник из бросовых деталей

В. В. Банников

с. 40

Охрана компьютера на пьезокерамическом звонке

А. А. Шабронов

с. 42

Интерфейсные схемы производства фирмы Analog Devices

с. 43

Отладка устройств на основе микроконтроллеров

с. 44

№ 7

Усовершенствование цветных телевизоров 3-го - 5-го поколений

Л. П. Пашкевич, В. Д. Рубаник

с. 5

Усилители НЧ радиоприемников

Н. Катричев

с. 22

Основы цифровой техники для начинающих

О. Н. Портала

с. 23

Повышение безопасности при пользовании электроприборами (соблюдение фазировки при включении в сеть)

А. Браницкий

с. 25

Простой дискретный стабилизатор напряжения сети

В. В. Миронов

с. 26

Резервное электропитание для дома

Н. И. Зыгмантович

с. 26

Аварийные источники электропитания

Ю. Бородатый

с. 30

Восьмибитовые микроконтроллеры Р1С16С5Х фирмы Microchip

с. 31

Телевизор Grundig P 37-066/5

с. 32

Простой сварочный полуавтомат

И. Н. Пронский

с. 35

Соединение радиодеталей пружинами при макетировании

А. Браницкий

с. 38

Крепление монтажных проводников к печатной плате

Н. Г. Маслюк

с. 43

Самодельные охранные устройства

А. Д. Петренко

с. 44

Самые быстрые в мире 8-разрядные микроконтроллеры производства фирмы Scemx Semiconductor Inc

с. 46

Несколько практических схем параллельных телефонов

Ю. В. Пулько

с. 60

Модернизация электронных вызывных устройств телефонных аппаратов

Ю. В. Пулько

с. 60

Многофункциональное устройство контроля телефонного аппарата

Ю. В. Пулько

с. 61

Вызывные устройства телефонных аппаратов

А. А. Данильчук

с. 62

Системы регистрации речи

с. 62

№ 8

Инвертирующий усилитель мощности на операционном усилителе

Д. Л. Данюк, Г. В. Пилько

с. 6

Конструкции ревербераторов

В. Т. Петров

с. 8

Усовершенствование цветных телевизоров 3-го - 5-го поколений. Новейшие телевизионные блоки

Л. П. Пашкевич, В. А. Рубаник

с. 10

Немного о полевых транзисторах

А. Г. Зыэюк

с. 22

Основы цифровой техники для начинающих. Цифровые фильтры

О. Н. Партала

с. 25

Программируемый велосипедный спидометр

В. Ю. Семенов, П. А. Борщ

с. 26

Некоторые нюансы при ремонте компьютеров

А. Белуха

с. 28

Модули виртуальной периферии

П. Вовк, Д. Овсянников

с. 30

Номенклатура логических цифровых микросхем серии 74 широкого применения

с. 31

Видеоплейер PANASONIC NV-P05 REE/REU

с. 32

Доработка электрооборудования мотоцикла

О. А. Билан

с. 36

Электроника в системе охлаждения двигателя

В. В. Банников

с. 37

Простые генераторы для испытаний радиоэлементов

С. А. Елкин

с. 41

Конструктивно-технологические особенности аппаратуры "SONY"

С. М. Рюмик

с. 42

Демонстрационный многоцветный телевизионный осциллограф на базе генератора "Электроника ГИС-02Т"

Ю. М. Быковский

с. 45

Датчик исполнительного устройства для спаренных телефонных линий

А. И. Хоменко, В. П. Чигринский

с. 56

№ 9

Обнаружение утечки конденсаторов

Ю. Бородатый

с. 3

Неисправности в телевизорах

Ю. Конес

с. 3

Импульсный блок питания японского видеомагнитофона

А. В. Кравченко

с. 6

Декодирование сигналов стереорадиовещания

Ю. Л. Каранда

с. 8

Усовершенствование цветных телевизоров 3-го - 5-го поколений

Л.П. Пашкевич, В.А. Рубаник, Д.А. Кравченко

с. 9

Инвертирующий усилитель мощности на операционном усилителе

Д. Л. Данюк, Г. В. Пилько

с. 12

Проверка исправности кинескопов

В. С. Самелюк

с. 14

Немного о полевых транзисторах

А. Г. Зызюк

с. 25

Основы цифровой техники для начинающих

О. Н. Партала

с. 26

Современная техника паяльно-ремонтных работ

В. В. Новоселов

с. 28

Еще раз об "аспирине" для лампочки и его вариациях

К. В. Коломойцев

с. 30

Некоторые нюансы при ремонте компьютеров

А. Белуха

с. 31

Применение мощных высоковольтных транзисторов в телевизорах

В. В. Овчаренко

с. 33

Схема принципиальная электрическая автомобильной СВ радиостанции President JACKSON

с. 36

Электростимулятор

В. Д. Бородай

с. 38

Гибкий жгут из ЛЭШО

В. М. Палей

с. 38

Устройство коррекции хода электронных часов по радио

И. Ровинский

с. 39

Структурная схема современного IBM PC-совместимого персонального компьютера

С. А. Петерчук

с. 41

Программатор РПЗУ

В. К. Бутенко, Г. В. Вамеш

с. 43

Локационный металлоискатель

П. А. Борщ

с. 45

Конструктивно-технологические особенности аппаратуры фирмы "SONY"

С. М. Рюмик

с. 47

Визначення полярності виводів оксидно-напівпровідникових конденсаторів

В. Самелюк

с. 49

Средства программирования и отладки для микроконтроллеров Scenix

П. Вовк, Д. Овсянников

с. 49

Телефонный блокиратор

Н. П. Коробцев

с. 66

Несанкционированный доступ к абонентским линиям и способы защиты от него

Д. Л. Данюк, В. Г. Пилько

с. 68

№ 10

Физиологическое регулирование тембра

В. П. Матюшкин

с. 4

Усовершенствование цветных телевизоров 3-го - 5-го поколений

Л. П. Пашкевич, В. А. Рубаник,

с. 5

Декодирование сигналов стереорадиовещания

Ю. Л. Каранда

с. 8

Імпульсні блоки живлення сучасних телевізорів

Й. В. Смоляк

с. 10

Абонентный разветвитель на 50-900 МГц

А. Пясецкий

с. 14

Ремонт кадровой развертки телевизора SAMSUNG CK-5083 ZR

Е. Л. Яковлев

с. 14

Детектор дыма

И. Киржнер

с. 21

Беседы об электронике

А. Ф. Бубнов

с. 22

Основы цифровой техники для начинающих

О. Н. Партала

с. 24

Применение мощных высоковольтных транзисторов в телевизорах

В. В. Овчаренко

с. 26

Догчейзер - "страшилка для собак"

В. В. Банников

с. 28

Устройство для контроля функционирования узлов на микросхемах 511 серии

А. В. Стась

с. 29

Стабилизатор низких и милливольтовых напряжений

А. В. Кравченко

с. 30

Телевизор CK5339ZR/CK5339WCX

с. 34

Локационный металлоискатель

П. А. Борщ, В. Ю. Семенов

с. 36

Маленькие хитрости при обслуживании компьютера

С. Петерчук

с. 39

Опыт восстановления данных жесткого диска после заражения ПК вирусом WIN95.CIN

С. Н. Денисенко

с. 40

Проекционные часы

Ю. П. Саража

с. 40

Электронная сирена для автомобиля

С. И. Сыч

с. 42

Продление срока службы ламп дневного света

С. И. Сыч

с. 42

Микросхема КР531ГП и пьезокерамический резонатор

С. М. Рюмик

с. 42

"Вечный" светильник

Б. Будянский

с. 43

Простой генератор для проверки активности кварцевых резонаторов

С. А. Елкин

с. 43

Цифровой таймер

О. В. Клевцов

с. 44

Современная техника паяльно-ремонтных работ

В. В. Новоселов

с. 46

Демонстрационный многоцветный телевизионный осциллограф на базе генератора "Электроника ГИС-02Т"

Ю. М. Быковский

с. 48

Телефонный блокиратор

Н. П. Коробцев

с. 60

№ 11

Установка декодера PAL в телевизор типа УЛПЦТ

Ю. М. Шевченко

с. 3

Усовершенствование цветных телевизоров 3-го - 5-го поколений

Л. П. Пашкевич, В. А. Рубаник,

с. 4

Физиологическое регулирование тембра

В. П. Матюшкин

с. 6

Увеличение выходной мощности носимой аудиоаппаратуры

Д. Н. Марченко

с. 7

Электроорган "Лира"

А. Браницкий

с. 8

Проигрыватель компакт-дисков Marantz CD-48

с. 9

Трехполосная малогабаритная акустическая система

А. Жуков

с. 10

TV-контроллер для управления переносными телевизорами

С. Ю. Клименко

с. 12

Беседы об электронике

А. Ф. Бубнов

с. 21

Основы цифровой техники для начинающих

О. Н. Партала

с. 24

Схемотехника простых автоматов световой иллюминации

С. А. Елкин

с. 26

Новорічна гірлянда

А. Риштун

с. 29

Генератор световых импульсов

В. Д. Бородай

с. 29

"Изолятор" для магнита

В. М. Палей

с. 30

Программируемый таймер МС14536 (отечественный аналог К561ВИ1)

с. 31

Малогабаритная приставка-ответчик PANASONIC KX-T1000/B

с. 32

Номенклатура цифровых КМОП микросхем серий 40 и 45 широкого применения

с. 34

ОЗУ вместо ПЗУ

В. Ю. Солонин

с. 35

Современная техника паяльно-ремонтных работ

В. В. Новоселов

с. 36

Маленькие хитрости при установке картриджной ленты на бобинный принтер

Ю. М. Быковский

с. 38

Некоторые нюансы при подключении, обращении, техническом обслуживании матричных принтеров и настройке их драйверов

А. А. Белуха

с. 40

Цифровое светомузыкальное устройство

О. Н. Шевченко

с. 44

Блок бесперебойного питания для АОН

В. Юхимец

с. 53

№ 12

Установка отклоняющей системы ОС-90.38ПЦ12 в телевизор 3УСЦТ

С. В. Трембач

с. 3

Диоды в практике ремонта

Ю. Бородатый

с. 3

Усовершенствование цветных телевизоров 3-го - 5-го поколений

Л.П. Пашкевич, В.А. Рубаник, Д.А. Кравченко

с. 4

Универсальный усилитель

Л. Богославец

с. 11

Проигрыватель компакт-дисков ROTEL RCD-971

с. 11

8-ваттный УЗЧ на микросхеме TDA2030

А. Турбінський

с. 12

Ремонт видеомагнитофона PANASONIC

В. В. Овчаренко

с. 12

особенности работы полевых транзисторов в ВЧ усилителях трансиверов

В. А. Артеменко

с. 19

Манипулятор на ИК лучах для электронного телеграфного ключа

В. Удовенко

с. 19

Универсальная цифровая шкала-частотомер с ЦАПЧ

И Максимов, А. Одринский У

с. 20

Беседы об электронике

А. Ф. Бубнов

с. 21

Основы цифровой техники для начинающих

О. Н. Партала

с. 24

Мигающие светодиоды

С. М. Рюмик

с. 26

Кодовая система доступа

П. П. Редькин

с. 27

Отображение восьми сигналов на экране осциллографа

А. В. Кравченко

с. 28

Биполярный автоматический электростимулятор

В. Д. Бородой

с. 28

Программируемый велосипедный спидометр

В. Ю. Семенов, П. А. Борщ

с. 29

Восьмибитовые микроконтроллеры Р1С16С6Х фирмы Microchip

с. 31

Схема электрическая принципиальная телефакса фирмы AUDIOVOX AFX-2000

с. 32

Применение электронной памяти в современном компьютере

С. Петерчук

с. 35

Современная техника паяльно-ремонтных работ

В. В. Новоселов

с. 36

Некоторые нюансы при подключении, обращении, техническом обслуживании матричных принтеров

А. А. Белуха

с. 38

Программируемый делитель частоты УА01ПЦ01

В. С. Рысин, Ф. И. Филь

с. 40

Переделка монитора БМ31М под VGA стандарт

В. П. Шейко

с. 41

Испытатель конденсаторов

С. В. Прус

с. 42

Ошейник для "Дружка"

В. В. Банников

с. 43

Сдвиговый переключатель из герконов

В. Ровинский

с. 48

Паяльник в кармане

с. 48

Увеличение количества проверяемых жил

С.В. Рогуляк, В.В. Глухов, Н.В. Чудакова, В.Ю. Жданов

с. 56

2000

№ 1

Стереофоническое радиовещание

А. В. Выходец, Н. П. Дудко

с. 3

Рация из радиомикрофона и маяка для грибника

В. Белецкий

с. 3

Усовершенствование цветных телевизоров 3-го - 5-го поколений

Л.П. Пашкевич, В.А. Рубаник, Д.А. Кравченко

с. 6

Несложный УКВ конвертер

С. А. Елкин

с. 8

Индикатор уровня сигнала на светодиодах

М. Л. Каширец

с. 9

Нелинейные искажения измеряет...ухо

В. П. Матюшкин

с. 10

Интегральный усилитель ROTEL RA-971

с. 11

Ремонт видеоплейеров с импульсными блоками питания

В. В. Евтушенко

с. 12

Антенное согласующее устройство

С. Г. Клименко

с. 19

Генератор для настройки УКВ антенн

И. Н. Григоров

с. 20

Беседы об электронике

А. Ф. Бубнов

с. 21

Игровой автомат Буше-2000

В. В. Коновал

с. 22

Избирательные фильтры и усилители

Н. Катричев, В. Попов, Н. Пастушок

с. 23

Основы микропроцессорной техники

О. Н. Партала

с. 24

Самодельные охранные устройства

А. Д. Петренко

с. 26

Кодовая система доступа

П. П. Редькин

с. 27

Релейные сигнализаторы

Ю. Бородатый

с. 30

Стабилитрон в роли балласта

Ю. Л. Каранда

с. 30

Трехвыводные стабилизаторы напряжения с низким проходным напряжением 1158ЕНХХ

с. 31

Принципиальная схема электронного телефонного аппарата PANASONIC KXT23651

с. 32

Звуковое реле

К. Герасименко

с. 34

Измеритель емкости конденсаторов

В. Б. Ловчук

с. 35

Таймер-сторож

В. В. Сосницкий

с. 36

Антибиотики для электроники

Р. В. Паламаренко

с. 36

Браслет для снятия статических зарядов

Р. В. Паламаренко

с. 36

Интегральная микросхема преобразователя напряжение-частота

В. С. Рысин, В. И. Филь

с. 37

Программатор для микроконтроллера

В. И. Авраменко

с. 38

Быстрая проверка последовательного порта

А. А. Шабронов

с. 40

Доработка универсального программатора

В. Ю. Солонин

с. 42

Остановка изображения в приставке "Sega"

С. М. Рюмик

с. 43

Основные параметры электронной памяти компьютера

С. Петерчук

с. 43

Сравнение наборов команд микропроцессоров архитектуры х86

С. Петерчук

с. 45

Управление тюнером

А. В. Мартьянов

с. 50

Устройство и ремонт блока питания факсимильного аппарата Panasonic KX-F50

С. Н. Рябошапченко

с. 56

Защитите свой телефон от злоумышленников

В. Банников

с. 60

№ 2

О цоколевке КП327

с. 3

Усовершенствование цветных телевизоров 3-го - 5-го поколений

Л.П. Пашкевич, В.А. Рубаник, Д.А. Кравченко

с. 6

Простой УКВ конвертер для автомобильного приемника

В. В. Ефремов

с. 10

Улучшение качества звука в телевизоре Grundig P37

С. В. Кучеренко

с. 12

Ускоренная перемотка ленты в магнитофоне Романтика-МП225С

Ю. Л. Каранда

с. 12

Широкополосный мощный реверсивный усилитель

В. А. Артеменко

с. 19

Малогабаритные УКВ ЧМ передатчики

В. Н. Шостак

с. 20

Беседы об электронике

А. Ф. Бубнов

с. 21

Избирательные фильтры и усилители

Н. Катричев, В. Попов, Н. Пастушок

с. 23

Основы микропроцессорной техники

О. Н. Партала

с. 24

Кодовая система доступа

П. П. Редькин

с. 26

Простой дверной звонок

М. Каширец

с. 29

Мощные операционные усилители фирмы Burr-Brown

с. 30

Электрическая принципиальная схема монитора "Электроника ВД-1205"

с. 31

Предел измерений 6 А постоянного тока из переменного в приборе Ц4353

А. С. Томозов

с. 35

Характеристика микропроцессоров пятого и шестого поколений фирмы Intel

С. Петерчук

с. 38

Восстановление работоспособности SEGA -джойстика

С. М. Рюмик

с. 42

Устранение неполадок в работе телефакса

С. Н. Рябошапченко

с. 55

Ремонт телефакса Panasonic KXF130

О. А. Билан

с. 58

Защитите свой телефон от злоумышленников

В. Банников

с. 60

№ 3

Ремонт УМЗЧ на микросхемах

А. Г. Зыэюк

с. 3

Усовершенствование цветных телевизоров 3-го - 5-го поколений

М.Г. Лисица, Л.П. Пашкевич, В.А. Рубаник, Д.А. Кравченко

с. 8

Доработка регулятора громкости усилителя ДОРТА 50У-202С

А. А. Петров

с. 10

Беседы об электронике

А. Ф. Бубнов

с. 22

Основы микропроцессорной техники

О. Н. Партала

с. 23

Модернизированный универсальный метроном

В. В. Банников

с. 26

Логический пробник

К. Герасименко

с. 28

Доработка универсальных программаторов для программирования микросхем логических матриц

В. Ю. Соломин

с. 29

Микросхемы усилителей звуковой частоты фирмы Toshiba

с. 31

принципиальная схема источника питания видеомагнитофона HR-D580EE фирмы JVC

с. 32

Принципиальная схема источника питания видеомагнитофона HV-MG85 фирмы AIWA

с. 33

Схема управления жидкокристаллическим индикатором UR1101PS5

А. Епифанов, А. Гавриленк

с. 35

Модернизация джойстика SONY PLAYSTATION

С. М. Рюмик

с. 38

Музыкальный редактор BUZZ для IBM PC

А. А. Вахненко

с. 39

Сервисный диагностический комплекс "Диана"

А. В. Литовкин

с. 42

Таймер с фиксируемой выдержкой времени

В. Ермолов

с. 43

Применение микроконтроллеров Scenix

Д. Овсянников, П. Вовк

с. 44

Устройства дистанционного управления аппаратурой

А. Петренко, А. Кулиш

с. 50

Спаренное включение телефонных аппаратов

Ю. В. Пулько

с. 58

№ 4

Взаимозаменяемость радиоламп в телевизорах и радиолах

Ю. Бородатый

с. 3

Телевизионные блоки нового поколения и компьютер

Л.П. Пашкевич, В.А. Рубаник, Д.А. Кравченко

с. 6

Неисправности блока разверток телевизора Audio Ton CTV 7002

Е. Л. Яковлев

с. 8

Параметры головок громкоговорителей и АС

П. А. Борщ, В. Ю. Семенов

с. 9

Бесконтурный кварцевый генератор

В. А. Артеменко

с. 20

Комбинированная рамочная антенна промежуточных УКВ диапазонов

И. Н. Григоров

с. 20

Беседы об электронике

А. Ф. Бубнов

с. 21

Основы микропроцессорной техники

О. Н. Партала

с. 24

Детекторний приймач

С. О. Юрко

с. 25

Модернизированный универсальный метроном

В. В. Банников

с. 26

Детектор СВЧ поля

М. А. Шустов, Ю. Л. Соловьев

с. 27

Таймер с фиксируемой выдержкой времени

В. Ермолов

с. 28

Типоразмеры компонентов для монтажа на поверхность

с. 31

Радиостанция Dragon SY-101

с. 32

Простой генератор для проверки на работоспособность полевых транзисторов

С. А. Елкин

с. 35

Устройство оптической охранной сигнализации

В. Д. Бородой

с. 37

Измеритель h21э, транзисторов

Д. Н. Марченко

с. 37

Простая схема охранной сигнализации

Ю. Бородатый

с. 37

Подключение DENDY-картриджей к IBM PC

С. М. Рюмик

с. 38

Малогабаритный частотомер - цифровая шкала с ЖКИ дисплеем

И. Максимов, А. Одринский

с. 40

Новые операционные МДМ-усилители

В. Макаренко

с. 41

DC/DC преобразователи для средств и систем связи

с. 42

Антифединговая антенна для мобильной связи

Е. Т. Скорик

с. 58

Вызывное устройство телефонного аппарата

Ю. В. Пулько

с. 59

№ 5

15 советов начинающему телемастеру

Н. П. Власюк

с. 3

Параметры головок громкоговорителей и АС

П. А. Борщ, В. Ю. Семенов

с. 6

Кассетный магнитофон Маяк М260С

В. А. Смирнов

с. 8

Проигрыватели DVD-дисков

А. Ю. Саулов

с. 10

FM диапазон в отечественных приемниках

О. Ф. Семченко

с. 13

Согласование антенны и измерение ее параметров в радиолюбительской практике

И. Н. Григоров

с. 19

Доработка ГПД многодиапазонного трансивера

В. А. Артеменко

с. 20

Детекторний приймач

Г. О. Юрко

с. 22

Напівавтоматичний програматор мікросхем типу К556РТ4

І. Бочкарьов

с. 23

Основы микропроцессорной техники

О. Н. Портала

с. 24

Устройство охранной сигнализации

О. А. Билан

с. 25

Доработка логарифмического индикатора

А. А. Чернышев

с. 27

Таймер-автомат

В. Д. Бородай

с. 28

Універсальний сигнал-генератор

А. Риштун

с. 29

Генераторы ИК импульсов

М. А. Шустов

с. 29

Логический пробник для ТТЛ и ТТЛШ

Д. Н. Марченко

с. 30

Принципиальная электрическая схема осциллографа С 1-49

с. 31

Принципиальная электрическая схема стереомагнитофона кассетного Маяк М260С

с. 32

Мощные импульсные тиристоры, их параметры и зарубежные аналоги

с. 35

Ионизаторы воздуха

А. Г. Зызюк

с. 36

Подключение DENDY-картриджей к IBM PC

С. М. Рюмик

с. 38

Двухпроводный датчик охраны компьютера

А. А. Шабронов

с. 41

Транзисторный делитель напряжения

О. В. Никитенко, Ю. А. Сокуренк

с. 42

Музыкальный редактор BUZZ для IBM PC

А. А. Вахненко

с. 44

Пробник

Ю. Л. Каранда

с. 44

Индикатор состояния телефонной линии

Ю. М. Быковский

с. 59

Простой сигнализатор вызова

О. В. Савчук

с. 61

Индикатор напряжения телефонной линии

П. Д. Рыбак

с. 61

Модемные фильтры для телефонных линий

А. В. Марченко

с. 62

Ремонт радиотелефонов

В. Бунецкий

с. 62

№ 6

Триоды, тетроды и пентоды

Ю. Бородатый

с. 3

Усовершенствование цветных телевизоров 3-го - 5-го поколений

Л. П. Пашкевич, В. А. Рубаник,

с. 5

Видеомагнитофоны формата VHS - техника, выдержавшая испытание временем

А. Ю. Саулов

с. 8

Мостовой УМЗЧ на лампах 6П3С-Е

К. И. Вайсбейн

с. 10

Бытовой микшер

К. Герасименко

с. 12

Питание импортной аппаратуры с сетевым напряжением 110 В

В. М. Палей

с. 13

Беседы об электронике

А. Ф. Бубнов

с. 22

Основы микропроцессорной техники

О. Н. Партала

с. 24

ТТЛ-КМОП логический пробник

Ю. Л. Каранда

с. 25

Простые охранные устройства

М. А. Шустов

с. 27

Простой измеритель емкости конденсаторов

Ю. С. Магда

с. 28

Измеритель коэффициента передачи тока

А. В. Артемчук

с. 29

Підвищення точності вимірювання емності електролітичних конденсаторів

А. Риштун

с. 29

Индикатор положений

В. Д. Бородай

с. 30

Мощные DC-DC-преобразователи и модули питания фирмы Тгасо Power Products

с. 31

Схема серии телевизоров фирмы LG на шасси МС-64

с. 32

Система дистанционного управления

В. И. Василенко

с. 36

Схема проверки операционных усилителей

О. В. Белоусов

с. 37

Эмулятор однокристальной микроЭВМ К1816ВЕ31

А. Кобылко

с. 38

Микропроцессор VIA CYRIX III

С. Петерчук

с. 41

Замена ленты в катридже матричного принтера

С. В. Кучеренко

с. 43

Подключение Dendy-картриджей к IBM PC

С. М. Рюмик

с. 44

Критерии выбора антенных усилителей

С. Песков

с. 50

№ 7

Восстановление кассетных магнитофонных проигрывателей

С. А. Елкин

с. 3

Усовершенствование цветных телевизоров 3-го - 5-го поколений

Л.П. Пашкевич, В.А. Рубаник, Д.А. Кравченко

с. 4

Цветной телевизор 6-го поколения "Березка 54ТЦ-601Д"

Трофименко, В. П. Бочарников

с. 8

Ремонт видеомагнитофона Samsung VQ-306/307/336/337

А. А. Руденко

с. 12

Портативный УКВ приемник

А. В. Артемчук

с. 13

Гибридный смеситель

А. Белых

с. 20

Беседы об электронике

А. Ф. Бубнов

с. 24

Основы микропроцессорной техники. Система команд микропроцессора

О. Н. Партала

с. 25

Тестер из доступных деталей

В.Г. Никитенко, О.В. Никитенко

с. 26

Самодельные охранные устройства

П. Д. Рыбак

с. 27

Слуховой аппарат

Ю. А. Штань, В. Ю. Штань

с. 30

Сравнительные характеристики транзисторов большой мощности с граничной частотой до 30 МГц

с. 31

Принципиальная схема цветного телевизора 6-го поколения "Березка 54ТЦ-601Д"

с. 32

Доработка осциллографа С1-118

А. Янкевичус

с. 35

Применение однопереходных транзисторов

Д. П. Афанасьев

с. 36

Знай и ремонтируй: источник питания монитора "Shamrock", SRC 1451P

Д. П. Кучеров

с. 37

Сетевой адаптер последовательного порта

А. А. Шабронов

с. 40

Устранение неисправности в схеме регулировки горизонтального размера изображения монитора

В. Самелюк

с. 42

Типы динамической памяти компьютера

С. Петерчук

с. 43

Электролитические конденсаторы с двойным слоем

с. 44

Пассивные компоненты

с. 45

ЧМ передатчик на 27 МГц

О. В. Белоусов

с. 59

№ 8

Ремонт электропривода магнитофона "Маяк-240С-1"

В. Самелюк

с. 3

Особенности повышения качества установки баланса белого и цветовой гаммы кинескопа

Н. Осауленко

с. 4

Усовершенствование цветных телевизоров 3-го - 5-го поколений

Л. П. Пашкевич, В. А. Рубаник,

с. 6

Видеомагнитофоны формата VHS в 90-е годы

А. Ю. Саулов

с. 8

Ремонт телевизора AIWA TV-2002

В. В. Овчаренко

с. 11

Регулируем громкость... "по-старому"

Н. П. Горейко

с. 11

Телевизор SANYO модели СЕМ 6011VSU-20

Н. П. Власюк

с. 12

Беседы об электронике

А. Ф. Бубнов

с. 21

Основы микропроцессорной техники

О. Н. Партала

с. 24

Радиомикрофон

С. А. Миковский

с. 25

Циклический таймер

О. В. Белоусов

с. 26

Измеритель индуктивности

Д. Крошко

с. 27

Ионизатор воздуха

В. Д. Лебедев, Д. В. Лебедев

с. 28

Одноклавишный музыкальный синтезатор

А. Симутин

с. 29

Электронный сверчок

В. Д. Бородай

с. 30

Акустический выключатель

В. Д. Бородай

с. 30

Сравнительные характеристики транзисторов большой мощности с граничной частотой свыше 10 МГц

с. 31

Принципиальная схема телевизора SANYO модели СЕМ 6011VSU-20

с. 32

Датчики давления фирмы Motorola

с. 34

Источники питания Traco Power Products

с. 35

Сигма-дельта модуляторы и АЦП

С. В. Кучеренко

с. 36

Характеристика микропроцессоров CYRIX

С. Петерчук, Л. Устенко

с. 42

Переделка часов-будильников

В. Г. Третьяков

с. 43

Коммутатор параллельных телефонов

А. Саатчян

с. 55

Две полезные схемы при ремонте средств связи

В. Е. Бороха

с. 59

Перестроюваний гетеродин

В. Г. Кавіцький

с. 61

Устройство электронного управления настройкой УКВ диапазона

М. Малышев

с. 61

Лампа вместо телефонного звонка

С. Л. Дубовой

с. 62

№ 9

О динамических искажениях, ООС и сопротивлении проводов

В. П. Матюшкин

с. 4

Аналоговый Hi-Fi стереозвук в наземном, спутниковом телевидениии видеозаписи

В. К. Федоров

с. 6

Модернизация телевизора "Электроника ВЛ-100"

А. А. Данильчук

с. 15

Неисправности сетевого блока питания АС-802 видеокамеры FUNAI

Е. Л. Яковлев

с. 16

Перестройка канала звука

Ю. Бородатый

с. 16

Доработка модулей цветности МЦ-41 и МЦ-411

А. А. Ковпак

с. 17

Цифровой радиометр

О. Н. Желюк

с. 18

Светодиодная индикация или что может конденсатор

В. Б. Ловчук

с. 20

Экономичный корректофон

Ю. Бородатый

с. 21

Разъемные соединители и электромагниты

с. 22

Ждущий генератор для сигнализации

Н. П. Горейко

с. 23

Простой цифровой частотомер

А. В. Кравченко

с. 24

Простейшее экономное охранное устройство

Д. Н. Марченко

с. 26

Простой пробник оксидных конденсаторов

Д. Хлонь

с. 26

Замена микросхемы ОЗУ в Sega-картридже

С. М. Рюмик

с. 27

Сетевой адаптер последовательного порта

А. А. Шабронов

с. 29

Мощные полевые транзисторы

В. В. Овчаренко

с. 31

Блок-схема и принципиальная схема сетевого блока питания АС-802 видеокамеры Funai

с. 32

Беседы об электронике

А. Ф. Бубнов

с. 41

Основы микропроцессорной техники. Системы памяти микропроцессоров

О. Н. Партала

с. 42

Модернизация ГПД вседиапазонного трансивера

В. А. Артеменко

с. 48

Простое согласующее устройство диапазона 50 МГц

И. Н. Григоров

с. 49

Радиопейджер

Н. Мартынюк

с. 50

Подключение видеомагнитофона формата S-VHS к цифровому тюнеру HUMAX

В. Бунецкий

с. 59

№ 10

Советы по ремонту бытовой аппаратуры

В. Е. Бороха

с. 3

Жгут для проверки кинескопов

В. М. Пален

с. 3

Компакт-диски и устройства для их проигрывания

А. Ю. Саулов

с. 4

Об оценке и измерении нестабильности скорости транспортирования магнитных лент

И. А. Крыжановский

с. 6

Усилителю Шушурина - вторую жизнь

А. А. Петров

с. 8

Цифровой стереоприемник 88-108 МГц

И. Максимов, А. Одринский

с. 9

ЭМИ для аккомпанемента

В. В. Банников

с. 10

Усовершенствование цветных телевизоров 3-го - 5-го поколений

с. 12

Схема задержки цветоразностных сигналов UR1101ХК4661 для декодера цвета

А. Епифанов, В. Наэарук

с. 14

Переменный резистор в роли переключателя

С. М. Рюмик

с. 18

Синхронные фильтры

О. Н. Партала

с. 19

Корректор коэффициента мощности на микросхеме МС34262

Д. П. Кучеров

с. 24

Простая схема электронного будильника

А. Макаренко

с. 26

Модуль кодового доступа

П. П. Редькин

с. 26

Необходимая информация о струйных принтерах

А. А. Белуха

с. 28

Типы динамической памяти компьютера

С. Петерчук, В. Власюк

с. 30

Новые микросхемы серии 174

с. 31

Схема электрическая принципиальная осциллографа С 1-73

с. 32

Беседы об электронике. Оборудование рабочего места - мастерской

А. Ф. Бубнов

с. 39

Основы микропроцессорной техники. Организация ввода-вывода

О. Н. Портала

с. 42

Индикаторы подслушивания телефона

Р.Н. Балинский, В.М. Чевычалов

с. 50

Увеличение дальности действия радиотелефона диапазона 900 МГц

С. В. Кучеренко

с. 52

Приемник вызывного сигнала телефонного аппарата

А. В. Бочек

с. 53

№ 11

Ремонт телевизоров ОРИЗОН и СЛАВУТИЧ

Н. П. Власюк

с. 3

Возможные замены комплектующих при ремонте телевизоров

Ю. Бородатый |

с. 3

Компакт-диски и устройства для их проигрывания

А. Ю. Саулов

с. 4

ЭМИ для аккомпанемента

В. В. Банников

с. 6

Трехполосный УМЗЧ.

А. Г. Зыэюк

с. 8

Удвоим количество каналов

Н. П. Горейко

с. 11

Новый цветно0й телевизор ЕМКА 28-ТК

С. С. Карнаушенко, М. В. Бурляй

с. 12

Усовершенствование цветных телевизоров 3-го - 5-го поколений

М.Г.Лисица, Л.П.Пашкевич, В.А.Рубаник, Д.А.Кравченко

с. 15

Видеокамера - своими руками

СВ Кучеренко

с. 18

"Бегущие огни"

М. Л. Каширец

с. 19

Автомат световых эффектов

Г. К. Крупецких

с. 24

Необходимая информация о струйных принтерах

А А Белуха

с. 26

Типы динамической памяти

С. Петерчук, В Власюк

с. 28

Микросхемы усилителей звуковой частоты фирмы National Semiconductor

с. 31

Принципиальная схема цветного телевизора ЕМКА 28-ТК

с. 32

Беседы об электронике

А. Ф. Бубнов

с. 41

Основы микропроцессорной техники

ОН Портала

с. 42

Сетевой адаптер со стабилизированным выходом для питания аппаратуры связи

Р. Н. Балинский

с. 50

Простой радиомикрофон

В. В. Коновал

с. 53

Самодельное реле для коммутации антенных входов при приеме программ со спутников

Н. Черняев

с. 59

№ 12

Ремонт блоков питания импортной аппаратуры

А. Г. Зыэюк

с. 3

Параллельные петли обратной связи и их применение в УЗЧ

В. П. Матюшкин

с. 5

Симметричный ламповый УМЗЧ

А. П. Аницой

с. 8

Импульсный блок питания видеоплейера GOLD STAR RN800

А. В. Кравченко, С. В. Кравченко

с. 12

Усовершенствование цветных телевизорорв 3-го - 5-го поколений

Л.П.Пашкевич, В.АРубаник, Д.Акравченко

с. 13

Неисправности видеокамеры FUNAI FCM-800

ЕЛ Яковлев

с. 16

Аппарат для магнитотерапии МС-92М

В. Зубчук, Л. Худякова

с. 18

Определение эквивалентных параметров кварцевых резонаторов

О В Белоусов

с. 20

DC/DC преобразователи фирмы ASTEC

с. 25

Одним паяльником - семь контактных площадок

В Б Ловчук

с. 27

Подключение SEGA-картриджей к IBM PC С

М. Рюмик

с. 27

Необходимая информация о струйных принтерах

А А Белуха

с. 29

Новые микросхемы для блоков питания

с. 31

Схема электрическая принципиальная источника питания монитора SAMTRON SC-726GXL

с. 32

Схема электрическая принципиальная источника питания монитора SAMSUNG CQA4147 (SyncMaster3)

с. 33

Конденсаторы, светодиоды, резисторы, жидкокристаллические модули

с. 34

Беседы об электронике. Твоя первая схема

А. Ф. Бубнов

с. 39

Основы микропроцессорной техники

ОН Портала

с. 41

Сетевой блок питания для автомобильных Си-Би радиостанций

В В Ефремов

с. 49

Миниатюрный блокиратор -"антизаяц" городской АТС

Р. Н. Балинский

с. 50

2001

№ 1

Однокристальный функциональный генератор МАХ038

А. А. Ковпак

с. 3

Цветные телевизоры 3-го - 5-го поколений и их ремонт

А. Ю. Саулов

с. 3

Параллельные петли обратной связи и их применение в УЗЧ

В. П. Матюшкин

с. 6

УМЗЧ на микросхеме TDA1552Q

М. Л. Каширец

с. 9

Модернизация телевизоров УПИМЦ

Л.П.Пашкевич, В.А.Рубаник, Д.А.Кравченко

с. 12

Телевизор с широкоформатным экраном

Н. Осауленко

с. 15

Неисправности телевизора SANYO модели CEM6011VSU-20

Н. П. Власюк

с. 17

Модуль кодового доступа

П. П. Редькин

с. 18

Индикатор тока

О. В. Белоусов

с. 19

Переделка электронного микрокалькулятора типа CD408 в стандарте СЮП

Ю. П. Саража

с. 22

Пробник для перев1рки радюдеталей

О. Тимошенко

с. 23

О некоторых особенностях применения ионизаторов воздуха

Ю. А. Штань, В. Ю. Штань

с. 24

Разрядники для защиты линий передачи данных

с. 25

Технология программируемых логических интегральных схем (ПЛИС

А. Морозюк

с. 28

Датчики температуры Dallas Semiconductor

Вовк

с. 30

Обозначение и структурные схемы CHIP компонентов

Е. Л. Яковлев

с. 31

Схема электрическая игровой приставки SEGA

с. 32

Беседы об электронике

А. Ф. Бубнов

с. 39

Основы микропроцессорной техники

О. Н. Партала

с. 42

Антенный усилитель УКВ диапазона

Д. Н. Марченко

с. 48

№ 2

Цветные телевизоры 3-го - 5-го поколений и их ремонт

А. Ю. Саулов

с. 3

Неисправности телевизора ЗУСЦТ

И. Н. Бицкий

с. 4

Параллельные петли обратной связи и их применение в УЗЧ

В. П. Матюшкин

с. 5

Универсальный УКВ приемник

А. Дмитриенко

с. 8

Ретранслятор телепередач на микросхеме К198НТЧБ

Р. Балинский

с. 12

Улучшение качества изображения телевизора.Новые телевизионные антенны

Л.П.Пашкевич, В.А.Рубаник, Д.А.Кравченко

с. 14

Ремонт электропривода магнитофона "Маяк-240С-1

О. В. Белоусов

с. 15

Неисправности телевизора SANYO модели CEM6011VSU-20

Н. П. Власюк

с. 16

Интеллигентная пасека или пасека интеллигента

Ю. П. Саража

с. 18

Генератор одиночных импульсов и измеритель длительности одиночных импульсо

А. Н. Маньковский

с. 20

Металлоискатель с детектором на основе ФАПЧ

В. Н. Волицкий

с. 23

Схема охранной сигнализации

В. Н. Гуркин

с. 24

Необходимая информация о струйных принтерах

А. А. Белуха

с. 25

Подключение SEGA-картриджей к IBM PC

СМ. Рюмик

с. 26

Корректная дешифрация портов звуковой карты

СМ. Рюмик

с. 26

Сигма-дельта модуляторы и АЦП

В. С. Голуб

с. 27

Обзор спектра микроконтроллеров Dallas Semiconductor

П. Вовк

с. 30

Микроконтроллеры фирмы Cygnal Integrated с Flash-памятью программ

с. 31

Схемы мультиметров фирмы Mastech

с. 32

КМ1025КП1, КС1025КС1 - емкостное реле для управления тиристором или симистором

с. 34

Беседы об электронике

А. Ф. Бубнов

с. 39

Основы микропроцессорной техники

О. Н. Партала

с. 41

Телефонный автоответчик

С. А. Валюнин

с. 49

Простое вызывное устройство

. А. Елкин

с. 50

Зарядное устройство для мобильного телефона типа NOKIA5110

О. Г. Рашитов

с. 50

Сага об аккумуляторах

с. 51

№ 3

Цветные телевизоры 3-го - 5-го поколений и их ремонт

А. Ю. Саулов

с. 3

Повышение контрастности изображения без замены ламп

Ю. Бородатый

с. 3

Параллельные петли обратной связи и их применение в УЗЧ

В. П. Матюшкин

с. 6

Система дистанционного управления магнитофоном

В. И. Нижник

с. 9

Усовершенствование телевизоров 3-го, 4-го поколений "Электрон

Л. А. Невмержицкий

с. 12

Устройство защиты кинескопа

Д. Н. Марченко

с. 14

Замена импортных микросхем

В. В. Овчаренко

с. 15

Неисправности телевизора SANYO модели CEM6011VSU-20

Н. П. Власюк

с. 16

Ремонт телевизоров AKAI

О. А. Билан

с. 16

Измерительный переносной стенд радиолюбителя

А. Л. Кульский

с. 22

Про травления фольгованих матер1ал1в розчином перекису водню i соляноТкислоти

В. Самелюк

с. 23

Релейное устройство на таймере

Н. П. Горейко

с. 24

Кодовый замок

О. В. Тимошенко

с. 26

Простой измеритель емкости конденсаторов

Ю. С. Магда

с. 26

Модули памяти РС100 SDRAM

А. А. Белуха

с. 27

Схема управления шаговым двигателем на ПЛИС

Ю. В. Шевченко

с. 29

Маленькие технологические хитрости

А. Н. Маньковский

с. 30

Абажур для лампочки

В. В. Новиков

с. 30

Антибиотики для электроники

О. Г. Рашитов

с. 30

Микросхемы с однопроводным интерфейсом 1 -Wire фирмы Dallas Semiconductor

П. Вовк

с. 30

Магнитофон "Маяк-205"

с. 32

Беседы об электронике

А. Ф. Бубнов

с. 39

Основы микропроцессорной техники

О. Н. Партала

с. 41

№ 4

Цветные телевизоры 3-го - 5-го поколений и их ремонт

А. Ю. Саулов

с. 3

Аудиолюбителю-конструктору (усилители, громкоговорители, кабели)

А. А. Петров

с. 4

Цифровой регулятор громкости

К. Герасименко

с. 7

Способ установки скорости протяжки магнитной ленты в магнитофонах

А. П. Хоменко

с. 9

Ремонт магнггофошв "Весна 205-1

А. Риштун

с. 9

Доработка магнитофона "Маяк249-31

В. П. Ермак

с. 9

Подключение S-VHS видеотехники и DVD плееров к ТВ приемнику

В. К. Федоров

с. 10

УКВ приемник

В. Г. Никитенко, О. В. Никитенко

с. 12

Измерение напряжения накала кинескопа

А. В. Бочек

с. 13

Доработка цветных телевизоров под кинескоп с прямонакальными металлосплавными катодами

Н. Осауленко

с. 14

Неисправности телевизора SANYO модели CEM6011VSU-20

Н. П. Власюк

с. 16

Однокристальный функциональный генератор МАХ038

А. А. Ковпак

с. 20

Радиоконструктор

В. Г. Токарь

с. 22

Экономайзер принудительного холостого хода

А. В. Кравченко

с. 23

Ультразвуковой металлоискатель

А. Гошев

с. 25

Измерительный переносной стенд радиолюбителя

А. Л. Кульский

с. 26

DCCAD - помощник радиолюбителя

В. Самелюк

с. 28

Эмуляторы игровых видеоприставок

СМ. Рюмик

с. 30

Схемы автоматической идентификации (iButton) производства Dallas Semiconductor

с. 31

Схема телевизора LG модели CF-21D70R

с. 32

Кнопки, выключатели, переключатели от фирмы AMEGA

с. 34

Беседы об электронике

А. Ф. Бубнов

с. 39

№ 5

Цветные телевизоры 3-го - 5-го поколений и их ремонт

А. Ю. Саулов

с. 3

Аудиолюбителю-конструктору (усилители, громкоговорители, кабели)

А. А. Петров

с. 6

Всеволновый гетеродин

Н. Катричев

с. 9

Малошумяший High-End предусилитель на транзисторах

В. П. Матюшкин

с. 11

СВП на 16 программ

Г. И. Гузенков

с. 14

Питание "польской" антенны от телевизора

Н. П. Горейко

с. 15

Неисправности телевизора SANYO модели CEM6011VSU-20

Н. П. Власюк

с. 16

Экономайзер принудительного холостого хода

А. В. Кравченко

с. 20

Интеллигентная пасека или пасека интеллигента

Ю. П. Саража

с. 22

Измерительный переносной стенд радиолюбителя

А. Л. Кульский

с. 24

Индуктивный переключатель

с. 26

Схема питания люминесцентной лампы

с. 27

Радиомикрофон-стетоскоп

с. 27

БП для "больного" аккумулятора

с. 28

Модершзуемо iBM PC паяльником

с. 29

Монитор Samsung 400b

с. 31

Монитор Samsung 400b

с. 31

Беседы об электронике

А. Ф. Бубнов

с. 39

Цифровая обработка сигналов - это почти просто

с. 41

№ 6

Аудиолюбителю-конструктору (усилители, громкоговорители, кабели)

А. А. Петров

с. 3

Подбор транзисторов для мощных УМЗЧ

А. Г. Зызюк

с. 6

Цветные телевизоры 3-го - 5-го поколений и их ремонт

А. Ю. Саулов

с. 8

Простой способ увеличения числа принимаемых ТВ программ

Ю. Пузыренко

с. 11

Скрытые возможности старых телевизоров

А. В. Кравченко

с. 12

Еще раз о диодах в ламповых телевизорах

Бородатый

с. 13

Установка модуля МП-41 в телевизор "Оризон

Н. А. Осадчий

с. 13

Модуль питания МПЗ-3 в телевизоре SAMSUNG

с. 14

Свiтлодioдний индикатор настройки

В. С. Федула

с. 16

Повышение чувствительности телевизоров ЗУСЦТ

Воличенко

с. 16

Автомат для пщкачки води

В. В. Ваш

с. 20

Прием KB диапазона без антенны

Резко

с. 20

Преобразователь напряжения для ЛДС

В. К. Лысенко

с. 21

Пробник сельського електрика

О. В. Тимошенко

с. 21

Измерительный переносной стенд радиолюбителя

А. Л. Кульский

с. 22

Интеллигентная пасека или пасека интеллигента

Ю. П. Саража

с. 23

Электронные часы "с боем" на базе микроконтроллера

П. П. Редькин

с. 25

Универсальное охранное устройство для авто и дома

В. Н. Гуркин

с. 26

Подключение принтера СМ 6337.06 к персональному компьютеру типа IBM PC

А. А. Белуха

с. 27

"Мышь" для "SEGA MEGA DRIVE-II

СМ. Рюмик

с. 28

Лазерный принтер PAGE PRINTER KX-P4400

с. 30

Трансформаторы для импульсных источников питания

П. Вовк

с. 31

Лазерный принтер PAGE PRINTER KX-P4400

с. 32

Стенд для испытания блоков электронного зажигания бензопилы

Палей

с. 35

Расчет контуров с КПЕ

Г. В. Воличенко

с. 36

Расчет радиаторов полупроводниковых приборов

с. 36

Расчет катушки индуктивности на броневом сердечнике

В. Самелюк

с. 37

Основы микропроцессорной техники

О. Н. Партала

с. 38

№ 7

Аудиолюбителю-конструктору (усилители, громкоговорители, кабели)

А. А. Петров

с. 3

Электронная ударная установка

с. 6

Цветные телевизоры 3-го - 5-го поколений и их ремонт

А. Ю. Саулов

с. 10

Резисторы и конденсаторы в ламповых телевизорах

Ю. Бородатый

с. 13

Установка модуля дистанционного управления МУ-56(55) в телевизор "Оризон

О. Г. Рашитов

с. 14

Модернизация телевизора ЗУСЦТ

Л. В. Мирошниченко

с. 15

Ремонт видеоплейера JVC Р-29

В. В. Никитенко

с. 16

Устранение неисправности в телевизоре SHARP

Ю. М. Шевченко

с. 16

Противоугонное устройство "Двойной сюрприз

В. М. Босенко

с. 20

О коварстве отечественных транзисторов в пластмассовых корпусах

В. М. Палей

с. 20

Электроблок для подвесного лодочного мотора

Д. Л. Крошко

с. 21

Новые решения старой проблемы теплоотвода

В. И. Слюсарь

с. 22

Генераторный пробник для проверки биполярных транзисторов

С. А. Елкин

с. 24

Измерительный переносной стенд радиолюбителя

А. Л. Кульский

с. 26

Необходимая информация о струйных принтерах

А. А. Белуха

с. 27

Ремонт мультиметр1в сери1 8300

М. Г. Маслюк

с. 31

Радиоприемник "Турист РП215

с. 32

Контроль влажности с помощью датчиков BC-components

с. 34

Микроконтроллеры Cygnal. Отладочные средства

П. Вовк

с. 35

Кодировка импортных конденсаторов

К. В. Хрыков

с. 36

Расчет основных параметров индуктивных элементов

с. 36

Беседы об электронике

А. Ф. Бубнов

с. 38

Конструкция антенны быстрого изготовления

. Ю. Солонин

с. 53

№ 8

Аудиолюбителю-конструктору (усилители, громкоговорители, кабели)

А. А. Петров

с. 3

Стоит ли покупать цифровой магнитофон R-DAT

С. Л. Дубовой

с. 5

Индикатор уровня выходного сигнала

С. Н. Опанасенко

с. 8

Генератор аудюшуму

А. Риштун

с. 9

Цветные телевизоры 3-го - 5-го поколений и их ремонт

А. Ю. Саулов

с. 10

Практические советы

М. Г. Лиси ца

с. 13

Телевизоры PANASONIC на шасси МХ-ЗС

с. 14

Ремонт телевизоров FUNAI (TV-2000 AMK8

) Е. Л. Яковлев

с. 16

О ремонте блока питания телевизора FUNAI

. М. Харьковский

с. 16

Сенсорный выключатель для малогабаритной радиоаппаратуры

В. Коновал

с. 20

Универсальный звонок

В. М. Босенко

с. 20

Осциллографический пробник без ЭЛТ

А. А. Татаренко

с. 21

Технологические советы радиолюбителя

А. В. Кравченко

с. 22

Внутренний ГПН в генераторе ЛЗО

А. Янкевичус

с. 24

Пистолет для склеивания

Г. А. Бурда

с. 26

Необычная макетная плата

С. Л. Дубовой

с. 26

Электронные часы "с боем" на базе микроконтроллера

П. П. Редькин

с. 28

Температурные датчики Dallas Semiconducto

П. Вовк

с. 29

Вольтметр универсальный цифровой В7-38

с. 30

Принципиальная схема основной платы А базового шасси МХ-ЗС телевизоров PANASONIC.

с. 32

Операционные усилители с полевыми транзисторами на входе TL081, TL082, TL084

с. 34

Питание "Nintendo-64" от сети 220

СМ. Рюмик

с. 35

Широкополосные усилители сигналов низкого уровня

А. Л. Кульский

с. 37

Транзисторные оптроны в аналоговых схемах

. Л. Крошко

с. 38

Измерение диаметра тонких обмоточных проводов с помощью цифрового мультиметра

А. П. Хоменко

с. 38

№ 9

Аудиолюбителю-конструктору (усилители, громкоговорители, кабели)

А. А. Петров

с. 3

Акустические системы с повышенным КПД

П. А. Борщ

с. 6

Буферный усилитель для CD-проигрывателя TECHNICS SL-PG670A

А. Г. Зызюк

с. 8

Цветные телевизоры 3-го - 5-го поколений и их ремонт

А. Ю. Саулов

с. 10

Блок живлення радюприймача "Кварц РП-209

O. i-Борщ

с. 13

Черно-белый кинескоп в цветном телевизоре

А. К. Бескровный

с. 13

Ремонт электропривода магнитофона "Маяк-240С

В. В. Волощенко

с. 15

Проверка блоков питания телевизоров

Н. Черняев

с. 15

Замедление разогрева кинескопа цветного телевизора

Ю. Бородатый

с. 15

Конструктивная ошибка фирмы GOLD STAR в пишущемвидеоплейере RN800

. В. Кравченко

с. 16

О дежурном режиме работы телевизоров (что делать, если у вас телевизор фирмы FUNAI

Н. П. Власюк

с. 16

Устройство для отпугивания кротов

А. А. Татаренко

с. 20

Акустический сигнализатор для электрической сети

Д. Л. Крошко

с. 21

Радиомаяк для защиты детей от похищения

Р. Н. Балинский

с. 22

Измерительный переносной стенд радиолюбителя

А. Л. Кульский

с. 24

Логический пульсатор

В. Б. Ефименко

с. 26

Цифровой термометр-терморегулятор

В. Е. Тушнов

с. 27

Ремонт цифрового мультиметра "Электроника-ММЦ-01

с. 29

Комплект микросхем для охранной сигнализации, персонального радиовызова

с. 31

Схема электрическая принципиальная цифрового мультиметра "Электроника-ММЦ-01

с. 32

Источники питания системных модулей: общие сведения

Д. П. Кучеров

с. 34

Компьютерные программы гроссмейстерского уровня

СМ. Рюмик

с. 36

К расчету колебательных контуров

Г. В. Воличенко

с. 38

Сравнение семейств логических ИМС

А. Белуха

с. 39

№ 10

Аудиолюбителю-конструктору (усилители, громкоговорители, кабели)

А. А. Петров

с. 3

Буферный усилитель для CD-проигрывателя TECHNICS SL-PG670A

А. Г. Зызюк

с. 6

УКВ приставка на микросборке КХА058

А. В. Бочек

с. 9

Цветные телевизоры 3-го - 5-го поколений и их ремонт

А. Ю. Саулов

с. 10

Ремонт телев1зора 4УСЦТ

В. В. Новюв

с. 13

Усовершенствование усилителя "Радиотехника У-101-стерео

Я. М. Когут

с. 14

Улучшение работы селектора синхроимпульсов

С. Л. Дубовой

с. 15

Замена ТВС в телев1зорах UNITRA

В. [Аукстерс

с. 16

Видеоголовки видеомагнитофонов PANASONIC фирмы MATSUSHITA

В. В. Овчаренко

с. 16

Об одной неисправности телевизора FUNAI TV-2100AMK1

ОН. Б. Безверхний

с. 16

Формирователь временных диаграмм

В. Ю. Солонин

с. 22

Пожмите ногу... микроконтроллеру

В. Ф. Нагайченко

с. 24

Восьмиразрядные RISC-микроконтроллеры

СИ. Миргородская

с. 28

Ксерокопировальные аппараты фирмы Canon

с. 29

Маркировка ЖК модулей

с. 31

Копировальные аппараты CANON. Базовая модель FC-336

с. 32

Простой радиотрансляционный будильникО

Г. Рашитов

с. 35

Музыкальный звонок

СЮ. Малышев

с. 35

Стереозвук в приставке "SEGA

СМ. Рюмик

с. 36

Распределитель тока нагрузки в мощных ключах

В. Б. Ефименко

с. 38

Измерение периода дискретизации АЦП по сигналу известной частоты

В. И. Слюсарь

с. 38

Подключение телефонов NOKIA к компьютеру

. Бескрестнов

с. 57

№ 11

Аудиолюбителю-конструктору (усилители, громкоговорители, кабели)

А. А. Петров

с. 3

Микросхема CXA1238M/S (CXA1538M/S

с. 7

Прибор для проверки и восстановления кинескопов

Б. Н. Дубинин

с. 8

Цветные телевизоры 3-го - 5-го поколений и их ремонт

А. Ю. Саулов

с. 10

Об установке модуля дистанционного управления МУ56(55) в нестандартный телевизор типа "Электрон 61/51 ТЦ 433/436д

О. Г. Рашитов

с. 12

УНЧ для радиоприемников

Г. В. Воличенко

с. 14

Доработка радиоприемника КАРПАТЫ РП-201

В. С. Попич

с. 15

Плавное включение строчной развертки и замедление разогрева накала кинескопа

Ю. Бородатый

с. 15

О неисправностях телевизора AKAI модели CT-2507D

Н. П. Власюк

с. 16

Точечная электросварка из старых телевизоров

СМ. Абрамов

с. 20

Детектор скрытой проводки

Л. Эникеев

с. 21

Измерительный переносной стенд радиолюбителя

А. Л. Кульский

с. 22

Елочная гирлянда из неоновых ламп

С. Л. Дубовой

с. 25

Шифратор и дешифратор дистанционного управления

А. А. Татаренко

с. 26

Светодиодные лампы или светодиоды в цоколях ламп накаливания

Н. П. Власюк

с. 27

Доработка цифрового измерителя емкости ВК-200

А. Г. Зызюк

с. 28

Вщновлення батарейок

О. В. Тимошенко

с. 28

О ремонте гладильного утюга "Philips

О. Г. Рашитов

с. 29

Ремонт мультиметра "Mastech M890C

С. Хоменко

с. 29

Комбинированный прибор радиолюбителя

О. Г. Рашитов

с. 30

Выпрямительные диоды фирмы Philips Semiconductor

с. 31

Монитор Daewoo CMC 1502B

с. 32

Встроенный модемный модуль СРС2430Е TBR-21

с. 34

Источники питания системных модулей: элементная база

Д. П. Кучеров

с. 35

О защите электронного выключателя

О. А. Сидорович

с. 38

Удобный припой

А. П. Хоменко

с. 39

Новый подход при испытании транзисторов

В. М. Босенко

с. 39

Использование обмоточного провода с поврежденной изоляцией

В. М. Палей

с. 39

Телефонный автоответчик

А. А. Татаренко

с. 52

Мифы и реальности мобильной связи

С. Бескрестнов

с. 56

Как самому установить вибромоторчик в мобильный телефон

Ф. Слипченко

с. 57

Схемы кабелей для подключения мобильного телефона к компьютеру

С. Бескрестнов

с. 58

№ 12

Аудиолюбителю-конструктору (усилители, громкоговорители, кабели)

А. А. Петров

с. 3

Восстановление работоспособности кинескопов с помощью приборов КВИНТАЛ

М. Г. Лисица

с. 5

В новогоднюю ночь - с аппаратом "два в одном" (обзор моноблоков

А. Ю. Саулов

с. 6

Концептуальный усилитель воспроизведения магнитофона

С. Ю. Крячко

с. 8

Лазерный дисплей (как повысить КПД монитора

Н. Головин, Е. Смирнов

с. 10

Селектор выбора программ с проводным дистанционнымпереключением

. А. Соколовский

с. 12

Продление срока службы кинескопов

А. В. Явтушенко

с. 13

Высокое напряжение строчной развертки

Ю. Бородатый

с. 13

Модернизация старых телевизоров

В. А. Краснов

с. 14

Долгоиграющий" режим для магнитофона "Маяк-233

И. А. Хоменко

с. 14

Микросхема TDA1015

с. 15

Ремонт телевизоров SANYO модели СЕМ 6022Р-00

Г. А. Бурда

с. 16

О замене строчного трансформатора в некоторых телевизорахпроизводства ГДР

И. Б. Безверхний

с. 16

Шифратор и дешифратор дистанционного управления

. А. Татаренко

с. 22

Простые генераторы для проверки УНЧ и радиоприемников

О. Г. Рашитов

с. 23

Приставка к осциллографу: цифровой блок памяти

А. В. Кравченко

с. 24

Источники питания системных модулей: элементная база

Д. П. Кучеров

с. 27

Ремонт приставки "SEGA" по MFD-таблицам

СМ. Рюмик

с. 28

Измеритель емкости конденсаторов

Е. Л. Яковлев

с. 30

Терморезисторы фирмы MURATA

с. 31

Игровая приставка "SEGA MEGA DRIVE-II" MK-1631-07

с. 32

Управление елочными огнями по микрофону

В. Б. Ловчук

с. 35

Автомат световых эффектов

В. Н. Шадько

с. 37

Елочные гирлянды из неоновых ламп

С. Л. Дубовой

с. 37

Программаторы для микросхем памяти и микроконтроллеров

с. 38

Простой таймер для 220

с. 42

Голубая подсветка в телефоне NOKIA 3210

Ф. Слипченко

с. 54

2002

№ 1

Аудиолюбителю-конструктору (усилители, громкоговорители, кабели)

А. А. Петров

с. 3

Бесшумный регулятор мощности для усилителей

А. Риштун

с. 4

Измерение действующего значения напряжения на подогревателе кинескопа

А. А. Щепик

с. 5

Две конструкции АС

Б. А. Синецкий

с. 6

Советы телемастеру

О. В. Тимошенко

с. 7

Зарубежные интегральные видеокодеры

СМ. Рюмик

с. 8

Селекторы каналов телевизоров "Березка" 6-го поколения

В. Д. Адонин

с. 10

Модернизация телевизоров УПИУМЦТ

Ю. В. Приходько

с. 12

Еще о продлении срока службы кинескопа

С. Москалец

с. 14

Замена кинескопа в телевизоре "Sony KV-2155K

" А. Ю. Саулов

с. 15

Улучшение изображения видеомагнитофона "Funai" модели VIP-5000LR

И. В. Пирога

с. 15

Микросхема TDA2030

с. 16

Пробник-2 сельского электрика

В. Н. Резков

с. 20

Устройство дистанционного управления по проводам сети переменного тока 220 В

Б. Н. Дубинин

с. 21

Схемотехника автоматов бегущей строки на газоразрядных приборах

С. А. Елкин

с. 22

Таймер для отключения игровой приставки

В. Д. Бородай

с. 23

Поиграем с моторчиками

А. А. Татаренко

с. 24

Цифровой вольтметр на АЦП КР572ПВ2

А. Л. Кульский

с. 26

Сенсорный светорегулятор

СЮ. Малышев

с. 27

Ремонт приставки "Sega" по MFD-таблицам

СМ. Рюмик

с. 28

Ремонт осциллографов С1-65

А. Г. Зызюк

с. 29

Приставка к осциллографу: цифровой блок памяти

А. В. Кравченко

с. 30

Отечественные пьезокерамические звонки

с. 31

Осциллограф С1-65. Схема электрическая принципиальная

с. 32

Защитите свой компьютер от некомпетентных и недобросовестных пользователей

А. В. Гетманец

с. 35

Электронные часы "Электроника 6-15

О. Г. Рашитов

с. 36

Метод определения частотных характеристик биполярных транзисторов

А. П. Ярмоленко, Е. С. Каспась

с. 37

Способ измерения низких частот

В. И. Василенко

с. 38

Чувствительный радиомикрофон

М. Н. Босько

с. 51

Лампа вместо звонка

С. Л. Дубовой

с. 55

№ 2

Простой УКВ-конвертер

Е. Л. Яковлев

с. 3

Аудиолюбителю-конструктору (усилители, громкоговорители, кабели)

А. А. Петров

с. 4

Радиоприемник рыболова-любителя

В. М. Пестриков

с. 6

Колебательные контуры и электромеханические фильтры

Н. Катричев, Л. Пастернак

с. 9

И вновь о сопротивлении проводов и не только

В. П. Матюшкин

с. 12

Зарубежные интегральные видеокодеры

СМ. Рюмик

с. 14

Акустические системы с повышенным КПД

П. А. Борщ

с. 16

Узлы современных моноплатных телевизоров. Видеопроцессор

А. Ю. Саулов

с. 18

Умощнение УМЗЧ

Ю. Л. Каранда

с. 20

Ремонт блока питания магнитолы "Ореанда-203 стерео

А. Г. Зызюк

с. 21

Блок питания телевизора "Электроника-Ц430/Ц432

И. Б. Безверхний

с. 22

Уход частоты настройки в телевизоре JVC модели С-21 OHM

Н. П. Власюк

с. 24

Устройство охраной сигнализации для строений сельского подворья

В. Самелюк

с. 28

Простой Генератор на трех микросхемах

A. M. Саволюк

с. 29

Использование светоизлучающих панелей на чип-светодиодах

О. Н. Партала

с. 30

Сделай сам осциллограф

А. В. Кравченко

с. 33

Источники тока - что это

А. Ф. Бубнов

с. 36

Никель-кадмиевый аккумулятор в авометре Ц435

Елкин

с. 37

Прибор для электропунктуры

Ю. М. Шевченко

с. 38

"Сага" о регуляторах мощности

А. А. Татаренко

с. 39

Модифицированные часы "Электроника 6-15/1

О. Г. Рашитов

с. 42

Источники бесперебойного питания "Victron" серии Lite

Д. П. Кучеров

с. 44

Полезные компьютерные программы для радиолюбителей

Ю. М. Быковский

с. 46

Полезная информация о жестких дисках

А. А. Белуха

с. 48

Аналого-цифровой преобразователь ICL7107CPL и его применение

А. Л. Кульский

с. 50

№ 3

И вновь о сопротивлении проводов и не только

В. П. Матюшкин

с. 2

Доработка самодельной видеокамеры

СВ. Кучеренко

с. 5

Зарубежные интегральные видеокодеры

СМ. Рюмик

с. 6

Селекторы каналов телевизоров "Березка" 6-го поколения

В. Д. Адонин

с. 8

Узлы современных моноплатных телевизоров. Видеопроцессор

А. Ю. Саулов

с. 10

Стереозвук в стереорадиоле "Илга РЭ-201С-1

B. C. Попич

с. 14

Регулировка телевизоров "Samsung" (шасси KS1A

Ю. Авраменко

с. 15

Солнечный ветрогенератор "Ангел

СВ. Севриков

с. 20

Автомобильная охранная сигнализация

Л. В. Белова

с. 22

Приставка к осциллографу: цифровой блок памяти

А. В. Кравченко

с. 25

Микроволновая печь "Samsung CK135

И. Б. Безверхний

с. 29

Компараторы напряжения общего применения с универсальным выходом

с. 30

Реле задержки времени звуковой или визуальной сигнализации на охраняемых объектах

О. И. Борщ

с. 31

Микроволновая печь "Samsung CK135"

с. 32

Варисторы "Panasonic" фирмы "Matsushita

с. 34

Защитите свой компьютер от некомпетентных и недобросовестных пользователей

А. В. Гетманец

с. 35

Определение частоты единичного усиления биполярных транзисторов с помощью программы EWB

А. П. Ермоленко, Е. С. Капась

с. 36

Простые звуковые сигнализаторы

В. Самелюк

с. 38

Сервисное меню телефона

С. Бескрестнов

с. 59

№ 4

Стереофонический приемник на двухсистемном стереодекодере

В.Г, Никитенко, О.В. Никитенко

с. 2

Зарубежные интегральные видеокодеры

СМ. Рюмик

с. 3

Мультимедийная мебель

С. Севриков

с. 7

Еще о ремонте УМЗЧ на ИМС

А. Г. Зызюк

с. 8

Продление срока службы кинескопов

Н. Дубинин

с. 10

Блок питания телевизора "Электроника-Ц430/Ц432

И. Б. Безверхний

с. 11

Ремонт телевизора "Philips 21CN4472/59P

А. Ю. Саулов

с. 15

Сверхлинейный ЭП с высокой нагрузочной способностью

А. Петров

с. 16

Цифровой терморегулятор

СМ. Абрамов

с. 20

Высококачественный блок питания

К. В. Герасименко

с. 22

Сетевой блок питания для авометра

В. Л. Резков

с. 23

Генератор прямоугольных импульсов с электронной регулировкой частоты

А. А. Татаренко

с. 24

Стабилизатор напряжения с индикацией разряда гальваническихэлементов

О. В. Белоусов

с. 25

Подключение принтера "Robotron CM6329.01" к персональному компьютеру

А. Белуха

с. 26

Источники питания системных модулей: формирователи сигнала POWER GOOD

Д. П. Кучеров

с. 28

Простое реле времени с выдержкой времени на 1 ч и более

О. Г. Рашитов

с. 30

Бумажный резистор

С. Д. Дубовой

с. 30

Мощные СВЧ-транзисторы фирмы "Philips Semiconductors

с. 31

Программируемый четырехканальный таймер

В. В. Володин

с. 32

ШИМ-схема управления на ИМС L9610C, L9611C

с. 34

Новый класс усилительных приборов

В. Сосновский

с. 35

Осциллограф из ПК - это просто

И. Зубаль

с. 36

№ 5

Любительский сабвуфер для автомобиля

В. М. Сосновський

с. 2

О раскодировке автомагнитол

И. Б. Безверхний

с. 5

Радиоприемник с питанием от фотоэлементов малой мощности

B. C. Попич

с. 6

Цветомузыкальная установка

Д. А. Шандренко

с. 8

Селекторы каналов телевизоров "Березка" 6-го поколения

В. Д. Адонин

с. 10

Доработка головки 5ГДВ-1 (ЗГД-31) без разборки

Н. Шкапа

с. 11

Простой УКВ-преобразователь

С. А. Юдко

с. 12

Проверка умножителя

В. М. Босенко

с. 13

Усилитель для CD-плейера

С. Шмонин

с. 13

Ремонт источника питания телевизора "Akai CT-G140

Д. П. Кучеров

с. 14

Мощные полевые транзисторы

с. 15

Прибор для контроля качества сахара

A. M. Саволюк

с. 20

Электростимуляторы

Н. И. Заец

с. 22

Щупы в радиолюбительской практике

А. В. Кравченко

с. 24

Электронный указатель поворотов

СМ. Роздобудько

с. 25

Карбюратор - но один

.А. Дуюнов, А. В. Пижанков, P.M. Свистула

с. 26

Ремонт генераторов ГЗ-120

А. Г. Зызюк

с. 28

Источники опорного напряжения фирмы "Texas instruments

с. 31

Семейство трехвы водных ШИМ-стабилизаторов PWR-TOP200/1/2/3/4/14

с. 34

Подключение VGA-монитора к "PlayStation

СМ. Рюмик

с. 35

Таймер автоматического отключения цифровых мультиметров

P. M. Канивец

с. 38

Усилительные каскады с ООС

Катриче

с. 38

Применение ИМС К1146ФП2

с. 51

№ 6

Простой проигрыватель музыкальных компакт-дисков на базе компьютерногоCD-привода

А. П. Жуков

с. 2

Звуковые эффекты и ЭМИ

с. 4

Модернизация видеоусилителя в модуле цветности МЦ-41Е

А. Г. Зызюк

с. 10

Приставка к прибору проверки и восстановления кинескопов

А. В. Дяченко

с. 12

Доработка радиоприемников "Меридиан РП-309", "Меридиан РП-310

B. C. Попич

с. 14

Ремонт телевизора RFT

И. С. Вишневский

с. 15

Простой и надежный способ ремонта кнопок пультов

С. А. Забуйский

с. 15

Микросхемы К174ХА34 (Россия) и TDA7021 фирмы "Philips

с. 16

Круглый год с электронной удочкой

А. И. Борщ

с. 20

Помехоустойчивый регулятор напряжения

А. Н. Спиридонов

с. 22

Аварийный генератор

В. А. Лошкар

с. 23

Высокочастотный преобразователь напряжения для устройства активации полиэтилентерефталатных пленок

В. Ф. Яковлев

с. 24

Кварцевый генератор

О. В. Белоусов

с. 25

Стиральные машины фирмы "Samsung" (P1405J, P1205J, P1005J, P805J

И. Б. Безверхний

с. 26

Импортные семисегментные индикаторы

с. 31

Секреты LPT-порта

В. Б. Ефименко

с. 32

DS1620 - цифровой термометр и термостат фирмы "Dallas Semiconductor

с. 34

Бескварцевый калибратор

А. Л. Бутов

с. 35

Электронный стабилизатор тока для зарядки аккумуляторных батарей

А. Л. Кульский

с. 36

Зарядное устройство для гальванических элементов

P. M. Ярешко

с. 37

Применение термисторов с отрицательным температурным коэффициентом в блоках питания

В. Самелюк

с. 38

Способы активации сервисного меню

С. Бескрестнов

с. 58

№ 7

Усилители В. Матюшкина, К. Вайсбейна, Н. Сухова, "Одиссей 021-УЮО", "Rotel RA-1060":который "вернее"

Н.В. Михеев, П.А. Борщ, А.Ю. Саулов

с. 2

Восстановление работоспособности кинескопа телевизора"Электрон 61ТЦ451Д

. А. Бурда

с. 9

FM-диапазон в радиоприемнике "Меридиан РП-248

А. В. Бочек

с. 13

Усилитель к кассетному магнитофону

. В. Фирсов

с. 14

Микросхемы КР174ХА51 (Россия) и TDA1591 фирмы "Philips

с. 15

Комплект аппаратуры для диагностики и ремонта АСК комбайнов серии "Дон"

А. Ковпак

с. 20

Электростимулятор-зонд

Н. И. Заец

с. 22

Простой электронный вольтметр

А. А. Татаренко

с. 24

Амперметр с нулевым внутренним сопротивлением

Н. Г. Маслюк

с. 25

Электронные автомобильные часы

О. Г. Рашитов

с. 26

Модернизация модемов

В. В. Шевчук

с. 28

Ремонт электрокофемолки

А. Г. Зызюк

с. 29

Электронный звонок

В. Ф. Яковлев

с. 29

Контроль температуры жала паяльника

А. П. Белый

с. 30

Универсальный блок питания

В. А. Шпекторов

с. 30

Секреты LPT-порта

В. Б. Ефименко

с. 32

Цветовая и кодовая маркировка отечественных транзисторов

с. 34

ADN2850 - двухканальный цифровой потенциометр

с. 34

Простая цанга для дрели

В. Кравченко

с. 35

Охранное устройство

Б. Н. Дубинин

с. 36

Расчет радиотехнических схем при помощи номограмм

Н. Шкапа

с. 38

Аналог оптосимистора

А. Л. Бутов

с. 39

Повторитель телефонных звонков

О. Р. Кондратьев

с. 51

№ 8

Практическая схема стереоприемника А. Захарова

B. C. Попич

с. 2

Практическая схема стереоприемника А. Захарова

B. C. Попич

с. 2

Схемотехника устройств для продления срока службы электровакуумныхприборов

А. Г. Зызюк

с. 6

Схемотехника устройств для продления срока службы электровакуумныхприборов

А. Г. Зызюк

с. 6

Опыт замены тринисторов типа КУ221

А. Л. Бутов

с. 12

Опыт замены тринисторов типа КУ221

А. Л. Бутов

с. 12

Характерные неисправности блока питания телевизора "Электроника-Ц430/Ц432

И. Б. Безверхний

с. 12

Характерные неисправности блока питания телевизора "Электроника-Ц430/Ц432

И. Б. Безверхний

с. 12

Управление СКМ одной ручкой

с. 13

Управление СКМ одной ручкой

с. 13

Микросхемы КР174УН31 (Россия) и КА2209 фирмы "Samsung

с. 14

Микросхемы КР174УН31 (Россия) и КА2209 фирмы "Samsung

с. 14

Автоматический регулятор температуры

СМ. Абрамов

с. 20

Автоматический регулятор температуры

СМ. Абрамов

с. 20

Противоугонное устройство для изгороди

Ю. Л. Каранда

с. 21

Противоугонное устройство для изгороди

Ю. Л. Каранда

с. 21

Широкодиапазонный цифровой RC-метр

ВТ. Удовенко

с. 22

Широкодиапазонный цифровой RC-метр

ВТ. Удовенко

с. 22

Вторая жизнь первичных электрочасов

Б. Г. Ерофеев

с. 25

Вторая жизнь первичных электрочасов

Б. Г. Ерофеев

с. 25

Микросхема LM1203 и ее применение в мониторах

Д. П. Кучеров, Е. В. Евстафьев

с. 28

Микросхема LM1203 и ее применение в мониторах

Д. П. Кучеров, Е. В. Евстафьев

с. 28

Электродрель радиолюбителя

А. В. Кравченко

с. 30

Электродрель радиолюбителя

А. В. Кравченко

с. 30

Цветовая маркировка импортных конденсаторов

с. 31

Цветовая маркировка импортных конденсаторов

с. 31

ДУ - новые возможности старых микросхем

А. А. Татаренко

с. 32

ДУ - новые возможности старых микросхем

А. А. Татаренко

с. 32

Четыре джойстика "в одной упряжке

" СМ. Рюмик

с. 35

Четыре джойстика "в одной упряжке

" СМ. Рюмик

с. 35

Сопряжение видеокамеры с удаленным монитором

с. 36

Сопряжение видеокамеры с удаленным монитором

с. 36

Расчет мультивибратора

В. М. Босенко

с. 38

Расчет мультивибратора

В. М. Босенко

с. 38

Вторая жизнь" ИМС

Г. С. Сауриди

с. 38

Вторая жизнь" ИМС

Г. С. Сауриди

с. 38

Макетная плата живет долго

С. Л. Дубовой

с. 39

Макетная плата живет долго

С. Л. Дубовой

с. 39

Усилитель для слухового аппарата

В. Н. Каплун

с. 56

Усилитель для слухового аппарата

В. Н. Каплун

с. 56

№ 9

Головка громкоговорителя 10ГДШ-1 и ее варианты в АС-фазоинверторе

П. А. Борщ, И. А. Царенко

с. 6

Доработка магнитофона "Маяк-249Е!-1

К. Герасименко

с. 9

Дистанционное управление для телевизора УПИМЦТ

А. С. Сабадаш

с. 14

Поговорим об УМЗЧ

В. И. Кодоцкий

с. 14

Микросхемы КР174ХА53 (Россия) и ТЕА6300 фирмы "Philips

с. 15

Электрооборудование Т-150К

СМ. Усенко

с. 20

Люстра Чижевского - доступно и дешево

В. И. Мазонка

с. 21

Терморегулято

Ю. Умрихин

с. 22

Универсальный терморегулятор

В. Н. Каплун

с. 23

Уровнемер для электропроводящих сред

A. M. Саволюк

с. 24

Миниатюрный пробник

В. Ю. Солонин

с. 26

Приставка к мультиметру

О. Р. Кондратьев

с. 27

Экономайзер для маломощной бытовой аппаратуры

А. Д. Бутов

с. 28

Ремонт импульсного блока питания медицинского инкубатора

А. В. Кравченко

с. 29

Маломощный широкодиапазонный стабилизатор

С. Л. Дубовой

с. 30

Цветовая маркировка импортных конденсаторов

с. 31

Устройство для контроля бортового напряжения автомобиля

В. Л. Цвирко

с. 32

Блок электронного зажигания ПЭЗК-2 и его ремонт

Е. Л. Яковлев

с. 32

Устройство программного радиоуправления электроприборами

СМ. Мухлынин

с. 35

Узкополосный высокочастотный УПЧ

А. Л. Кульский

с. 37

Автоматическое отключение звонка домашнего радиотелефона

А. Л. Бутов

с. 53

№ 10

Схемотехника УМЗЧ высокой верности

А. А. Петров

с. 2

Пассивный тонкомпенсированный регулятор громкости и регулятор балансана нагрузку 22 кОм

А. П. Жуков

с. 5

Проигрыватель компакт-дисков. Оптический блок

Ф. Авраменко

с. 7

Восстановление работоспособности кинескопов с помощью приборов "Квинтал

М. Г. Лисица

с. 13

Сбои в работе цифровой видеокамеры "Panasonic NV-DS5EN

В. М. Палей

с. 14

Эксплуатация видеомагнитофона системы PAL без перестройки звука

Ю. Бородатый

с. 14

Сигнализатор поклевки

Н. Заец

с. 20

Генератор с электронной регулировкой длительности импульсов

А. Н. Каракурта

с. 21

Некоторые нюансы разъема принтеров типа "Centronics

А. Н. Белуха

с. 22

Применение "серебряной" воды для лечения термических ожогов

М. А. Шустов

с. 25

Фотоаппараты C-325ST и C-D325ST фирмы "Panasonic

И. Б. Безверхний

с. 28

Вновь о малогабаритных радиоприемниках

О. Г. Рашитов

с. 31

Блок управления для упаковочного агрегата

СМ. Абрамов

с. 32

Кодовый замок

А. Н. Трубин

с. 34

Электронная система охранной сигнализации

И. В. Пирога

с. 34

Тиристоры симметричные (симисторы

с. 34

Операционные усилители серии КР(КФ)1446УД

с. 35

Устройство программного радиоуправления электроприборами

СМ. Мухлынин

с. 36

Измерение величины электроемкости конденсаторов значительной величины с оксидным диэлектрико

ВТ. Мирошниченко

с. 38

Как найти место обрыва провода

А. Л. Бутов

с. 39

NETMONITOR в телефонах "Ericsson" серии Т А

А. Шелехов

с. 57

№ 11

FM-радиоприемник для персонального компьютера

А. Матяш

с. 2

Звук в автомобиле

А. Ю. Саулов

с. 6

Прием звукового сопровождения стандарта DK в телевизорахстандарта BG и М

И. Б. Безверхний

с. 10

Подключение дистанционной системы МСН-117 к нестандартному телевизору"Оризон 51ТЦ449

О. Г. Рашитов

с. 12

Усовершенствование радиоприемника "Меридиан РП 348

B. C. Попич

с. 13

Доработка радиомикрофона "Alphard ETP-306

СВ. Хацько

с. 15

Микросхемы КА2214 и КА2206 фирмы "Samsung

с. 16

Мультиплексорный преобразователь напряжения с гальванически развязанными выходами

М. А. Шустов

с. 21

Автомат "Хаос" на двукристальных светодиодах

А. Л. Бутов

с. 22

Простой электронный автосторож

А. Н. Маньковский

с. 24

Автоматический выключатель света

СМ. Абрамов

с. 26

Транзисторный коммутатор с защитой от перегрузки

О. Л. Сидорович

с. 27

Восстановление работоспособности милливольтметров ВЗ-38Б

А. Г. Зызюк

с. 28

Кронштейн для крепления батарейки в ПК

С. А. Елкин

с. 29

Цифровые потенциометры

с. 31

Секреты LPT-порта. Буфер

В. Б. Ефименко

с. 32

Лазерные диоды фирмы "Sharp

с. 34

Подключение "Dreamcast" к телевизору и VGA-монитору

СМ. Рюмик

с. 35

Станок для ручной намотки катушек трансформаторов

А. В. Кравченко

с. 38

О "простых" случаях и "элементарных" схемах

А. Л. Кульский

с. 39

Система дистанционного управления на основе радиотелефона

В. И. Василенко

с. 52

Устройство для прозвонки многожильных кабелей

О. Никитенко

с. 55

Приемопередатчик по сети переменного тока КР1446ХК1

с. 56

NETMONITOR в телефонах "Ericsson" серии Т А

А. Шелехов

с. 58

№ 12

ЧМ-передатчик звука

Н. П. Горейко

с. 8

Ремонт телевизора "Электроника 401/401М

Ю. М. Шевченко

с. 13

Микросхема МС2833 фирмы "Motorola

с. 15

Стабилизация сетевого напряжения на селе

А. Г. Зызюк

с. 20

Двухвариантный регулируемый стабилизатор

О. Никитенко

с. 25

Простой источник резервного питания

А. Н. Спиридонов

с. 26

Ремонт импульсного блока питания модема XSTREM-1300

Н. П. Власюк

с. 28

Микроконтроллер с Flash-памятью семейства AT49F

с. 30

Sprint-Layout3,0R - простая программа для разводки печатных плат

И. Б. Безверхний

с. 32

Микроконтроллер в импульсном блоке питания

СМ. Абрамов

с. 36

Особенности маркировки полупроводниковых стабилитронов и транзисторов

Ю. И. Лычко

с. 39

Доработка радиотелефона "Sanyo CLT55KM

А. Л. Бутов

с. 53

2003

№ 1

Проигрыватель компакт-дисков. Оптический блок

Ю. Ф. Авраменко

с. 3

Простой блок питания

Ю. Руссев

с. 5

Усилитель мощности на микросхеме TDA7294 и возможности его применения

И. А. Коротков

с. 6

Селектор выбора программ, совместимый с ДУ

А. С. Кальянц, А. А. Кальянц

с. 9

Ремонт усилителя фирмы "Sony"

А. Г. Зызюк

с. 13

Проверка пульта ДУ

А. Р. Зайцев

с. 13

Микросхемы ТЕА5711 фирмы "Philips" и КА22134 фирмы "Samsung"

с. 14

Хлебопекарная мини-печь "Бокс-600"

С. М. Усенко

с. 20

Принципы зарядки аккумуляторов

А. В. Милищук

с. 22

Цифровой измеритель промышленной частоты

В. Ю. Демонтович

с. 24

Воскресим "убитую" ЛДС

Д. Александров

с. 25

Электропривод для микродрели

В. Самелюк

с. 26

Ремонт электронно-механических часов

В. Василенко

с. 28

Оптотриаки

с. 30

Транзисторы, применяемые в строчной развертке видеомониторов

с. 31

Подключение "Dreamcast" к телевизору и VGA-монитору

С. М. Рюмик

с. 32

Sprint-Layout3.0R - простая программа для разводки печатных плат

И. Б. Безверхний

с. 34

Диодный колебательный контур

О. Л. Архипов

с. 38

Многопозиционный тиристорный переключатель

М. А. Шустов

с. 39

№ 2

Простой генератор с частотой модуляцией

О. В. Белоусов

с. 3

УМЗЧ для CD-проигрывателя

Ю. В. Збыраник

с. 3

Тракт ВЧ

Н. Катричев, Л. Гальпер, Л. Пастернак

с. 5

Узлы современных моноплатных телевизоров

А. Ю. Саулов

с. 8

Регулировка телевизоров "Samsung" (шасси S15A)

Ю. Авраменко

с. 12

Регулировка телевизоров "Samsung" (шасси S15A)

Ю. Авраменко

с. 12

Микросхема ТА7630Р фирмы "Toshiba"

с. 15

Микросхема ТА7630Р фирмы "Toshiba"

с. 15

Электронный переключатель дистанционного управления

А. Л. Белый

с. 20

Хлебопекарная мини-печь "Бокс-600"

С. М. Усенко

с. 20

Простой генератор световых импульсов

И. В. Литвиненко

с. 21

Регулятор давления

П. Г. Боцула

с. 21

Простые реле времени

А. Н. Маньковский

с. 22

Реле времени

С. П. Тесленко

с. 24

Экономичное включение реле

В. А. Соколовский

с. 25

Импульсные генераторы на тринисторах

A. Л. Бутов

с. 26

Доработка "Денди"

К. Герасименко

с. 27

Ремонт компьютеров

Н. П. Власюк

с. 28

Ремонт электродвигателя микроволновой печи

В. И. Мазонка

с. 29

Как проверить LPT-порт

В. Рубашка

с. 29

Герконовые реле в DIP-корпусе

с. 30

Автоматический перевод транзисторного телевизора в дисплей ПК

В. Ю. Солонин

с. 32

Простые схемы генераторов колебаний

Н. П. Горейко

с. 38

№ 3

Проигрыватель компакт-дисков. Оптический блок

Ю. Авраменко

с. 2

"Карманный" ламповый усилитель

Н. Шкала

с. 4

Ждущий режим в телевизорах устаревших типов

В. А. Соколовский

с. 7

"Уничтожитель" рекламы

A. В. Бутов

с. 12

Індикатор стереобалансу

О. В. Тимошенко

с. 13

Повышение чувствительности приемника "Tecsun R-828T"

B. C. Попич

с. 14

Расчет ступенчатого резистивного регулятора с характеристиками "Б" и "В"

А. Ю. Саулов

с. 15

Микросхемы LA3160, 3161 фирмы "Sanyo"

с. 15

Цифровой термометр для инкубатора

A. M. Саволюк

с. 20

Мультистандартная "PlayStahon"

С. М. Рюмик

с. 22

Охранная система

Л. Н. Павлов

с. 25

Устройство передачи импульсных сигналов по электросети 220 В

А. Н. Зиновьев

с. 27

Ремонт оргтехники

Н. П. Власюк

с. 30

Электродвигатель стиральной машины

В. Самелюк

с. 31

Анализ ПО для математического моделирования РЭА

О. В. Цеслив

с. 32

Светодиодные сигнальные лампы

с. 34

Устройство намотки катушек индуктивности

А. В. Кравченко

с. 39

Приемник коротковолновика-наблюдателя с AM/SSB-детекгором на микросхеме

В. В. Ходырев

с. 47

Простое устройство защиты от несанкционированного доступа к телефонной линии

Г. Л. Косицкий

с. 50

Об использовании двустороннего стеклотекстолита

И. Н. Григоров

с. 51

Использование телефонных реле

И. Н. Григоров

с. 51

Усилитель телевизионной антенны

Д. А. Дуюнов, Л. Г. Янов, А. В

с. 52

Устройство избирательной двухпроводной передачи данных

М. Л. Шустов

с. 53

Усилитель мощности диапазона 150.....170 МГц с защитой от перегрузок

А. А. Титов

с. 54

№ 4

Некоторые усовершенствования сверхлинейного УМЗ

В. П. Матюшкин

с. 3

Микрофоны

А. А. Петров

с. 5

Проходной конденсатор стал диодом!

А. Р. Зайцев

с. 8

Узлы современных моноплатных телевизоров

И. Б. Безверхний

с. 9

Переделка видеомагнитофона для записи и воспроизведения звука по стандарту DK

А. Ю. Саулов

с. 13

Первая помощь аудиоплейеру

В. В. Ваш

с. 15

Интернет для радиомастера

И. Б. Безверхний

с. 16

Блок управления насосом

В. Б. Ефименко

с. 20

Некоторые нюансы кабельного хозяйства ПК (при сборке, ремонте, замене или модернизации)

с. 22

Отображение внешнего сигнала активным видеотерминалом

В. Ю. Солонин

с. 25

Фазоуказатель на ИС

А. А. Татаренко

с. 26

О ремонте и модернизации "китайских" фонариков

А. Г. Зызюк

с. 28

Еще раз о электронно-механических часах

А. А. Чемерис

с. 29

Блок питания с управлением от lPT-порта компьютера

А. В. Таратайко

с. 30

Компьютерные колонки из пластмассовой аптечки

И. А. Короткое

с. 32

Двухвыводный датчик температуры AD590 фирмы ANALOG DEVICES

с. 34

DC/DC преобразователи фирмы DATEL

В. Федоровский

с. 36

Простой мини-тестер (пробник)

В. О. Рашитов

с. 39

Амтеина на 1,8 и 7 МГц

Ю. Н. Межевич

с. 50

Вседиапазонная направленная антенна УКВ

Б. А. Павлов

с. 52

Бесконтактный переключатель каналов приема

М. А. Шустов

с. 53

№ 5

Некоторые усовершенствования сверхлинейного УМЗЧ

В. П. Матюшкин

с. 2

Пространственный звук в домашнем аудиокомплексе

П. А. Борщ, И. А. Царенко

с. 5

Применение микросхем СХА1538 и СХА1191

А. Л. Кульский

с. 8

Ремонт блока питания телевизоров "Юность-Ц401"

А. Г. Зызюк

с. 9

Активный блок обработки сигналов сабвуферного канала

с. 10

Применение блока питания Д2-1 ОМ для питания радиоаппаратуры

B. C. Попович

с. 11

Модернизированные блоки для цветных телевизоров 3-5 поколений. Модули цветности

с. 12

Микросхема К157ХП2 и СВЧ-транзисторы

с. 16

Бытовой сварочный аппарат

Д. Г. Богадица

с. 20

Охранное устройство для защиты детей от ограбления

Р. Н. Балинский

с. 22

Низковольтные преобразователи для питания светодиодов

М. А. Шустов

с. 25

Прерыватель постоянного тока

А. Л. Бутов

с. 26

Ремонт и переделка джойстиков для игровых приставок

Н. Павленко

с. 27

Техническое обслуживание вентилятора блока питания ПК Техническое обслуживание вентилятора блока питания ПК

В. Самелюк

с. 28

Индикация работоспособности пульта ДУ на светодиоде

О. Г. Рашитов

с. 28

Немного о сверлах и не только

А. Л. Бутов

с. 29

Игольчатый щуп для осциллографа

С. А. Елкин

с. 29

Цифровой мультиметр UNI-T M890-F

А. С. Бондаренко

с. 30

Некоторые нюансы кабельного хозяйства ПК

А. А. Белуха

с. 32

Интегральные микросхемы линейных фоточувствительных приборов

А. Епифанов, В. Перевертайло

с. 34

DC/DC-преобразователи фирмы DATEL

В. Федоровский

с. 36

Цифровой индикатор кода

А. В. Кравченко

с. 37

Сдвиг прямоугольных импульсов

И. А. Коротков

с. 37

Элементная база цифровых устройств

В. Ю. Демонтович

с. 38

Модернизация смесителя с большим динамическим диапазоном

А. Н. Осипов

с. 49

Переключатель-индикатор диапазонов

М. А. Шустов

с. 51

Защита линий от постороннею прослушивания

И. А. Коротков

с. 53

№ 6

Музыкальный центр Panasonic SC-RM27E-K

с. 2

Опыт восстановления эмиссии катодов кинескопов и электронных ламп с помощью прибора "Квинтал"

Ю. М. Шевченко

с. 2

Пространственный звук в домашнем аудиокомплексе

П. А. Борщ, И. А. Цоренко

с. 3

Радиоприемник УКВ из телевизора 3-5 УСЦТ

О. В. Воськов

с. 6

Современные конструкции селективных узлов

А. Л. Кульский

с. 7

Модернизированные блоки для цветных телевизоров 3-5 поколения. Модули управления

с. 8

О ремонте акустических систем и громкоговорителей

А. Г. Зызюк

с. 12

Замена лампы 6Ф1П в телевизорах ЗУППТ-50

А. Л. Бутов

с. 14

"Спасение" кинескопа с межэлектродным замыканием

А. Ю. Соулов

с. 14

Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала

с. 15

Микросхемы AN6650, AN6650S фирмы Panasonic

с. 16

Защита РЭА от перепадов напряжени

Р. Н. Балинский

с. 20

Дозатор количества тока

И. А. Коротков

с. 22

"Кадровые решения" в мониторах

Д. П. Кучеров

с. 25

"Высоковольтная болезнь С1-83

С. А. Елкин

с. 28

Генератор + частотомер - это очень просто!

А. А. Татаренко

с. 32

Продлим жизнь "Кроне"

В. Г. Королюк

с. 32

А Вы "травили" свечи?

А. Р. Зайцев

с. 33

Об электронных часах на БИС КР1016ВИ1

О. Т. Рошитов

с. 34

Источник питание для детской железной дороги

А. Ю. Саулов

с. 37

Режимы транзисторов

Н. Катричев, Л. Пастернок, Л. Гальпер

с. 38

Антенна с усилителем для дальнего приема ДМВ

Д. Шондренко

с. 51

Зарядное устройство для сагового телефона NOKIA 6110

C. M. Абрамов

с. 54

Как проверить аккумулятор мобильного телефона

С. Бескрестнов

с. 54

Как продлить жизнь аккумулятора в мобильном телефоне

А. Белуха

с. 55

У простых телефонов - простой ремонт

В. Сомелюк

с. 56

Индикатор поступления телефонных звонков на ультраярких светодиодах

АЛ. Бутов

с. 57

Полимерные самовосстанавливающиеся предохранители

с. 59

№ 7

DVD-проигрыватель JVC XV-C3

с. 2

Как работать с прибором "Квинтал"

Ю. М. Шевченко

с. 2

Блок предварительной обработки сигнала с каналом объемного эффекта

П. А. Борщ, И. А. Царенко

с. 3

Система управления и телетекста на основе процессора SAA5290

А. Ю. Саулов

с. 8

Переносной FM-приемник из карманного

В. М. Даниш

с. 12

Пляжный стереокомплект

С. В. Севриков

с. 12

Вновь о радиоприемниках азиатского производства

О. Г. Рашитов

с. 13

Модернизированные блоки для цветных телевизоров 3-5 поколения. Радиоканал

с. 14

Транскодер на ИМС TDA3592A

с. 16

Устройства для зарядки Ni-Cd аккумуляторов

В. Б. Ловчук

с. 20

Высокочувствительный пьезодатчик

С. М. Абрамов

с. 21

Простой испытатель конденсаторов

В. А. Ремез

с. 22

Прибор для мгновенной проверки транзисторов и тиристоров

О. Г. Рашитов

с. 23

Медицинская рентгеновская аппаратура. Теория и практика

А. В. Кравченко

с. 24

Излучающий электрод для аэроионизатора

А. И. Пахомов

с. 27

Ремонт персональных компьютеров

Н. П. Власюк

с. 28

Приставка для проверки шнура компьютерной "мыши"

В. Е. Орлов

с. 29

DC/DC-преобразователи фирмы DATEL

с. 30

Семейство логических микросхем MINIGATETM фирмы ON SEMICONDUCTOR

с. 31

"Кадровые решения" в мониторах

Д. П. Кучеров

с. 32

Генератор из приемопередатчика RS-232

С. М. Рюмик

с. 34

Моделирование в OrCad схем с тиристорным регулированием

О. В. Цеслив, А. С. Цеслив

с. 37

Мини-дисплей для проверки цифровых логических ИМС

В. Ю. Демонтович

с. 38

Измерение емкости конденсаторов

И. Н. Антонов

с. 39

Походный трансивер

В. Лазовик

с. 51

Малогабаритный УКВ ЧМ передатчик

А. А. Фуртай

с. 57

№ 8

Блок предварительной обработки сигнала с каналом объемного эффекта

П. А. Борщ, И. А. Царенко

с. 2

Об установке ИМС TDA7294 на теплоотвод

А. П. Жуков

с. 6

Система управления и телетекста на основе процессора SAA5497/CTV832R

А. Ю. Саулов

с. 7

Усовершенствование усилителей

В. В. Шевчук

с. 12

Система псевдопространственного звучания за 5 минут

А. П. Жуков

с. 14

Проводное устройство дистанционного переключения программ

В. А. Соколовский

с. 14

Новые мостовые аудиоусилители с выходной мощностью до 1,4 Вт

с. 15

Несколько советов по ремонту телевизоров 3УЛПТ-50

А. Л. Бутов

с. 16

Усилитель мощности для контактного термометра

В. Самелюк

с. 20

Терморегулятор. .. за два часа

В. Н. Каплун

с. 21

Голосовое управление бытовыми приборами

А. А. Белоус

с. 22

Подборка советов по антивирусной защите, защите данных и локальным сетям

Д. В. Качан

с. 24

Схемотехника маломощных импульсных блоков питания

А. В. Кравченко

с. 25

Комплект микросхем ДУ для работы по проводному и радиоканалу связи

П. Н. Белинский

с. 27

О ремонте генераторов Г3-112

А. Г. Зызюк

с. 28

Способ травления плат

Е. В. Кузенко

с. 29

Новые буквенно-цифровые дисплеи фирмы Agilent Technologies

с. 30

TOPSwitch в Psone

С. М. Рюмик

с. 32

Лампы дневного света. Иллюзии. Аксиомы. Аспекты

С. А. Елкин

с. 34

DC/DC-преобразователи фирмы DATEL

с. 37

Первичный преобразователь для термопары

А. Г. Белявский

с. 38

Охранная сигнализация учебного кабинета

В. И. Мазонка

с. 39

Экономичный сверхширокополосный усилитель мощности

А. А. Титов

с. 53

Многоэтажная комнатная телевизионная антенна

В. Ю. Солонин

с. 55

№ 9

ЭМИ начинающего радиолюбителя (электронная жалейка)

А. Г. Браницкий

с. 3

Модуль питания МП-403 (МП-3-3) работает "без нагрузки"

Н. Пшонкин

с. 4

Автоматическое включение телевизора

А. Н. Спиридонов

с. 6

Узлы современных моноплатных телевизоров

А. Ю. Саулов

с. 7

Тестирование строчной развертки телевизоров

И. А. Коротков

с. 11

Прибор для восстановления работоспособности импортных кинескопов

В. Логинов

с. 13

Обеспечение надежной работы импортных телевизоров в дежурном режиме

А. Ю. Саулов

с. 16

Регулятор напряжения сварочного аппарата

Л. Д. Богославец

с. 20

"Фонарик" для счетчика

А. А. Татаренко

с. 21

Применение микроконтроллерных регуляторов частотывращения коллекторных двигателей

А. М. Саволюк

с. 22

Простая охранная система

Л. Н. Павлов

с. 24

Индикатор ИК-излучения

А. Е. Молчанов

с. 26

DC/DC-преобразователи фирмы DATEL

с. 26

Способ перемотки малогабаритных трансформаторов

И. А. Коротков

с. 27

О ремонте генераторов Г3-112

А. Г. Зызюк

с. 28

Часы-таймер из "Электроники ВМ-12"

И. А. Полярус

с. 29

Микросхемы флэш-памяти фирмы Atmel

с. 30

Программируемый контроллер

С. М. Абрамов

с. 32

Программа для проектирования передней панели приборов

В. С. Самелюк

с. 34

Датчики наклона, встряски, удара и вибрации

с. 37

Изготовление миниатюрной электродрели

А. Лиходед

с. 38

"Квадратная" резьба

В. М. Палей

с. 38

Самоклейки-ценники на службе у радиолюбителя

Г. А. Бурда

с. 38

Требования при проектировании устройств на цифровых ИМС

В. Ю. Демонтович

с. 39

Изготовление печатных плат

Ю. А. Камышанский

с. 39

Устройство коммутации телевизионных кабелей

И. А. Коротков

с. 53

Ремонт зарядного устройства мобильного телефона

Е. Яковлев

с. 57

№ 10

Замена микросхемы К416КН1 в телевизорах "Электроника Ц431, 432"

И. А. Коротков

с. 2

Применение микросхем NJM2068 и TDA7294 в УМЗЧ

А. П. Жуков

с. 4

Источник питания телевизора на TDA4605

А. Ю. Саулов

с. 8

Как очистить головки цифровой видеокамеры

В. М. Палей

с. 12

Транскодеры SECAM/PAL

И. Б. Безверхний

с. 13

Прибор для контроля стабилитронов

А. И. Борщ

с. 20

Измеритель емкости конденсаторов

Е. В. Шийка

с. 21

Система управления для пневмоустановки

С. М. Абрамов

с. 22

Блоки питания Б5-29 - Б5-32. Устройство и ремонт

Л. Ф. Лясковский

с. 29

Аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи фирмы Fairchild Semiconductor

с. 34

Микросхемы для телекоммуникаций фирмы Fairchild Semiconductor

с. 35

Малогабаритные высоковольтные преобразователи

В. М. Палей

с. 36

Фазоуказатель

В. Ю. Демонтович

с. 37

Сигнализатор для лабораторного блока питания

А. Л. Бутов

с. 38

Универсальный кварцедержатель для ИГ-300

С. А. Елкин

с. 39

Высокочастотный трансформатор - из блока питания компьютера

И. Григоров

с. 47

Автоматическое отключение модема от телефонной линии

А. Л. Бутов

с. 56

№ 11

Новый блеск старой "Веги"

В. П. Матюшкин

с. 2

Применение микросхем NJM2068 и TDA7294 в УМЗЧ

А. П. Жуков

с. 4

Современный FM-приемник на микросхеме CXA1538

А. Л. Кульский

с. 8

Ремонт ЛПМ плейеров и магнитофонов

А. Г. Зызюк

с. 12

Ремонт блока питания телевизора FUNAI TV-2100A MK8

Е. Л. Яковлев

с. 15

Устройство дистанционного управления насосом

А. А. Татаренко

с. 20

К155ЛА3 в стабилизаторе напряжения

А. Л. Бутов

с. 21

Вольтметр на ICL7135 и особенности подключения индикаторов

И. А. Коротков

с. 22

Інформаційне табло

О. М. Желюк

с. 24

Программируемое СДУ с последовательным интерфейсом

А. Л. Одинец

с. 26

Ремонтируем частотомер-хронометр Ф5080

А. И. Борщ

с. 29

Сдвоенный стабилизатор напряжения на PIC16F876

С. М. Абрамов

с. 34

Реле фирмы Chameleon

с. 36

PIN-диоды зарубежных фирм

с. 37

Реактивный резистор

О. Г. Рашитов

с. 38

Новое в технологии изготовления печатных плат в домашних условиях

В. Самелюк

с. 39

Усовершенствованный будильник

П. М. Раев-Масленников

с. 39

Простий радіомікрофон

С. П. Степанчук

с. 50

Блокиратор параллельного телефона с индикатором

Д. С. Кузембаев

с. 51

Аналоги микросхем для телефонии

с. 51

Домашний автомат охраны на основе АОН

А. П. Кашкаров

с. 52

№ 12

Блок бесшумной регулировки громкости радиоаппаратуры

Р. Н. Балинский

с. 2

КР174ХА51 в тюнере "Радиотехника-Т-101"

А. В. Бочек

с. 4

Еще раз о замедленном накале кинескопа

с. 6

Об одной неисправности видеомагнитофонов

В. М. Палей

с. 9

Ремонт черно-белых телевизоров отечественного производства

А. Ю. Саулов

с. 10

Особенности ремонта телевизоров европейского секонд-хенда

В. Перстков

с. 12

Увеличение количества программ ДУ

А. С. Кальянц, А. А. Кальянц

с. 13

Таймер для капельного полива в теплице

И. А. Коротков

с. 20

Новогодний лазер

С. В. Севриков

с. 23

Устройство для световых эффекто

В. Н. Каплун

с. 24

Прерыватель для гирлянды

А. М. Малев

с. 25

Доработка праздничных гирлянд

В. К. Лысенко

с. 25

Счетчик времени телефонных разговоров

Н. Э. Сакевич

с. 26

Шахматные часы

Н. Катричев

с. 27

Ремонт блоков питания персональных компьютеров

О. Н. Власюк

с. 28

Защита компьютерных сетей протоколом IPSec

А. В. Гетманец

с. 30

Тестирование джойстиков в "походных условиях"

С. М. Рюмик

с. 32

Цифровой вольтметр с самокалибровкой

А. М. Саволюк

с. 34

Кабельный тестер

В. Василенко

с. 35

Пробник для проверки МОП-транзисторов

А. Л. Бутов

с. 36

Инфракрасный радар

С. М. Абрамов

с. 37

Получение рисунка печатных плат

В. А. Бартко

с. 39

Телефонный аппарат Panasonic KX-T2365:

Власюк

с. 50

2004

№ 1

Антенный переключатель

В.А. Соколовский

с. 3

Установка СКВ в телевизоры с ПТК

С.А. Горовенко

с. 3

Подключение петель ЕПОС к ламповым УЗЧ

В.П. Матюшкин

с. 4

Проверим алгеброй гармонию?

Ю.Л. Каранда

с. 6

Ремонт видеокамеры Canovision Е60

Е.Л. Яковлев

с. 13

Ремонт черно-белых телевизоров отечественного производства

А.Ю. Саулов

с. 14

Регулятор мощности для низковольтного паяльника

А.Л. Бутов

с. 20

Регулятор мощности паяльника

В.В. Бурлака

с. 21

Экономичное питание лампы дневного света от аккумулятора

А.П. Кашкаров

с. 22

Защита нагрузки в высоковольтных источниках питания

А.Н. Каракурча

с. 23

Операционные усилители-универсальный компонент аналоговой электроники

А.Л. Кульский

с. 24

Мультиметры серий 8300 и 8900. О практике ремонта и эксплуатации

А.Г. Зызюк

с. 26

О некоторых доработках цифрового мультиметра типа DT-830B и ему подобных

О.Г. Рашитов

с. 27

Ремонт микроволновой печи

В.И. Мазонка

с. 27

Защитные приборы на основе SiBar - тиристоров

О.Н. Партала

с. 28

Вторая "жизнь" часов

С. Козицкая

с. 29

Изготовление радиоэлектронных схем на ПК

В.М. Пестриков

с. 30

Интерфейс I2С. Технические подробности

СМ. Рюмик

с. 35

Блокиратор параллельного телефона

А.В. Доманчук

с. 50

Устранение подзванивания в параллельном телефоне

А.А. Кравченко

с. 50

Питание "польской антенны" от телевизора

Н.П. Горейко

с. 51

Системы регистрации речи

Н. Васильев

с. 53

Что такое 3G и 4G?

С. Бунин

с. 55

Прецизионные приборы кварцевой стабилизации частоты для телекоммуникационных и навигационных систем

Я. Вороховский

с. 57

№ 2

Індикатор вихЁдної потужностЁ

B.C. Федула

с. 2

Лазерный проигрыватель виниловых пластинок фирмы ELP

А.Ю. Саулов

с. 2

Усилитель для сабвуфера

Ю.В. Збыраник

с. 3

Источник питания телевизора на ИМС типа TDA8380

А.Ю. Саулов

с. 6

Перестройка акустических систем SVEN НР

А. Жуков

с. 8

Типичные неисправности музыкальных центров и способы их устранения

И.А. Коротков

с. 11

Переделка видеоусилителей в старом телевизоре

С.С. Костицын

с. 13

Хай живе кЁнескоп!

С.В. Скачко

с. 14

Генераторный пробник для проверки работоспособности низкодобротных резонаторов и фильтров

С.А. Елкин

с. 20

На одной "неонке"

Е.Н. Савицкий

с. 21

Китайские игрушки

К.В. Хрыков

с. 23

Простой стабилизатор напряжения с защитой от КЗ

А.А. Татаренко

с. 24

Индикатор одиночных кратковременных импульсов

СМ. Козицкая

с. 25

Генерирующий оптрон на мигающем светодиоде

А.Л. Бутов

с. 26

Кварцевый генератор на МОП-транзисторе

А.Г. Зызюк

с. 27

Двухканальный коммутатор к однолучевому осциллографу

B.C. Самелюк

с. 28

Интерфейс I2С. Технические подробности

СМ. Рюмик

с. 29

Некоторые нюансы охлаждения, профилактики и подключения компонентов ПК

А.А. Белуха

с. 32

Ремонт мониторов и системных блоков ПК

Н.П. Власюк

с. 36

Оригинальный способ изготовления печатных плат

С. Поветкин

с. 38

Триггер с регулируемой характеристикой

О.В. Никитенко

с. 39

Усилитель на КР1436АП1

А.П. Кашкаров

с. 51

Радиостанции для ближней связи

Е.Т. Скорик

с. 55

Новые разработки компании "Гиацинт"

с. 58

№ 3

Любительский низкочастотный RC генератор

В.П. Матюшкин

с. 2

Вентилятор в усилителе мощности

И.А. Коротков

с. 4

Плеер по новому

Ю.В. Збыраник

с. 6

Ремонт УЗЧ

В.С. Самелюк

с. 7

Повышение чувствительности тракта УКВ ЧМ

A.M. Малев

с. 7

Некоторые особенности схем источников питания телевизоров

Е.Л. Яковлев

с. 8

Модернизация модуля цветности МЦ 97

А.Г. Зызюк

с. 10

Простое устройство контроля напряжения накала кинескопа

А.А. Кравченко

с. 12

Ремонт блока питания телевизора JVCAV 21F4EE

B.C. Самелюк

с. 13

Основные параметры цветных кинескопов фирм THOMSON, PHILIPS и NOKIA

с. 14

Сверхмощное реле времени на КР1182ПМ1

А.Л. Бутов

с. 20

Электронный "сторож-экономист"

А.А. Татаренко

с. 21

Выключатель питания с таймером для мультиметра

И.В. Голыш

с. 23

Автоматический выключатель

В.Ф. Яковлев

с. 24

Почему гаснет экран дисплея?

B.C. Самелюк

с. 25

Бытовые приборы ультрафиолетового света типа "Фотон". Ремонт и эксплуатация

А.Г. Зызюк

с. 26

Цифровые сигнальные процессоры фирмы Motorola

с. 28

Микроконтроллеры.

СМ. Рюмик

с. 31

Некоторые нюансы охлаждения, профилактики и подключения компонентов ПК

А.А. Белуха

с. 36

Частотно - зависимый компрессор для приемников проводного вещания

с. 50

Видеоконференцсвязь: решения начального уровня

Н. Васильев

с. 55

Анализатор потока АП 2048С

с. 58

№ 4

Как уменьшить искажения УМЗЧ

Е.И. Власов

с. 3

Приборы "Квинтал" и оценка вакуума в кинескопах. Практические советы

М.Г. Лисица

с. 7

Источник питания телевизора на ИМС типа UC3842AN

А.Ю. Саулов

с. 8

Доработка ППВК

О.Г. Рашитов

с. 11

Дополнение к правилам работы с прибором ППВК

Б.Н. Дубинин

с. 11

Устройство защиты кинескопа

О.В. Белоусов

с. 12

Ремонт ПДУ телевизора FUNAI

Е.Л. Яковлев

с. 14

Проверка работоспособности ПДУ

с. 15

Конструктивная недоработка телевизоров AIWA TV C201

А.Л. Бутов

с. 16

Устройство защиты потребителей электроэнергии

СМ. Абрамов

с. 20

Трехцветный индикатор перегрева теплоотвода

А.Л. Бутов

с. 23

Простые зарядные устройства на микросхемах

Е.Л. Яковлев

с. 24

Экономичный светодиодный индикатор

А.Л. Бутов

с. 25

Схемотехника подключения маломощных люминесцентных ламп с реактивным балластом к сети 50 Гц

С.А. Елкин

с. 26

Управляемые керамические диоды

П.Е. Апрелев

с. 30

Светодиодные лампы фирмы Kingbright

с. 31

Сверхъяркие светодиоды фирмы Kingbright

с. 33

Биполярные транзисторы со статической индукцией

с. 33

Безопасный блок питания антенного усилителя

В.В. Свет

с. 50

Устройство для автоматической записи телефонных переговоров

А.В. Доманчук

с. 50

Телефонный импульсный номеронабиратель КР1008ВЖ28

с. 54

№ 5

Оптимизация усилительных трактов с помощью MICRO CAP 7.0

А. Пахомов

с. 2

Музыкальные центры с МР3

А.Ю. Саулов

с. 5

Видеопроцессор TDA8842/8844

А.Ю. Саулов

с. 8

О подключении модуля МУ-56

Ю.М. Шевченко

с. 13

Ремонт модуля питания МП-403

А.Л. Бутов

с. 13

Помощь Интернета при ремонте РЭА

B.C. Самелюк

с. 14

Несколько полезных советов по ремонту

В. Бороха

с. 15

Поради для початкЁвцЁв з ремонту блокЁв живлення магнЁтофонЁв

І.В. КазмЁрчук

с. 15

Ремонт телевизора WALTHAM TS3350

С.М. Абрамов

с. 16

Охранная сигнализация на основе датчика движения

И.А. Коротков

с. 20

Простой полумостовой преобразователь напряжения

СМ. Абрамов

с. 23

Преобразовательное тахометрическое устройство

В. Старунский, К.М. Ципцюра

с. 24

Микросхемные формирователи строчной развертки мониторов TDA1180P. LA7850. TDA9103

Д.П. Кучеров

с. 26

Генератор с часовым кварцем

А.П. Кашкаров

с. 30

ЭСППЗУ с последовательным доступом

с. 31

Принципиальная схема базового блока радиотелефона SANYO

с. 32

Биполярные транзисторы со статической индукцией

с. 33

Типы корпусов электронных радиокомпонентов

с. 34

Еще один способ восстановления ОС

Г.В. Воличенко

с. 38

№ 6

Народный телевизор с плоским экраном

А.Ю. Саулов

с. 2

Устройство сопряжения пишущего видеоплейера с телевизорами 3УСЦТ. 4УСЦТ

И.С. Качур

с. 5

Магнитофон "Маяк" в роли будильника

С.Н. Винник

с. 6

Два варианта УНЧ мощностью более 200 Вт

И.А. Коротков

с. 7

Особенности ремонта усилителей WS-701

А.Г. Зызюк

с. 11

Ремонт стабилизатора частоты вращения электродвигателя аудиоплеера

B.C. Самелюк

с. 13

Второй вариант установки МУ-56 в телевизор "Электрон 61/51ТЦ 433/436Д"

О.Г. Рашитов.

с. 14

Распространенная неисправность телевизора Philips 20GX8550

А.Л. Бутов

с. 15

Ремонт блока питания телевизора GOLD STAR СВТ 2165М

Ю.М. Шевченко

с. 16

Принципиальная схема источника питания системного блока CODEGEN-300W, MODEL 300Х

с. 18

Формирующие устройства на ИМС

В.Ю. Демонтович

с. 20

Экономичный светодиодный индикатор

А.Л. Бутов

с. 22

Переносный измеритель внутреннего сопротивления конденсаторов

СМ. Абрамов

с. 23

Калькуляторы расшифровки цветового кода радиокомпонентов

В.М. Пестриков

с. 24

Микросхемные формирователи строчной развертки мониторов TDA1180P. LA7850. TDA9103

Д.П. Кучеров

с. 26

Выключаете ли Вы свой ПК кнопкой "POWER"?

Н.П. Власюк

с. 30

Аналоговые и цифровые датчики температуры

с. 31

Принципиальная схема носимого блока радиотелефона SANYO SLT - 5800

с. 32

Трансформаторы для интерфейса Т1/E1/СЕРТ/ ISDN-PRI

с. 34

Четырехпортовые трансформаторные модули для интерфейса Т1/Е1/СЕРТ/ISDN - PRI

с. 34

№ 7

Видеопроцессор TDA8366

А.Ю. Саулов

с. 2

Миниатюрный AM/FM приемник на микросхеме CXA1691BS

А.Л. Кульский

с. 6

Кинескопы-II (возвращение к теме)

Н. Михеев

с. 10

Некоторые особенности ремонта СДУ

А.Г. Зызюк

с. 12

Еще раз о замене К146КН1 в телевизорах "Электроника"

Г.К. Крупецких

с. 14

Изобретатель электронного телевидения

B.C. Самелюк

с. 15

PSoC-трансформер-возможности ограничены воображением!

с. 20

УнЁверсальний пробник

М.Г. Маслюк

с. 21

Зарядные устройства

А.В. Кравченко

с. 24

Прибор для измерения параметров биполярных транзисторов

В.А. Жуковский

с. 26

Реконфигурируемые процессоры PSoC фирмы Cypress MicroSystems

В.Т. Кремин

с. 29

ВЧ и СВЧ транзисторы Mitsubishi

с. 31

Принципиальная схема телевизора PANASONIC TC - 2150R/RS, TC - 2155R

с. 32

Микросхемы управления питанием фирмы MAXIM

с. 34

Микроконтроллеры.

СМ. Рюмик

с. 35

№ 8

Чувствительный тюнер с шумоподавителем

В.Г. Никитенко, О.В. Никитенко

с. 2

Прилад для дЁагностики звукопЁдсилювальної апаратури

С.М. Цирульник

с. 7

О неисправностях ИБП телевизора SANYO модели СТР8355

А.А. Станиславский

с. 10

Применение микросхем К174КН2

Г.И. Гузенков

с. 12

Основные правила при поиске неисправностей в блоке разверток УЛПТЦ(И)

С.А. Елкин

с. 13

Восстановление работоспособности телевизора фирмы Sharp

А.Ю. Саулов

с. 15

Мини-дрель ремонтника и радиолюбителя

А.Г. Зызюк

с. 20

Автомат для зависимого включения электроприборов

А.Л. Бутов

с. 21

Автомобильная сигнализация

А. Иванченко

с. 23

Измеритель эквивалентного сопротивления электролитических конденсаторов (ESR) на PIC16F873

С.М. Абрамов

с. 24

Электростимулятор-зонд

Н.И. Заец

с. 25

Реконфигурируемые процессоры PSoC фирмы Cypress MicroSystems

В.Т. Кремин

с. 28

Ремонт оргтехники: CD-ROM, мониторы, принтеры

Н.П. Власюк

с. 29

Мощные радиочастотные транзисторы фирмы PHILIPS SEMICONDUCTOR

с. 31

Разработка мощного радиочастотного усилителя на транзисторе BLF548

с. 32

Мощные кремниевые ВЧ и СВЧ транзисторы n-p-n фирмы Mitsubishi

p

с. 33

Регулятор мощности переменного тока

О.И. Забирченко

с. 35

Микроконтроллеры.

СМ. Рюмик

с. 36

№ 9

Однокристальный телевизор на ИМС TDA9361/81

А.Ю. Саулов

с. 2

Евродиапазон-через ВЭФ

С.А. Елкин

с. 7

Звуковое управление лентопротяжным механизмом диктофона

Р.Н. Балинский

с. 9

Замена кинескопов в телевизорах

В.С. Самелюк

с. 12

Замена 6П14П транзисторным усилителем

А.Л. Бутов

с. 13

Особенности установки импортных кинескопов с диагональю 67 см и углом отклонения луча 110°

Ю.М. Шевченко

с. 14

Некоторые особенности установки сберегающих устройств кинескопов

Б.Н. Дубинин

с. 14

Одна "хитрая" неисправность видеомагнитофона Panasonic

И.А. Коротков

с. 15

Способ ремонта ПДУ телевизоров

Е.Л. Яковлев

с. 15

Источник питания видеокамеры

Е.Л. Яковлев

с. 16

Принципиальная электрическая схема телевизора DAEWOO DTA14/20/21TKF на шасси СР - 185

с. 18

Экономайзер принудительного холостого хода на микроконтроллере

А.В. Кравченко

с. 20

Простой измеритель емкости

А.Г. Зызюк

с. 26

Еще раз о стабилизаторах

Е.В. Шийка

с. 29

Ремонт мониторов

Н.П. Власюк

с. 29

Ремонт мультиметра М - 830В

А.Л. Бутов

с. 30

Об одной неисправности мультиметра UNI-T M890- F

В.В. Паршенко

с. 30

Супрессорные диоды с эффектом подавления выбросов напряжения (TVS) фирмы ON Semiconductor

с. 31

Принципиальная схема носимого блока радиотелефона KX - TC428RU

с. 32

Цифровые потенциометры фирмы Dallas Semiconductor

с. 34

Устройство блокирования телефона при наборе определенного номера

А.П. Кашкаров

с. 51

Переговорное устройство с автоматическим вызовом на базе двухстандартных телефонных аппаратов

И.В. Шеремета

с. 53

Ремонт зарядного устройства мобильного телефона

Н.П. Власюк

с. 54

Вторая жизнь диапазона 450 МГц в системах мобильной связи

Е.Т. Скорик

с. 55

КласифЁкацЁя мереж зв'язку України

В.Г. Бондаренко

с. 57

№ 10

Источник питания телевизора на ИМС STR-F6653

А.Ю. Саулов

с. 2

Вариант тракта усилителя звуковой частоты на ИМС TL072 и TDA7294

А. Жуков

с. 6

Простые индикаторы работы инфракрасных ПДУ

Л.Д. Богославец

с. 7

Повышение выходной мощности носимой аудиоаппаратуры

А. Пахомов

с. 8

Замена тюнера ЕС923/921 в телевизорах фирмы TOSHIBA

А.Ю. Саулов

с. 15

Принципиальная схема блока питания системного блока компьютера ATX300W

с. 19

Экономайзер принудительного холостого хода на микроконтроллере

А.В. Кравченко

с. 20

Подключение монитора к PlayStation 2

С.М. Рюмик

с. 23

Применение мультиметра М830В для контроля аккумуляторов

Е.Л. Яковлев

с. 28

Осциллографический пробник

А.М. Саволюк

с. 29

Простой способ проверки исправности разъемов и жил "витой пары" компьютерной сети

Н.П. Власюк

с. 30

Принципиальная схема базового блока радиотелефона KX-TC428RU

с. 32

№ 11

Прибор для проверки и восстановления кинескопов, он же мегомметр

А.А. Кравченко

с. 2

Простая шкала для радиоприемника на основе микросхемы UAA180

М. Потапчук

с. 5

Малогабаритный АМ приемник с двойным преобразованием частоты на СХА1691

А.Л. Кульский

с. 7

Цифровой стереофонический усилитель низкой частоты

СМ. Абрамов

с. 10

Вторая "жизнь" бобинных магнитофонов

СМ. Козицкая

с. 13

Замена модуля УПЧЗ М1-6-1

А.Л. Бутов

с. 14

Устройство электронного управления бытовым холодильником

Р.Н. Балинский

с. 18

Искатель проводки на микроконтроллере AT90S1200

М. Потапчук

с. 22

Устройство для проверки МОП-транзисторов

А.В. Кравченко

с. 24

Кратковременный звуковой сигнализатор включения устройств

А.П. Кашкаров

с. 25

Регулятор яркости лампы для работы в сетях с пониженным напряжением

А.Л. Бутов

с. 26

Опторазвязка звукового сигнала

СМ. Абрамов

с. 28

Измерение частоты с помощью осциллографа

В.Ф. Яковлев

с. 28

Выбор монитора для домашнего ПК

Д.В. Качан

с. 29

Компараторы фирмы Maxim

с. 31

Принципиальная схема мониторов Gold Star моделей CQ465, CQ466, 1455D, 1455DL

с. 32

Операционные усилители фирмы Maxim

с. 34

№ 12

Как уменьшить искажения УМЗЧ-ІІ

Е.И. Власов

с. 2

На прилавках - "левак"

А. Малайный

с. 5

Ремонт "азиатских" магнитол

А.М. Малев

с. 11

Вторая жизнь телевизора 3УСЦТ с черно-белым кинескопом

А.А. Кравченко

с. 12

Электронный ревербератор

Ю. Садиков

с. 18

Стабилизированный регулируемый блок питания с защитой от перегрузок

А.Н. Патрин

с. 20

Устройство управления частотой вращения мощного коллекторного электродвигателя

А.Л. Бутов

с. 22

Программируемый лазерный построитель изображения

С.М. Абрамов

с. 24

Симисторный регулятор мощности вместо стартера

И.М. Семенюченко

с. 27

Пробник для проверки транзисторов

В.Ф. Яковлев

с. 27

Безопасный квартирный звонок

В.А. Верещагин

с. 28

Электронный светофор

А.П. Кашкаров

с. 28

Модернизация устройства защиты потребителей

P.M. Канивец

с. 30

Семейство цифровых сигнальных процессоров TDA755X

с. 31

Принципиальная схема струйного принтера CANON BJC-2000

с. 32

Микроконтроллеры.

СМ. Рюмик

с. 35

Широкополосные усилители фирмы Sirenza

с. 54

2005

№ 1

Система управления телевизором на MN152810

А.Ю. Саулов

с. 3

Модернизация лампового усилителя Heath W-5M

Брюс Браун

с. 5

Ремонт CD-проигрывателей. Это просто!

Р.П. Марчук

с. 9

Ремонт электропривода магнитофонов "Маяк-240С"

А.В. Бочек

с. 13

Возвращаясь к напечатанному

О.Г. Рашитов

с. 14

Замена кинескопов с тонкой горловиной

В.М. Палей

с. 15

Модернизация блока питания телевизора DAEWOO DMQ 2970 TXT

Е.Л. Яковлев

с. 16

Клуб и почта

с. 17

Автомобильный усилитель низкой частоты 12 Вт

Ю. Садиков

с. 18

Автомат защиты нагрузки от повышенного напряжения питания

Е.Л. Яковлев

с. 20

Простой широкополосный осциллограф с выходными каскадами на микросхемах

А.М. Саволюк

с. 22

Милливольтметр

Н. Заец

с. 23

Изготовление радиоэлектронных схем на ПК: программа SPLAN-5.0

В.М. Палей

с. 26

Борьба с "перехватом" тока в устройствах на ТТЛ-элементах

В.Ю. Демонтович

с. 30

Технологические советы радиолюбителям

А.Л. Бутов

с. 30

Низкочастотные транзисторы общего назначения фирмы Infineon

с. 31

Принципиальная схема струйного принтера Epson Stylus Color 700

с. 32

Цифровые транзисторы фирмы Infineon

с. 34

Микроконтроллеры AVR. Ступень 1

С.М. Рюмик

с. 35

Любительская связь и радиоспорт

А. Перевертайло

с. 44

Специальный позывной с Майдана Незалежности

Б. Самарцев, А. Перевертайло

с. 46

Реверсивный смеситель высокодинамичного трансивера

В.А. Артеменко

с. 47

Изогнутый вертикал на 40 м

А.Н. Сенчуров

с. 49

Многодиапазонные антенны современных телефонов

В.И. Слюсар

с. 50

Вновь о "польских" антеннах

А.Г. Зызюк

с. 52

Малогабаритный диплексер для сложения мощности двух независимых передатчиков

А. Титов

с. 53

Ближний космос и радиоэлектроника

Е.Т. Скорик

с. 55

Розвиток служб Ё послуг ЄНСЗУ

В.Г. Бондаренко, В.І. Борисович

с. 57

СтратегЁя розвитку видЁлених мереж Ё мереж спецпризначення

В.Г. Бондаренко, В.І. Борисович, В.О. Слюсар

с. 58

Визитные карточки

с. 59

Электронные наборы для радиолюбителей

с. 62

Книга-почтой

с. 64

№ 2

Видеопроцессор АN5195К

А.Ю. Саулов

с. 2

Технология повышения качества телевизионного изображения

Н. Михеев

с. 6

Доработка измерителя нелинейных искажений С6-8

В.А. Жуковский

с. 10

Hi-Fi ретро или приемник "Океан-209"

В.Б. Ефименко

с. 14

Новая "жизнь" ПДУ

С.М. Козицкая

с. 16

Программа расчета катушек индуктивности на Microsoft Excel

А.П. Жуков

с. 16

Клуб и почта

с. 17

Цифровой диктофон

Ю. Садиков

с. 18

Химические материалы для электроники

с. 20

Цифровой осциллограф радиолюбителя

М. Копеч

с. 23

Изготовление радиоэлектронных схем на ПК: программа SPLAN-5.0

В.М. Палей

с. 26

Быстрая проверка работоспособности биполярного транзистора

А.А. Кравченко

с. 30

Аудиоусилители фирмы ST Microelectronics

с. 31

Принципиальная схема портативной магнитолы Panasonic RX-M40

с. 32

Микроконтроллеры AVR. Ступень 2

С.М. Рюмик

с. 35

Любительская связь и радиоспорт

А. Перевертайло

с. 44

Смеситель трансивера "СДК-02"

А.В. Скидан

с. 48

Аппаратура дистанционного управления моделями

К.В. Барановский

с. 49

Радиомикрофон

А.Ф. Бессмертный

с. 50

Блок питания с автоматической зарядкой для мобильного телефона

А.П. Кашкаров

с. 51

МобЁльник в ролЁ батарейки

Д.Я. Андрухов

с. 52

Источники электропитания мобильных телефонов

С.В. Артюшенко

с. 52

Продлите "жизнь" вашей батарее

с. 54

Солитоны - оптические волны в магистральных каналах связи

Е.Т. Скорик

с. 55

Новости связи

с. 57

Визитные карточки

с. 59

Электронные наборы для радиолюбителей

с. 62

Книга-почтой

с. 64

№ 3

"Тихий" УКВ приемник

С.А. Елкин

с. 2

УКВ FM-приемник из 3-программного громкоговорителя

С.М. Козицкая

с. 3

Модифицированный КВ приемник с преобразованием "вверх"

А.Л. Кульский

с. 4

Телевизор - источник телевизионного сигнала

В.Ю. Солонин

с. 8

Технологии повышения качества телевизионного изображения

Н. Михеев

с. 9

Стандарт SECAM DK в телевизоре CROWN CTV-5951

И.Б. Безверхний

с. 14

Ремонт телевизоров-2 [по материалам сети Интернет]

с. 17

Прием стереозвука на телевизоры с помощью декодера формата NICAM-728

В.А. Чулков

с. 18

Простой звуковой сигнализатор ИК-излучения

А.П. Кашкаров

с. 20

Измеритель эквивалентного последовательного сопротивления электролитических конденсаторов

А.Г. Зызюк

с. 22

Сигнализатор перегрузки блока питания

А.Л. Бутов

с. 25

Химические материалы для электроники. Часть 2

с. 26

Интерфейс USB

В.С. Самелюк

с. 27

Микроконтроллер SG6105D и его применение в блоках питания компьютеров

Д.П. Кучеров

с. 28

Трансформаторы силовые

с. 31

Принципиальная схема телефакса Panasonic KX-F230

с. 32

Микроконтроллеры AVR. Ступень 3

С.М. Рюмик

с. 35

Любительская связь и радиоспорт

А. Перевертайло

с. 44

Отчетно-выборная конференция ЛРУ

с. 47

ПЁдсилювач потужностЁ на ГУ-74Б з автоматичним регулюванням струму спокою

А. Каракоця

с. 47

Детекторный приемник, работающий без заземления

Н.И. Коноплянко

с. 50

Индикатор телефонного звонка

с. 50

Абонентский модуль кабельного телевидения 21DisEqC/SAT

В.Б. Ефименко

с. 51

Полосовой усилитель мощности диапазона 430...442 МГц

А. Титов

с. 52

Что такое телефон изнутри

А.В. Сушков

с. 55

WELLER. Обладнання для професЁоналЁв

с. 57

Визитные карточки

с. 59

Электронные наборы для радиолюбителей

с. 62

Книга-почтой

с. 64

№ 4

Соната для ватт с ветерком или что и как можно "усилить" в автомобиле

В.П. Матюшкин

с. 2

Метод оценки нелинейности амплитудной характеристики УМЗЧ

А.И. Пахомов

с. 5

Ремонт видеотехники с неисправными строчными трансформаторами

В.М. Палей

с. 9

Установка СМЦ-52 в телевизор "Горизонт 51ТЦ412"

С.А. Елкин

с. 12

Переделка СКМ-24 для приема дополнительных кабельных каналов

Б.Н. Дубинин

с. 14

Частая неисправность сборки УПЧЗ-2М

С.М. Абрамов

с. 14

Ремонт телевизоров-2 по материалам сети Интернет

с. 15

Радиоприемник "Рига-Т689"

В.А. Мельник, Д.Ф. Кондаков

с. 17

"Саунд-процессор" для домашнего УНЧ

Ю. Садиков

с. 18

Программируемое 32-канальное светодинамическое устройство с последовательным интерфейсом

А.Л. Одинец

с. 20

Генератор звуковых эффектов на однопереходных транзисторах

А.Л. Бутов

с. 23

Блок питания ИПС-1. Ремонт, модернизация и самостоятельное изготовление

А.Г. Зызюк

с. 25

Нестандартное использование "бузеров"

А.А. Фуртат

с. 29

Аналог стабилитрона

А.В. Тимошенко

с. 29

"Нетипичные" схемы RS-триггеров

В.Ю. Демонтович

с. 30

Полезный фон

С.М. Козицкая

с. 30

Микросхема приемопередатчика системы Bluetooth T7024 фирмы Atmel

с. 31

Принципиальная схема автомагнитолы Panasonic R3035

с. 32

Микроконтроллеры AVR. Ступень 6

С.М. Рюмик

с. 35

Дайджест

с. 40

Любительская связь и радиоспорт

А. Перевертайло

с. 44

Куда излучают наши антенны?

А. Сенчуров

с. 47

Контроллер КВ/УКВ маяка

С. Якименко

с. 48

Телеграфный тренажер для изучения азбуки Морзе

С. Якименко

с. 49

Простой радиопередающий узел

Г.Л. Косицкий

с. 50

Телематика - мобильное информационное обслуживание

Н. Васильев, А. Янчук

с. 52

Сердечники на основе распыленного железа от компании Micrometals

с. 55

Самый мощный очиститель

А.Н. Пугаченко

с. 57

Визитные карточки

с. 59

Электронные наборы и приборы для радиолюбителей

с. 62

Книга-почтой

с. 64

№ 5

Соната для ватт с ветерком или что и как можно "усилить" в автомобиле

В.П. Матюшкин

с. 2

Самые первые

с. 5

Процессоры UOC для современных массовых телевизоров

И.Б. Безверхний

с. 6

Ремонт видеотехники с неисправными строчными трансформаторами

В.М. Палей

с. 10

Радиотехническому факультету Национального технического университета Украины "КПИ" 75 лет

с. 14

Схемотехника радиоприемников серии "СВД"

В.А. Мельник, Д.Ф. Кондаков

с. 15

Клуб и почта

с. 17

Устройство управления стоп-сигналами автомобиля

А. Прадиденко

с. 18

Реле времени с большой выдержкой и разными интервалами во включенном и выключенном состояниях

А.Н. Маньковский

с. 20

Простой стабилизатор напряжения с ограничением тока

В.П. Топильский

с. 21

Охранный шлейф нового поколения

М. Потапчук

с. 22

Лабораторный блок питания средней мощности

А.В. Тимошенко

с. 24

Простой генератор с мощным выходом

А.П. Кашкаров

с. 25

Регулируемый регулятор

Я.А. Мачинский, О.Л. Сидорович

с. 25

Многоуровневый вольтметр-индикатор состояния аккумулятора

Е.Л. Яковлев

с. 26

Блок питания ноутбука: устройство, принцип работы, ремонт

Н.П. Власюк

с. 28

МЁкродриль з пЁдручних матерЁалЁв

М.А. Щербун

с. 30

Минеральное удобрение - флюс для паяльных работ

Л.Д. Богославец

с. 30

Печатная плата из картона

В.Ф. Яковлев

с. 30

Почему так долго тестировался компьютер??

В.С. Самелюк

с. 30

Кофидек компании STMicroelectronics для телефонных автоответчиков

с. 31

Принципиальная схема автомобильной Си-Би радиостанции Maycom EM-27

с. 32

Микроконтроллеры AVR. Ступень 5

С.М. Рюмик

с. 35

Дайджест

с. 40

Любительская связь и радиоспорт

А. Перевертайло

с. 44

Симметричные передающие комнатные антенны

И.Н. Григоров

с. 48

110 лет радио и прогресс в передаче информации

С.Г. Бунин

с. 50

Модемы "Рута"

с. 51

Материалы для ремонта мобильных телефонов. Часть 1

А.Н. Пугаченко

с. 52

Сравнительный анализ эффективности применения систем TETRA и GSM службами быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях

с. 54

Солнечная батарея СБМТ-8-0.23 для мобильных телефонов

с. 57

Визитные карточки

с. 59

Электронные наборы и приборы почтой

с. 62

Книга-почтой

с. 64

№ 6

Соната для ватт с ветерком или что и как можно "усилить" в автомобиле

В.П. Матюшкин

с. 2

Метод оценки нелинейности амплитудной характеристики УМЗЧ

А.И. Пахомов

с. 5

Ремонт видеотехники с неисправными строчными трансформаторами

В.М. Палей

с. 9

Установка СМЦ-52 в телевизор "Горизонт 51ТЦ412"

С.А. Елкин

с. 12

Переделка СКМ-24 для приема дополнительных кабельных каналов

Б.Н. Дубинин

с. 14

Частая неисправность сборки УПЧЗ-2М

С.М. Абрамов

с. 14

Ремонт телевизоров-2 по материалам сети Интернет

с. 15

Радиоприемник "Рига-Т689"

В.А. Мельник, Д.Ф. Кондаков

с. 17

"Саунд-процессор" для домашнего УНЧ

Ю. Садиков

с. 18

Программируемое 32-канальное светодинамическое устройство с последовательным интерфейсом

А.Л. Одинец

с. 20

Генератор звуковых эффектов на однопереходных транзисторах

А.Л. Бутов

с. 23

Блок питания ИПС-1. Ремонт, модернизация и самостоятельное изготовление

А.Г. Зызюк

с. 25

Нестандартное использование "бузеров"

А.А. Фуртат

с. 29

Аналог стабилитрона

А.В. Тимошенко

с. 29

"Нетипичные" схемы RS-триггеров

В.Ю. Демонтович

с. 30

Полезный фон

С.М. Козицкая

с. 30

Микросхема приемопередатчика системы Bluetooth T7024 фирмы Atmel

с. 31

Принципиальная схема автомагнитолы Panasonic R3035

с. 32

Микроконтроллеры AVR. Ступень 6

С.М. Рюмик

с. 35

Дайджест

с. 40

Любительская связь и радиоспорт

А. Перевертайло

с. 44

Куда излучают наши антенны?

А. Сенчуров

с. 47

Контроллер КВ/УКВ маяка

С. Якименко

с. 48

Телеграфный тренажер для изучения азбуки Морзе

С. Якименко

с. 49

Простой радиопередающий узел

Г.Л. Косицкий

с. 50

Телематика - мобильное информационное обслуживание

Н. Васильев, А. Янчук

с. 52

Сердечники на основе распыленного железа от компании Micrometals

с. 55

Самый мощный очиститель

А.Н. Пугаченко

с. 57

Визитные карточки

с. 59

Электронные наборы и приборы для радиолюбителей

с. 62

Книга-почтой

с. 64

№ 7

Приемник FM - радиоточка из трехпрограммного громкоговорителя

В.А. Мельник, К.Е. Стреляев

с. 2

Узел "мягкого" включения телевизора

А.Л. Бутов

с. 5

Процессоры UOC для современных массовых телевизоров

И.Б. Безверхний

с. 6

Ремонт видеотехники с неисправными строчными трансформаторами

В.М. Палей

с. 12

Ремонт телевизоров-2

А.Ю. Саулов

с. 15

Радиоприемник "VEF Super M557"

В. Мельник, Д. Кондаков, С. Давидчик

с. 17

Простые металлоискатели

Ю. Садиков

с. 18

Низковольтное автоматическое зарядное устройство

Е.Л. Яковлев

с. 21

Программируемое 32-канальное светодинамическое устройство с последовательным интерфейсом

А.Л. Одинец

с. 22

Электрический фонарь на свинцово-кислотном герметичном аккумуляторе с зарядным устройством

В.С. Самелюк

с. 24

Электронные коммутаторы к осциллографу

А.А. Петров

с. 25

Мобильные ПК - от "переносного компьютера" до символа беспроводного стиля жизни

с. 28

Новые ферритовые сердечники с воздушным зазором от Ferroxcube

с. 31

Принципиальная схема автомагнитолы Aiwa ST-Z 109/159

с. 32

Микроконтроллеры AVR. Ступень 7

С.М. Рюмик

с. 35

Дайджест по радиолюбительским технологиям

с. 40

Любительская связь и радиоспорт

А. Перевертайло

с. 44

Универсальный мощный блок питания

Л. Вербицкий, М. Вербицкий

с. 47

Карманная радиостанция 144 МГц

Р.Н. Балинский

с. 49

Импульсный блок питания факсимильного аппарата Panasonic KX-FT76 (принципиальная схема и ремонт)

Н.П. Власюк

с. 52

Телематика - мобильное информационное обслуживание

Н. Васильев, А. Янчук

с. 54

Телекоммуникационные шкафы. Стабилизация температурного режима

Г. Гукалов, Л. Доля, В. Точин

с. 56

Антисульфататор фотоелектричний АСФ-18/0,23

с. 57

Портативная электроника: как выйти "сухим из воды"

А.Н. Пугаченко

с. 58

Визитные карточки

с. 59

Электронные наборы и приборы для радиолюбителей

с. 62

Книга-почтой

с. 64

№ 8

Дома как в кинозале (обзор систем домашнего кинотеатра)

А.Ю. Саулов

с. 2

Возвращаясь к "паутине"

С.П. Карпенко

с. 5

Процессоры UOC для современных массовых телевизоров

И.Б. Безверхний

с. 6

Об одном непростом ремонте усилителя SONY

А.Г. Зызюк

с. 12

Доработка переменных резисторов

А.И. Пахомов

с. 14

Сенсорный датчик освещенности для МЦ-31

А.Л. Бутов

с. 15

Довоенная латвийская радиопромышленность

В.А. Мельник, Д.Ф. Кондаков

с. 16

Клуб и почта

с. 17

Электронный стетоскоп

Ю. Садиков

с. 18

Кодовый замок повышенной секретности

В.А. Верещагин

с. 20

Универсальный пробник

А.В. Тимошенко

с. 21

Вольтметр сетевого напряжения с растянутой шкалой и световой сигнализацией

А.Л. Бутов

с. 22

Экономичный генератор

И.В. Литвиненко

с. 23

Модифицированный аналог однопереходного транзистора

А.Н. Баскаков

с. 24

Самодельные кондукторы

А.А. Крыськов

с. 25

Устройства синхронизации

В.Ю. Демонтович

с. 26

Выпрямители-стабилизаторы

Е.Л. Яковлев

с. 27

Если нужно удалить фольгу

В.С. Самелюк

с. 28

Серверы на базе архитектуры Intel: 10 лет успеха

с. 28

Молниезащита компании Cirprotec (Испания)

с. 30

Принципиальная схема радиотелефона Samsung SP-R1500

с. 32

Использование устройств микроконтроллера КР1878ВЕ1

А.А. Панчук

с. 35

Дайджест по конверторам и модемам

с. 40

Любительская связь и радиоспорт

А. Перевертайло

с. 44

Личные впечатления о прошедшей 15-й конференции UCC

Н. Лаврека

с. 46

УКВ антенна с круговой поляризацией

Г.И. Колчев

с. 47

Двухканальный антенный переключатель на микроконтроллере

С. Якименко

с. 48

Автоматический антенный переключатель для трансивера YAESU FT-1000MP

С. Якименко

с. 49

Позиционирование абонентов в сетях GSM

С. Бескрестнов

с. 51

Широкополосный малошумящий усилитель диапазона 20...600 МГц

А.А. Титов

с. 53

Балансные модуляторы и смесители на биполярных транзисторах с дополняющей проводимостью

Е.Т. Скорик

с. 54

Что такое A-GPS?

Е.Т. Скорик

с. 56

Телерадиоярмарка представляет

О. Никитенко

с. 57

Новости связи

с. 58

Визитные карточки

с. 59

Электронные наборы и приборы для радиолюбителей

с. 62

Книга-почтой

с. 64

№ 9

Народный проигрыватель обзор DVD-проигрывателей

А.Ю. Саулов

с. 2

Лампово-полупроводниковый усилитель для CD-проигрывателя

А.Г. Зызюк

с. 6

Индикатор выходной мощности

А.В. Тимошенко

с. 9

Электронный регулятор громкости для абонентского громкоговорителя

А.П. Кашкаров

с. 9

Устранение помех при питании от сети чувствительных радиоприемников

Р.Н. Балинский

с. 11

Ремонт телевизора Daewoo 20T2M на шасси CP-185C

А.Ю. Саулов

с. 13

Ремонт телевизоров-3 по материалам сети Интернет

с. 14

Радиоприемник 6Н-1

В.А. Мельник, Д.Ф. Кондаков

с. 16

Несколько практических схем бытовых регуляторов мощности

М. Лебедев

с. 18

Отсекатель

В.А. Жуковский

с. 21

Блок питания 0...30 В 5 А с цифровой индикацией напряжения и тока

А.Н. Патрин

с. 24

Что делать, если от аварии в электросети у Вас вышла из строя бытовая техника

Н.П. Власюк

с. 27

Цифровые осциллографы с послесвечением компании Tektronix

с. 30

Принципиальная схема матричного принтера Epson FX-800

с. 32

Микроконтроллеры AVR. Ступень 8

С.М. Рюмик

с. 35

Дайджест

с. 40

Любительская связь и радиоспорт

А. Перевертайло

с. 44

Некоторые впечатления об экспедиции на остров Анкудинов

Н. Лаврека

с. 47

Автоматический антенный переключатель для трансиверов ICOM

С. Якименко

с. 48

Телефонный аппарат на микросхемах серии КР1008ВЖ

А.Л. Бутов

с. 50

Камерофон и его профессии

с. 53

Системы удаленного контроля на базе сетей GSM

С. Бескрестнов

с. 54

Мережа наступного поколЁння NGN

В.Г. Бондаренко

с. 56

Частотный диапазон под контролем

О. Никитенко

с. 57

Поиск неустойчивых дефектов в электронном изделии или как избавиться от жевательной резинки

А.Н. Пугаченко

с. 58

Визитные карточки

с. 59

Электронные наборы и приборы для радиолюбителей

с. 62

Книга-почтой

с. 64

№ 10

И снова - "левак"

А. Малайный

с. 2

Малогабаритный открытый громкоговоритель

А.И. Пахомов

с. 6

Универсальный ГСС с НЧ модулятором

А.Л. Кульский

с. 10

Как недорого приобрести радиодетали и стоит ли за бесценок продавать старую аппаратуру

А.Г. Зызюк

с. 12

Радиоприемник "СИ-235"

В.А. Мельник, Д.Ф. Кондаков

с. 16

Сильноточное (10 А) оптореле для работы от сети переменного тока 220 В Ю. Садиков

с. 18

Отсекатель

В.А. Жуковский

с. 20

Простой стробоскоп

В.И. Ходаковский

с. 22

Счетчик импульсов с большой емкостью счета

В.Ю. Демонтович

с. 23

Двухканальный термометр-часы на микроконтроллере PIC12F675

В.А. Кулиненко

с. 24

Промышленный контроллер на базе старенького Pentiuma

Р.П. Марчук

с. 25

Расширение возможностей устройства защиты потребителей электроэнергии

Р. Канивец

с. 28

Самостоятельное изготовление печатных плат

с. 30

Принципиальная схема матричного принтера Epson FX-800

с. 32

Многоразовый SEGA-картридж с сохранением позиций

С.М. Рюмик

с. 35

Микроконтроллеры AVR. Ступень 9

С.М. Рюмик

с. 38

Дайджест

с. 40

Любительская связь и радиоспорт

А. Перевертайло

с. 44

Несимметричные настенные антенны

И.Н. Григоров

с. 47

Еще раз о мобильной связи и здоровье

Е.Т. Скорик

с. 50

Применение беспроводных технологий от SonyEricsson

В.П. Олейник

с. 51

TETRA

с. 53

WIRES-II - радиолюбительская связь через сеть Интернет

с. 57

Визитные карточки

с. 59

Электронные наборы и приборы для радиолюбителей

с. 62

Книга-почтой

с. 64

№ 11

Телевизоры DAEWOO на шасси WP-811N

И.Б. Безверхний

с. 2

Блок питания мощностью 1 кВт для УНЧ

И.А. Коротков

с. 7

Ламповый УМЗЧ с ультралинейным оконечным каскадом

А.В. Тимошенко

с. 12

Ремонт телевизоров-3

с. 13

Ремонт и модернизация тюнера-усилителя Романтика 50 РУ-122С

А.Г. Зызюк

с. 14

Шестиламповый радиоприемник "Балтика" и его модернизации

В.А. Мельник, Д.Ф. Кондаков

с. 16

Простой таймер с регулировкой времени срабатывания от 2 с до 3 ч

Ю. Садиков

с. 18

Бегущие огни на микросхемах КМОП

А. Одинец

с. 20

Простой тестер проверки радиоэлементов

В.Ю. Демонтович

с. 25

Электронная сирена

А.В. Тимошенко

с. 25

Устройство защиты цепей постоянного тока от перегрузок

О.Л. Сидорович

с. 26

Самодельный патрон для микродрели

Е.Л. Яковлев

с. 27

Простой ремонт бытовой СВЧ печи

Е.Л. Яковлев

с. 28

Усовершенствование будильника

В.П. Чигринский

с. 28

Первый в мире лазер постоянного действия на основе стандартных полупроводников

Н.В. Михеев

с. 29

Управление трехфазными бесщеточными электродвигателями с помощью микроконтроллеров семейства ST7MC компании STMicroelectronics

В.П. Олейник

с. 30

Принципиальная схема базового блока радиотелефона Senao SN-768

с. 32

Эффективные DVI решения от компании "ИКС-ТЕХНО" для системных интеграторов

с. 34

Многоразовый SEGA-картридж с сохранением позиций

С.М. Рюмик

с. 35

Микроконтроллеры AVR. Ступень 10

С.М. Рюмик

с. 38

Дайджест

с. 40

Любительская связь и радиоспорт

А. Перевертайло

с. 44

Коротковолновый усилитель мощности

А. Каракоця

с. 48

Радиоуправление автомоделями АССА 1.9

А.В. Кравченко

с. 53

Тестер в качестве индикатора работы передающего тракта радиостанции

А.П. Кашкаров

с. 55

Доработка радиостанций "Лен-В"

А.П. Кашкаров

с. 56

Информатика, связь или?...

О. Никитенко

с. 57

Универсальный химический препарат KONTAKT 40

А.Н. Пугаченко

с. 58

Визитные карточки

с. 59

Электронные наборы и приборы почтой

с. 62

Книга-почтой

с. 64

№ 12

Музыкальный центр Panasonic SA-VK30GC

А.Ю. Саулов

с. 2

Современные портативные радиоприемники с двойным преобразованием частоты

А.Л. Кульский

с. 8

Ремонт телевизоров-3

с. 11

Ремонт канала звука в видеомагнитофоне LG CL172TW

И.А. Коротков

с. 14

Клуб и почта

с. 15

Радиоприемник Беларусь-53

В.А. Мельник, Д.Ф. Кондаков

с. 16

Новые световые эффекты "МАСТЕР КИТ" к Новому году

С. Степаненко

с. 18

Об особенностях печати лазерных принтеров

Ю.Л. Каранда

с. 23

Простые особые терморегуляторы

А.Н. Маньковский

с. 24

Супервизоры. Об одной неисправности в источнике питания с супервизором

Д.П. Кучеров

с. 26

Манипулятор для игрового порта компьютера

А.Е. Молчанов

с. 28

Пьезоэлектромагнитные излучатели и датчики фирмы Kepo

с. 30

Принципиальная схема носимого блока радиотелефона Senao SN-768

с. 32

Гибридный мультивибратор

А.Л. Бутов

с. 34

Многоликая TDA2030A

Г.В. Воличенко

с. 35

Дайджест

с. 40

Любительская связь и радиоспорт

А. Перевертайло

с. 44

Результаты чемпионата Украины 2005 года по радиосвязи на коротких волнах телеграфом

с. 47

Мое первое EME QSO на 50 MHz

А. Ананьев

с. 47

Защита электродвигателей привода антенн от обрыва фаз

Р.Н. Балинский

с. 48

Использование телефона с АОН Русь-27С для охраны помещения

А.П. Кашкаров

с. 50

Восстановление аккумуляторов радиотелефонов

А.П. Кашкаров

с. 51

Радиоуправление автомоделями АССА 1.9

А.В. Кравченко

с. 52

Средства для обслуживания контактов

А.Н. Пугаченко

с. 55

Содержание журнала за 2005 год

с. 57

Визитные карточки

с. 59

Электронные наборы и приборы почтой

с. 62

Книга-почтой

с. 64

2006

№ 1

От механического привода в системах обработки и хранения информации - к флэш-памяти

В. Матюшкин

с. 2

Устройство контроля состояния сети, питающей радиоаппаратуру

Р.Н. Балинский

с. 6

Коммутатор акустических систем

И.А. Коротков

с. 8

Ламповый УМЗЧ 2ґ200 Вт

В.В. Литвак

с. 10

Ремонт магнитофона Sony TC-K71

А.Г. Зызюк

с. 12

Ремонт телевизоров - 3

с. 15

Селективный двухчастотный металлоискатель

А. Щедрин, Ю. Колоколов

с. 18

Радиоуправление дверями ворот и гаража

В.М. Палей

с. 20

Устройство для контроля жидкости в гидравлических системах тормозов и сцепления автомобиля

А.Н. Зубченко

с. 23

Устройство автоматической зарядки аккумуляторных элементов

Е.Л. Яковлев

с. 25

Шар со световым эффектом для елки

А.В. Кравченко

с. 26

Виртуальный частотомер

А.В. Таратайко

с. 28

Новые Point-of-Load преобразователи серии TOS фирмы TRACOPOWER

Ю.Н. Скрипка

с. 30

Принципиальная схема автомагнитолы ЭОЛА РМ225 СА

с. 32

Антивирусная защита персонального компьютера

Е.В. Шахов

с. 34

Урок программирования на PicBasic Pro

А.А. Кравченко

с. 36

Дайджест по программному обеспечению для радиолюбителей

с. 40

Любительская связь и радиоспорт

А. Перевертайло

с. 44

Остров Челоане - Киев

А. Яковлев

с. 47

Модернизация интерфейса RS232 для поворотных устройств YAESU

С. Якименко

с. 49

Громкая и дистанционная связь для домашнего телефона

А.П. Кашкаров

с. 50

Восстановление аккумуляторов радиотелефонов

А.П. Кашкаров

с. 51

Управление силовой нагрузкой на удаленных объектах с использованием каналов связи

А. Данилин

с. 52

Кино на колесах

Н.В. Михеев

с. 55

Визитные карточки

с. 59

Электронные наборы и приборы почтой

с. 62

Книга-почтой

с. 64

№ 2

Телевизоры фирмы DAEWOO на шасси WP-811N (часть 2). Плата VIDEO и сервисный режим

И.Б. Безверхний

с. 2

Современный FM-приемник, особенности и перспективы

А.Л. Кульский

с. 5

О нестабильности коэффициента передачи выходных транзисторов УМЗЧ

А.И. Пахомов

с. 9

Начинаем ремонтировать импортные телевизоры

И.А. Коротков

с. 14

Ремонт телевизоров фирм JVC и Aiwa

А.Ю. Саулов

с. 17

Пятиламповый радиоприемник "Рекорд"

В.А. Мельник, Д.Ф. Кондаков

с. 21

Селективный двухчастотный металлоискатель "Кощей"

А. Щедрин, Ю. Колоколов

с. 23

Формирователи обратной величины

О.Н. Партала

с. 26

Ручной малогабаритный электронный тестер MS-48

О.Н. Партала

с. 28

Предупреждение перегрева кулеров компьютера

Р.Н. Балинский

с. 30

Ремонт стиральных машин Indesit WDS 1040 TX и Ariston AS 1047 CTX

В.С. Самелюк

с. 33

Буферные усилители в практике ремонта, конструирования и модернизации аппаратуры

А.Г. Зызюк

с. 36

Виртуальный частотомер

А.В. Таратайко

с. 38

Осваиваем программируемые логические матрицы фирмы ALTERA

С.М. Абрамов

с. 42

Микроконтроллеры PIC. Действие 1

С.М. Рюмик

с. 46

Дайджест

с. 51

Любительская связь и радиоспорт А. Перевертайло

с. 54

Тональный генератор и индуктивный щуп - самые необходимые приборы для специалистов информационных сетей

Н.П. Власюк

с. 58

WiMAX - новый уровень беспроводных коммуникаций

Н.В. Михеев

с. 62

ТехнЁчна експлуатацЁя сучасних цифрових мереж

В.Г. Бондаренко

с. 66

Новые модели беспроводных модемов компании SonyEricsson

В. Каплуновский

с. 70

Закрытие радиоканала в конвенциальных и транкинговых радиосистемах

с. 72

Средства для обслуживания контактов

А.Н. Пугаченко

с. 73

Визитные карточки

с. 75

Электронные наборы и приборы почтой

с. 78

Книга-почтой

с. 80

№ 3

Телевизионные шасси МС-019А и KS1A фирм LG и Samsung. Устройство и ремонт

А.Ю. Саулов

с. 2

Телевизоры фирмы DAEWOO на шасси WP-811N (часть 2). Плата VIDEO и сервисный режим

И.Б. Безверхний

с. 6

О нестабильности коэффициента передачи выходных транзисторов УМЗЧ

А.И. Пахомов

с. 9

УМЗЧ класса АВ без тепловых искажений

А.П. Петров

с. 12

Радиоприемник "Родина"

В.А. Мельник, Д.Ф. Кондаков

с. 16

Galileo начинается!

Е.Т. Скорик

с. 17

Четырехканальный микропроцессорный таймер, термостат, часы

А. Квашин

с. 18

Радиоуправление дверями ворот и гаража

В.М. Палей

с. 20

Устройство световых эффектов

А.Н. Патрин

с. 26

Термореле с "защелкой"

С.А. Елкин

с. 28

Простой кодовый замок

М.Е. Резников

с. 30

Виртуальный частотомер

А.В. Таратайко

с. 31

Осваиваем программируемые логические матрицы фирмы ALTERA

С.М. Абрамов

с. 34

Электронный программируемый таймер типа ТМ-2 и ТМ-3

О.Н. Партала

с. 37

Нетрадиционный источник питания сварочной дуги

Ю.А. Сытник

с. 38

Микроконтроллеры PIC. Действие 2

С.М. Рюмик

с. 39

Любительская связь и радиоспорт

А. Перевертайло

с. 44

EO6F в RTTY Contest

Н. Лаврека

с. 48

Автомобильная УКВ антенна

Г.И. Колчев

с. 48

Телефонный коммутатор для защиты параллельно включенных телефонов от прослушивания

И.А. Коротков

с. 49

Техника модуляции OFDM

Е.Т. Скорик

с. 51

Беспроводная технология ZigBee стандарта 802.15.4 от Chipcon

В. Олейник

с. 54

Применение однокристальных приемопередатчиков Nordic в системах радиоуправления

М. Лазаренко

с. 57

Визитные карточки

с. 59

Электронные наборы и приборы почтой

с. 62

Книга-почтой

с. 64

№ 4

Итоги ежегодного конкурса авторов

с. 2

Телевизионные шасси МС-019А и KS1A фирм LG и Samsung. Устройство и ремонт

А.Ю. Саулов

с. 3

Телевизоры на шасси СР-185 фирмы DAEWOO

И.Б. Безверхний

с. 6

О нестабильности коэффициента передачи выходных транзисторов УМЗЧ

А.И. Пахомов

с. 10

Новинки от "КВИНТАЛ"

М. Лисица

с. 12

Модернизация FM-тюнера

А.С. Кальянц, А.А. Кальянц

с. 13

Приемник "Дзинтарс" и радиола "Сакта"

В.А. Мельник, Д.Ф. Кондаков

с. 16

Доработанный автомобильный адаптер K-L-линии

В. Чистяков

с. 18

Простой и надежный термостабилизатор для теплицы

И.А. Коротков

с. 20

Двухполярный лабораторный блок питания ремонтника-радиолюбителя

А.Г. Зызюк

с. 22

Туннельный диод: оценка, отбор и практическое применение

С.А. Елкин

с. 26

Рекламная статья "СЭА"

с. 30

Блок питания для фотоаппарата Samsung

С.М. Абрамов

с. 32

За рулем автомобиля... компьютер

Н.В. Михеев

с. 34

Новая жизнь для инновационных идей

с. 35

Ошибка схемотехники

А.В. Кравченко

с. 36

Опыт работы с программатором STK200

А.В. Кравченко

с. 36

Два практических совета

Н.П. Горейко, Н.О. Долинский

с. 38

Микроконтроллеры PIC. Действие 3

С.М. Рюмик

с. 39

Любительская связь и радиоспорт

А. Перевертайло

с. 44

CW тренажер, или учитель телеграфной азбуки

С. Якименко

с. 48

Замена усилителя мощности в автомобильной радиостанции Alan-18

А.П. Кашкаров

с. 50

Антенна от "Донбасстелеспутник"

А.А. Демаков

с. 52

Диодная схемотехника

С.В. Артюшенко

с. 52

Wi-Fi в мире и в Украине

Н. Васильев

с. 56

Визитные карточки

с. 59

Электронные наборы и приборы почтой

с. 62

Книга-почтой

с. 64

№ 5

Телевизионные шасси МС-019А и KS1A фирм LG и Samsung. Устройство и ремонт

А.Ю. Саулов

с. 2

MSP34xxD - семейство многостандартных процессоров звука для видеомагнитофонов, DVD-проигрывателей, видеокарт, аналоговых и цифровых телевизоров

И.Б. Безверхний

с. 5

Автоматические аудиокомпрессоры для моно-и стереосистем

А.Л. Одинец

с. 9

Простые решения не совсем простых задач

А.Г. Зызюк

с. 13

Приемник "Рига-10"

В.А. Мельник, Д.Ф. Кондаков

с. 16

25-тональный мини-орган

С. Степаненко

с. 18

Цифровой мегафон

С.М. Абрамов

с. 20

Генератор пилообразного напряжения с паузами между импульсами

И.А. Коротков

с. 21

Программируемое 16-канальное СДУ и виртуальный симулятор

А.Л. Одинец

с. 24

Разрядное устройство для аккумуляторных батарей

А.Н. Каракурчи

с. 28

Пассивный инфракрасный датчик движения

Н.П. Власюк

с. 31

Расчет таймеров типа 555

В. Самелюк

с. 35

Микроконтроллеры PIC. Действие 4

С.М. Рюмик

с. 38

Любительская связь и радиоспорт

А. Перевертайло

с. 44

Настенные дипольные резонансные антенны с емкостными нагрузками

И.Н. Григоров

с. 48

Экономичный телефонный информатор

А.С. Кальянц, А.А. Кальянц

с. 50

Устранение неисправностей и простые доработки телефонных аппаратов

А.П. Кашкаров

с. 52

Телефон в пути и безопасность

Г. Богапов, Н. Михеев

с. 55

Визитные карточки

с. 59

Электронные наборы и приборы почтой

с. 62

Книга-почтой

с. 64

№ 6

MSP34xxD - семейство многостандартных процессоров звука для видеомагнитофонов, DVD-проигрывателей, видеокарт, аналоговых и цифровых телевизоров

И.Б. Безверхний

с. 2

Многофункциональный коммутатор на микроконтроллере

А.А. Кальянц

с. 6

Автоматические аудиокомпрессоры для моно- и стереосистем

А.Л. Одинец

с. 8

Радиолюбители выживают, но не сдаются

А.П. Кашкаров

с. 12

Линейный звуковой выход в телевизоре с микросхемой К174УР1

В.Ю. Солонин

с. 13

Восстановление регулятора громкости

А.Г. Зызюк

с. 14

Приемник "Рига-6"

Д.Ф. Кондаков, В.А. Мельник

с. 16

Предварительный усилитель с эквалайзером Ю. Садиков

с. 18

Зарядные устройства для аккумуляторных батарей

А.Н. Маньковский

с. 20

Картоприемник для проксимити-карт

С.М. Абрамов

с. 22

Диоды от Vishay

с. 24

Программируемое 16-канальное СДУ и виртуальный симулятор

А.Л. Одинец

с. 26

Предварительный усилитель к частотомеру

А.Н. Патрин

с. 27

Флюс для пайки

В.Ф. Яковлев

с. 28

Новая жизнь двигателя с "беличьим колесом"

В.П. Чигринский

с. 29

Универсальный блок питания

В.Э. Старчевский

с. 30

Дисплей для микроконтроллера

К.В. Барановский

с. 31

Счетчик событий

А.В. Кравченко

с. 32

Устройство управления освещением и вентилятором в ванной комнате

С.П. Гапоненко

с. 36

Сверлильный станок и не только

Л. Вербицкий, М. Вербицкий

с. 38

Простое охранное устройство

В.В. Резков

с. 38

Микроконтроллеры PIC. Действие 5

С.М. Рюмик

с. 39

Любительская связь и радиоспорт

А. Перевертайло

с. 44

16-я конференция Украинского контест-клуба

с. 48

Модернизация смесителей

С.А. Левченко

с. 49

Дополнительный фоточувствительный и таймерный узлы к охранному датчику движения

А.П. Кашкаров

с. 50

Об одном исследовании надежности автосигнализации

А.П. Кашкаров

с. 52

Ремонт импульсных блоков питания для телефонов с АОН

С.А. Елкин

с. 53

Передача данных по сетям мобильной связи

Е.Т. Скорик

с. 55

Визитные карточки

с. 59

Электронные наборы и приборы почтой

с. 62

Книга-почтой

с. 64

№ 7

CD/MP3/WMA ресивер JVC LH401

А.Ю. Саулов

с. 2

Особенности телевизионного шасси СР-385

И.Б. Безверхний

с. 5

О влиянии ООС на форманты звуковых сигналов

В.П. Матюшкин

с. 10

Синхронный АМ детектор

А.Л. Кульский

с. 13

Пятиламповый приемник "Огонек"

Д.Ф. Кондаков, В.А. Мельник

с. 16

Управляемый светом переключатель

Ю. Садиков

с. 18

Автомат-эконом электроэнергии с микрофоном и функцией таймера

А.Л. Одинец

с. 20

Усилитель для ультразвукового радара

С.М. Абрамов

с. 24

Индикатор предохранителя

А. Латайко

с. 25

Защитный ключ

В.Ю. Солонин

с. 26

Ремонт осциллографа С1-93: об измерениях в преобразователе напряжений

С.А. Елкин

с. 27

Генератор прямоугольных импульсов с регулируемой скважностью

В.В. Хвостик

с. 28

Новое использование USB-порта

В.П. Чигринский

с. 28

Экономичные портативные мультиметры фирмы Velleman

с. 30

Индикатор сигналов

А.В. Кравченко

с. 32

Дайджест по устройствам охранной сигнализации

В.Г. Кисель

с. 35

Микроконтроллеры PIC. Действие 6

С.М. Рюмик

с. 39

Любительская связь и радиоспорт

А. Перевертайло

с. 44

УКВ антенна бегущей волны

Г.И. Колчев

с. 47

Устройство сканирования с запоминанием состояния

А.П. Кашкаров

с. 48

Приставка к зарядному устройству АСР-7Е

С.А. Елкин

с. 49

ГУН на К174ХА11

С.М. Абрамов

с. 49

Жучки - находка для конкурентов

В. Арапов

с. 50

Микромощный радиомикрофон

Ю.А. Штань, В.Ю. Штань

с. 53

Сигнальные реле TTI

А. Балыкшов

с. 54

Телерадиоярмарка 2006: новые технологии в Украине

О. Никитенко

с. 57

Визитные карточки

с. 59

Электронные наборы и приборы почтой

с. 62

Книга-почтой

с. 64

№ 8

Особенности телевизионного шасси CP-785 фирмы DAEWOO

И.Б. Безверхний

с. 2

Телевизор из монитора! Это очень просто!

Н.П. Власюк

с. 6

Интермодуляционный конвертер

Н.В. Федула

с. 8

Подключение колонок к ПК

В.Г. Скрипник

с. 9

Адаптер для диктофона Samsung

Р.Н. Балинский

с. 10

Модернизация блока горизонтальной развертки осциллографа С1-112

С. Цирульник, Т. Петренко, М. Форманчук, О. Ковиженко

с. 12

Регулировка телевизоров Aiwa C-201 и Aiwa C-142

А.Ю. Саулов

с. 15

Радиоприемник "Нева-52"

В.А. Мельник, Д.Ф. Кондаков

с. 16

Сигнализатор утечки газа

С. Степаненко

с. 18

Измеритель ESR оксидных конденсаторов

Г.В. Воличенко

с. 20

Основы безопасной эксплуатации InGaN-светодиодов при электростатических разрядах

В. Копайгородский, Ю. Коваль

с. 24

Применение законов алгебры логики при конструировании устройств автоматики и телемеханики

А.Н. Маньковский

с. 26

Ремонт выходного усилителя ГЗ-36

С.А. Елкин

с. 30

Индикатор сигналов

А.В. Кравченко

с. 32

Автогенерация двух последовательно включенных транзисторов

В.Ю. Солонин

с. 35

Технология Intel Centrino для мобильных ПК

Н.В. Михеев

с. 36

Микроконтроллеры PIC. Действие 7

С.М. Рюмик

с. 38

Любительская связь и радиоспорт

А. Перевертайло

с. 44

Дайджест по радиолюбительским антеннам

с. 48

Осторожно, Вас слушают!

В. Арапов

с. 50

Чего не хватает "Лен-В"?

К. Борисевич

с. 53

Микромощный радиомикрофон

Ю.А. Штань, В.Ю. Штань

с. 54

Звуковой генератор на микросхемах DBL5001 (5002)

А.П. Кашкаров

с. 55

Многофазные умножители частоты

С. Артюшенко

с. 56

Телерадиоярмарка 2006: новые технологии в Украине

О. Никитенко

с. 58

№ 9

Малогабаритный AM/FM радиоприемник с двойным преобразованием частоты на миниатюрном стандартном кварцевом фильтре

А.Л. Кульский

с. 2

Электронное устройство выбора программ телевизионного приемника

В.В. Левенец

с. 7

Дайджест по телевизионным устройствам

с. 10

Мобильное телевидение

Н. Михеев

с. 13

Пятиламповая радиола "Рекорд"

Д.Ф. Кондаков, В.А. Мельник

с. 16

Устройство для проверки исправности персональных компьютеров

А. Каменский

с. 18

Адаптер K-L-линии

В. Михальчук

с. 21

Индикатор состояния предохранителя

Е.Л. Яковлев

с. 23

Контроллер стоп-сигнальных "огней" с последовательным интерфейсом

А.Л. Одинец

с. 24

Устройства управления освещением

В.П. Чигринский

с. 28

Зарядное устройство

Б.Н. Дубинин

с. 30

Усилитель с подавлением помех

В.Ю. Солонин

с. 32

Применение КМОП-триггера Шмитта

К. Борисевич

с. 33

Современная технология изготовления корпуса и передней панели прибора

С.М. Абрамов

с. 37

Микроконтроллеры PIC. Действие 8

С.М. Рюмик

с. 39

Любительская связь и радиоспорт

А. Перевертайло

с. 44

Способи вдосконалення радЁостанцЁї "Эфир-М"

Д.В. Денисюк

с. 48

Обзор поворотных устройств YAESU

с. 50

Телефонное пиратство и способы защиты от него

В. Арапов

с. 52

Чувствительный датчик для охраны помещения

Р.Н. Балинский

с. 55

Нетрадиционная радиоэлектроника

Е.Т. Скорик

с. 57

№ 10

Акустика в автомобиле

А. Мисюра, А. Малайный

с. 3

FM тюнер

В.Э. Старчевский

с. 8

Таймер для цифровых диктофонов

Р.Н. Балинский

с. 11

Самодельная антенна ДМВ

Д. Андрухов

с. 12

Выход для передатчика в переносном телевизоре

В.Ю. Солонин

с. 13

Два случая из практики ремонта телевизоров

А.В. Кравченко

с. 14

Восстановление эмиссии кинескопа

В.Ф. Яковлев

с. 15

Семиламповый приемник "Звезда-54"

В.А. Мельник, Д.Ф. Кондаков

с. 16

Восьмиканальный микропроцессорный таймер, термостат, часы

Ю. Садиков

с. 18

ЕкономЁчна та безпечна для очей люмЁнесцентна лампа зЁ згорЁлими нитками розжарення

Д.В. Зубенко, С.Б. Медовар

с. 22

Контроллер стоп-сигнальных "огней" с последовательным интерфейсом

А.Л. Одинец

с. 24

Измеритель h21Э в практике ремонта и конструирования бытовой аппаратуры

А.Г. Зызюк

с. 28

Схемотехника: особенности и нюансы

А.Л. Кульский

с. 31

Блок питания для домашней лаборатории

А.Н. Патрин

с. 33

Микроконтроллеры PIC. Действие 9

С.М. Рюмик

с. 34

Стабилизаторы с малым падением напряжения

Е.Л. Яковлев

с. 39

Дайджест по цифровой технике

с. 41

Любительская связь и радиоспорт

А. Перевертайло

с. 44

Способи вдосконалення радЁостанцЁї "Эфир-М"

Д.В. Денисюк

с. 48

Антижучки: защита информации

В. Арапов

с. 50

Мобильный телефон и компьютер

В.В. Михальчук

с. 52

Радиочастотная идентификация объектов

Е.Т. Скорик

с. 55

Нетрадиционная радиоэлектроника

Е.Т. Скорик

с. 57

№ 11

Усилитель мощности для плейера

Д.Ю. Бережецкий

с. 3

Способ улучшения работы однотактного лампового УНЧ

С.Ю. Крячко

с. 3

Сабвуфер для ПК

О.В. Слубський

с. 4

REGZA - новый брэнд от Toshiba

Н. Михеев

с. 5

Англо-русский словарь сокращений по электронике

с. 8

Таблиця телевЁзЁйних та радЁопередавачЁв, розмЁщених у ХаркЁвськЁй областЁ

с. 9

Модернизация блока ПТК

Е.В. Шийка

с. 10

Вновь о проблемах приобретения радиодеталей и не только об этом

А.Г. Зызюк

с. 11

Методы ремонта радиоэлектронной аппаратуры

В.Ф. Яковлев

с. 12

Способ проверки ПДУ

И.В. Пирога

с. 13

Простой способ восстановления работоспособности ПДУ

В.В. Мороз

с. 13

Ремонт ретрорадиоприемника "Рекорд-52"

С.А. Елкин

с. 14

Восьмиламповая радиола "Ригонда"

Д.Ф. Кондаков, В.А. Мельник

с. 16

Усилитель видеосигнала

Ю. Садиков

с. 18

Охранная система на ИК-лучах

Ю. Садиков

с. 19

Переключатели елочных гирлянд на микросхемах КМОП

А.Л. Одинец

с. 22

Музыкальный звонок

А.В. Кравченко

с. 26

Вторая фара для велосипеда

В.Ю. Солонин

с. 27

Стабилизированный регулятор оборотов двигателя кассетного магнитофона и управление вентилятором обдува силового элемента

А.Н. Зубченко

с. 28

Блок питания для домашней лаборатории на LM723

А.Н. Патрин

с. 30

Электронная звезда

С.М. Абрамов

с. 32

Терморегулятор для инкубатора на мощном транзисторе

А.Н. Польный

с. 34

Микроконтроллеры PIC. Действие 10

С.М. Рюмик

с. 35

Дайджест по измерительной технике

с. 40

Любительская связь и радиоспорт

А. Перевертайло

с. 44

Способи вдосконалення радЁостанцЁї "ЭФИР-М"

Д.В. Денисюк

с. 48

Конвертер для приема цифровых видов связи

Л. Вербицкий, М. Вербицкий

с. 50

Схема запоминания порогового изменения входного сигнала

Е.Л. Яковлев

с. 54

Два устройства сканирования с запоминанием состояния датчиков

К. Борисевич

с. 54

Информатика и связь - 2006: новые ориентиры или редеющие ряды

О. Никитенко

с. 56

Центру "Укрчастотнагляд" - 10 рокЁв

с. 58

№ 12

Разъем-невидимка

В.Ю. Солонин

с. 3

ГУН на основе быстродействующего ОУ AD829

А.Л. Кульский

с. 4

Грозозащита информационных сетей и радиоэлектронной аппаратуры

Н.П. Власюк

с. 5

Некоторые особенности ремонта современных телевизоров

И.Б. Безверхний

с. 12

Четырехламповый приемник АРЗ-54

В.А. Мельник, Д.Ф. Кондаков

с. 16

Электронный метроном

А. Рахматуллин

с. 18

Переключатели елочных гирлянд на микросхемах КМОП

А.Л. Одинец

с. 22

Графический пробник

А.В. Мязин

с. 25

Диагностика оксидных конденсаторов

А.С. Андриевский

с. 26

Высокопроизводительная проверка контактирования

В.Ю. Солонин

с. 28

Электронный погреб на балконе горожанина

Р.Н. Балинский

с. 30

Компьютер в качестве измерительного комплекса

В.В. Михальчук

с. 33

Повышающий преобразователь DC-DC 3V-5V 40kHz на микроконтроллере

А.В. Кравченко

с. 35

Дайджест по блокам питания и зарядным устройствам

с. 40

Любительская связь и радиоспорт

А. Перевертайло

с. 44

80 лет U5NM

Н. Ковалев

с. 47

Осенние встречи на Азовском море

С. Поспелов, Н. Долгополов

с. 48

МЁжнароднЁ молодЁжнЁ змагання з радЁозв'язку на коротких хвилях CQ UT Contest

Ю. Стрєлков-Серга

с. 49

Малогабаритный измеритель напряженности поля

Р.Н. Балинский

с. 50

Походная УКВ антенна

Г.И. Колчев

с. 51

Современные технологии транспортных сетей связи

В.Г. Бондаренко

с. 52

Снова в радиошколу

А.Ф. Бубнов

с. 53

Диоды-регуляторы тока

С.В. Артюшенко

с. 54

Новости связи

с. 56

2007

№ 1

Устройства, устраняющие броски токов при подключении мощных усилителей к сети

А.Г. Зызюк

с. 3

Народный проигрыватель (обзор DVDплейеров)

А.Ю. Саулов

с. 6

Kyiv HiFi Show еще не юбилейное, но уже пятое

Н. Васильев

с. 10

Некоторые особенности ремонта современных телевизоров

И.Б. Безверхний

с. 12

Беседы об электронике

А.Ф. Бубнов

с. 15

Радиолы "Рекорд60" и "Рекорд60М" В.А. Мельник, Д.Ф. Кондаков

с. 16

Переходник USBCOM (RS232C) А. Квашин

с. 18

Электронная игра "Кто быстрее?" С. Южин

с. 19

Оригинальный новогодний световой эффект

Ю. Садиков

с. 20

Датчики газа и отладочные модули компании Figaro Engineering

с. 21

Универсальное 16канальное светодинамическое устройство с интегрированным программатором

А.Л. Одинец

с. 22

Украшение верхушки новогодней елки А.В. Кравченко

с. 26

Простая елочная гирлянда на микроконтроллере PIC12F629

С.М. Абрамов

с. 28

Стабилизаторы с малым падением напряжения

Е.Л. Яковлев

с. 29

Об одной неисправности мультиметра UNIT M890F

В.В. Паршенко

с. 29

Макетница

Л. Вербицкий, М. Вербицкий

с. 30

Дистанционное включение "волшебной лампы" Р.Н. Балинский

с. 32

Изменение программы "бортового компьютера", или что такое чиптюнинг В.В. Михальчук

с. 34

Ремонт компактных энергосберегающих люминесцентных ламп

К.В. Царев

с. 35

Цифровой стиль жизни

Н.В. Михеев

с. 37

Одна голова хорошо, а две?..

Н.В. Михеев

с. 38

Дайджест по автомобильной электронике

с. 40

Любительская связь и радиоспорт

А. Перевертайло

с. 44

Усилитель мощности 144 МГц на двух лампах ГУ34Б

Л.Вербицкий, М.Вербицкий

с. 48

Принципы организации сотовой связи

А.В. Гридин, К.Д. Романов

с. 52

Евгению Леонидовичу Яковлеву 60 лет

с. 57

Новости связи

с. 58

№ 2

Быстродействие УМЗЧ

с. 3

Сверхрегенеративный приемник с предварительным УВЧ для импульсных сигналов

Ю.Ю. Супрун

с. 6

Неисправности, модернизация и ремонт акустических излучателей простых приемников с шаговой автоматической настройкой

С.А. Елкин

с. 8

Внешний ТВ тюнер или вторая жизнь старого монитора

В.В. Михальчук

с. 9

Ремонт тюнера телевизора

В.М. Палей

с. 11

Ремонт телевизора AKAI 2107

А.Ю. Саулов

с. 12

Комнатная 12канальная резонансная антенна

В.Е. Борзенков

с. 13

Беседы об электронике2

А.Ф. Бубнов

с. 14

Радиоприемник трансляционный "Казахстан" В.А. Мельник, Д.Ф. Кондаков

с. 16

Усилитель телефонного звонка 10 Вт

Ю. Садиков

с. 18

Применение набора NM8036 "Мастер КИТ" для отопления дома Й. Тречекас

с. 20

Универсальное 16канальное светодинамическое устройство с интегрированным программатором

А.Л. Одинец

с. 22

Цифровой миллиамперметр

А.Л. Кульский

с. 26

Простое зарядное устройство с таймером

В.А. Шпекторов

с. 28

Генератор пауз стеклоочистителя автомобиля

Б.Н. Дубинин

с. 29

Индикатор работы лямбдазонда

В.В. Михальчук

с. 30

КР1182ПМ и... болгарка

В.П. Чигринский

с. 32

Переделка аккумуляторного вольтметра

В.В. Паршенко

с. 33

О проблемах электролитических конденсаторов в практике ремонта и конструирования аппаратуры и о решении этих проблем

А.Г. Зызюк

с. 33

Никакой мистики

В.М. Палей

с. 35

Формовка выводов планарных микросхем

В.М. Палей

с. 35

Микроконтроллеры USB. Задача 1

С.М. Рюмик

с. 36

Дайджест по электронным схемам для управления световыми и нагревательными приборами

с. 40

Любительская связь и радиоспорт

А. Перевертайло

с. 44

Экспедиция на остров Беседиха

с. 48

Дистанционное управление телефонным аппаратом с помощью звука

А.П. Кашкаров

с. 49

Устройство мобильного телефона

А.В. Гридин, К.Д. Романов

с. 51

GSMсторож охранное устройство с оповещением по каналу сотовой связи М. Потапчук

с. 54

Визитные карточки

с. 59

Электронные наборы и приборы почтой

с. 62

Книгапочтой

с. 64

№ 3

Быстродействие УМЗЧ

В.А. Жуковский

с. 2

Устройство сопряжения видеомагнитофона Samsung SVR.121 с телевизором "Электрон Ц?380"

С.А. Елкин

с. 5

Слуховий апарат

Д.В. Денисюк

с. 10

Вариант включения блока питания антенного усилителя

И.В. Бидаш

с. 13

Оригинальный радиомикрофон

М. Потапчук

с. 13

Основные англоязычные термины и сокращения, используемые в описаниях и на схемах телевизоров

И.Б. Безверхний

с. 14

Электронная рулетка на светодиодах

Ю. Садиков

с. 18

Применение микросхемы MC21213 Freescale в рамках проекта "Мастер КИТ"

А.Квашин, Ю.Садиков

с. 20

"Говорящий" квартирный звонок

И.А. Коротков

с. 22

Простой переносной частотомер

И.Г. Хливенко

с. 24

Тахометр

А.В. Старунский, К.М. Ципцюра

с. 25

О множестве "хитрых" неисправностей, или все?таки проверим электролитический конденсатор

В.М. Палей

с. 27

Генераторы на КМОПэлементах

К.Э. Борисевич

с. 28

Регулятор температуры жала паяльника

В.В. Михальчук

с. 29

Многоядерные технологии и процессоры: новая эра вычислений

Н.В. Михеев

с. 32

Микроконтроллеры USB. Задача 2

С.М. Рюмик

с. 35

Дайджест по бытовой электронике

с. 42

Любительская связь и радиоспорт

А. Перевертайло

с. 44

Доповнення до статтЁ "Способи вдосконалення радЁостанцЁї "Эфир?М"

Д.В. Денисюк

с. 47

Наши координаты в GPS

Е.Т. Скорик

с. 48

Программирование мобильного телефона

А.В. Гридин, К.Д. Романов

с. 52

GSM?сторож - охранное устройство с оповещением по каналу сотовой связи

М. Потапчук

с. 55

Визитные карточки

с. 59

Электронные наборы и приборы почтой

с. 62

Книгапочтой

с. 64

№ 4

Нормирующий усилитель

с. 2

Спасите наши уши!

А. Малайный

с. 3

Семинарпрезентация компании "Paradigm Electronics Ins" в Украине

с. 7

Как смастерить электронную мышеловку

В. Петров

с. 8

Сигнализатор включенного состояния приборов

Р.Н.Балинский

с. 9

Телевизоры на шасси 11АК30 от фирмы VESTEL

И.Б. Безверхний

с. 11

Радиоприемник "Ишим003" В.А. Мельник, Д.Ф. Кондаков

с. 16

Эффективная система хранения данных в сетях WiFi

В.В.Бабыч

с. 17

Аудиосистема формата 2.1 от "Мастер КИТ" - своими руками К. Феколкин

с. 18

Модуль термостата от 5 до 30°С VM137

с. 22

Электронный набор для принятия решений МК135

с. 22

Простое зарядное устройство для никелькадмиевых аккумуляторов

Д.В. Денисюк

с. 23

Светодиодное информационное табло на PIC16F84A

А.Н. Сосновский

с. 24

Стабилизатор напряжения

В.А. Жуковский

с. 25

Световые эффекты

А.В. Кравченко

с. 26

Жидкокристаллические индикаторы

С.В. Артюшенко

с. 28

Радиосвязь для телеметрических систем

с. 30

Помехоустойчивость КМОПэлементов

К. Борисевич

с. 32

Микроконтроллеры USB. Задача 3

С.М. Рюмик

с. 35

Дайджест по бытовой технике

с. 40

Любительская связь и радиоспорт

А. Перевертайло

с. 44

КСВметр для Полевого дня

Л. Вербицкий, М. Вербицкий

с. 48

GPS терминал

И.Я. Яцун

с. 50

Структура ПО мобильных телефонов и источники его распространения

А.В. Гридин, К.Д. Романов

с. 54

GSMсторож - охранное устройство с оповещением по каналу сотовой связи

М. Потапчук

с. 57

Визитные карточки

с. 59

Электронные наборы и приборы почтой

с. 62

Книгапочтой

с. 64

№ 5

Чем короче - тем лучше?

с. 2

Ремонт УМЗЧ DUAL CV1460

с. 4

Динамический дешифратор сигналов времени для управления радиоприемником

с. 9

Телевизоры на шасси 11АК30 от фирмы VESTEL

с. 10

Беседы об электронике3

с. 14

Радиоприемник трансляционный "ТПС54"

с. 16

Новая линейка темброблоков "Мастер КИТ" для звуковых усилителей

с. 18

Модульное устройство для программирования PICмикроконтроллеров фирмы Microchip

с. 20

Устройство для проверки инфракрасных пультов управления VM139

с. 21

Аттенюатор тока для люминесцентных ламп

с. 22

Приставка к ВК 73 для замера сопротивлений с акустическим сигналом

с. 25

Шаговый двигатель для транспортера

с. 26

Микросхемы КМОП идеальное семейство логических схем

с. 30

Микроконтроллеры USB. Задача 4

с. 34

Доработка портативного частотомера

с. 40

Дайджест по медицинской технике

с. 41

Любительская связь и радиоспорт

с. 44

УКВ антенна LogYagi

с. 48

Скрытый микрофон

с. 48

Устройство отдельных частей мобильного телефона (аккумуляторы)

с. 50

Кабельные медные линии для модемов или "последняя миля" на медных кабелях

с. 53

Визитные карточки

с. 59

Электронные наборы и приборы почтой

с. 62

Книгапочтой

с. 64

№ 6

Доработка предварительного усилителя "Радиотехника УП 001"

с. 2

Кто сказал "А" (радио в автомобиле)

с. 5

Еще один усилитель мощности для плейера

с. 7

Измерительный прибор ремонтникарадиолюбителя

с. 11

Телевизоры на шасси 11АК30 от фирмы VESTEL

с. 14

Металлоискатель по принципу частотомера

с. 18

Простой аналогоцифровой преобразователь

с. 22

Говорящий квартирный звонок

с. 23

Шаговый двигатель для транспортера

с. 24

Многоимпульсное управление тиристорами

с. 26

Микросхемы КМОП - идеальное семейство логических схем

с. 28

Модернизация блока питания

с. 30

Потужний коммутатор

с. 34

Микроконтроллеры USB. Задача 5

с. 36

Дайджест

с. 41

Любительская связь и радиоспорт

с. 44

Переделка Р250/М/М2 в трансивер по схеме UR5LAK

с. 48

Телефонный ретранслятор для тугоухих

с. 51

Программирование мобильных телефонов

с. 54

Антенны ближней связи Е.Т. Скорик

с. 56

Визитные карточки

с. 59

Электронные наборы и приборы почтой

с. 62

Книгапочтой

с. 64

№ 7

Усилителькорректор Никитина в проигрывателе "Электроника ЭП017"

с. 2

Автоматическое устройство для сопряжения DVD проигрывателя SUPRA DVDK22 с телевизором "Горизонт 61ТЦ411"

с. 3

Измерительный прибор ремонтникарадиолюбителя

с. 9

Телевизоры на шасси 11АК30 от фирмы VESTEL

с. 11

Если пробка не открывается

с. 17

Импульсный металлоискатель

с. 18

Блок караоке из набора "Мастер КИТ" RMK140

с. 21

Электромассажер

с. 22

Универсальный переходник для макетирования простых устройств на микросхемах

с. 24

Простой стабилизатор напряжения

с. 24

Экономичный карманный электрический фонарик

с. 25

Мигающие светодиодные сигнализаторы на микросхемах КМОП

с. 26

Модернизация блока питания

с. 30

ЭЛТ и ЖКмониторы: отличия, недостатки и преимущества

с. 33

Микроконтроллеры USB. Задача 6

с. 36

Дайджест по устройствам шпионской техники

с. 41

Любительская связь и радиоспорт

с. 44

Переделка Р250/М/М2 в трансивер по схеме UR5LAK

с. 48

Активный разветвитель видеосигнала

с. 52

Детектор излучения сотового телефона

с. 53

Программирование мобильных телефонов

с. 54

Визитные карточки

с. 59

Электронные наборы и приборы почтой

с. 62

Книгапочтой

с. 64

№ 8

Свобода воли (звукозапись и автомобиль)

с. 2

Много брэндов и боулинг в придачу

с. 5

Зарядное устройство для NiMH аккумуляторов

с. 9

ЗамЁна рЁдкокристалЁчного Ёндикатора К04В

с. 12

Радиола "Кантата203"

с. 15

Как разобрать магнитопровод

с. 17

Импульсный металлоискатель

с. 18

Цифровые фотокамеры: аккумуляторы, зарядные устройства, блоки питания

с. 21

Электронный корректор

с. 24

Импульсные блоки питания на микросхеме LM2577

с. 26

Автоматическое зарядное устройство

с. 27

Если необходим эксперимент

с. 27

Электронный охранник в полуденную жару Р.Н. Балинский

с. 28

Некоторые особенности одной из промышленных конструкций ЛДС

с. 30

Доработка мультиметра DT182

с. 31

Универсальный высокочастотный термостабилизатор

с. 32

Микроконтроллеры USB. Задача 7

с. 34

Устройство сигнализации аварийного состояния транспортных средств

с. 38

Пробник для проверки биполярных и полевых транзисторов

с. 39

Дайджест

с. 40

Любительская связь и радиоспорт

с. 44

Переделка Р250/М/М2 в трансивер по схеме UR5LAK

с. 48

Адаптер USBCOM - вторая жизнь старого модема или что внутри датакабеля мобильного телефона?

с. 53

Устройство мобильных телефонов

с. 55

Беспроводная безопасность

с. 58

Визитные карточки

с. 59

Электронные наборы и приборы почтой

с. 62

Книгапочтой

с. 64

№ 9

Пассивная АС для цифрового проигрывателя

с. 2

Генератор с бесконечным количеством диапазонов

с. 4

Телевизионные антенны из картона и фольги

с. 5

ИМС мультистандартного декодера TDA4655, TDA4657

с. 7

Хронические болезни кадровой развертки

с. 11

Двенадцатиламповые радиола и радиоприемник "Эстония55"

с. 16

Селективный двухчастотный металлоискатель "КОЩЕЙ"

с. 18

Паяльная станция ремонтникарадиолюбителя

с. 23

Кодовый замок на PICконтроллере с избирательным уровнем доступа

с. 29

Осциллограф С1118А. Нюансы практического ремонта. Неисправности в источнике питания

с. 32

Светодиодная оптопара

с. 35

Микроконтроллеры USB. Задача 8

с. 36

Дайджест

с. 42

Любительская связь и радиоспорт

с. 44

"Полевой день" из Приазовья

с. 48

Короткохвильовий пЁдсилювач потужностЁ на двох лампах ГУ46М

с. 49

ТРИКОЛОР ТВ - многопрограммное российское СТВ

с. 53

Приемопередающий тракт современных мобильных телефонов

с. 55

Колдование над радиочастотным спектром

с. 57

Украина: курс на цифровое вещание

с. 58

Визитные карточки

с. 59

Электронные наборы и приборы почтой

с. 62

№ 10

Восемь прямых дорог (о том, что в итоге создало car audio)

с. 2

Подключение автомагнитолы к бортовой сети автомобиля напряжением 24 В

с. 6

Устройства защиты от повышения сетевого напряжения

с. 7

Настроечный генератор

с. 13

Адаптер K, L линии

с. 15

Одиннадцатиламповая радиола "Дружба"

с. 16

Внутрисхемный программатор микроконтроллеров AVR (LPTадаптер)

с. 18

Детектор СВЧ излучения МК153

с. 20

МЁкропроцесорне управлЁння електричним водонагрЁвачем

с. 20

Простий захист вЁд перенапруги

с. 26

Гидроионизатор

с. 27

Карманный измеритель ESR

с. 29

Измерение частоты с помощью авометра

с. 31

Микроконтроллеры USB. Задача 9

с. 32

Бытовой цифровой термометр

с. 38

Дайджест по электронным игрушкам

с. 41

Любительская связь и радиоспорт

с. 44

Экспедиция EM5Fна остров Анкудинов

с. 48

Широкополосный УКВ диполь

с. 49

Импульсный блок питания свитча DLINK DES1024D

с. 50

Оптические усилители

с. 52

Программирование мобильных телефонов Samsung

с. 54

Малобюджетное радиоуправление, или что внутри недорогих радиоуправляемых моделей

с. 56

Паяльники и паяльные станции со склада ООО "СЭА Электроникс"

с. 58

Визитные карточки

с. 59

Электронные наборы и приборы почтой

с. 62

Книгапочтой

с. 64

№ 11

Левый и правый

с. 3

Вариатор громкостью

с. 7

Некоторые особенности схемотехники перестраиваемых резонансных УВЧ для малогабаритных радиоприемников

с. 10

Особенности телевизионного шасси 11АК36 от фирмы VESTEL

с. 12

Батарейный двухламповый приемник прямого усиления и абонентский громкоговоритель "Тула"

с. 16

Электронный замок с бесконтактными ключами

с. 18

Электронный антиобледенитель холодильника

с. 21

Бытовой цифровой термометр

с. 23

Сетевой источник питания для тонометра BMG4906

с. 25

Микрокомпьютерный электромассажер "Умный доктор"

с. 29

Мигающая лампа

с. 32

Электронный коммутатор нагрузок

с. 33

Светодиодные светильники, устанавливаемые в грунте

с. 34

Микроконтроллеры USB. Задача 10

с. 35

Дайджест по новогодним гирляндам и украшениям

с. 40

Любительская связь и радиоспорт

с. 44

Международные молодежные соревнования по радиосвязи на коротких волнах CQ UT CONTEST 2008

с. 48

Антенны перекрещенных полей или проигранный бой профессора Хатли

с. 49

Импульсное зарядное устройство мобильного телефона NOKIA

с. 52

Малобюджетное радиоуправление, или что внутри недорогих радиоуправляемых моделей

с. 53

Узлы и блоки "интерфейса пользователя"

с. 54

Kudiапазон честного партнерства

с. 58

Визитные карточки

с. 59

Электронные наборы и приборы почтой

с. 62

Книгапочтой

с. 64

№ 12

Стереофония: недостающее звено

с. 3

Индикатор грозовых разрядов

с. 6

Особенности телевизионного шасси 11АК36 от фирмы VESTEL

с. 8

Системы кабельного телевидения

с. 14

Шестиламповая радиола "Даугава"

с. 16

Светоэффект "призма"

с. 18

Дайджест по измерительной технике

с. 22

Блок питания ремонтникарадиолюбителя

с. 26

Подключение микроконтроллера к удаленному компьютеру

с. 30

"Второе дыхание" электрочайника TEFAL

с. 32

Управляемый от ПК генератор на 555 таймере

с. 36

Датчик вращения кулера

с. 38

Оптические усилители

с. 40

Биполярные транзисторы, переключаемые по эмиттеру фирмы STMicroelectronics

с. 42

"КротМ" трансивер по схеме UR5LAK

с. 44

Построение беспроводных сетей на базе модулей MaxStream

с. 46

СТВ тюнер DRE 4000

с. 48

Лазерные телекоммуникации

с. 51

GPS Навигация

с. 52

Инструментарий для ремонта

с. 52

Kudiапазон честного партнерства

с. 58

Визитные карточки

с. 59

Электронные наборы и приборы почтой

с. 62

Книгапочтой

с. 64

2008

№ 1

Рождественская сказка: "Eлка для адмирала флота"

А.Л. Кульский

с. 2

Аудио-видео

Поход в "Дом мечты"

Н.В. Михеев

с. 4

Аудио-видео

DVD-рекордеры

А.И. Самойлов

с. 8

Аудио-видео

Еще раз о ремонте строчной развертки и замене ТДКС

И.А. Коротков

с. 14

Аудио-видео

Ремонт малогабаритных головных телефонов для цифровых звуковоспроизводящих устройств

С.А. Елкин

с. 18

Аудио-видео

О ремонте и эксплуатации бытовой радиоаппаратуры

А.Г. Зызюк

с. 20

Аудио-видео

ТFT LCD-панели для телевизионных приемников

И.Б. Безверхний

с. 22

Аудио-видео

Кабельное телевидение

О.Г. Рашитов, С.В. Савон

с. 24

Аудио-видео

Экономичный светильник на мощных светодиодных лампах для монтажного стола радиолюбителя

Ю. Садиков

с. 26

Электроника и компьютер

Дайджест по системам радиоуправления

с. 28

Электроника и компьютер

Блок питания ремонтника-радиолюбителя

А.Г. Зызюк

с. 32

Электроника и компьютер

Последовательная EEPROM память 1 Мбит

В.А. Мельник

с. 34

Электроника и компьютер

Оптический и акустический сигнализатор состояния элементов питания

Р. Н. Балинский

с. 36

Электроника и компьютер

Инкубатор с автоматическим поворотом яиц

В.И. Мельник

с. 39

Электроника и компьютер

Термометр мини

Кравченко А.В.

с. 40

Электроника и компьютер

№ 2

Рождественская сказка: "Eлка для адмирала флота"

А.Л. Кульский

с. 2

Аудио-видео

Поход в "Дом мечты"

Н.В. Михеев

с. 4

Аудио-видео

DVD-рекордеры

А.И. Самойлов

с. 8

Аудио-видео

Еще раз о ремонте строчной развертки и замене ТДКС

И.А. Коротков

с. 14

Аудио-видео

Ремонт малогабаритных головных телефонов для цифровых звуковоспроизводящих устройств

С.А. Елкин

с. 18

Аудио-видео

О ремонте и эксплуатации бытовой радиоаппаратуры

А.Г. Зызюк

с. 20

Аудио-видео

ТFT LCD-панели для телевизионных приемников

И.Б. Безверхний

с. 22

Аудио-видео

Кабельное телевидение

О.Г. Рашитов, С.В. Савон

с. 24

Аудио-видео

Экономичный светильник на мощных светодиодных лампах для монтажного стола радиолюбителя

Ю. Садиков

с. 26

Электроника и компьютер

Дайджест по системам радиоуправления

с. 28

Электроника и компьютер

Блок питания ремонтника-радиолюбителя

А.Г. Зызюк

с. 32

Электроника и компьютер

Последовательная EEPROM память 1 Мбит

В.А. Мельник

с. 34

Электроника и компьютер

Оптический и акустический сигнализатор состояния элементов питания

Р. Н. Балинский

с. 36

Электроника и компьютер

Инкубатор с автоматическим поворотом яиц

В.И. Мельник

с. 39

Электроника и компьютер

Термометр мини Кравченко

А.В.

с. 40

Электроника и компьютер

№ 3

Новости аудио-видео

с. 2

Аудио-видео

Ремонт и перестройка приемников с шаговой автоматической настройкой

С.А. Елкин

с. 4

Аудио-видео

Телефонный усилитель для DVD-плеера

Л. Бутов

с. 6

Аудио-видео

Народный LCD-телевизор. Обзор телевизоров с диагональю 20-22"

В. И. Сергиенко

с. 8

Аудио-видео

Кабельное телевидение

О.Г. Рашитов

с. 12

Аудио-видео

HDD/DVD-рекордер LG HDR 787/789/798

Самойлов

с. 14

Аудио-видео

Схемотехнические особенности LCD

Б. Безверхний

с. 17

Аудио-видео

Современный цифровой фотоаппарат

Т. Ровинский

с. 20

Аудио-видео

Новости компаний

с. 22

Электроника и компьютер

Алкотестер на каждый день

Ю. Садиков

с. 24

Электроника и компьютер

Сигнализатор утечки газа

с. 26

Электроника и компьютер

Музыкальный плеер-диктофон

А. Квашин

с. 26

Электроника и компьютер

Дайджест по световым устройствам

ПорталаН

с. 28

Электроника и компьютер

Система управления трехколонным деаэратором

С.М. Абрамов

с. 32

Электроника и компьютер

Птицы - наши помощники

В. Палей

с. 35

Электроника и компьютер

Входной усилитель-формирователь для цифровой шкалы-частотомера

Задорожный

с. 36

Электроника и компьютер

Удобный монтажный инструмент для радиолюбителя

П. Кашкаров

с. 37

Электроника и компьютер

Флэш-память в радиоаппаратуре

Артюшенко

с. 38

Электроника и компьютер

демонтаж неисправных транзисторов сдвухсторонних печатных плат

А. Елкин

с. 39

Электроника и компьютер

Источник питания с электронным управлением

И.Г. Хливенко

с. 40

Электроника и компьютер

Цифровой электронный термостат

Я. Яцун

с. 44

Электроника и компьютер

№ 4

Новости аудио-видео

с. 2

Аудио-видео

Защита автомобильной рации от повышенного напряжения питания,

А.Л. Бутов

с. 3

Аудио-видео

Активный усилитель-разветвитель телевизионного сигнала,

А.Л. Бутов

с. 4

Аудио-видео

Кабельное телевидение. Особенности цифрового телевидения,

О.Г. Рашитов, С.В. Савон

с. 6

Аудио-видео

Изготовление усилителей мощности звуковой частоты,

А.Г. Зызюк

с. 8

Аудио-видео

Домашние кинотеатры на любой вкус,

В.И. Сергиенко

с. 12

Аудио-видео

Особенности цифровых узлов жидкокристаллических телевизоров,

И.Б. Безверхний

с. 18

Аудио-видео

Новости системотехники

с. 22

Электроника и компьютер

Источник бесперебойного питания с переключаемым выходным напряжением,

Ю. Садиков

с. 24

Электроника и компьютер

Самостоятельная сборка датчика для металлоискателей,

Ю. Садиков

с. 25

Электроника и компьютер

Регулируем мощность сами!

Ю. Садиков

с. 27

Электроника и компьютер

Дайджест по устройствам управления инфракрасными источниками света,

Портала О.Н

с. 28

Электроника и компьютер

Сетевые МК. Соединение 1,

С.М. Рюмик

с. 32

Электроника и компьютер

Мікроконтролер в домашньому інкубаторі,

Путієнко Т.В.

с. 37

Электроника и компьютер

Простой работоспособный стабилизатор напряжения,

С.В. Артюшенко

с. 38

Электроника и компьютер

Автоматическое освещение шкафа купе,

А.В. Кравченко

с. 40

Электроника и компьютер

Защитная пленка для деталей из железа или стали,

В.Ф. Яковлев

с. 42

Электроника и компьютер

ШИМ-регуляторы оборотов маломощных коллекторных электродвигателей,

А.В. Тимошенко

с. 43

Электроника и компьютер

Разгон Macintosh G4

с. 44

Электроника и компьютер

Оптимизация видеокарты через прошивку BIOS

с. 46

Электроника и компьютер

Бюллетень КВ+УКВ,

А.Перевертайло

с. 50

КВ+УКВ

Подарок человечеству,

С.М. Задорожный

с. 54

КВ+УКВ

Мобильная лаборатория,

А. Гридин

с. 56

Современные телекоммуникации

Анкета читателя журнала "Радиоаматор"

с. 58

Новости, информация, комментарии

Визитные карточки

с. 59

Новости, информация, комментарии

Электронные наборы и приборы почтой

с. 62

Новости, информация, комментарии

Книга-почтой

с. 64

Новости, информация, комментарии

№ 5

Новости аудио-видео

с. 2

Аудио-видео

Изготовление усилителей мощности звуковой частоты

А.Г. Зызюк

с. 4

Аудио-видео

Народные колонки

В.И. Сергиенко

с. 6

Аудио-видео

Эллипсы вкрутую. Фильтры Кауэра в car audio

А. Елютин

с. 10

Аудио-видео

Экономичный блок питания для антенного усилителя

А.Л. Бутов

с. 14

Аудио-видео

Ремонт активной АС Sven 1H00MTS-1

М. Рынденков

с. 15

Аудио-видео

Что такое Blue-ray?

А.Д. Петренко

с. 17

Аудио-видео

Схемотехнические особенности LCD-телевизоров. Часть 3

И.Б. Безверхний

с. 18

Аудио-видео

Диктофон плюс слуховой аппарат

А.П. Кашкаров

с. 20

Аудио-видео

Новости системотехники

с. 22

Электроника и компьютер

Выбор микроволновой печи и контроль ее СВЧ-излучения

А. Кашкаров

с. 24

Электроника и компьютер

Дайджест по автомобильной электротехнике Портала

О.Н

с. 28

Электроника и компьютер

Сетевые МК. Соединение 2

С.М. Рюмик

с. 32

Электроника и компьютер

Портативный электронный шагомер

А.С. Кальянц, А.А. Кальянц

с. 36

Электроника и компьютер

"Паяльная станция"... века прошедшего

А.Н. Зубченко

с. 40

Электроника и компьютер

Заправка черных картриджей С6615 (№15) и 51645 (№45)

В. Василенко

с. 42

Электроника и компьютер

Электронный микрометр для лаборатории радиолюбителя

Р.Н. Балинский

с. 44

Электроника и компьютер

Микроконтроллерный генератор

А.В. Кравченко

с. 47

Электроника и компьютер

Бюллетень КВ+УКВ

А.Перевертайло

с. 50

КВ+УКВ

Подарок человечеству

С.М. Задорожный

с. 54

КВ+УКВ

Анкета читателя журнала "Радиоаматор"

с. 58

Современные телекоммуникации

Визитные карточки

с. 59

Современные телекоммуникации

Электронные наборы и приборы почтой

с. 62

Современные телекоммуникации

Книга-почтой

с. 64

Современные телекоммуникации

№ 6

Восстановление локальной клавиатуры телевизора NOVA NTV-1431MKII.

И.Б. Безверхний

с. 7

Аудио-видео

Простой бестрансформаторный лампово-транзисторный усилитель мощности.

В.Е. Креймер

с. 10

Аудио-видео

Схемотехнические особенности LCD-телевизоров.

Часть 4. И.Б. Безверхний

с. 12

Аудио-видео

Вторая жизнь модулятора телевизионного сигнала "Электроники ВМ-12".

А.Л. Бутов

с. 16

Аудио-видео

Звук всему голова.

В.И. Сергиенко

с. 18

Аудио-видео

Обзор рынка

с. 20

Новости системотехники

с. 22

Электроника и компьютер

Регулируем мощность сами!

Ю. Садиков

с. 24

Электроника и компьютер

Устройство регулирования яркости ламп накаливания 220 В?300

Вт. К. Феколкин

с. 25

Электроника и компьютер

Доработка набора адаптер K, L-линии (RA001, RA002).

В.В. Михальчук

с. 26

Электроника и компьютер

МК341

с. 27

Электроника и компьютер

Струйный принтер Canon BJC2100.

И.Б. Безверхний

с. 28

Электроника и компьютер

ИК-выключатель с 5-ступенчатой регулировкой мощности нагрузки....

С.М. Роздобудько

с. 31

Электроника и компьютер

Сетевые МК. Соединение 3.

С.М. Рюмик

с. 32

Электроника и компьютер

Микроконтроллерный генератор.

А.В. Кравченко

с. 34

Электроника и компьютер

Бинарный кодовый охранник для радиолюбителя.

Р.Н. Балинский

с. 36

Электроника и компьютер

Годинник на ATMega8.

Т.В. Путієнко

с. 40

Электроника и компьютер

Дайджест по телефонии.

О.Н. Партала

с. 41

Современные телекоммуникации

Суперконденсатор в мобильном телефоне.

В.А. Мельник

с. 44

Современные телекоммуникации

Применение охранных комплексов оповещения по сотовой святи стандарта GSM.

А.П. Кашкаров

с. 46

Современные телекоммуникации

Бюллетень КВ+УКВ.

А. Перевертайло

с. 50

КВ+УКВ

"Селга-404": антишумовая ферритовая антенна "Олуша-Т".

С.М. Задорожный

с. 54

КВ+УКВ

Анкета читателя журнала "Радиоаматор"

с. 58

Новости, информация, комментарии

Электронные наборы и приборы почтой

с. 62

Новости, информация, комментарии

Книга-почтой

с. 64

Новости, информация, комментарии

Новости аудио-видео

с. 2

Аудио-видео

Изготовление акустических систем и УМЗЧ.

А.Г. Зызюк

с. 4

Аудио-видео

Акустика домашнего кинотеатра.

А.В. Петренко

с. 8

Аудио-видео

№ 7

Восстановление звука радиотелефона Panasonic KX-TC1045RUB

А.Л. Бутов

с. 2

АУДИО-ВИДЕО

Логарифмический индикатор уровня на счетверенном компараторе

А.Л. Бутов

с. 4

АУДИО-ВИДЕО

Защита телевизоров от разрядов молний

А.В. Семченко

с. 6

АУДИО-ВИДЕО

Параметры Тиля-Смолла

А. Елютин

с. 10

АУДИО-ВИДЕО

Применение полевых транзисторов в аудиоусилителях

А.Г. Зызюк

с. 16

АУДИО-ВИДЕО

На память об отпуске. Обзор цифровых видеокамер

В.И. Сергиенко

с. 20

АУДИО-ВИДЕО

Альтернативные датчики для металлоискателя Кощей-18М

(ВМ8043)

с. 24

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Интересные схемы из зарубежных радиолюбительских журналов

Е.Л. Яковлев

с. 28

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Сетевые МК. Соединение

6 С.М. Рюмик

с. 32

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

24-х канальный логический анализатор через LPT или RS-232 РС

В.М. Палей, С.В. Рябченко

с. 38

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Почему она не работала

Н.И. Коноплянко

с. 42

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Устройство и ремонт бытовых микроволновых печей

Н.П. Власюк

с. 44

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Отладочная плата для микроконтроллеров семейства AVR

А.А. Студенев

с. 48

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Инструменты для радиолюбителе и народных умельцев

М.Р. Уданович

с. 51

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Рекомендации по покупке сотового телефона с рук

Ю. Дуленцова

с. 52

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

Любительская связь и радиоспорт

А.А. Перевертайло

с. 54

КВ+УКВ

Анкета читателя журнала "Радиоаматор"

с. 58

НОВОСТИ, ИНФОРМАЦИЯ. КОММЕНТАРИИ

Электронные наборы и приборы почтой

с. 62

НОВОСТИ, ИНФОРМАЦИЯ. КОММЕНТАРИИ

Книга-почтой

с. 64

НОВОСТИ, ИНФОРМАЦИЯ. КОММЕНТАРИИ

№ 8

Буферный усилитель на полевых транзисторах,

А.Г. Зызюк

с. 4

АУДИО-ВИДЕО

Ремонт системы дистанционного управления телевизора Panasonic TC-21B3EE,

Ю.И. Куницкий

с. 7

АУДИО-ВИДЕО

Звуковой генератор на микросхемах DBL5001 (5002),

Е.Л. Яковлев

с. 8

АУДИО-ВИДЕО

Активная АС в "мыльнице",

А.Л. Бутов

с. 9

АУДИО-ВИДЕО

Акустика домашнего кинотеатра,

А.Д. Петренко

с. 11

АУДИО-ВИДЕО

Мощность УМЗЧ и мощность динамика,

А. Елютин

с. 14

АУДИО-ВИДЕО

Hi-Fi акустика для домашнего кинотеатра,

В.И. Сергиенко

с. 17

АУДИО-ВИДЕО

Антенный тюнер-коммутатор,

Л. Вербицкий, М. Вербицкий

с. 20

АУДИО-ВИДЕО

Новости системотехники

с. 22

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

RGB-светильник "РЕЛАКС" на современных светодиодных лампах,

И. Турчин

с. 24

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Дайджест по источникам питания,

О.Н. Партала

с. 28

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Сетевые МК. Соединение 5,

С.М. Рюмик

с. 32

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Радиолюбительские конструкции. Слесарные шаблоны,

С.А. Елкин

с. 36

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Экономичный светодиодный фонарик на микроконтроллере,

С.С. Черняков

с. 37

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Электронное эго для инвалидов,

Р.Н. Балинский

с. 38

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Вольтметр из ничего,

С.Ю. Стебенев

с. 42

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Компьютер - осциллографический пробник,

А.Л. Бутов

с. 44

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

24-канальный логический анализатор через LPT или RS-232,

В.М. Палей

с. 45

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

PRESIDENT WALKER ASC

с. 50

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

№ 9

Восстановление звука радиотелефона Panasonic KX-TC1045RUB

А.Л. Бутов

с. 2

АУДИО-ВИДЕО

Логарифмический индикатор уровня на счетверенном компараторе

А.Л. Бутов

с. 4

АУДИО-ВИДЕО

Защита телевизоров от разрядов молний

А.В. Семченко

с. 6

АУДИО-ВИДЕО

Параметры Тиля-Смолла

А. Елютин

с. 10

АУДИО-ВИДЕО

Применение полевых транзисторов в аудиоусилителях

А.Г. Зызюк

с. 16

АУДИО-ВИДЕО

На память об отпуске. Обзор цифровых видеокамер

В.И. Сергиенко

с. 20

АУДИО-ВИДЕО

Альтернативные датчики для металлоискателя Кощей-18М (ВМ8043)

с. 24

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Интересные схемы из зарубежных радиолюбительских журналов

Е.Л. Яковлев

с. 28

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Сетевые МК. Соединение 6

С.М. Рюмик

с. 32

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

24-х канальный логический анализатор через LPT или RS-232 РС

В.М. Палей, С.В. Рябченко

с. 38

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Почему она не работала

Н.И. Коноплянко

с. 42

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Устройство и ремонт бытовых микроволновых печей

Н.П. Власюк

с. 44

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Отладочная плата для микроконтроллеров семейства AVR

А.А. Студенев

с. 48

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Инструменты для радиолюбителе и народных умельцев

М.Р. Уданович

с. 51

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Рекомендации по покупке сотового телефона с рук

Ю. Дуленцова

с. 52

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

Любительская связь и радиоспорт

А.А. Перевертайло

с. 54

КВ+УКВ

Анкета читателя журнала "Радиоаматор"

с. 58

НОВОСТИ, ИНФОРМАЦИЯ. КОММЕНТАРИИ

Электронные наборы и приборы почтой

с. 62

НОВОСТИ, ИНФОРМАЦИЯ. КОММЕНТАРИИ

Книга-почтой

с. 64

НОВОСТИ, ИНФОРМАЦИЯ. КОММЕНТАРИИ

№ 10

Усовершенствованный бестрансформаторный лампово-транзисторный УМЗЧ,

В.Е. Креймер

с. 2

АУДИО-ВИДЕО

Усилитель НЧ (2х15 Вт) (TDA2005) для автомобиля,

И. Турчин

с. 5

АУДИО-ВИДЕО

Замена сетевого выключателя цвтного телевизора Akai CT14WKD,

М.А. Рынденков

с. 6

АУДИО-ВИДЕО

Хорошее дополнение к телевизионной панели (обзор DVD микросистем),

В.И. Сергиенко

с. 8

АУДИО-ВИДЕО

Усилитель на TDA1521 в корпусе БП ТЕС-12-3-НТ,

А.Л. Бутов

с. 12

АУДИО-ВИДЕО

Акустика домашнего кинотеатра,

А.Д. Петренко

с. 15

АУДИО-ВИДЕО

Дайджест по аудиоэлектронике

с. 18

АУДИО-ВИДЕО

Многослойные датчики для металлоискателей,

Ю. Колоколов

с. 20

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Альтернативные датчики для металлоискателя Кощей-18М (ВМ8043),

Ю. Колоколов

с. 22

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Электронное эго для инвалидов,

Р.Н. Балинский

с. 24

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Отладочная плата для микроконтроллеров семейства AVR,

А.А. Студенев

с. 26

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

О лечебном аппарате "Ретон". Самостоятельное изготовление. Ремонт,

А.Г. Зызюк

с. 27

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Дополнения и ответы на вопросы по конструкциям БП [1],

А.Г. Зызюк

с. 31

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Светодиодные индикаторы наличия питающего потребителей напряжения и состояния предохранителей,

Е.Л. Яковлев

с. 32

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Сетевые МК. Соединение 7,

С.М. Рюмик

с. 34

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Инкубатор-автомат А-120Б,

С. Тинкован

с. 40

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Устройство и ремонт бытовых микроволновых печей,

Н.П. Власюк

с. 44

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Бесшнуровые телефоны Panasonic серии 1200,

В. Ефремов

с. 48

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

ПогодозахищенЁ конструкцЁї УКХ антен,

В.М. Лубковський, Є.М. Андрусенко

с. 52

КВ+УКВ

Бюллетень КВ+УКВ,

А. Перевертайло

с. 54

КВ+УКВ

Анкета читателя журнала "Радиоаматор"

с. 58

НОВОСТИ, ИНФОРМАЦИЯ. КОММЕНТАРИИ

Электронные наборы и приборы почтой

с. 62

НОВОСТИ, ИНФОРМАЦИЯ. КОММЕНТАРИИ

Книга-почтой

с. 64

НОВОСТИ, ИНФОРМАЦИЯ. КОММЕНТАРИИ

№ 11

Простой согласующий усилитель,

А.Г.Зызюк

с. 2

АУДИО-ВИДЕО

Ремонтное разрядное устройство для источника питания усилителя мощности 250ППО26М,

С.А.Елкин

с. 3

АУДИО-ВИДЕО

Применение полевых транзисторов . часть 2,

А.Г. Зызюк

с. 5

АУДИО-ВИДЕО

Телевидение высокой четкости,

Р. Остапенко

с. 10

АУДИО-ВИДЕО

Вершина Hi-Fi акустики,

А.Р. Сергиенко

с. 14

АУДИО-ВИДЕО

Дайджест по аудиоэлектронике

с. 17

АУДИО-ВИДЕО

Занимательный 13-тональный мини-орган для начинающих своими руками,

Ю Садиков

с. 20

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Автомобильные преобразователи напряжения 24 В в 12 В для водителей,

И. Турчин

с. 21

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Универсальная цветомузыкальная 3-канальная приставка 2400/220,

В.Ю.Садиков

с. 23

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Конструкция моментального изготовления дополнительного корпуса для ламп с электронном аттенюатором тока,

В.Ю. Солонин

с. 24

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Инкубатор-автомат,

С. Тинкован

с. 26

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Твой электронный помощник на дому,

Р.Н. Балинский

с. 28

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Полупроводниковые приборы,

Н.И. Катричев

с. 31

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Микроконтролер в домашньому ЁнкубаторЁ,

Т.В. ПутЁєнко

с. 32

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Сетевые МК. Подключение 8,

С.М. Рюмик

с. 34

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Сопряжение внешних устройств с IBM PC через портLPT Windows 95/98/NT/XP,

В.А. Аптекман

с. 38

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Устройств и ремонт бытовых микроволновых печей,

Н.П. Власюк

с. 42

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Развитие техники сотовой связи, В.Г. Бондаренко.

И. П. Павелко

с. 48

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

Не массовые, но уже привычные радиосервисы,

В.А. Мельник

с. 49

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

Карат-2Н для начинающих радиолюбителей,

Л. Вербицкий, М Вербицкий

с. 51

КВ+УКВ

Любительская связь и радиоспорт,

А.А. Перевертайло

с. 54

КВ+УКВ

Анкета читателя журнала "Радиоаматор"

с. 58

НОВОСТИ, ИНФОРМАЦИЯ. КОММЕНТАРИИ

Электронные наборы и приборы почтой

с. 62

НОВОСТИ, ИНФОРМАЦИЯ. КОММЕНТАРИИ

Книга-почтой

с. 64

НОВОСТИ, ИНФОРМАЦИЯ. КОММЕНТАРИИ

№ 12

Восстановление телевизора после грозы,

А.В. Семченко

с. 2

АУДИО-ВИДЕО

Дайджест по аудиоаппаратуре

с. 5

АУДИО-ВИДЕО

Современные методы улучшения качества звука и изображения в телевидении,

В.П. Цымбал

с. 6

АУДИО-ВИДЕО

Полевые транзисторы в согласующих усилителях,

А.Г. Зызюк

с. 10

АУДИО-ВИДЕО

Аккумуляторы портативной аппаратуры для эксплуатации в холодном климате,

А.П. Кашкаров

с. 14

АУДИО-ВИДЕО

Кинотеатр в кармане. Обзор портативных DVD-плееров,

В.И. Сергиенко

с. 16

АУДИО-ВИДЕО

Сетевой адаптер с регулируемым сетевым напряжением 1,5

С. Привалов

с. 20

АУДИО-ВИДЕО

Микровертолет на инфракрасном дистанционном управлении - "Микроша", серия "Аэродром"

с. 23

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Генератор прямоугольных импульсов для медицинских аппаратов

П.П. Бобонич, Э.П. Бобонич

с. 24

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Инкубатор-автомат А-120Б,

С. Тинкован

с. 26

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Вторая жизнь блока питания принтера STAR MICRONICS LC-24-200

А.Л. Бутов

с. 30

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Сетевые МК. Соединение 9,

С.М. Рюмик

с. 32

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Твой электронный помощник на дому,

Р.Н. Балинский

с. 37

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Устройство защиты от перенапряжения,

А. Каракурчи

с. 40

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Бегущие огни с автореверсом,

В.А. Мельник

с. 43

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Цветомузыка на Tiny-15,

Ю. Супрун

с. 44

ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕР

Основные конструктивные особенности оптических кабелей

с. 46

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

Кабели для внутренней прокладки,

В. Каток, А. Ковтун

с. 47

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

Дайджест по телекоммуникациям

с. 50

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

Бюллетень КВ+УКВ,

А. Перевертайло

с. 52

КВ+УКВ

Визитные карточки

с. 57

НОВОСТИ, ИНФОРМАЦИЯ. КОММЕНТАРИИ

Содержание журнала "Радиоаматор" за 2008 г.

с. 60

НОВОСТИ, ИНФОРМАЦИЯ. КОММЕНТАРИИ

Электронные наборы и приборы почтой

с. 62

НОВОСТИ, ИНФОРМАЦИЯ. КОММЕНТАРИИ

Книга-почтой

с. 64

НОВОСТИ, ИНФОРМАЦИЯ. КОММЕНТАРИИ

2009

№ 1

Доработка активной акустической системы Sven-310

А.Л. Бутов

с. 2

АУДИО-ВИДЕО

Устройство для проверки кварцевых резонаторов

А.Л. Бутов

с. 3

АУДИО-ВИДЕО

Возвращаясь к напечатанному

с. 5

АУДИО-ВИДЕО

Особенности современных аудио и видеокабелей

В.П. Цымбал

с. 6

АУДИО-ВИДЕО

Телевизионное шасси 11AK20 фирмы VESTEL

И.Б. Безверхний

с. 12

АУДИО-ВИДЕО

Вершина технологии DVD: обзор DVD-проигрывателей класса Hi-Fi

А.М. Сергиенко

с. 18

АУДИО-ВИДЕО

Дайджест по аудиоаппаратуре

с. 21

АУДИО-ВИДЕО

Простой звуковой сигнализатор

Е.Л. Яковлев

с. 22

Электроника и компьютер

Звуковые эффекты своими руками из наборов "МАСТЕР КИТ"

Виктор Чистяков

с. 24

Электроника и компьютер

Регуляторы мощности своими руками

Иван Турчин

с. 27

Электроника и компьютер

Многоканальный преобразователь "сопротивление-частота"

С.М. Задорожный

с. 29

Электроника и компьютер

Зарядное устройство мобильного телефона NOKIA АС-3E

Н.П. Власюк

с. 32

Электроника и компьютер

8-канальное включение освещения инфракрасным ПДУ

В.А. Мельник

с. 34

Электроника и компьютер

ТТЛ-совместимая КМОП-логика семейства 74HCT

А.Л. Одинец

с. 36

Электроника и компьютер

Простые радиолюбительские приборы для измерения индуктивности

Е.Л. Яковлев

с. 41

Электроника и компьютер

Электронный балласт компактной люминесцентной лампы дневного света фирмы DELUX

Н.П. Власюк

с. 43

Электроника и компьютер

Таймер отключения нагрузки

Е.Л. Яковлев

с. 46

Электроника и компьютер

Импульсный стабилизатор: прикладное применение

С.А. Елкин

с. 50

Электроника и компьютер

Бюллетень КВ+УКВ

А. Перевертайло

с. 54

КВ+УКВ

Визитные карточки

с. 59

Новости, информация, комментарии

Электронные наборы и приборы почтой

с. 62

Новости, информация, комментарии

Книга-почтой

с. 64

Новости, информация, комментарии

№ 2

Радиоприемник из "Сиесты",

А.Л. Бутов

с. 2

АУДИО-ВИДЕО

Эквивалент нагрузки для УМЗЧ,

А.Л. Бутов

с. 3

АУДИО-ВИДЕО

Ремонт микротелефонной гарнитуры от сотовых телефонов Samsung E200,

С.А. Елкин

с. 5

АУДИО-ВИДЕО

DVD проигрыватель Pioneer DV-610AV,

А.М. Сергиенко

с. 6

АУДИО-ВИДЕО

Модернизация акустических систем,

А.Г. Зызюк

с. 12

АУДИО-ВИДЕО

Телевизионное шасси 11АК20 фирмы VESTEL,

И.Б. Безверхний

с. 14

АУДИО-ВИДЕО

Электроакустические параметры динамика,

А. Елютин

с. 16

АУДИО-ВИДЕО

USB звуковая плата на основе РСМ2702

с. 19

Электроника и компьютер

Микровертолет на инфракрасном дистанционном управлении - "Микроша", серия "Аэродром"

с. 19

Электроника и компьютер

Цифровой термометр ВМ8037_blue с подключением до 16 термодатчиков,

А. Квашин

с. 20

Электроника и компьютер

Экспериментальный ферритовый датчик "рамка-стержень" для металлоискателя Кощей-18М (ВМ8043)

с. 22

Электроника и компьютер

Дополнения и ответы на вопросы по конструкциям БП,

А.Г. Зызюк

с. 24

Электроника и компьютер

Исследование динамических параметров БП в NI Multisim 10,

С.Ю. Скворцов, В.В. Смирнов

с. 28

Электроника и компьютер

Sumo Bot,

А.В. Кравченко

с. 32

Электроника и компьютер

Твой электронный помощник на дому,

Р.Н. Балинский

с. 36

Электроника и компьютер

Бесконтактный тахометр,

С. Безруков, В. Аристов

с. 40

Электроника и компьютер

ветодиодные светофоры - эффективное управление дорожным движением,

П. Фильковский

с. 44

Электроника и компьютер

Микроконтроллеры GSM. Решение 1,

С.М. Рюмик

с. 46

Электроника и компьютер

Дайджест по телекоммуникациям

с. 51

современные телекоммуникации

Бюллетень КВ и УКВ. Любительская связь и радиоспорт,

А.А. Перевертайло

с. 52

КВ+УКВ

Дайджест КВ+УКВ

с. 56

КВ+УКВ

Консоль оригинальной конструкции

с. 58

КВ+УКВ

Визитные карточки

с. 59

Новости, информация, комментарии

Электронные наборы и приборы почтой

с. 62

Новости, информация, комментарии

Книга-почтой

с. 64

Новости, информация, комментарии

№ 3-4

Доработка кассетного магнитофона "Маяк-233",

А.Л. Бутов

с. 2

Цветомузыка несколько иначе,

Е.Л. Яковлев

с. 5

Новое звучание любимой пластинки. Обзор стереофонических УМЗЧ,

А.М. Сергиенко

с. 8

Доработка устройства сопряжения,

В.А. Кандауров

с. 11

Модернизация акустических систем,

А.Г. Зызюк

с. 12

Телевизионное шасси 11АК20 фирмы VESTEL,

И.Б. Безверхний

с. 14

CHANGER - пульты нового поколения

с. 18

Регулируемый блок питания с режимом стабилизации напряжения и тока на основе АТХ,

С.П. Гапоненко

с. 20

Источники питания в виде адаптера с регулируемым выходным напряжением 1,5

Ю. Садиков

с. 22

Алладин - командир лампы,

К. Меньшов

с. 24

Инкубатор-автомат А-120Б,

С. Тинкован

с. 26

Лечебный аппарат "Ретон": ремонт и самостоятельное изготовление,

А.Г. Зызюк

с. 28

Sumo bot,

А.В. Кравченко

с. 30

Портативные газовые паяльники,

Э. Руденко

с. 33

Токовый локализатор внутрисхемных неисправностей,

В.Ю. Солонин

с. 38

Простой термометр на основе мультиметра М830В,

П.П. Бобонич, П.Э. Бобонич

с. 42

Модуль сенсорного переключателя,

А.С. Кальянц, А.А. Кальянц

с. 44

RUDIS - программа моделирования передних панелей аппаратуры,

В.М. Даныш

с. 46

Обзор популярных моделей осциллографов на отечественном рынке измерительных приборов,

В.В. Пипко

с. 48

Доработка паяльной станции SUNKO,

В.М. Палей

с. 50

Применение охранных комплексов оповещения стандарта GSM,

А.П. Кашкаров

с. 52

Система соединителей для автомобильной электроники

с. 54

Микроконтроллеры GSM. Решение 2,

С.М. Рюмик

с. 55

Си-Би антенны President (27 МГц)

с. 60

Бюллетень КВ + УКВ,

А.А. Перевертайло

с. 62

Визитные карточки

с. 67

Электронные наборы и приборы почтой

с. 70

Книга-почтой

с. 72

№ 5

Доработка монитора STAR MICRONICS CRT-I2GRN

А.Л. Бутов

с. 2

Стереофонический УМЗх 2х250 Вт

У.Л. Яковлев

с. 4

Бюджетная видеокамера Panasonic NV-GS330

С.Ю. Стехин

с. 8

Низковольтные стабилизаторы напряжения для питания радиоприемников.

С.А. Елкин

с. 12

Телевизионное шасси 11AK20 фирмы VESTEL.

И.Б. Безверхний

с. 16

Промышленный ПК в 19-дюймовом стоечном формате

с. 19

Алладин - командир лампы.

К. Меньшов

с. 20

Цифровой счетчик.

Ю. Садиков

с. 22

Как защитить свое жилище от грабителей.

Р.Н. Балинский

с. 24

Sumo Bot.

А.В. Кравченко

с. 26

Паяльные станции Weller.

Э. Руденко

с. 29

Переделка генератора плавного диапазона (ГПД) Р-107 от UT5V.

А.В. Калашник

с. 33

Люминесцентные лампы и их электронные балласты.

Н.П. Власюк

с. 34

Быстрый ремонт энергосберегающих люминесцентных ламп.

А.А. Шелехов

с. 38

О двуполярном питании.

А.Н. Алексенцев

с. 39

Дополнения и ответы на вопросы по конструкциям БП.

A.Г. Зызюк

с. 40

Львовское предприятие КуДі" освоило выпуск цифровых приемников высшего класса ITGATE"

с. 43

Подключение компьютеров к сети Profibus и контроллеров к базам данных через сеть Industrial Ethernet

с. 61

Защита для модема и телефона.

А.Г.Зызюк

с. 44

Микроконтроллеры GSM.

С.М. Рюмик

с. 45

Формирователь трехфазного низкочастотного сигнала для SSB-радиостанции.

М.А. Шустов

с. 52

Бюллетень КВ + УКВ.

А.А. Перевертайло

с. 54

Визитные карточки

с. 59

Электронные наборы и приборы почтой

с. 62

Книга-почтой

с. 64

№ 6

Ремонт устройства настройки телевизора Горизонт 61ТЦ411". "

С.А. Елкин

с. 2

Аудио-видео

Микрофонный усилитель в ламповом трансивере.

В. Кандауров

с. 3

Аудио-видео

Бюджетная видеокамера Panasonic NV-GS330.

С.Ю. Стехин

с. 4

Аудио-видео

Стереофонический УМЗЧ 2х250 Вт.

Е.Л. Яковлев

с. 7

Аудио-видео

Телевизор Витязь 37CTV730-7" и его ближайшие "родственники". "

И.Б. Безверхний

с. 9

Аудио-видео

О статье В.Е. Креймера Усовершенствованный бестрансформаторный лампово-транзисторный УМЗЧ"

с. 12

Аудио-видео

Ремонт модуля питания телевизора.

А.Г. Зызюк

с. 14

Аудио-видео

Усилитель для модулятора.

А.Л. Бутов

с. 16

Аудио-видео

USB двухканальный осциллограф.

К. Феколкин

с. 18

Электроника и компьютер

Робот охотник-ползун". "

А.В. Кравченко

с. 22

Электроника и компьютер

Материалы для пайки.

И.А. Соколенко

с. 26

Электроника и компьютер

Спрашиваете? Отвечаем!.

С.М. Рюмик

с. 30

Электроника и компьютер

Люминесцентные лампы и их электронные балласты.

Н.П. Власюк

с. 34

Электроника и компьютер

Дополнения и ответы на вопросы по конструкциям БП.

А.Г. Зызюк

с. 38

Электроника и компьютер

Таймер кратковременного включения нагрузки.

Е.Л. Яковлев

с. 42

Электроника и компьютер

Особенности использования мобильных терминалов в Украине.

О. Никитенко

с. 44

Современные телекоммуникации

Микроконтроллеры GSM. Решение 4.

С.М. Рюмик

с. 46

Современные телекоммуникации

Самостоятельное изготовление приемника 900-1800 МГц.

Ю.М. Дайлидов

с. 51

Бюллетень КВ+УКВ

Любительская связь и радиоспорт. информация. комментарии

А.А. Перевертайло

с. 54

Бюллетень КВ+УКВ

Визитные карточки

с. 59

Новости.

Электронные наборы и приборы почтой

с. 62

Новости.

Книга-почтой

с. 64

Новости.

№ 7-8

Телевизор Витязь 37CTV730#7" и его ближайшие "родственники"

И.Б. Безверхний"

с. 2

Аудио-видео

О статье Стереофонический УМЗЧ 2х250 Вт"

Е.Л. Яковлев"

с. 5

Аудио-видео

Не покупайте старые телевизоры

с. 5

Аудио-видео

Караоке DVD#плеер ВВК DV925HD

В.П. Цымбал

с. 6

Аудио-видео

Широкополосный измеритель коэффициента стоячей волны напряжения

А. Титов

с. 12

Аудио-видео

Ремонт источников питания телевизоров при отказе ИМС STR6708 (STR6709. STR6707)

Ю.И. Куницкий

с. 14

Аудио-видео

Малошумящий микрофонный усилитель на LA3161

А.Л. Бутов

с. 16

Аудио-видео

Универсальная 3-канальная цветомузыкальная приставка 2400 Вт/220

В Ю. Садиков

с. 18

Аудио-видео

Шестиламповая радиола Минск-58"

В.А. Мельник"

с. 20

Аудио-видео

Качественный звук в небольшом объеме. Обзор полочный АС класса Hi-Fi

А.Л. Бровков

с. 22

Аудио-видео

Доработка радиоприемника Мason-411"

А.Г. Зызюк"

с. 27

Аудио-видео

Усилитель-разветвитель видеосигнала 1 в 4"

В. Глухов"

с. 30

Аудио-видео

FM-адаптер для записи телефонных переговоров

В. Мишако

с. 31

Аудио-видео

Датчики газа и их применение

Е.Л. Яковлев

с. 32

Электроника и компьютер

Люминесцентные лампы и их электронные балласты в вопросах и ответах

Н.П. Власюк

с. 36

Электроника и компьютер

Ремонт автомобильного зарядного устройства для сотового телефона

С.А. Елкин

с. 38

Электроника и компьютер

Автомат лестничного освещения

Е.Л. Яковлев

с. 41

Электроника и компьютер

Новые 8-разрядные STM8S105 и STM8S207, а также 32-разрядные STM32F107 устройства от STMicroelectronics

Ю.А. Коваль

с. 42

Электроника и компьютер

Садовый светильник и его ремонт

Н.П. Власюк

с. 44

Электроника и компьютер

Защита для модема

А.Г. Зызюк,

с. 46

Электроника и компьютер

Устройство защиты от комаров "или "комариный укус" по комарам

Е.Л. Яковлев"

с. 48

Электроника и компьютер

Спрашиваете? Отвечаем!

с. 50

Электроника и компьютер

Задачи управления установлением соединений

В.Г. Бондаренко. И.П. Павелко

с. 53

Современные телекоммуникации

Микроконтроллеры GSM. Решение 5

С.М. Рюмик

с. 56

Современные телекоммуникации

Любительская связь и радиоспорт

А.А. Перевертайло

с. 60

Бюллетень КВ+УКВ

Визитные карточки

с. 67

Новости. информация. комментарии

Электронные наборы и приборы почтой

с. 70

Новости. информация. комментарии

Книга-почтой

с. 72

Новости. информация. комментарии

№ 9

Миниатюрный звуковой пробник - УМЗЧ с сетевым питанием.

А.Л. Бутов

с. 2

Аудио-видео

Особенности работы басового динамика в салоне автомобиля.

А. Елютин

с. 5

Аудио-видео

Расширение возможностей частотомера.

В.А. Кандауров

с. 9

Аудио-видео

УКВ конвертер для компьютерного ТВ-тюнера.

А.Л. Бутов

с. 10

Аудио-видео

Музыка и звук в новом качестве. Обзор AV-ресиверов.

А.П. Сергеев

с. 13

Аудио-видео

Таймер 2 сек...3 час / 300 Вт.

Ю. Садиков

с. 18

Электроника и компьютер

Управляющее охранное устройство GSM Гардиан" BM8039. "

А. Квашин

с. 20

Электроника и компьютер

Темная сторона Pb-free технологии из RoHS директивы.

В. Рентюк

с. 26

Электроника и компьютер

Электромонтажный инструмент - как выбрать?.

И.А. Соколенко

с. 29

Электроника и компьютер

Декодер протокола RC-5.

А.Л. Одинец

с. 32

Электроника и компьютер

Широкодиапазонный измеритель малых индуктивностей.

А. Алексенцев

с. 36

Электроника и компьютер

Индикатор металла ИМАП-1.

А. Алексенцев. Р. Проць

с. 38

Электроника и компьютер

Регулируемый блок питания с режимом стабилизации напряжения и тока на основе ATX.

Гапоненко

с. 40

Электроника и компьютер

Микроволновая печь с механическим управлением фирмы LG.

Н.П. Власюк

с. 42

Электроника и компьютер

Настольний светильник MAX-11W и его электронный балласт.

Н.П. Власюк

с. 45

Электроника и компьютер

Микроконтроллеры GSM. Решение 6.

С.М. Рюмик

с. 48

Современные телекоммуникации

Любительская связь и радиоспорт.

А.А. Перевертайло

с. 52

Бюллетень КВ+УКВ

Спрашиваете? Отвечаем!.

С.М. Рюмик

с. 57

Новости. информация. комментарии

Визитные карточки

с. 59

Новости. информация. комментарии

Электронные наборы и приборы почтой

с. 62

Новости. информация. комментарии

Книга-почтой

с. 64

Новости. информация. комментарии

№ 10

УМЗЧ 2х4 Вт с импульсным питанием.

А.Л. Бутов

с. 2

Аудио-видео

Любительский диапазон в приемнике SELGA-404.

В. Кандауров

с. 6

Аудио-видео

Автомобильный телевизор Orion PLT-1001/PLT-1002 с диагональю 10,2. "

Н.Е. Куроченко

с. 8

Аудио-видео

О ремонте громкоговорителей и акустических систем.

А.Г. Зызюк

с. 11

Аудио-видео

Особенности конструирования АС со сдвоенными динамическими головками.

А.Н. Журенков

с. 14

Аудио-видео

Стереоусилитель D-класса (2х210 Вт) с расширением до 6 каналов BM2073 МАСТЕР КИТ". "

С. Галкин

с. 18

Электроника и компьютер

Простые LCD часы c календарем и будильником на ATMega 8 с использованием DS1307.

Т.В. Дисюк

с. 23

Электроника и компьютер

Необычный вентилятор с задержкой выключения.

А.П. Кашкаров

с. 25

Электроника и компьютер

Неинвазивный монитор глюкозы крови.

П.П. Бобонич. Э. П. Бобонич

с. 26

Электроника и компьютер

Что может бабушкин" плеер. "

А.П. Кашкаров

с. 28

Электроника и компьютер

Румынский садовый светодиодный светильник на фотоэлементе.

Н.П. Власюк

с. 30

Электроника и компьютер

Синтезатор частот.

С. Носок

с. 33

Электроника и компьютер

Рабочее место современного радиомонтажника.

И.В. Балабанова

с. 36

Электроника и компьютер

Немного информации о ноутбуках Samsung NP-R20. Эксплуатация.

с. 39

Электроника и компьютер

Спрашиваете? Отвечаем!.

С.М. Рюмик, А.Г. Зызюк

с. 43

Электроника и компьютер

Микроконтроллеры GSM. Решение 7.

С.М. Рюмик

с. 46

Современные телекоммуникации

Обзорная УКВ антенна.

Г.И. Колчев

с. 50

Бюллетень КВ+УКВ

Международное вещание на украинском языке.

В. Гуляев

с. 51

Бюллетень КВ+УКВ

Бюллетень КВ + УКВ.

А.А. Перевертайло

с. 54

Бюллетень КВ+УКВ

Визитные карточки

с. 59

Новости. информация. комментарии

Электронные наборы и приборы почтой

с. 62

Новости. информация. комментарии

Книга-почтой

с. 64

Новости. информация. комментарии

№ 11

Устройство для оцифровки аналоговых звуковых сигналов.

А.Л. Бутов

с. 2

Аудио-видео

Мягкий старт для УМЗЧ.

Е.Л. Яковлев

с. 5

Аудио-видео

Реле времени для усилителя мощности радиостанции.

Л. Вербицкий. М. Вербицкий

с. 7

Аудио-видео

Преобразователь напряжения для карманного плеера.

А.Л. Бутов

с. 11

Аудио-видео

Домашние кинотеатры класса Hi-Fi. Большой обзор.

В.В. Кузнецов

с. 14

Аудио-видео

Помехоподавляющие фильтры для аудио- и видеоаппаратуры и офисной техники.

А.Г. Зызюк

с. 18

Аудио-видео

Двухдиапазонный частотомер.

А. Каменский

с. 20

Электроника и компьютер

Простой рН-метр.

П.П. Бобонич. Э.П. Бобонич

с. 24

Электроника и компьютер

Эксплуатация автомобильной 12-вольтовой аппаратуры от сетевых блоков питания.

А.Г. Зызюк

с. 27

Электроника и компьютер

Китайский садовый светодиодный светильник на фотоэлементе.

Н.П. Власюк

с. 31

Электроника и компьютер

Доработка часов на микросхеме LM8560.

И. Голыш

с. 33

Электроника и компьютер

Дистанционное управление светом для пожилых людей.

Е.Л. Яковлев

с. 35

Электроника и компьютер

Система связи на основе лазерного фонарика (указки).

Е.Л. Яковлев

с. 36

Электроника и компьютер

Пускорегулирующая аппаратура для современных светильников.

В.М. Смишна

с. 38

Электроника и компьютер

О сверлении печатных плат в радиолюбительских условиях. и не только об этом....

C.H. Сухенко

с. 41

Электроника и компьютер

Спрашиваете? Отвечаем!.

С.М. Рюмик

с. 45

Электроника и компьютер

Легализация откладывается?.

О. Никитенко

с. 47

Современные телекоммуникации

Микроконтроллеры GSM. Решение 8.

С.М. Рюмик

с. 49

Современные телекоммуникации

Бюллетень КВ + УКВ.

А.А. Перевертайло

с. 54

Бюллетень КВ+УКВ

Визитные карточки

с. 59

Новости. информация. комментарии

Электронные наборы и приборы почтой

с. 62

Новости. информация. комментарии

Книга-почтой

с. 64

Новости. информация. комментарии

Content

Терещенко Дмитрий Содержание журнала "Радиоаматор" с 1993 по 2009 гг

Содержание журнала "Радиоаматор" с 1993 по 2009 гг

1993

№ 1

№ 2

№ 3

№ 5

№ 8

№ 11

1994

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

№ 6

№ 7

№ 8

№ 9

№ 10

№ 11

№ 12

1995

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

№ 6

№ 7

№ 8

№ 9

№ 10

№ 11

№ 12

1996

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

№ 6

№ 7

№ 8

№ 9

№ 10

№ 11

№ 12

1997

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

№ 6

№ 7

№ 8

№ 10

№ 11

№ 12

1998

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

№ 6

№ 7

№ 8

№ 9

№ 10

№ 11

1999

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

№ 6

№ 7

№ 8

№ 9

№ 10

№ 11

№ 12

2000

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

№ 6

№ 7

№ 8

№ 9

№ 10

№ 11

№ 12

2001

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

№ 6

№ 7

№ 8

№ 9

№ 10

№ 11

№ 12

2002

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

№ 6

№ 7

№ 8

№ 9

№ 10

№ 11

№ 12

2003

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

№ 6

№ 7

№ 8

№ 9

№ 10

№ 11

№ 12

2004

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

№ 6

№ 7

№ 8

№ 9

№ 10

№ 11

№ 12

2005

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

№ 6

№ 7

№ 8

№ 9

№ 10

№ 11

№ 12

2006

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

№ 6

№ 7

№ 8

№ 9

№ 10

№ 11

№ 12

2007

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

№ 6

№ 7

№ 8

№ 9

№ 10

№ 11

№ 12

2008

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

№ 6

№ 7

№ 8

№ 9

№ 10

№ 11

№ 12

2009

№ 1

№ 2

№ 3-4

№ 5

№ 6

№ 7-8

№ 9

№ 10

№ 11