Аурика Луковкина

Как правильно предохраняться

ВВЕДЕНИЕ

Для современной жизни большинства людей характерны: отсутствие свободного времени, неожиданные перемены, быстро развивающиеся межличностные отношения. В век информационно-технического прогресса люди порой забывают о чем-то личном и действительно важном. Таким важным является здоровье и жизнь. Конечно, существуют заболевания, на возникновение и развитие которых не оказывает влияние образ жизни человека, но есть большое количество тех, которые напрямую зависят от него самого. Предохранение – не только защита себя и близких, но забота о будущих детях. Рождение здоровых детей, предупреждение заболеваний, передающихся половым путем, и аборта – во власти каждой женщины.

Женщина должна иметь представление о строении и функциях своего организма, а с помощью специалиста она сможет подобрать индивидуальный метод контрацепции, который защитит от нежелательной беременности, заболеваний, передающихся половым путем. Выбор метода зависит от возраста, от количества половых партнеров, от состояния организма и т. д.

К современным средствам контрацепции относятся: барьерные средства, гормональные контрацептивы, ВМС, спермициды, хирургические методики и др.

Быть здоровой самой и родить здоровых детей – мечта каждой женщины. И конечно, никто не хочет пережить аборт, заразиться венерическими заболеваниями и страдать от бесплодия. Поэтому так важно позаботиться о контрацепции еще до начала половой жизни – это поможет избежать ошибок в будущем. Но даже если уже есть партнер, а метод защиты еще не выбран, стоит об этом задуматься.

В этой книге представлена подробная информация о женском здоровье и способах его защиты.

ГЛАВА 1. МЕНСТРУАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

Анатомия и физиология женских половых органов

Современному человеку необходимо знать, как устроен его организм. Очень важно понимать, какие функции выполняют те или иные органы человеческого организма. Особенно, если дело касается таких важных органов, как органы размножения.

Половые органы женщины по анатомическому принципу делятся на наружные и внутренние, соединенные между собой влагалищем. Граница между наружными и внутренними органами проходит на уровне девственной плевы. К наружным половым органам относятся: лобок, большие и малые половые губы, клитор, девственная плева, промежность, а также железистые и сосудистые структуры, которые расположены в промежутке между лобком и промежностью. Хотя у влагалища имеется наружное отверстие (вход во влагалище), это в сущности внутренний орган, который будет описан отдельно.

Лобок расположен над лобковой костью и состоит из жировой ткани, покрытой кожей и волосами. Благодаря подкожной жировой клетчатке лобок выступает в виде возвышения. У зрелых в половом отношении женщин он покрыт коротким волосом с горизонтальной верхней границей (оволосение по женскому типу). Рост волос вверх по средней линии живота по направлению к пупку может указывать на эндокринные нарушения в женских половых органах по мужскому типу. У девочек волосы на лобке начинают расти в I фазе пубертатного периода. После менопаузы оволосение уменьшается, что связано с гормональными изменениями.

Большие половые губы – две продольные кожные складки, покрытые волосами, соединяющиеся сверху и снизу. Боковые поверхности больших половых губ покрыты такими же волосами, как на лобке. Внутренняя поверхность больших половых губ содержит сальные и потовые железы, она покрыта нежной кожей, имеющей вид слизистой. В нижней трети больших половых губ расположены бартолиниевые железы, вырабатывающие секрет щелочной реакции, который увлажняет вход во влагалище. В верхней трети больших половых губ закрепляются круглые связки матки. В период менопаузы большие половые губы подвергаются атрофическим изменениям. В отсутствие сексуальной стимуляции большие половые губы обычно сомкнуты по средней линии, что создает механическую защиту для отверстия мочеиспускательного канала и входа во влагалище.

Малые половые губы – это тонкие эластичные складки слизистой оболочки, расположенные между большими половыми губами, закрывающие вход во влагалище. Кожа, покрывающая малые половые губы, лишена волос, но содержит много нервных окончаний. Складки малых половых губ частично или полностью покрывают клитор, образуя кожную складку, называемую крайней плотью клитора. Эту область малых половых губ называют женской крайней плотью.

Клитор формируется при соединении малых половых губ и имеет размеры с мелкую горошину или крупную булавочную головку. Он покрыт кожей, содержащей большое количество сальных желез. Клитор является аналогом полового члена, так как в процессе эмбрионального развития клитор и половой член образуются из одного и того же зачатка. Поэтому клитор и половой член имеют сходное строение (ствол, головка, крайняя плоть – складка кожи, закрывающая головку). Головка клитора наиболее богата кровеносными сосудами и нервными окончаниями.

Сзади малые половые губы переходят в большие. У половозрелых женщин малые половые губы содержат большое количество сальных желез, продуцирующих смегму, у девочек сальные железы отсутствуют.

Под большими и малыми половыми губами находятся два отверстия. Одно из них диаметром 3–4 мм, расположенное чуть ниже клитора, называется отверстием мочеиспускательного канала (уретры), через которое из мочевого пузыря выводится моча. Непосредственно под ним находится второе отверстие диаметром 2–3 см – это вход во влагалище, который прикрывает (или когда-то прикрывала) девственная плева.

Девственная плева – это соединительно-тканная перепонка толщиной 0,5–2 мм, которая является границей между наружными и внутренними половыми органами. Девственная плева может иметь кольцевидную или полулунную форму.

Девственная плева богата мелкими кровеносными сосудами и нервными окончаниями. В девственной плеве, функции которой неизвестны, обычно имеются отверстия, через которые выделяется кровь во время менструации. Отверстие девственной плевы может иметь различную форму, иногда таких отверстий бывает несколько:

1) кольцевидная плева окружает отверстие влагалища;

2) перегородчатая плева состоит из одной или нескольких полосок ткани, пересекающих отверстие влагалища;

3) решетчатая плева целиком затягивает отверстие влагалища, но в ней имеется много мелких отверстий;

4) parous introitus (отверстие влагалища рожавшей женщины) – видны только остатки девственной плевы.

Внутренние половые органы – это влагалище, матка, маточные трубы и яичники.

Влагалище – это мышечный орган, который начинается от девственной плевы и заканчивается у места прикрепления шейки матки. Влагалище имеет кислую среду, что защищает женщину от опасных бактерий и, кроме того, способствует естественной контрацепции, так как сперматозоиды сохраняют свою жизнеспособность только в щелочной среде. Влагалище располагается по диагонали, под углом 45° к пояснице. У нерожавшей женщины длина передней стенки составляет около 6 см, а задней – 8 см.

Влагалищный секрет образуется за счет транссудации из сосудов влагалищной стенки.

Передняя стенка влагалища в верхнем отделе граничит с мочевым пузырем, в нижнем – с мочеиспускательным каналом. Задняя стенка влагалища прилегает к передней стенке прямой кишки. Стенки влагалища состоят из трех слоев: мышечного, соединительно-тканного, в котором располагаются нервы, кровеносные и лимфатические сосуды, и слизистого. Слизистая оболочка влагалища выстлана многослойным плоским эпителием, передняя и задняя стенки ее – складчатые. У девочек раннего возраста эти складки не выражены. Внутренняя выстилка влагалища сходна со слизистой ротовой полости. Слизистая влагалища обеспечивает его увлажнение. Окончания чувствительных нервных волокон имеются у входа во влагалище, а в остальных его участках их сравнительно мало. В результате более глубокая часть влагалища (примерно две трети) относительно менее чувствительна к прикосновению или боли. При отсутствии сексуального стимулирования стенки влагалища спадаются. Это содержимое имеет кислую реакцию за счет молочной кислоты. Молочная кислота образуется в результате жизнедеятельности влагалищных бактерий (палочек Додерлейна). Молочная кислота уничтожает патогенные микроорганизмы, проникающие во влагалище извне. Такое самоочищение влагалища возможно только при достаточной эндокринной функции яичников, так как эстрогенные гормоны усиливают процессы пролиферации (деления) клеток слизистой влагалища, способствуют накоплению в них гликогена, который необходим для жизнедеятельности палочек Додерлейна. Микрофлора влагалища меняется в зависимости от возраста женщины.

Влагалище – это многофункциональный орган. Начиная с периода полового созревания, через влагалище выводится менструальная кровь. Влагалище является женским органом совокупления и частью родового канала при естественных родах. Влагалище выполняет также и барьерную функцию, т. е. естественное «самоочищение», что препятствует проникновению в матку патогенных микроорганизмов.

Нижняя часть матки – шейка – выступает во влагалище. Со стороны влагалища шейка нерожавшей женщины имеет вид гладкой розовой пуговицы с округлой поверхностью и маленьким отверстием в центре. Сперматозоиды проникают в матку через зев шейки, через него же выделяется из матки менструальная кровь. Канал шейки матки (тонкая трубка, соединяющая зев шейки с полостью матки) содержит многочисленные железы, вырабатывающие слизь. Консистенция этой слизи зависит от гормонального фона и потому изменяется на разных стадиях менструального цикла: непосредственно перед овуляцией или в процессе овуляции (когда яйцеклетка выходит из яичника) слизь становится жидкой и водянистой. В другое время она бывает густой и образует пробку, преграждающую вход в шейку матки.

Шейка матки не имеет внешних нервных окончаний, поэтому прикосновение к ней почти не вызывает сексуальных или болевых ощущений. И при оперативном удалении шейки матки сексуальное реагирование женщины не уменьшается. Матка представляет собой полый мышечный орган, находящийся в малом тазу. Матка имеет форму груши, длина ее составляет около 7–8 см, причем 2/3 длины приходится на тело, а 1/3 – на шейку (однако у девочек наблюдается обратная зависимость). Анатомически в матке различают тело, перешеек и шейку. Верхняя часть тела матки выше места прикрепления маточных труб называется дном матки. Тело матки имеет две поверхности – переднюю и заднюю, и два края – правый и левый.

Передняя (пузырная) поверхность матки предлежит к мочевому пузырю; задняя граничит с прямой кишкой. Шейка матки имеет две части – влагалищную и надвлагалищную. Влагалищная часть шейки матки находится в просвете влагалища и доступна осмотру с помощью влагалищных зеркал. Надвлагалищная часть расположена выше места прикрепления к шейке стенок влагалища (влагалищные своды). В толще шейки матки проходит цервикальный канал, в котором различают наружный и внутренний зев. Наружный зев у нерожавших женщин имеет округлую точечную форму, после родов он приобретает форму поперечной щели. Слизистая оболочка цервикального канала представлена однослойным цилиндрическим эпителием и содержит многочисленные железы. Влагалищная часть шейки матки снаружи покрыта многослойным плоским эпителием и желез не содержит. Многослойный эпителий влагалищной части шейки матки и цилиндрический эпителий цервикального канала имеют выраженную границу раздела, особенно четко заметную у нерожавших женщин.

Стенка матки состоит из трех оболочек: слизистой (эндометрий), мышечной (миометрий) и серозной (периметрий) оболочек. Выстилающая матку изнутри слизистая оболочка и ее мышечный компонент выполняют разные функции. Слизистая оболочка матки состоит из двух слоев: функционального, где происходят циклические изменения, связанные с менструальным циклом, и базального слоя, который прилегает непосредственно к мышечному слою. Во время менструального цикла в слизистой оболочке матки под действием гормонов яичников происходят изменения, а в начале беременности в него внедряется оплодотворенная яйцеклетка. Слизистая оболочка содержит железы, выделяющие секрет. Изменение толщины слизистой оболочки зависит от фазы менструального цикла и возраста женщины. Толщина может меняться от 0,5 до 15 мм. Мышечная стенка в свою очередь играет важную роль в родах. Матка располагается в центре малого таза. Продольная ось матки наклонена вперед. Между телом и шейкой матки имеется тупой угол около 120°, открытый кпереди. Однако угол между маткой и шейкой матки имеет у женщин различия. Матка присоединена к тазовой полости шестью связками, но не очень плотно. В тех ситуациях, когда матка плотно держится спайками, появляющимися посредством патологического процесса либо после операций, женщина может испытывать болевые ощущения во время сношения. Такие случаи требуют оперативного вмешательства.

Полость матки у девочек не выражена, поскольку стенки ее прилегают одна к другой, образуя узкую щель.

Наиболее интенсивно сокращение маточной трубы происходит в период овуляции, что может способствовать ускоренному транспорту сперматозоидов в ампулярную часть трубы.

Полость матки имеет треугольную форму, при этом вершина этого треугольника направлена вниз. Верхние углы треугольника переходят в просвет маточных труб, нижний – в участок внутреннего зева.

Маточные трубы отходят от матки в области ее углов и идут к боковым стенкам таза. Длина маточных труб – около 10–12 см. Различают следующие отделы маточных труб: интерстициальный – находится в маточной стенке, перешеечный, расположенный сразу после выхода трубы из матки; ампулярный – более широкая часть, заканчивающаяся воронкой. Воронка имеет многочисленные тонкие отростки, которые называются фимбриями. Внутренняя полость труб покрыта особой оболочкой, бахромки которой находятся в постоянном движении, помогая созревшей яйцеклетке продвигаться от яичника к матке. В детском и пубертатном возрасте перистальтика труб практически отсутствует. Перистальтические сокращения обусловлены нервно-эндокринными факторами и характерны для репродуктивного периода. Возбудимость мышц труб и характер их сокращений зависят от фаз менструального цикла. В лютеиновой фазе цикла под влиянием прогестерона начинают функционировать секреторные клетки слизистой, труба заполняется секретом, ее перистальтика замедляется. Этот фактор наряду с движениями ресничек мерцательного эпителия ускоряет продвижение оплодотворенной яйцеклетки по маточной трубе в матку.

Яичники – это парные женские половые железы, находящиеся по обе стороны матки. Яичники крепятся к стенкам малого таза с помощью специальных связок. Размеры яичников зависят от возраста женщины. В репродуктивном возрасте они имеют длину 3,2 ± 0,5, ширину – 2,9 ± 0,5 см и толщину – 1,8 ± 0,3 см. В постменопаузе величина яичников уменьшается. В яичнике выделяют корковый и мозговой слои. В корковом слое образуются фолликулы. Мозговой слой содержит соединительную ткань, артерии и вены и небольшое количество мышечных волокон, которые играют роль в движениях яичника. Функцией яичников является развитие и освобождение яйцеклетки, синтез и выделение половых гормонов (самые основные из них – эстрадиол и прогестерон). Каждый менструальный цикл в яичнике (правом или левом) созревает яйцеклетка. Гениталии женщины, а также молочные железы составляют точный механизм, главная функция которого – размножение человека. Еще задолго до рождения девочки в ее созревающих яичниках происходит формирование будущих яйцеклеток. Оказывается, на 5–6 месяцах беременности яичники плода уже содержат 6–7 млн будущих яйцеклеток. Значительная часть этих яйцеклеток атрезируется до рождения девочки. Яичники новорожденной содержит 400 000 незрелых яйцеклеток. В последующей жизни никаких новых яйцеклеток не образуется. В детском возрасте атрезия продолжается и число яйцеклеток уменьшается еще больше. Незрелые яйцеклетки окружены тонким слоем клеток, образующих фолликул.

При половой зрелости у девочек возникают менструации, и в каждом менструальном цикле начинается созревание нескольких яйцеклеток. Зрелая яйцеклетка составляет 0,135 мм в диаметре, и ее окружает блестящая оболочка. В каждом менструальном цикле происходит рост нескольких фолликулов, но только один из них способен достичь определенной стадии зрелости. Зрелый фолликул движется к поверхности яичника и разрывается, освобождая яйцеклетку. Такой процесс получил название овуляции. Каждому такому овулировавшему фолликулу соответствует приблизительно тысяча фолликулов, которые формируются до определенной стадии, затем дегенерируют. Как правило, за весь фертильный период женщины овуляции подвергаются менее 400 фолликулов.

После освобождения яйцеклетки клетки гранулезы, из которых состоит внутренняя часть фолликула, начинают делиться и образуют структуру, называемую желтым телом.

Желтое тело еще 2–3 недели продуцирует гормоны, а затем при отсутствии оплодотворения трансформируется в белое тело. В случаях, когда произошло зачатие, желтое тело продолжает существовать, обеспечивая гормональный баланс на ранних стадиях беременности, пока его функцию не возьмет на себя плацента.

Возрастные особенности анатомии и физиологии женских половых органов

Функция половой системы женщины наиболее подвержена возрастным изменениям. Периоды жизни женщины зависят от состояния ее репродуктивной системы. Выделяют следующие возрастные периоды: эмбриональный период, детства, полового созревания, половой зрелости, климактерический период, менопауза и старческий период, – каждый из которых обладает своими типичными физиологическими особенностями.

Эмбриональный период (антенатальный) продолжается с момента зачатия до рождения будущей девочки. Уже в конце первого месяца внутриутробного развития начинают формироваться половые органы: матка, маточные трубы и верхняя часть влагалища. В конце 8-й недели эмбрионального развития в половой железе будущей девочки появляются первые фолликулы. Через некоторое время эти фолликулы начинают функционировать, а половая железа превращается в яичник. С третьего месяца внутриутробной жизни матка представляет собой непарный орган и с седьмого месяца антенатального периода начинает активно увеличиваться под действием плацентарных эстрогенных гормонов. К моменту рождения в каждом яичнике имеется около 400 тыс. таких фолликулов. Процесс обратного развития фолликулов происходит в течение всей жизни женщины. К родам размеры матки существенно возрастают. После рождения девочки в результате резкого снижения уровня эстрогенных гормонов начинается уменьшение размеров матки до уровня семимесячного плода. И только по достижении 2-летнего возраста начинается медленный рост матки.

У новорожденной реакция влагалищного секрета на 3—4-й день жизни – кислая (рН = 4–5), однако к концу первого месяца – щелочная, рН влагалищных выделений равен 6,0–6,8 и остается неизменным до начала периода половой зрелости.

Период детства длится до 8 лет. В данный период изменения в половых органах слабо выражены. Для периода детства характерен относительный покой женской и мужской половых систем. Влагалище девочек имеет большую длину – около 5 см. Длина влагалища в 9—10 лет достигает 4 см. Слизистая оболочка влагалища девочек в раннем возрасте имеет мало складок и отличается сглаженностью сводов. С формированием сосудов и эластических волокон складчатость влагалища становится более явной. У новорожденных девочек наблюдается нормальное формирование молочных желез, которое обычно начинается на 3—4-й день жизни. Затем размеры железы увеличиваются и достигают максимума на 7—8-й день жизни. После чего происходит постепенное уменьшение нагрубания. Увеличение молочных желез обычно симметричное. Кожа над увеличенной железой, как правило, не изменена. Иногда возможны выделения из железы вначале сероватого, а затем и бело-молочного цвета содержимого, которое по своему составу приближается к молозиву. Увеличение молочных желез встречается практически у всех девочек и у половины мальчиков с появлением молозива.

В зависимости от реакции выделений меняется микрофлора влагалища. В первые часы после рождения микрофлоры во влагалище нет. Микроорганизмы проникают во влагалище в течение первых суток жизни. На 3—4-й день под влиянием палочек Додерлейна формируется процесс самоочищения влагалища. Но спустя месяц после рождения по мере уменьшения концентрации плацентарных эстрогенных гормонов в крови ребенка рН влагалищного содержимого становится щелочной, во влагалище развиваются кокки, реже – палочковидные микроорганизмы. Матка у девочек расположена в положении антеверзио, т. е. продольная ось матки наклонена вперед. С возрастом положение матки меняется. На ее расположение оказывают влияние такие причины, как недостаточное формирование соединительной ткани связочного аппарата, возраст, взаиморасположение органов малого таза, недостаточное влияние половых гормонов на развитие и тонус мышц тела матки, изменения напряжения мышц брюшного пресса. Соотношение длины тела и шейки матки с возрастом изменяется. В пубертатном периоде это соотношение составляет 1: 1, к периоду полового созревания тело матки составляет 2/3 длины всего органа. Матка у девочек не имеет сформированного закрытого внутреннего зева, поэтому инфекция может легко проникать через цервикальный канал. Маточные трубы у новорожденной девочки отличаются выраженной извилистостью на всем протяжении с узким просветом и слаборазвитым мышечным слоем. До 5 лет маточные трубы не имеют устойчивого положения по отношению к соседним органам малого таза. Постепенно они выпрямляются и к 5 годам их извилистость постепенно исчезает. Яичники у новорожденной девочки расположены высоко над входом в малый таз. Они имеют вытянутую форму, причем размеры правого яичника больше, чем левого. Длина яичников у девочек составляет около 0,5–3,0 см. В 2–5 лет яичники постепенно опускаются в малый таз и занимают свое постоянное место. Созревание фолликулов происходит ациклично, и ни один из них не достигает стадии зрелого фолликула. Слизистая оболочка полости матки у девочек – складчатая. К 6–7 годам за счет роста мышечного слоя происходит сглаживание складок слизистой оболочки, которые полностью исчезают к периоду половой зрелости.

Половое созревание включает в себя 3 периода:

1) препубертатный период;

2) первая фаза пубертатного периода;

3) вторая фаза пубертатного периода.

Он занимает по времени около десяти лет и длится с 8–9 до 17–18 лет. Этот период является переходной стадией от детства к сексуальной зрелости. Число половых гормонов в это время существенно растет, их выделение является периодическим. В течение этого периода, помимо созревания фертильной системы, заканчивается физическое формирование женского организма: рост тела в длину, завершается окостенение зон роста трубчатых костей; формируется телосложение и распределение жировой и мышечной ткани по женскому типу. В первой фазе пубертатного периода (10–13 лет) начинается увеличение молочных желез, оволосение лобка. Одним из признаков переходного периода является наступление менструации. Как правило, менархе (первые менструации) начинаются в возрасте 12–13 лет.

Наступление первой менструации совпадает по времени с окончанием быстрого роста тела в длину. Первые менструации могут быть нерегулярными, а циклы – ановуля-торными. Однако через 1–2 года менструальный цикл становится стабильным (28–30 дней), двухфазным. Продолжительность менструального кровотечения, как правило, составляет 3–7 дней. Объем кровопотери при этом не превышает 30–80 мл. Во второй фазе пубертатного периода (14–17 лет) молочные железы и половое оволосение завершают развитие, последним заканчивается оволосение подмышечных впадин. Менструальный цикл становится овуляторным. Происходит остановка роста тела в длину. Окончательно формируется женский таз. Формирование вторичных половых признаков и феминизация фигуры происходит под влиянием гормонов яичников и андрогенов надпочечников. На «скачок роста» также влияют половые стероиды, обладающие анаболическим действием: андрогены, ускоряющие рост скелета, и эстрогены, вызывающие созревание костной ткани и окостенение ростковых зон трубчатых костей. Необходимо отметить, что на время наступления и течение периода полового созревания влияет множество факторов, которые разделяются на внутренние и внешние. К внутренним факторам относятся наследственные, конституциональные, состояние здоровья и масса тела. Так, у девочек с большей массой тела менархе наступает раньше, чем у их сверстниц с меньшей массой. Менархе наступает при достижении массы тела 47–48 кг, когда жировой слой составляет 22 % от общей массы тела. Колебания массы тела зависят от содержания жировой ткани. До 18 лет у здоровых девушек содержание жировой ткани увеличивается на 4,5 %. В жировой ткани происходит метаболизм эстрогенов, их синтез, что приводит к возрастанию уровня эстрогенов, участвующих в процессах феминизации. К внешним факторам, которые оказывают влияние на время наступления и течение периода полового созревания, относятся климатические (высота над уровнем моря, географическое положение, освещенность) и питание (достаточное содержание в пище белков, жиров, углеводов, микроэлементов и витаминов). Наиболее часто первая менструация наступает в зимнее время. Большое влияние на течение пубертатного периода оказывают такие заболевания, как заболевания сердца с сердечной недостаточностью, тонзиллиты, тяжелые желудочно-кишечные заболевания с нарушением всасывания, нарушение функции печени, почечная недостаточность. Эти заболевания ослабляют организм девочки и тормозят процесс полового созревания.

Под влиянием эстрогенов развиваются вторичные половые признаки. Наружные половые органы в этот период интенсивно развиваются. Происходит увеличение подкожной жировой клетчатки в области лобка и больших половых губ. Половые губы увеличиваются в объеме и прикрывают влагалище. Подкожно жировая клетчатка откладывается и в молочных железах, на ягодицах. Формируется талия. Усиливается пигментация ареолов сосков и половых губ. Происходит увеличение размеров таза. Влагалище достигает полного развития. Большое содержание гликогена поддерживает кислую среду влагалища за счет жизнедеятельности палочек Додерлейна. Половая зрелость наступает к 16–18 годам, когда организм женщины становится функционально зрелым и готовым к зачатию, вынашиванию беременности, родам и вскармливанию новорожденного.

Период половой зрелости (репродуктивный) начинается с 16–18 и длится до 45 лет.

Слизистые оболочки матки, влагалища, цервикального канала претерпевают циклические изменения в соответствии с фазами менструального цикла.

Климактерический период (климакс), как правило, начинается с 45–50 лет и длится 2–3 года. В течение этого времени последовательно угасают репродуктивная и гормональная функции яичников. В этот период происходит физиологическое прекращение менструальной функции, циклы становятся ановуляторными и наступает аменорея. Климакс может протекать без нарушений общего состояния женщины (физиологический климакс) и с вегето-сосудистыми нарушениями – патологический климакс. После прекращения менструаций у женщины утрачивается репродуктивная функция, но сохраняется половая. Средний возраст менопаузы – 50 лет. Ранней менопаузой называют прекращение месячных в 40–44 года, преждевременной – 38–40 лет. Установлено, что у много курящих женщин менопауза наступает на 1–2 года раньше за счет разрушения фолликулярного аппарата яичников токсическими веществами табачного дыма. Считается, что длительный прием гормональных контрацептивов, блокирующих овуляцию и тем самым сохраняющих фолликулярный аппарат, способствует более поздней менопаузе. В перименопаузальном периоде жизни в организме женщины происходят возрастные изменения: снижается иммунная защита, повышается неинфекционная заболеваемость, возрастает чувствительность к погодным изменениям, развивается остеопороз, прогрессируют дегенеративные изменения в сердечно-сосудистой системе. Кроме того, происходят метаболические сдвиги: повышается уровень холестерина, глюкозы в крови, возрастает масса тела.

Постменопаузальный период начинается после стойкого прекращения менструаций и длится до 70 лет. Во всех органах репродуктивной системы в постменопаузе происходят атрофические процессы: уменьшается масса матки, ее мышечные элементы замещаются соединительно-тканными, истончается эпителий влагалища.

В данном периоде возникает постепенное снижение функции яичников. Гениталии претерпевают возрастные изменения, замедляется метаболизм, снижается эластичность кожи, может появиться ожирение либо похудение. Результатом нарушения минерального обмена становится остеопороз – патологическое разрежение костной ткани. С максимальной скоростью этот процесс идет в первые 3–5 лет менопаузы.

Старческий период наступает после 70 лет и продолжается до конца жизни. Этот период характеризуется инволюционными изменениями во всех органах и системах, в том числе и половых. Во всех органах половой системы происходят атрофические изменения. Матка и придатки существенно уменьшаются в размерах, влагалище суживается, эпителий его становится атрофичным, завершается процесс самоочищения влагалища. Функция яичников угасает, однако эстрогены в небольшом количестве продолжают синтезироваться надпочечниками, а также подкожно-жировой и околоорганной клетчаткой. Яичники постепенно сморщиваются за счет развития соединительной ткани. Через 5 лет после наступления менопаузы в яичниках выявляются только единичные фолликулы. Происходят атрофические изменения в мочевом пузыре, уретре, мышцах тазового дна. Эти процессы являются причиной недержания мочи и опущения стенок влагалища.

Регуляция овариально-менструального цикла

Менструальный цикл представляет собой комплекс циклических процессов, которые происходят в женском организме и проявляются менструациями. Продолжительность менструального цикла у разных женщин различна, но в среднем колеблется от 21 до 25 дней.

Регуляция менструального цикла является довольно сложным нейрогуморальным механизмом. Она осуществляется с участием 5 основных звеньев, к которым относятся: кора головного мозга, гипоталамус, гипофиз, половые железы, периферические органы и ткани. К органам-мишеням, чувствительным к действию гормонов, вырабатываемых в яичниках, относятся матка, маточные трубы, влагалище, молочные железы, волосяные фолликулы, кости, жировая ткань.

Циклические функциональные изменения, которые происходят в организме женщины на протяжении всего менструального цикла, условно можно разделить на изменения в системе гипоталамус – гипофиз – яичники (яичниковый цикл) и матке, в первую очередь в ее слизистой оболочке (маточный цикл). Кроме того, циклические изменения происходят во всех органах и системах женщины, в частности в центральной нервной, сердечно-сосудистой системах, системе терморегуляции, в обменных процессах и др.

Кора головного мозга регулирует процессы, связанные со становлением менструального цикла. Корковые структуры оказывают влияние на другие отделы нервной системы, которые участвуют в регуляции менструального цикла. Расположение в коре головного мозга центров, отвечающих за функционирование органов репродуктивной системы, до настоящего времени точно не известно. Однако установлено, что различные психоэмоциональные факторы могут приводить к нарушениям в органах женской половой сферы, а также явиться причиной менструальных расстройств.

Гипоталамус представляет собой высший вегетативный центр, который регулирует функции всех внутренних систем организма. Под контролем гипоталамуса находятся гипофиз и регуляция эндокринных желез: половых желез, щитовидной железы, надпочечников.

Лютеинизирующий гормон способствует овуляции и развитию желтого тела, стимулирует образование андрогенов (предшественников эстрогенов).

Гипофиз представляет собой место синтеза и выделения всех тропных гормонов, регулирующих функции периферических эндокринных желез.

В передней доле гипофиза происходит выработка фолликулостимулирующих, лютеинизирующих гормонов и пролактина. Фолли-кулостимулирующиие, лютеинизирующие гормоны и пролактин получили название гонадотропных гормонов, так как они регулируют функцию половых желез. Фолликулостимулирующий гормон стимулирует рост и созревание фолликула и выделение последним эстрогенов.

Пролактин поддерживает функционирование желтого тела, способствует продукции прогестерона желтым телом, влияет на развитие молочных желез, на лактацию в послеродовом периоде, а также обладает жиромобилизующим эффектом.

Яичники выполняют две основные функции: генеративную и эндокринную. Генеративная функция характеризуется циклическим развитием фолликула и овуляцией. Процесс образования фолликулов в яичниках происходит непрерывно с антенатального периода (еще до рождения девочки) до постменопаузы. Основная масса фолликулов подвергается атрезии, а остальные проходят полный цикл развития, овулируют и превращаются в желтое тело.

Яичниковый цикл состоит из двух фаз: фолликулярной и лютеиновой. Фолликулярная фаза начинается с конца менструации и заканчивается наступлением овуляции. В эту фазу происходит рост и созревание фолликула, которое на 14-й день менструального цикла сменяется овуляцией – выходом яйцеклетки из фолликула. Первая фаза менструального цикла осуществляется под влиянием эстрогенов, концентрация которых в крови постепенно увеличивается и достигает максимума к моменту овуляции. При этом происходит разрыв стенки фолликула и выход яйцеклетки в брюшную полость.

Лютеиновая фаза начинается после овуляции и заканчивается с началом менструации. Этот период характеризуется развитием желтого тела, клетки которого секретируют прогестерон, эстрадиол и андрогены. Концентрация прогестерона во второй половине менструального цикла значительно увеличивается. Этот гормон отвечает за гармоничное развитие беременности. Желтое тело вне беременности проходит несколько стадий: пролиферации, васкуляризации, расцвета и обратного развития. Такое желтое тело получило название менструального. Через 2–3 недели оно превращается в белое тело. В случае наступления беременности желтое тело после фазы расцвета продолжает развиваться до 12–14 недель беременности, до тех пор, пока его функцию не возьмет на себя плацента.

Гормональная функция яичников заключается в синтезе эстрогенов, прогестерона и андрогенов. В синтезе этих гормонов принимают участие гонадотропины (фолликуло-стимулирующий и лютеинизирующий гормоны). Половые гормоны синтезируются не только в яичниках и надпочечниках, но и в мозге, жировой ткани, коже, ткани молочных желез.

Эстрогены в пубертатном периоде способствуют развитию половых органов, вторичных половых признаков, формированию скелета по женскому типу. Что касается действия эстрогенов на репродуктивные ткани, то эстрогены способствуют пролиферации (делению) клеток слизистой оболочки влагалища, эндометрия, секреции слизи в цервикальном канале, росту протоков молочных желез. Эстрогенные гормоны стимулируют увеличение мышечного слоя матки во время беременности, обеспечивают пролиферацию функционального слоя эндометрия в 1-й фазе менструального цикла, а также созревание и дифференцировку эпителиальных клеток слизистой оболочки матки. Под влиянием эстрогенов в матке усиливается синтез мышечного белка. Кроме того, повышается чувствительность миометрия к сократительным веществам, что повышает тонус и сократительную деятельность матки.

Эстрогены оказывают влияние также и на нерепродуктивные ткани, а именно, стимулируют рост и развитие костно-мышечной системы, влияют на распределение жировой ткани по женскому типу, способствуют уменьшению секреции сальных желез, задержке воды и натрия в организме, понижают уровень холестерина в крови. Эстрогены через гипофиз опосредованно действуют на яичники, стимулируя трофические процессы во время созревания фолликула.

Прогестерон секретируется клетками желтого тела фолликулов. Помимо этого, синтез прогестерона происходит в коре надпочечников и в плаценте во время беременности. Прогестерон обеспечивает секреторные изменения в эндометрии и образование децидуальной оболочки во время беременности, уменьшает возбудимость и сократительную активность матки, что способствует сохранению беременности. Это происходит с помощью снижения чувствительности рецепторов мышечного слоя матки к сократительным веществам.

Прогестерон уменьшает количество слизи в цервикальном канале, понижает моторику маточных труб, способствует секреторным изменениям в эндометрии. Он участвует в лактации и регуляции водно-электролитного обмена.

Андрогены стимулируют рост клитора и больших половых губ, подавляют лактацию. Повышение уровня андрогенов приводит к росту волос по «мужскому типу», появлению угрей. Андрогены обладают анаболическим эффектом, т. е. ускоряют рост костей, стимулируют кроветворение и др.

Благодаря наличию специфических рецепторов в органах-мишенях происходят циклические изменения. Максимально эти изменения выражены в эндометрии и получили название маточного цикла.

Маточный цикл включает четыре фазы: регенерации, пролиферации, секреции и десквамации (непосредственно менструация). Регенеративная фаза (6—8-й дни от начала менструации) начинается с восстановления функционального слоя эндометрия и заканчивается полным его развитием – пролиферативная фаза (примерно 8—14 дни). Эти изменения происходят под влиянием эстрогенов, которые продуцируют зреющие фолликулы. Секреторная (лютеиновая) фаза начинается с 14-го дня при 28-дневном цикле и продолжается до начала менструации. Под действием прогестерона, который выделяется желтым телом, в функциональном слое наступают секреторные преобразования. В фазе десквамации происходит разрушение и отторжение функционального слоя и наступление менструации. Эти процессы связаны с прекращением функции желтого тела, резким снижением уровня эстрогенов и прогестерона в крови, что приводит к возникновению очагов некрозов и кровоизлияний в эндометрии с последующим отторжением функционального слоя. Фаза десквамации продолжается в среднем 3–5 дней, после чего вновь начинаются процессы регенерации.

Циклические изменения в шейке матки, влагалище выражены значительно меньше, чем в яичниках и эндометрии. Изменения в шейке матки связаны с функцией желез слизистой оболочки цервикального канала. Железы цервикального канала продуцируют слизь, которая формирует так называемую слизистую пробку. Она является физиологическим барьером и препятствует проникновению в полость матки сперматозоидов, бактерий и вирусов. Количество слизи особенно увеличивается в период овуляции. В этом периоде слизь становится прозрачной, тягучей, снижается ее вязкость, изменяется химическая характеристика, что создает благоприятные условия для продвижения сперматозоидов. Однако бактерии и вирусы также значительно легче проникают в полость матки, что может приводить к развитию воспалительных заболеваний женских половых органов. После овуляции и образования желтого тела все эти изменения в шейке матки быстро подвергаются обратному развитию.

Наличие в мазках преимущественно поверхностных клеток говорит о достаточном уровне эстрогенов, что наблюдается в предовуляторном периоде.

В маточных трубах также происходят некоторые циклические изменения: утолщение слизистой оболочки в 1-й фазе цикла и выделение клетками эпителия секрета, содержащего белки и гликоген. К органам-мишеням относится также влагалище, в частности его слизистая оболочка, покрытая многослойным плоским эпителием. В ней различают четыре вида клеток: базальные, парабазальные, промежуточные и поверхностные клетки. В зависимости от фаз менструального цикла преобладают поверхностные или промежуточные клетки. После овуляции под влиянием гормонов желтого тела содержание поверхностных клеток в мазках уменьшается и увеличивается количество промежуточных клеток. В регуляции менструального цикла, помимо половых гормонов, участвуют простагландины. Они представляют собой ненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся практически во всех тканях и жидкостях организма. Выделение простагландинов из эндометрия и поступление их в миометрий запускает сокращение матки и как следствие, начало менструации. Простагландины стимулируют выделение передней долей гипофиза лютеинизирующего гормона, тем самым регулируя процесс овуляции. Увеличение содержания простагландинов в матке во 2-й фазе цикла приводит к обратному развитию желтого тела.

Таким образом, регуляция менструального цикла представляет собой сложную систему.

ГЛАВА 2. НЕГОРМОНАЛЬНАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ

Календарный и температурный методы

Календарный, или биологический, метод основан на воздержании от половой жизни в период, когда может произойти зачатие, т е. в период овуляции. Календарный метод отличается простотой использования.

Этот метод предохранения от нежелательной беременности состоит в том, что при абсолютно регулярном цикле в 28 дней от первого дня менструации до овуляции проходит 14 дней. Доказано, что сперматозоиды сохраняют свою жизнеспособность до 5–6 дней, а яйцеклетка после своего созревания способна к оплодотворению от 12 до 24 ч.

Воздержание от половой жизни рекомендуется за 3 дня до и 3–4 дня после предполагаемой овуляции. Таким образом, при стабильном 28-дневном менструальном цикле несложно подсчитать период овуляции, а также дни возможного зачатия, в которые следует избегать половых сношений. Однако на практике ситуация осложняется тем, что абсолютно точного 28-дневного цикла не бывает. Даже если цикл колеблется на 1–2 дня, риск наступления нежелательной беременности резко возрастает. Поэтому для женщин с нерегулярным менструальным циклом календарный метод предохранения вообще неприемлем. В таком случае необходимо использовать другие способы контрацепции.

Температурный метод основан на том, что во время овуляции происходит повышение ректальной температуры на 0,2–0,6 °C. Утром, не вставая с постели и не опорожняя мочевой пузырь, необходимо поместить градусник в задний проход на глубину 1–2 см. Температурные измерения следует проводить каждый день в течение 5 мин. После овуляции наблюдается подъем ректальной температуры от 37 до 37,4 °C. Считается, что день овуляции соответствует последнему дню ректальной температуры до 37 °C. Этот метод требует тщательного соблюдения инструкций, точности и аккуратности. Однако срок наступления менструации может изменяться в зависимости от эмоционального состояния, стрессов, климатических условий, а также после инфекционных заболеваний. Более того, в редких случаях бывает повторная овуляция в одном цикле. Таким образом, даже специалисты не могут точно определить «безопасные» дни. Этот метод не подходит женщинам с нерегулярным менструальным циклом. Для повышения надежности можно сочетать данный метод с механическими средствами предохранения.

Метод прерванного полового акта

Метод прерванного полового акта считается самым простым известным способом предохранения от нежелательной беременности, но это не делает его более надежным. Прерывание полового акта – это извлечение полового члена из влагалища до начала эякуляции.

Этот способ предохранения от беременности основан на способности мужчины почувствовать наступление момента семяизвержения. Метод наименее подходит именно молодым, так как им труднее контролировать ситуацию до конца. Он также плох тем, что контроль осуществляется исключительно мужчиной. Но даже если мужчина исключительно владеет собой, небольшое количество спермы может выделиться в начале полового акта, этот процесс невозможно почувствовать и, следовательно, трудно контролировать. Кроме того, не всегда удается избежать попадания спермы на половые органы партнерши, таким образом, семенная жидкость может легко проникнуть во влагалище. Длительное использование метода прерванного полового сношения негативно отражается на качестве сексуальных контактов, что у мужчин может выражаться ослаблением эрекции, преждевременным семяизвержением и даже импотенцией, у женщин возможны различные сексуальные расстройства вплоть до аноргазмии (отсутствия оргазма).

Барьерные методы предохранения

Барьерные противозачаточные средства применяются в качестве временных средств предохранения от беременности. Например, в период грудного вскармливания, в перерывах между приемами противозачаточных таблеток, в послеродовый период и др. Применение механических контрацептивов, как правило, сочетают с использованием спермицидов. Существуют механические барьерные средства, к которым относятся презерватив, диафрагма, колпачок, надеваемый на шейку матки, и химические средства, с помощью которых во влагалище вводятся средства, губительно действующие на сперматозоиды, – спермициды.

Презерватив

Презерватив – это противозачаточное средство, способное защитить половых партнеров от СПИДа, гепатитов В и С, сифилиса, гонореи, хламидиоза, трихомониаза и других заболеваний. Современные презервативы, как правило, делаются из латексной резины. Они безопасны и практически не вызывают аллергии. Производимые в настоящее время презервативы очень тонкие, поэтому почти не влияют на остроту сексуальных ощущений. Презерватив не оказывает никакого вредного влияния на организм. Способ обратимый и негормональный, доступен практически всем, прост в применении. Презерватив подходит для всех возрастных групп, его можно использовать в тех случаях, когда имеются противопоказания к остальным методам предохранения. Презервативы бывают со смазкой и без нее. Часто смазка содержит спермицид – вещество, разрушающее сперматозоиды.

Барьерные, или механические, предохранения препятствуют проникновению сперматозоидов в шейку матки или влагалище.

Что необходимо знать о презервативах: у них есть срок годности, поэтому следует обязательно проверять сведения на упаковке; упаковка должна быть герметичной, без трещин и надрывов; презерватив должен быть эластичным, а не ломким и клейким на ощупь; использовать презерватив следует только однократно – повторное применение не уберегает от беременности и инфекции; никогда не следует надевать 2 презерватива один поверх другого, так как они в этом случае могут гораздо быстрее порваться за счет силы трения между ними; презервативы выпускают разных размеров, можно подобрать индивидуальный размер. Для того чтобы уменьшить риск разрыва презерватива, можно использовать специальные смазки или кремы на водной основе, если только презерватив уже не смазан. Так, различные кремы и лосьоны для тела и рук, растительные масла, вазелин разрушают материал, из которого изготовлен презерватив, и делают его проницаемым для сперматозоидов и инфекции. Как правильно пользоваться презервативом: следует избегать контакта между членом, влагалищем или анусом до того, как будет надет презерватив; важно убедиться, что оболочка презерватива герметична, а срок годности не истек; необходимо аккуратно вскрыть пакет, не повредив при этом презерватив; надевать презерватив следует на эрегированный член до начала полового акта; надевая презерватив, нужно сжать его конец, так называемый спермоприемник, чтобы удалить из него воздух, это позволит избежать разрыва презерватива, затем аккуратно раскатать презерватив от конца до основания полового члена; при надевании презерватива ободок должен быть обращен наружу; сразу после эякуляции необходимо извлечь член, одновременно придерживая презерватив. Если член успеет обмякнуть, презерватив может соскочить еще во влагалище. При соблюдении всех перечисленных правил эффективность применения приближается к 100 %.

Если же презерватив вдруг разорвался, не нужно паниковать. Для таких случаев существует так называемая срочная контрацепция. Необходимо обратиться к врачу не позднее 48 ч после неудачного завершения полового акта.

Женский презерватив

Несмотря на его небольшую распространенность, отличается такой же надежностью, как и мужской. Он состоит из наружного кольца, свисающего примерно на 2,5 см над половыми губами, и внутреннего, помогающего презервативу удержаться внутри влагалища и крепится сразу же за лобковой костью. Необходим определенный навык для того, чтобы научиться правильно пользоваться презервативом. Но, потренировавшись несколько раз, можно освоить технику его введения во влагалище, и тогда использование такого средства контрацепции может показаться вполне удобным, так как он тоньше мужского, а следовательно, меньше влияет на чувствительность во время полового акта. Но все-таки, как и к любому презервативу, к нему необходимо приспособиться. Женский презерватив, как и мужской, – одноразовый и покрыт смазкой. Необходимо перед использованием обязательно проверять срок годности, целостность презерватива, а также соблюдать правила хранения. Достоинства женского презерватива:

1) редко вызывает аллергические реакции, так как изготавливается из полиуретана, а следовательно, подходит для людей, имеющих аллергию на латекc;

2) можно использовать при отсутствии полной эрекции у мужчин;

3) предохраняет не только от незапланированной беременности, но и от заражения инфекционными заболеваниями, передающимися половым путем;

4) презерватив можно ввести во влагалище заранее, еще до начала полового контакта, в таком случае вы можете чувствовать себя полностью защищенной;

5) степень надежности женского презерватива при правильном использовании – примерно 95 %.

Влагалищная диафрагма

Такой способ на сегодняшний день считается старомодным, однако не все женщины по медицинским показаниям могут принимать оральные гормональные препараты или ставить внутриматочную спираль. В таких случаях барьерные способы предохранения от нежелательной беременности становятся необходимыми. Их можно сочетать с температурным и календарным методами, а также использовать для дополнительной защиты различные спермициды.

Диафрагма представляет собой тонкостенный куполообразный резиновый колпачок с гибким ободком, необходимым для ее закрепления. В этот колпачок закладывают немного спермицидной пасты или геля и надевают на шейку матки, где диафрагма и находится во время полового акта. При правильном введении диафрагмы ее купол должен покрывать шейку матки. Перед установкой диафрагму обязательно смазывают небольшим количеством спермицидного крема.

Диафрагма вводится во влагалище за 30 мин – 1 ч до полового акта и удаляется через 6 ч после применения.

Пока диафрагма находится во влагалище, женщина не должна подмываться, иначе противозачаточные свойства диафрагмы снизятся. Использованную диафрагму моют с мылом, сушат на воздухе и хранят в специальном растворе.

Диафрагмы различаются по размерам, выпускаются 12 размеров диаметром от 50 до 105 мм. Если диафрагма слишком велика по размеру, она не только не предохранит от беременности, но и будет создавать неприятные болезненные ощущения у женщины во время полового акта. Поэтому подбор диафрагмы, обучение использованию, первую установку ее во влагалище должен осуществлять врач. В дальнейшем женщина сама может пользоваться этим приспособлением. Эффективность данного метода во многом зависит от правильности подбора диафрагмы и тщательного выполнения рекомендаций по ее использованию. Перед каждым половым актом необходимо проверять диафрагму на наличие механических повреждений, следить, чтобы не был поврежден резиновый ободок. Важно соблюдать правила гигиены при ее установке, а также следить за ее чистотой. Диафрагму следует менять не реже одного раза в 2–3 года. Необходимо проконсультироваться с врачом в тех случаях, когда вес женщины изменился более чем на 5 кг, а также после рождения ребенка.

Диафрагма не оказывает вредного воздействия на организм, ее применение безопасно.

Основные достоинства диафрагмы: способ предохранения не гормональный; возможно длительное применение; метод всегда обратим (диафрагму легко можно удалить, если пара решила зачать ребенка); высокая эффективность при правильном применении; препятствует развитию эрозии шейки матки. По данным некоторых исследователей, диафрагма способна более эффективно, чем мужской презерватив, защитить женщину от хламидиоза, трихомониаза, гонореи и кандидоза, но не от СПИДа.

Основные недостатки диафрагмы: может ощущаться во время полового акта; на первых порах возможны сложности с введением и извлечением диафрагмы; категорически нельзя использовать диафрагму во время менструации; нельзя пользоваться ею чаще 3–4 раз в неделю. Возможно смещение диафрагмы при бурном половом акте, этому способствуют интенсивные движения партнеров. Если в момент смещения произойдет семяизвержение, то какая-то часть спермы может попасть за ободок и проникнуть в шейку матки. Такой способ контрацепции в каком-то смысле подходит для размеренных сексуальных отношений. Он также требует аккуратности и соблюдения предписаний.

Диафрагму не применяют в первые 12 недель после родов и в течение 4-х недель после аборта.

Противопоказаниями использования диафрагмы являются боли в промежности и во влагалище во время полового акта, инфекционно-воспалительные заболевания половых органов и мочевого пузыря.

Шеечный колпачок

Шеечный колпачок представляет собой небольшой резиновый мешочек в форме наперстка. Колпачок подбирается по размеру шейки матки, на которой держится за счет эффекта отрицательного давления (всасывания). Первоначально подбор такого средства предохранения должен осуществлять врач. Считается, что устанавливать колпачок сложнее, чем диафрагму, а вероятность смещения во время полового акта еще выше, чем в случае с диафрагмой. Этот метод был очень популярен до широкого распространения оральных противозачаточных таблеток и ВМС. Основные достоинства шеечного колпачка: его можно дольше оставлять во влагалище, чем диафрагму, – до 72 ч; при многократных половых сношениях не требует дополнительного введения спермицидов, а поэтому еще более дешев по сравнению с диафрагмой. Шеечный колпачок подходит рожавшим женщинам, а также в тех случаях, когда диафрагма не может хорошо удерживаться на несколько расслабленных мышцах влагалища. Это средство многократного использования. Его можно применять при наличии противопоказаний к использованию гормональных оральных препаратов, а также ВМС. Основные недостатки шеечного колпачка: некоторые женщины не могут применять этот метод вследствие своего анатомического строения. Он также противопоказан при разрывах и инфекциях шейки матки, эрозиях, эндометриозе, воспалении маточных труб и яичников, инфекциях влагалища. Во всех этих случаях рекомендуется сменить контрацептивное средство.

Еще одним методом барьерной контрацепции является использование губок. Современные губки изготавливают из синтетического волокна с добавлением натурального коллагена. Их пропитывают спермицидами.

Применяя губку, важно помнить о соблюдении личной гигиены, все манипуляции нужно выполнять чистыми руками.

Губка имеет вид подушечки с петелькой и небольшим углублением на одной стороне. Использовать губку можно только один раз. Губка достаточно проста в применении: ее необходимо слегка смочить теплой кипяченой водой и ввести во влагалище за 30 мин – 1 ч до начала полового акта. Имплантировать губку нужно таким образом, чтобы шейка матки была полностью прикрыта. Губку извлекают спустя 6 ч после полового контакта и не оставляют дольше 24 ч. Ее вынимают, потягивая за специальную петельку. К главным положительным качествам губки можно отнести: безопасность и эффективность, простоту применения, в отличие от диафрагмы губка практически не чувствуется во время полового акта, гигиенична, поскольку впитывает сперму и влагалищные выделения, минимизирует риск заражения инфекционными заболеваниями.

В течение того времени, пока губка находится во влагалище, запрещается подмываться, принимать ванну и др.

Химические методы предохранения

Спермицидные средства

Спермициды представляют собой вещества, разрушающие сперматозоиды до их попадания в матку. Эффект спермицидных средств основан на том, что они содержат химически активный компонент, губительно влияющий на сперматозоиды. С древних времен использовали различные способы воздействия на сперматозоиды: спринцевание содой, солью и марганцовкой, введение во влагалище долек лимона, использование губок, пропитанных уксусом, тампонов из навоза животных и др. Среди народных средств широкое распространение получила таблетка аспирина, которую вводили во влагалище перед половым актом. Смысл всех мероприятий заключается в химическом воздействии на сперматозоиды, что делает невозможным само оплодотворение. Спермициды, в состав которых входят вещества ноноксилон-9 или хлорид бензолкония, также снижают риск заражения заболеваниями, передающимися половым путем.

Спермициды выпускаются в виде таблеток, свечей, кремов, пены, тампонов. Эти препараты легко купить в аптеке без всякого рецепта, они относительно недороги и просты в применении. Наиболее совершенной формой спермицидов считаются пенки (аэрозоли). Пенку вводят во влагалище с помощью специального аппликатора непосредственно перед половым актом. Таблетки и свечи вводят во влагалище за 20–30 мин до полового акта, чтобы они успели раствориться. Из отечественных препаратов широкое распространение получили грамицидиновая паста, лютенуриновая мазь, свечи с лютенурином, однако их эффективность не превышает 70 %. В настоящее время разработаны новые современные препараты, степень эффективности которых приближена к ВМС и оральным гормональным таблеткам. Это импортные препараты фарматекс, стерилин. Наименее надежны препараты, основным компонентом которых является борная кислота, например влагалищные свечи контрацептин-Т. Контрацептин-Т выпускается в виде влагалищных шариков, которые вводят во влагалище за 10–20 мин до полового акта. Такие препараты рекомендуется совмещать с барьерными средствами контрацепции.

Спермициды вводятся заблаговременно до полового акта. При правильном соблюдении норм их применения эффективность спермицидов составляет 85–97 %.

При повторных половых актах возможно дополнительное введение нескольких свечей с интервалом не менее 1 часа.

После полового контакта можно использовать спринцевания следующими растворами: раствор уксуса (2 ч. л. на 1 л воды), 20 %-ный раствор поваренной соли, 1–2 %-ный раствор борной кислоты, 1 %-ный раствор лимонной кислоты, раствор перманганата калия (марганцовки) в соотношении 1: 10 000. Однако эти методы предохранения от нежелательной беременности недостаточно эффективны.

К современным наиболее эффективным спермицидам относится фарматекс. Форма выпуска препарата: таблетки, капсулы, свечи и крем. Этот препарат обладает не только противозачаточным действием, но и антисептическим эффектом.

Основным компонентом фарматекса является хлорид бензалкония, который разрушает оболочки сперматозоидов и патогенных микроорганизмов. Он предохраняет также от заболеваний, передающихся половых путем, в том числе и скрытых, таких как гонококки, трихомонады, микоплазмы, хламидии, гарднереллы и др. Но препарат оказывает влияние не только на опасные бактерии, но и на микрофлору влагалища. С другой стороны, производители фарматекса утверждают, что он способствует нормализации влагалищной микрофлоры, а также ускоряет заживление слизистой шейки матки после диатермокоагуляции. Действие фарматекса, кроме тампонов, рассчитано только на одно семяизвержение. После его применения не следует спринцеваться, так как это увеличивает риск внематочной беременности и развития воспалительных процессов – это относится ко всем спермицидным средствам. Достоинствами фарматекса являются достаточная надежность, практическое отсутствие побочных эффектов, метод – негормональный, можно применять как рожавшим, так и нерожавшим женщинам, а также в период кормления грудью и в предклимактерический период, относительно недорог и прост в применении. Достоверных данных о защите от СПИДа нет. К недостаткам препарата следует отнести побочные реакции – аллергию, зуд и жжение во влагалище, которые наблюдаются примерно у 8 % женщин. Нельзя пользоваться мылом за несколько часов до применения фарматекса и в течение нескольких часов после, так как мыло разрушает активный компонент препарата. Не следует вводить во влагалище другие лекарственные средства одновременно с фарматексом или перед его введением, так как это может снизить его эффективность. Противопоказанием к применению фарматекса служат острые воспалительные заболевания наружных и внутренних половых органов у женщин и мужчин.

Спермициды следует использовать вместе с диафрагмами. В этом случае защитный эффект значительно повышается.

Другим эффективным современным средством являются влагалищные свечи стерилин. Основным компонентом препарата является ноноксинол-9, который разрушает оболочку сперматозоидов. Такой же эффект стерилин оказывает и на возбудителей многих заболеваний, передающихся половым путем. Данный способ предохранения лишь снижает риск заражения, но не дает 100 %-ной гарантии. Достоинства и недостатки практически те же, что и у фарматекса. Иногда возможно возникновение аллергических реакций как у мужчин, так и у женщин – зуд, жжение в области половых органов. Нельзя применять препарат при беременности и кормлении грудью. Следует обязательно проверить до начала полового акта, растворилось ли средство во влагалище. В целом считается, что влагалищные таблетки и свечи – наименее надежные средства химической защиты и лучше совмещать их с барьерными средствами контрацепции.

Метод лактационной аменореи

Метод лактационной аменореи основан на использовании грудного вскармливания в качестве способа предохранения от беременности. Противозачаточный эффект связан с физиологическим подавлением овуляции у матери при кормлении грудью.

Для эффективной контрацепции ребенок должен находиться исключительно на грудном вскармливании с перерывами между кормлениями не более трех или четырех часов в дневное и вечернее время и не более шести часов – между кормлениями в ночное время. При этом возраст ребенка не должен превышать 6 месяцев. Возобновление менструаций означает восстановление детородной функции и необходимость применения иного метода контрацепции.

Таким образом, применение метода лактационной аменореи возможно в течение 6 месяцев после родов, если менструации еще не возобновились, мать кормит ребенка исключительно грудью с интервалами между кормлениями, не превышающими 4-х ч.

Внутриматочные средства (ВМС)

История применения ВМС начинается с 1931 г., когда немецкий врач Граеферберг создал кольцо, которое вводили в матку. Кольцо было из шелковых нитей, оплетенных серебром или из кишок тутового шелкопряда. Еще через 3 года кольцо изготовили из золота. И только в 1960-е гг. подобные средства стали изготавливать из пластмассы, полностью отказавшись от металла. Со временем устройство было дополнено нитями, которые вводятся во влагалище и позволяют контролировать наличие ВМС.

Внутриматочная контрацепция подходит рожавшим женщинам с регулярным менструальным циклом и моногамными сексуальными отношениями. Для таких женщин имеет значение полная обратимость метода, т. е. когда его легко можно устранить, если пара решила зачать ребенка. Метод подходит также при кормлении грудью, а также тем, кто по некоторым причинам (курение, сосудистые заболевания) не может использовать гормональные противозачаточные средства.

Данный метод подходит для тех женщин, которые не любят контролировать прием противозачаточных гормональных таблеток или при каждом половом акте применять барьерные средства. Внутриматочное средство представляет собой своеобразное устройство, которое вводится в полость матки.

Оно изготовлено из инертного (безопасного) пластика. С целью повышения эффективности и продолжительности использования в современных ВМС пластик обмотан тончайшей медной, серебряной или золотой проволокой – так называемые медикаментозные ВМС. Последние могут содержать гормоны-прогестагены и другие препараты, что повышает эффективность и уменьшает отрицательные влияния ВМС. ВМС могут иметь различную форму: Т-образную, в виде колец, спиралей или петель и др.

В настоящий момент существует около 80 различных видов ВМС, созданных из высокотехнологичных материалов. Наиболее распространенной является спираль в форме латинской буквы S. Для женщин, имеющих заболевания шейки матки, в том числе эрозию, оптимальной является спираль кольцеобразной формы.

Такие спирали не имеют усов, которыми они крепятся за шейку матки, и таким образом снижается риск ее травматизации. При наличии рубцов в матке после перенесенных акушерских или гинекологических операций вопрос о введении ВМС решается в каждом случае индивидуально и требует более тщательного контроля состояния женщины как при введении, так и при использовании ВМС.

Защита от нежелательной беременности при использовании ВМС связана с затруднением продвижения сперматозоидов и процесса оплодотворения яйцеклетки. Этот эффект начинается сразу после введения ВМС. Медьсодержащие ВМС снижают активность и выживаемость сперматозоидов, к тому же добавление меди увеличивает сперматоксический эффект; уменьшается срок жизни яйцеклетки; инородное тело в матке создает условия, при которых невозможно прикрепление оплодотворенной яйцеклетки к стенкам матки. Гормоновысвобождающие ВМС сочетают в себе действие спирали и гормонов. Поскольку гормон выделяется непосредственно в полость матки, общее гормональное влияние на организм практически отсутствует. Вместо меди активным компонентом данных контрацептивных средств является миниатюрный контейнер, состоящий из проницаемой полимерной мембраны, которая в заданном режиме высвобождает прогестерон. Этот гормон способствует уменьшению толщины слизистой оболочки матки и изменению ее структуры, уплотнению шеечной слизи, что затрудняет продвижение сперматозоидов в полость матки, а также снижает подвижность сперматозоидов и их способность к оплодотворению. В нашей стране наиболее эффективным средством такого вида признана спираль под коммерческим названием «Мирена». «Мирена» имеет Т-образную форму, ее вертикальная часть представляет собой эластичный цилиндр из пластика, содержащий гормон левоноргестрел. Контрацептивный эффект «Мирены» обусловлен местным действием левоноргестрела в полости матки. Этот гормон ежедневно, в очень маленьких количествах и с постоянной скоростью выделяется через стенки цилиндра в полость матки. Кроме того, гормонвысвобождающие ВМС значительно снижают кровопотери во время менструаций по сравнению с традиционными ВМС, поэтому рекомендуются женщинам, страдающим обильными и длительными менструальными выделениями. В этих случаях система «Мирена» может обладать и лечебным эффектом. У части женщин через год после введения гормон высвобождающего ВМС может наблюдаться аменорея, т. е. отсутствие менструаций. При этом функция яичников и овуляция сохраняются. Это может продолжаться до тех пор, пока не будет удалено ВМС. Однако отсутствие менструаций под влиянием гормонвысвобождающих препаратов, с точки зрения врачей, не приносит вреда и даже полезно, особенно тем, кто страдает обильными и болезненными менструациями. В редких случаях при применении гормонвысвобождающих ВМС могут отмечаться головные боли, нагрубание молочных желез, тошнота, изменения настроения и мажущие кровянистые выделения. Чаще это наблюдается в первые месяцы после введения ВМС.

Современные ВМС обеспечивают предохранение от нежелательной беременности на срок от 5 до 10 лет в зависимости от их вида.

Кроме того, внутриматочная контрацепция – это обратимый метод. ВМС может быть удалено в любое время независимо от того, закончился срок действия или нет. После удаления ВМС в течение короткого времени все репродуктивные процессы восстанавливаются и женщина может вновь забеременеть.

Для принятия решения о применении ВМС женщине следует знать не только достоинства, но и недостатки этого метода. У некоторых женщин после введения ВМС менструации могут стать более обильными, продолжительными и болезненными, чем обычно. Чаще это возникает в первые месяцы, потом эти явления, как правило, проходят. Иногда случается выпадение ВМС. Возможно развитие воспалительных заболеваний половых органов, особенно у женщин, имеющих несколько половых партнеров.

Абсолютные противопоказания к применению ВМС: острые, подострые и хронические заболевания женских половых органов; онкологические заболевания гениталий; аномалии развития матки; патологические изменения матки; сахарный диабет; патологические маточные кровотечения неясной причины, а также в течение 6 месяцев после перенесенного острого заболевания малого таза. Относительные противопоказания к применению ВМС: перенесенные ранее внематочные беременности; наличие нескольких половых партнеров, также немоногамных, что может провоцировать воспалительные заболевания органов малого таза; нарушения свертываемости крови; пороки сердца; обильные или частые менструации; повышенная чувствительность к меди (для медьсодержащих спиралей); любые заболевания, ослабляющие иммунную систему или подавляющие сопротивляемость инфекциям. Необходимо помнить, что ВМС не предохраняет от болезней, передаваемых половым путем, и СПИДа.

ВМС назначает и вводит только врач акушер-гинеколог. ВМС вводят с 4-го по 8-й день менструального цикла, после аборта, после родов – предпочтительно спустя 2–3 месяца. После введения ВМС необходимо показаться врачу через 1–3 месяца, а впоследствии, если ничто не беспокоит, – не реже 1 раза в год. Рекомендуется извлекать ВМС через 3–5 лет.

Преимущества внутриматочной контрацепции: высокая эффективность, немедленный контрацептивный эффект, быстрое восстановление фертильности (детородности) после извлечения ВМС, возможность применения в период лактации, низкая стоимость. Метод применения внутриматочных средств самодостаточен, т. е. при нем других средств предохранения не требуется. Но это средство не защищает от инфекций, передающихся половым путем!

Наибольшее число осложнений приходится на долю нерожавших женщин, особенно если был сделан хотя бы один аборт. Именно поэтому внутриматочную контрацепцию рекомендуют уже рожавшим женщинам. Таким образом, ВМС не является оптимальным методом контрацепции для молодых нерожавших женщин. Возможные осложнения: увеличение объема кровопотери во время менструации, а иногда и появление болевого синдрома в первые месяцы после установления ВМС, возможны также мажущие кровянистые выделения до и после менструации.

Иногда эти симптомы проходят через 3–4 месяца после установки ВМС. Самым тяжелым осложнением использования ВМС можно считать внематочную беременность (частота внематочной беременности при использовании гормонсодержащих ВМС значительно ниже).

При этом происходит внедрение оплодотворенной яйцеклетки в маточную трубу или в другое место вне матки. В такой ситуации требуется срочное оперативное вмешательство, иначе растущий зародыш прорвет трубу.

Осложнение при применении ВМС является крайне редким. Иногда ВМС может врасти в стенку матки, а в некоторых случаях при полном прободении (пробуравливании стенки матки) – выйти в брюшную полость. Однако такие осложнения возникают достаточно редко – одно на 1 000 введений.

Важно знать, что применение ВМС увеличивает риск развития воспалительных заболеваний органов малого таза.

Это может быть обусловлено свисающими из шейки матки нитями, которые могут стать «мостиками» для инфекции.

Этому могут быть причиной скрытые инфекции – хламидиоз, кандидоз, микоплазмоз и др. Поэтому очень важно обнаружить и вылечить эти заболевания до имплантации ВМС. Если после установления внутриматочного средства возникли сильные боли внизу живота, которым сопутствуют увеличение температуры тела, озноб, гнойные или кровянистые выделения из половых путей, следует срочно обратиться к врачу акушеру-гинекологу.

Консультация врача также нужна в случае выпадения спирали и задержки менструации более чем на 10 дней.

Методика введения ВМС довольно проста и выполняется в амбулаторных асептических условиях. Перед введением ВМС любой формы выпрямляют и в таком состоянии вводят в матку. После этого оно снова принимает в матке свою первоначальную форму. Эта процедура должна выполняться только врачом.

После установления ВМС в полость матки из канала шейки матки остается свисать двойная прочная нить. Женщина с помощью такой нити имеет возможность контролировать наличие внутриматочного средства, так как в некоторых случаях встречается его самопроизвольное изгнание из полости матки.

Это может произойти во время полового контакта, менструации или посещения туалета. Нити-хвостики необходимы, кроме того, для удаления ВМС, которое должен выполнять только врач акушер-гинеколог. Степень надежности внутриматочной контрацепции при наличии гормонов или высокого процента металла может составлять 100 %, в среднем – не менее 96 %.

В первые 24–48 ч после введения спирали могут появиться сильные схваткообразные боли внизу живота. Это может быть связано с тем, что матка сокращается в ответ на инородный раздражитель.

Для улучшения состояния рекомендуется употреблять гомеопатический препарат спаскупрель, рассасывая по 1 таблетке 3–5 раз в день в течение 2 дней.

Если после применения препарата боль все-таки не проходит, следует обратиться к врачу акушеру-гинекологу.

В случае обильных и болезненных менструаций можно применять гомеопатический препарат траумель С (по 1 таблетке под язык 3–5 раз в день во время месячных). Для профилактики патологий женских половых органов можно использовать разнообразные гомеопатические препараты, которые оказывают противовоспалительное и антисептическое действие.

Добровольная хирургическая контрацепция

Хирургическая контрацепция, или стерилизация, – это метод, широко распространенный не только среди женщин, но и мужчин во всем мире. В Америке к этому методу ежегодно прибегают до полумиллиона супружеских пар. В России согласно законодательству медицинская стерилизация может быть проведена только по письменному заявлению гражданина не моложе 35 лет или имеющего не менее 2-х детей, а при наличии медицинских показаний и согласия гражданина – независимо от возраста и наличия детей.

Женская половая стерилизация

Женская половая стерилизация основана на том, чтобы сделать непроходимыми маточные трубы, в результате чего сперматозоиды не могут встретиться с яйцеклеткой и оплодотворить ее. Она выполняется путем хирургической операции, в ходе которой маточные трубы перевязывают, перерезают или накладывают на них металлические клеммы. Квалифицированные хирурги считают ее полностью безопасной как для женщины, так и для ее здоровья и легкопереносимой. Этот метод используется при том условии, если женщина или супруги не желают больше иметь детей. Стерилизация – альтернатива для тех женщин, у которых использование других контрацептивов связано с риском для здоровья или последующая беременность может спровоцировать патологические состояния. Женская стерилизация становится действенным способом предупреждения нежелательной беременности (противозачаточный эффект приближается к 100 %), причем эффект наступает сразу после операции. Через небольшой надрез в брюшную полость вводят лапароскоп – прибор с осветительной системой, который дает возможность зрительно контролировать выполнение операции. На маточные трубы накладывают клеммы, которые при необходимости через некоторое время могут быть удалены. Этот способ обратим, проходимость маточных труб может быть восстановлена. Если трубы были перерезаны, то восстановить детородную функцию значительно сложнее.

В настоящее время наиболее распространен метод клеммирования маточных труб, который выполняется во время лапароскопической операции.

Основные преимущества: высокая эффективность (99,5 %), постоянный метод, быстрый эффект, отсутствие влияния на грудное вскармливание, подходит женщинам, для здоровья которых беременность представляет серьезную опасность, отсутствие отдаленных побочных эффектов, не влияет на половую функцию, обратим, затраты на операцию единовременны. К недостаткам данного метода относится риск осложнений, который существует при всех полостных операциях, вероятность развития внематочной беременности; метод не всегда обратим, иногда после него возможно только экстракорпоральное оплодотворение; совершенно не предохраняет от инфекций, передаваемых половым путем.

Мужская стерилизация

Подавляющее большинство соотечественников воспринимает ее как посягательство на самое святое, что есть у мужчины, мысленно приравнивая ее к кастрации. Фантомы, один страшнее другого, пугают полной потерей эрекции и массой сексуальных проблем. А между тем такие страхи вызывают у специалистов только улыбки: по их наблюдениям, после половой стерилизации сексуальные возможности мужчин резко увеличиваются. Возможно, это связано с тем, что мужчина больше не боится последствий и «оттягивается» на все сто!

Стерилизация мужчин – это постоянный хирургический метод контрацепции, при котором с обеих сторон иссекаются семявыносящие протоки, по которым сперма поступает в член. Вся процедура занимает не более 5 мин и совершается через крошечный надрез на мошонке. В тот же день мужчина уходит из медицинского учреждения домой. Единственное неудобство после проделанной операции – во избежание инфицирования не мочить мошонку в течение двух дней. Такая операция проводится под местной анестезией. Эффективность этого метода также достигает 100 %. Надо сказать, что проведение стерилизации у мужчин – более простая операция, чем у женщин. Она может быть проведена амбулаторно. Метод на мужскую потенцию влияния не оказывает. После стерилизации мужчина продолжает вырабатывать сперму, но она остается в организме. Та к как сперма составляет только малый процент семени, то мужчина способен к полноценному половому акту, он будет испытывать и эрекцию, и эякуляцию. Способность к оплодотворению после операции сохраняется еще в течение какого-то времени. Примерно через 20 эякуляций сперма окончательно исчезает из семени. Поэтому еще несколько месяцев рекомендуется подстраховываться другими противозачаточными средствами. В редких случаях возможно восстановление семявыводящих каналов или наличие у мужчины третьего или даже четвертого протоков. Поэтому для большей безопасности рекомендуется сдавать семя на анализ в течение 5 месяцев и использовать в это время другие средства контрацепции. В настоящее время разработаны более совершенные методы бесскальпельной операции, которые позволяют значительно снизить количество осложнений после такого вмешательства. В реальной жизни в нашей стране очень малое количество мужчин решается на такую операцию. Как правило, во избежание непредвиденных эксцессов с мужчинами заключают специальный договор, предусматривающий юридические последствия такого шага. И далеко не всем сделают эту операцию по первому требованию: все-таки наличие детей и немолодой возраст более предпочтительны для такого вмешательства. Зачастую ошибочно отождествляют мужскую стерилизацию и кастрацию – это абсолютно разные вещи. В случае мужской стерилизации производят иссечение семявыносящих протоков, а при кастрации удаляются мужские половые железы – яички, например при некоторых онкологических заболеваниях.

Необходимо помнить, что:

1) метод хирургической стерилизации необратим, поэтому его можно применять только тем женщинам и мужчинам, которые абсолютно уверены, что больше не захотят иметь детей;

2) не следует принимать решение о хирургической стерилизации под влиянием обстоятельств или эмоционального стресса, тщательно обдумайте этот поступок;

3) метод не защищает от болезней, передаваемых половым путем, и СПИДа. Степень надежности предохранения от беременности практически 100 %, кроме редких случаев неудачной операции.

ГЛАВА 3. ГОРМОНАЛЬНАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ

Гормональные контрацептивы являются современным высокоэффективным методом планирования семьи, оказывая также лечебный и профилактический эффекты. Преимущества применения гормональных контрацептивов всегда перевешивают риск возможных осложнений абортов, беременностей и родов.

Противозачаточные таблетки – один из самых популярных методов контрацепции в мире. Гормональная контрацепция основана на использовании синтетических аналогов женских половых гормонов (эстрогена и прогестерона).

Половые гормоны тормозят процесс овуляции, т. е. созревание яйцеклетки и ее выход из яичника, а кроме того, сгущают слизь в шейке матки, поэтому риск возникновения незапланированной беременности в случае их применения минимален.

Они характеризуются высокой надежностью, простотой применения и приемлемой стоимостью. Контрацептивный эффект таких препаратов достигается с помощью системного воздействия на репродуктивную систему и на сложные процессы в течение менструального цикла. Гормональные противозачаточные таблетки влияют также и на другие системы организма, оказывая биохимическое, метаболическое и иммунологическое воздействия. История оральной контрацепции насчитывает чуть больше 40 лет. Еще в 1900 г. было сделано открытие, что желтое тело, которое появляется во время беременности, подавляет процесс овуляции. Именно на имитации беременности в настоящее время и основан противозачаточный эффект гормональной контрацепции. В 1920-х гг. из экстракта, полученного из яичников и желтого тела беременных животных, были выделены прогестерон и несколько видов эстрогенов. В первое время необходимые гормоны получали в мизерных дозах от животных, их производство было достаточно дорогим, а эффективность не шла ни в какое сравнение с современными препаратами. В конце 1940-х гг. была разработана формула эстрогена, способного не разрушаться в желудочно-кишечном тракте. Таким образом, была решена проблема эффективности противозачаточных таблеток. В середине 1950-х гг. удалось синтезировать гормон, близкий к прогестерону.

Впоследствии научные эксперименты помогли установить, что эстроген в сочетании с прогестероном является прекрасным средством предохранения.

На сегодняшний день такая комбинация получила широкое распространение.

Первый оральный контрацептив появился на американском рынке противозачаточных таблеток в 1960г. В настоящее время синтезировано более 500 разновидностей оральных контрацептивов. Развитие гормональной контрацепции шло по пути снижения суточной дозы эстрогенов и введения в препараты новых гестагенов. В Европе и США оральные гормональные препараты являются одним из самых распространенных методов контрацепции. Доступность и надежность определяют такую популярность противозачаточных таблеток. Их применяют 40–60 % женщин детородного возраста. Этот метод становится все более распространенным и в нашей стране, хотя многие женщины с опаской относятся к использованию противозачаточных гормональных таблеток. В значительной степени это связано с недостаточными знаниями об этом методе контрацепции.

В течение последних лет дозы эстрогенов и гестагенов, содержащихся в комбинированных оральных контрацептивах (КОК), значительно снизились. В современных препаратах доза гормонов во много раз меньше, что сделало эти препараты практически безопасными для большинства женщин.

Подбор препарата должен осуществлять опытный врач, учитывая индивидуальные особенности организма.

Современные низкодозированные гормональные препараты в основном не оказывают побочного действия. Эти препараты, помимо их основного действия, способны влиять на развитие многих заболеваний репродуктивных органов женщины, таких как эндометриоз, полипоз, доброкачественные и злокачественные новообразования.

Современные низко– и микродозированные оральные гормональные таблетки рекомендуют использовать и нерожавшим девушкам, например регулон и новинет. Кроме того, гормоны, содержащиеся в препаратах, оказывают положительное влияние на состояние кожи: она становится гладкой, сияющей, исчезает угревая сыпь, снижается рост волос на кожном покрове. Если у женщин наблю даются обильные, длительные и болезненные менструации, то прием гормональных противозачаточных средств оказывает положительное влияние на менструальный цикл. Если гормональный противозачаточные препарат подобран правильно, то через 8– 10 недель восстанавливается регулярность цикла, снижается выраженность предменструальный синдром (ПМС), менструальные кровотечения становятся менее обильными и болезненными.

В наши дни при обращении в женскую консультацию за советом о предохранении от незапланированной беременности почти во всех случаях порекомендуют противозачаточные таблетки – оральные контрацептивы. И это не случайно. Большинство врачей считает применение таких средств наиболее безопасным и эффективным.

Установлено, что весомая часть смертей, а также миллионы случаев тяжелых нарушений в сексуальной и репродуктивной сфере являются последствиями плохо выполненных абортов. Возможно, применение гормональных противозачаточных таблеток – это именно то, что вам нужно. Но убедиться в этом можно лишь на практике. Реакция на гормональные препараты у каждого организма индивидуальна, и предсказать ее на 100 % – сложно.

Доказано, что никакое другое средство контрацепции не дает такой надежности и практически 100 %-ной гарантии защиты от нежелательной беременности.

Вероятность забеременеть при правильном приеме противозачаточных средств минимальна и составляет около 0,2–0,5 %. И это – колоссальное преимущество гормональной контрацепции. Но надо понимать: чем надежнее контрацептивный препарат (высокая доза гормонов), тем больше у него возможных осложнений. Поэтому важно знать, что таблетки может назначать только врач. Именно акушер-гинеколог, оценив состояние здоровья женщины, ее образ жизни, противопоказания и другие индивидуальные особенности, решит вопрос, можно ли применять таблетки и какие лучше использовать именно ей. Обязательно следует читать инструкцию к гормональному препарату, прежде чем приобрести его. Гормональные противозачаточные средства имеют некоторые противопоказания, с которыми необходимо ознакомиться. Также рекомендуется изучить доступную литературу по данному вопросу.

После начала приема таблеток необходимо внимательно следить за своим самочувствием. Если ощущается дискомфорт, следует обратиться к врачу. Даже если не появились какие-либо неприятные ощущения, все равно следует проводить необходимые анализы не реже чем раз в год.

Только так можно быть уверенной, что в организме не произошло нежелательных изменений. Важно понимать, что оральные гормональные препараты не могут обеспечить защиту от инфекций, передающихся половым путем. Хотя за счет сгущения слизи цервикального канала создается механическое препятствие не только для сперматозоидов, но и для некоторых опасных микроорганизмов.

Такие препараты рекомендованы главным образом устоявшимся парам, когда партнеры могут полностью доверять друг другу. Если же сексуальные партнеры постоянно меняются, то необходима еще и защита от венерических заболеваний. Действие гормональных контрацептивов – обратимое. После того как женщина заканчивает принимать таблетки, у нее может наступить беременность.

Проведенные исследования показывают, что возможность забеременеть после окончания приема контрацептивов увеличивается. Поэтому во избежание нежелательной беременности стоит пользоваться другими методами, например барьерными. Для рождения здорового ребенка рекомендуется подождать с зачатием около трех месяцев после того, как прием противозачаточных средств закончен.

Противозачаточные таблетки необходимо пить каждый день по одной примерно в одно и то же время, например перед сном или завтраком. Если женщина забыла принять таблетку, надо сделать это сразу же, как только она об этом вспомнила, а следующую таблетку – в обычное время (см. табл. 1). При этом может получиться, что она приняла сразу 2 таблетки – это не страшно!

Таблица 1

Правила приема пропущенных противозачаточных таблеток

В том случае если опоздание в приеме таблетки составляет менее 12 ч, то необходимо как можно быстрее выпить пропущенную таблетку. Если перерыв более 12 ч на второй неделе менструального цикла, то нужно немедленно принять забытую таблетку и использовать барьерные методы контрацепции в течение следующих 7 дней. В случае если срок забытой таблетки составляет более 12 ч и длится третья неделя цикла, то важно не только принять таблетку как только вы о ней вспомнили и использовать барьерные методы контрацепции в течение 7 дней, но и принимать таблетки из новой упаковки без перерыва сразу после завершения текущей.

Если наблюдались рвота, понос, возможно, женщина принимала определенные лекарства (антибиотики, транквилизаторы, противосудорожные и др.), для безопасности необходимо в дополнение пользоваться презервативом в течение одной недели.

Главное, помнить, что нельзя прекращать прием на середине упаковки.

Иногда женщины опасаются принимать противозачаточные таблетки в течение долгого времени. Современные гормональные таблетки можно принимать столько времени, сколько необходимо предохраняться от беременности. Если перестать принимать таблетки, то овуляция возобновится довольно быстро и снова можно забеременеть. Эти таблетки имеют еще одно очень важное достоинство: при их длительном применении уменьшается риск заболевания раком яичников, матки и молочных желез. В течение первых 3-х месяцев приема у некоторых женщин возможны тошнота, увеличение веса на 1–1,5 кг, болезненность молочных желез. Через 2–3 месяца эти явления в большинстве случаев проходят.

При правильном применении гормональных таблеток их эффективность достигает 99 %. Необходимо помнить, что противозачаточные таблетки не предохраняют от заболеваний, передающихся половым путем, и СПИДа. Если существует риск заражениями этими болезнями, нужно дополнительно использовать презерватив. Если женщина решила использовать этот метод после аборта, то прием таблеток лучше начать в первую неделю после операции.

Понимание процессов, происходящих в различных фазах менструального цикла, позволило синтетическим путем получать противозачаточные таблетки, по механизму действия близких к природным гормонам, которые вырабатываются в организме при наступлении беременности для предотвращения появления новых яйцеклеток. Подавление овуляции является наиболее важным механизмом противозачаточного эффекта гормональных препаратов, а также целого ряда лечебных эффектов. Изменение биохимических свойств и сгущение слизи шейки матки препятствует проникновению сперматозоидов в полость матки. Еще одним фактором является изменение эндометрия, в результате чего, даже если овуляция и оплодотворение произошли, яйцеклетка не может закрепиться в эндометрии и беременность не наступает. Таким образом, гормональные противозачаточные таблетки отвечают всем требованиям, предъявляемым к современным контрацептивным средствам:

1) высокая эффективность в плане контрацепции;

2) удобство в использовании;

3) обратимость действия.

Химическая структура синтетических контрацептивных гормонов близка к натуральным эстрогенам и прогестерону. Эстрогены всасываются в верхней части тонкого кишечника и через систему полой вены попадают в печень.

В печени синтезируются метаболиты половых гормонов. До 40 % эстрогена, проходя через печень, потом поступает в кишечник, где повторно всасывается активная часть гормона.

Лекарственные препараты, подавляющие бактериальную флору кишечника (например, антибиотики широкого спектра действия), могут снизить количество активного гормона эстрогена, а значит, уменьшить его уровень в крови и эффективность.

Принципы применения оральных гормональных таблеток

В настоящее время в противозачаточных таблетках – низкая концентрация гормонов, которая легко переносится женщинами. Однако не следует забывать, что контрацептивы относятся к лекарственным средствам, поэтому их использование имеет некоторые ограничения и противопоказания. Основа гормональной контрацепции заключается в применении каждой женщиной той минимальной дозы гормонов, которая оптимально надежна и безопасна.

Классификация современных противозачаточных средств. В настоящее время все оральные противозачаточные таблетки подразделяются на две группы: классические комбинированные эстроген-гестагенные препараты и препараты, называемые мини-пили, содержащие в микродозах только гестагены.

Комбинированные противозачаточные препараты

Содержат эстрогены и прогестагены, применяются в течение 21 дня, начиная с 1-го или 5-го дня менструального цикла. Далее на семь дней делают перерыв, имитируя таким образом женский цикл, который связан с резким падением концентрации гормонов в крови и представлен менструалоподными кровотечениями.

Препараты разделяются на:

а) комбинированные оральные монофазные;

б) комбинированные оральные двух– и трех фазные;

в) комбинированные парентеральные.

Прогестагеновые противозачаточные средства

В зависимости от дозы гормона этинил-эстрадиола оральные гормональные препараты подразделяют на:

1) высокодозированные (доза 0,05 мг);

2) низкодозированные (доза 0,03– 0,035 мг);

3) микродозированные (доза 0,02 мг).

Комбинированные противозачаточные средства

Это наиболее распространенная форма гормональных противозачаточных средств. За последние 40 лет комбинированные оральные контрацептивы претерпели значительные изменения в типе и дозе прогестагенов. 25 % женщин репродуктивного возраста пользуются этим методом контрацепции и часто посещают гинеколога или клиники планирования семьи.

Существует много типов монофазных препаратов, которые отличаются между собой дозой, типом эстрогенов и прогестагенов.

Различают монофазные, двух– и трехфазные оральные противозачаточные препараты. Монофазные препараты содержат постоянную дозу эстрогенного и гестагенного компонентов в каждой таблетке. Монофазные таблетки содержат более высокие дозы гормонов по сравнению с двух-и трехфазными препаратами, но за счет этого являются более надежными. К основным типам этих препаратов, зарегистрированных в России, относятся микрогинон, Диане-35, фемоден, марвелон, регулон, ригевидон, силест, жанин, мерсилон, новинет, логест, ярина (см. табл. 2).

Таблица 2

Монофазных комбинированные оральные контрацептивы

К гормональным препаратам старого поколения относятся такие, как бисекурин, ноновлон, овулен. В них содержится высокая концентрация гормонов, что может неблагоприятно отразиться на состоянии организма, поэтому в настоящее время их не рекомендуется применять в качестве противозачаточного средства.

Двух– и трехфазные гормональные препараты характеризуются переменным содержанием гормонов соответственно фазам менструального цикла. Содержание эстрогена в таких препаратах одинаково, а содержание гестагена изменяется в зависимости от фазы менструального цикла: для 2-й фазы его больше (см. табл. 3).

Таблица 3

Двух– и трехфазные комбинированные оральные контрацептивы

Трехфазные гормональные препараты имеют преимущества по сравнению с другими гормональными средствами, так как они не вызывают изменений в углеводном, жировом обмене, а также практически не оказывают негативного влияния на свертывающую систему крови, что в свою очередь позволяет применять их женщинам старше 35 лет.

Благодаря низкому содержанию гормонов трехфазные препараты считаются наиболее безопасными в плане нежелательных осложнений.

Трехфазные препараты обеспечивают физиологическое влияние на менструальный цикл. Эти препараты, имитируя естественные фазы менструального цикла, содержат 3 различных сочетания гормонов этинилэстрадиола и гестагенов. Известные в России тризистон и иквилар принимают с 1-го дня месячных, трирегол – с 5-го дня менструального цикла.

Однако по этой же причине их эффективность несколько ниже, чем у монофазных препаратов.

В настоящее время именно трехфазные препараты, которые содержат в своем составе прогестагены второго поколения (триквилар, тризистон, трирегол), занимают лидирующие позиции при выборе лечения болезненных менструальных кровотечений (альгодисменорея) и нарушений функциональной способности яичников у молодых, еще не рожавших женщин.

При назначении оральных контрацептивов главным принципом является низкая доза гормонов и высокий контрацептивный эффект. Этинилэстрадиол, являющийся эстрогенным компонентом, не должен быть в дозе выше 30–35 мкг; доза гестагенного компонента (орэтистерон, левоноргестрел, дезогестрел, гестоден и норгестимат) не должна превышать 150 мкг. Также при назначении контрацептивов, помимо количественных характеристик, необходимо учитывать фенотип женщины (конституционно-биологический характер) (см. табл. 4). Принято выделять 3 типа конституционно-биологического фенотипа женщины:

1) тип с преобладанием эстрогенов;

2) сбалансированный тип;

3) тип с преобладанием гестагенов (андрогенов).

Таблица 4

Виды женского фенотипа

Таблица 4

Виды женского фенотипа

Для женщин эстрогенного типа назначаются оральные контрацептивы с повышенным содержанием гестогенного компонента (ригевидон, овидон). Противозачаточные средства с усиленным содержанием эстрогенного компонента подходят женщинам гестагенного типа. Если имеются признаки гиперандрогении (избыточный рост волос на лице, спине, по белой линии живота, внутренней поверхности бедер и на половых органах), то необходимо использовать контрацептив, обладающий антиандрогенным эффектом, содержащий в своем составе ципротерона ацетат (Диане-35), или гестаген третьего поколения: норгестимат, дезогестрел или гестоден (новинет, регулон, логест и др.).

При назначении противозачаточных средств также учитываются характер менструальных выделений и размеры матки, которые являются отражением гормонального фона женщины:

1) для повышенного содержания эстрогенов в женском организме характерны продолжительные и обильные менструации, увеличенные размеры матки;

2) для усиленной активности прогестерона характерны короткие и скудные менструации в сочетании с гипоплазией матки.

Механизм действия оральных гормональных препаратов

Механизм действия противозачаточных средств заключается в торможении созревания, выхода яйцеклетки и имплантации плодного яйца.

Гормональное воздействие начинается на уровне гипоталамуса (часть коры головного мозга), оно заключается в снижении секреции гонадотропин-рилизинг-гормона. Что в свою очередь влияет на железу внутренней секреции – гипофиз, который отвечает за синтез гонадотропных гормонов (ФСГ и ЛГ). В результате в течение всего менструального цикла продукция эстрогенов в яичниках остается на низком уровне.

На цервикальную слизь препараты, содержащие прогестагены, действуют уже через 48 ч, в результате она сгущается и уплотняется. Благодаря этому подвижность и способность сперматозоидов проникать в цервикальную слизь нарушаются.

Примерно через 5–6 дней после оплодотворения яйцеклетки происходит имплантация на эндометрий развивающегося эмбриона.

Для его имплантации и дальнейшего развития эмбриона нужна определенная зрелость желез эндометрия. При применении гормональных контрацептивов нарушается соотношение эстрогенов и прогестерона, что приводит к нарушению функциональных свойств эндометрия, что в конечном итоге препятствует процессу имплантации.

Преимущества гормональных противозачаточных средств

Кроме противозачаточного действия, оральные гормональные препараты оказывают защитный эффект на организм женщины, который заключается в снижении риска возникновения внематочной беременности, доброкачественных и злокачественных заболеваний органов малого таза и молочных желез, инфекционных заболеваний за счет увеличения вязкости шеечной слизи.

Менструации становятся регулярными, менее обильными, с менее выраженным болевым синдромом. При наличии угревой болезни (акне) и усиленного оволосения (гирсутизма) очень хороший эффект на регуляцию менструального цикла оказывает применение Диане-35. Этот препарат применяется в России в качестве противозачаточного средства у женщин с повышенным содержанием мужских гормонов (андрогенизация). Под влиянием гормональных препаратов уменьшаются проявления доброкачественных изменений молочных желез.

Кроме того, гормональные средства предохранения служат профилактикой остеопороза (патологического разрешения костной ткани) у женщин в постменопаузе, также применяются при ганодотропной аминорее, синдроме истощенных яичников, преждевременной менопаузе, способствуют улучшению течения ревматоидного артрита.

На фоне приема оральных контрацептивов снижается частота: воспалительных заболеваний органов малого таза, кист яичников, внематочной беременности, миомы матки, рака яичников (за счет уменьшения числа овуляций и травматизации поверхностного слоя яичников), рака эндометрия, заболеваний щитовидной железы, анемий и язв двенадцатиперстной кишки. Неудачи, т. е. наступление нежелательной беременности при применении оральных гормональных препаратов, могут возникнуть из-за нарушений метода и способа приема таблеток. Надо сказать, что частота наступления беременности из-за метода составляет 0,2–1,0 % случаев на 100 женщин в год. Этот показатель может быть и выше, если женщина принимает таблетки нерегулярно. Опасения некоторых женщин перед приемом гормональных препаратов, конечно, имеют основания. Но поскольку новейшие технологии изготовления противозачаточных таблеток позволяют существенно снизить дозу гормонов в этих препаратах, отрицательные последствия после их приема наблюдаются у незначительного числа женщин.

К наиболее опасным осложнениям использования гормональных препаратов относятся: повышенный риск закупорки тромбами сосудистого русла (тромбоэмболии), сосудистых заболеваний, риск инфаркта миокарда (особенно у курильщиц), нарушение углеводного, жирового и витаминного обменов и др.

Риск повышается для курящих женщин в возрасте старше 35 лет. Важно перед назначением оральных противозачаточных таблеток изучить свою наследственность: наличие тромбозов и тромбоэмболий у отца, матери, сестер, братьев; случаи инфаркта миокарда у молодых родителей; привычное невынашивание беременности; тяжелые гестозы во время беременности и др.

После отмены гормональных препаратов овуляция быстро восстанавливается. В большинстве случаев для восстановления фертильности (способности к зачатию) необходимо 2–3 месяца, поэтому на этот период следует воздержаться от планирования беременности. Установлено, что прием противозачаточных таблеток до начала цикла зачатия не оказывает негативного воздействия на плод. Однако рекомендуется прекратить прием гормональных препаратов при подозрении на беременность. Создание препаратов с меньшей дозой эстрогенов является полезным и важным.

Примерно через 5–6 дней после оплодотворения яйцеклетки происходит имплантация на эндометрий развивающегося эмбриона.

Преимуществами комбинированных гормональных противозачаточных препаратов являются их хорошая переносимость и низкая частота побочных реакций. Однако нарушения цикла в виде кровотечений на фоне приема комбинированных гормональных препаратов встречаются чаще. Эти контрацептивные средства являются препаратами выбора для женщин, относящихся к группе повышенного риска развития сердечно-сосудистой патологии, подростков и женщин старше 35 лет с отягощенной наследственностью.

Абсолютные противопоказания для применения противозачаточных таблеток:

1) тромбоз вен в анамнезе;

2) беременность;

3) злокачественные опухоли;

4) гормональнозависимые опухоли;

5) выраженное нарушение жирового обмена;

6) врожденные дефекты выделительной функции печени;

7) прогрессирующие заболевания печени;

8) сосудистые заболевания мозга;

9) инфаркт миокарда в прошлом;

10) ишемическая болезнь сердца;

11) тяжелое варикозное расширение вен (слабовыраженное расширение вен не является противопоказанием к назначению КОК);

12) рассеянный склероз;

13) осложненный сахарный диабет;

14) венерические заболевания;

15) вагинальные кровотечения неясной природы;

16) психические заболевания.

Относительные противопоказания к гор мональной контрацепции:

1) нарушения функции печени с холестазом,

в том числе болезнь Жильбера (повышенный от рождения уровень билирубина в крови);

2) гепатит (в том числе и хронический);

3) заболевания желчного пузыря;

4) артериальная гипертензния;

5) сахарный диабет;

6) эпилепсия;

7) язвенный колит;

8) аллергия;

9) миома матки;

10) хронические заболевания почек;

11) злоупотребление курением в большом количестве, особенно женщинами старше 35 лет;12) отягощенная наследственность в плане венозного тромбоза у женщин до 45 лет;

13) риск венозной тромбэмболии и смертности в результате применения КОК.

В первое время приема противозачаточных таблеток могут возникнуть диспептические симптомы (тошнота, рвота). Для профилактики этих симптомов не рекомендуется принимать таблетки на голодный желудок. Порой этого вполне достаточно, чтобы побочные симптомы ликвидировались.

Кроме тошноты и рвоты, при приеме гормональных препаратов могут появиться и такие нежелательные явления, как кровотечения между менструациями, различные отклонения в течение менструаций; набухание молочных желез; головные боли; видимые изменения вен – синеватые прожилки и «сеточка». У многих вызывает опасения возможность прибавить лишние килограммы, и часто по этой причине женщина отказывается от применения противозачаточных таблеток. Конечно, если у женщины имеется небольшая предрасположенность к полноте, то так как практически все противозачаточные средства стимулируют аппетит, возникает вероятность увеличения веса за счет увеличения количества потребляемых продуктов. Решить эту проблему можно, применяя микро– и низкодозированные гормональные препараты, потому что они не обладают способностью повышать аппетит в отличие от препаратов с высокой концентрацией гормонов. Такое неблагоприятное побочное действие, как излишний рост волос на теле и лице, легко можно предупредить: до приема гормональных средств надо сделать анализ крови на гормоны.

Только врач акушер-гинеколог, зная и учитывая все особенности современных препаратов и тонкости биохимических процессов, протекающих в организме, может грамотно подобрать индивидуально подходящий препарат. Следует отметить, что гормональные препараты, содержащие минимальные дозы гормонов, практически не влияют на гормональный фон организма, т. е. не увеличивают массу тела и рост волос на лице.

Данные препараты показаны молодым девушкам. Выраженность негативных реакций зависит от индивидуальных особенностей женского организма, от вида и дозы гормональных препаратов, что связано с эстроген-прогестероновым балансом. Такие реакции наблюдаются примерно через 8 недель после первого приема таблеток. Это обусловлено тем, что один и тот же препарат у разных женщин может провоцировать как избыток, так и недостаток эстрогена или прогестерона.

При выявлении повышенной концентрации гормона тестостерона не рекомендуется принимать препараты с повышенным содержанием мужских гормонов.

Следующие симптомы развиваются при нарушениях гормонального баланса:

1) недостаток эстрогена: скудные менструации (олигоменорея) или их отсутствие (аменорея), кровянистые выделения в начале и середине цикла, уменьшение размера молочных желез, сухость влагалища. Со стороны нервной системы: раздражительность, нервозность, депрессия, мигрень;

2) избыток эстрогена: мигрень, головокружение, диспептические явления (тошнота, рвота), нагрубание молочных желез, повышение артериального давления, тромбофлебит, судороги, сокращение икроножных мышц, вздутие живота (метеоризм), увеличение массы тела;

3) недостаток гестагена: обильные и длительные месячные с кровяными сгустками (гиперменорея, полименорея), кровянистые выделения могут наблюдаться в течение всего цикла, нерегулярные менструации на фоне приема гормонального препарата;

4) избыток гестагена: увеличение веса, скудные менструации, снижение полового влечения, депрессия, мигрень, повышенная утомляемость, снижение работоспособности, сыпь, угри.

Во всех случаях таких негативных реакций необходима консультация врача-гинеколога. Если побочные эффекты сохраняются дольше, чем в течение 3—4-х месяцев после начала приема, или усиливаются, то необходимо сменить противозачаточный препарат или прекратить его прием.

Показания к прекращению гормональной контрацепции:

1) беременность;

2) выраженная мигрень;

3) внезапные острые нарушения зрения;

4) острые тромбоэмболические осложнения;

5) повышение артериального давления;

6) желтуха и острые заболевания печени;

7) длительная иммобилизация (неподвижность);

8) планируемые серьезные хирургические вмешательства;

9) выраженная прибавка массы тела;

10) изменение тембра голоса;

11) рост миомы матки.

Некурящие женщины старше 40 лет могут безопасно использовать противозачаточные таблетки вплоть до менопаузы. Предпочтительно применение гормональных препаратов, содержащих низкие дозы эстрогенов.

Препараты третьего поколения – дезогестрел и гестоден – обеспечивают защиту от инфаркта миокарда и являются препаратами выбора для курящих женщин, пациенток старшего возраста, больных диабетом и гипертонией. Они также могут использоваться при побочных эффектах от применения препаратов второго поколения. В случае, когда необходимо выполнить какое-либо хирургическое вмешательство, рекомендуется прекратить прием гормональных препаратов за 4 недели до серьезных операций или оперативных вмешательств на нижних конечностях. Возобновить прием противозачаточных таблеток можно после полного выздоровления в следующем нормальном менструальном цикле.

После того как прием комбинированного гормонального препарата закончен, женщина способна забеременеть в течение 1 года. Показатель наступления беременности после окончания цикла оральной контрацепции составляет 85–90 %. Прием комбинированных гормональных препаратов не оказывает негативного влияния на плод, развитие и исход беременности.

Если в ранние сроки желательной беременности произошел несанкционированный прием комбинированного гормонального препарата, то нет необходимости прерывать эту беременность. Но, безусловно, при первых признаках беременности стоит прекратить прием гормональных таблеток.

Влияние лекарственных препаратов на эффективность противозачаточных таблеток раскрывает следующая таблица (см. табл. 5).

Таблица 5

Взаимодействие оральных контрацептивов с лекарственными препаратами

Поэтому перед выбором того или иного препарата необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, особенно если имеет место длительный прием какого-либо лекарства вместе с противозачаточными таблетками. Также надежность гормональных таблеток снижается в следующих случаях: при наличии рвоты или поноса, поскольку в таком случае гормоны не усваиваются организмом; в случае пропуска приема одной, двух и более таблеток.

При переезде в другой временной пояс не следует изменять время приема препарата, так как имеет значение только 24-часовой интервал между приемом таблеток.

В случае рвоты или диареи, нарушающей всасывание противозачаточных таблеток, в течение 3 ч после приема препарата необходимо принять дополнительную таблетку. При возникновении повторных приступов рвоты или диареи после того, как вы приняли дополнительную таблетку, следует вернуться к обычному порядку приема, когда это станет возможным, но уже не считать данный цикл надежно защищенным и предохраняться с помощью других методов.

Что делать при пропуске приема таблеток? Все зависит от принимаемого препарата. Необходимо внимательно прочитать инструкцию, там должны быть указания на этот случай. В случае пропуска приема таблеток:

1) в середине цикла (примерно с 7-го по 14-й день) – низкий риск наступления беременности, можно пропустить 4 дня (яичники в этот промежуток времени бездействуют);

2) в конце приема упаковки – необходимо начать следующую упаковку таблеток сразу же, без интервала в 7 дней;

3) пропуск таблетки в начале приема упаковки опасен, так как после семидневного интервала может вызвать овуляцию. Рекомендуется продолжить прием таблеток и использовать презерватив в течение всего цикла или в течение 7 дней после последней пропущенной таблетки.

Положительное влияние противозачаточных средств. Врачи рекомендуют принимать гормональные препараты, чтобы избежать развития тех или иных заболеваний.

Применение гормональных таблеток оказывает следующие положительные влияния:

1) снижает риск развития злокачественных новообразований, в частности было доказано уменьшение частоты возникновения рака яичников, и что характерно, этот эффект наступает после 2 лет приема гормонов и продолжается в течение почти 10 лет после того, как прием закончен. Риск при этом может уменьшиться на 60–80 %;

2) уменьшает возникновения рака эндометрия на 50 %;

3) уменьшает возникновения рака толстой и прямой кишок на 35 %;

4) уменьшает размер доброкачественных кист яичников и снижает риск их образования;

5) стимулирует рассасывание и уменьшение риска развития доброкачественных опухолей молочной железы – фибром и кист;

6) прием монофазных гормональных таблеток повышает эффективность лечения бесплодия;

7) снижает риск развития воспалительных процессов в органах малого таза, которые могут способствовать бесплодию;

8) комбинированные или гестагенные препараты, а также инъекционные контрацептивы дают положительный эффект при эндометриозе;

9) эстрогены, содержащиеся в комбинированных оральных контрацептивах, применяются для замедления развития у женщин остеопороза, т. е. способствуют уменьшению потери костной ткани, которое начинается после менопаузы; при ганодотропной аменорее, синдроме истощенных яичников, преждевременной менопаузе;

10) уменьшает риск внематочной беременности, так как оральные гормональные препараты тормозят овуляцию;

11) повышает эффективность лечения желе-зодефицитной анемии, так как уменьшает кровопотери в период менструации, благодаря чему самочувствие женщин улучшается;

12) снижает выраженность предменструального синдрома;

13) снижает выраженность болевого синдрома во время менструаций;

14) комбинированные оральные препараты, содержащие высокую концентрацию гестагенов, нормализуют нарушенный менструальный цикл, особенно у женщин, страдающих обильными и длительными кровотечениями, так как противозачаточные таблетки устанавливают в организме свой регулярный цикл;

15) комбинированные эстроген-гестагенные гормональные препараты влияют на нормализацию менструального цикла у женщин, в анамнезе которых прежде наблюдалась аменорея, связанная с яичниковой недостаточностью;

16) комбинированные оральные противозачаточные средства, содержащие гестагены с антиандрогенным действием, уменьшают количество и выраженность угрей, снижают повышенную сальность кожных покровов (себорея), что особенно важно для подростков и молодых девушек.

Рассмотрим несколько примеров комбинированных оральных контрацептивов.

Новинет

Новинет представляет собой монофазный оральный контрацептив, который содержит комбинацию эстрогена и гестагена.

Состав: 1 таблетка содержит 0,02 мг этинилэстрадиола и 0,15 мг дезогестрела.

Действие препарата. Препарат содержит гестаген и эстроген синтетического происхождения, более активные по своему действию, чем натуральные половые гормоны.

Действие этих гормонов обусловлено предупреждением выделения фолликуло-стимулирующего и лютеинизирующего гормонов, что препятствует процессу овуляции. Эффект улучшается благодаря увеличению вязкости цервикальной слизи. Это, как было сказано, препятсятвует прохождению сперматозоидов в полость матки. Достоинством препарата является минимальное содержание эстрогена, что снижает риск появления побочных эффектов, обусловленных эстрогенами, в частности тошноты, болей в молочных железах, прибавления массы тела, тромбоэмболических осложнения и др.

Гестаген третьего поколения, входящий в состав препарата, снижает до минимума метаболические воздействия, прежде всего на углеводный и липидный обмены.

Препарат отличается незначительным количеством побочных эффектов и нормальной переносимостью. Наибольшая концентрация препарата в крови проявляется через 1,0–1,5 ч.

Показания к применению: оральная контрацепция, расстройства менструального цикла функционального характера, дисменорея, предменструальный синдром.

Препарат особенно хорошо подходит девушкам и молодым женщинам, так как содержит более низкие дозы гормонов и дает минимум побочных эффектов.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, кормление грудью, тяжелые заболевания печени, врожденные гипербилирубинемии, желчно-каменная болезнь, холецистит, хронический колит; наличие или указание на тяжелые сердечно-сосудистые изменения, тромбоэмболии и предрасположенность к ним, опухоли печени, злокачественные опухоли, прежде всего рак молочной железы или эндометрия; гиперлипопротеидемии, тяжелая артериальная гипертензия, сахарный диабет с сосудистыми осложнениями, серповидно-клеточная анемия, хроническая гемолитическая анемия, влагалищное кровотечение невыясненной причины, мигрень, отосклероз; идиопатическая желтуха беременных в прошлом, тяжелый кожный зуд или герпес беременных.

Способ применения: начинать прием контрацептива необходимо в первый день менструации.

Принимают по таблетке в одно и то же время суток в течение 21 дня.

После этого следует сделать 7-дневный перерыв. В течение этих 7 дней происходит менструальноподобное кровотечение. На 8-й день нужно начать прием таблеток из следующей упаковки даже в том случае, если кровотечение еще не прекратилось. В случае перехода к данному контрацептиву после другого препарата применяется такая же схема. После родов женщинам, не кормящим грудью, препарат можно начать принимать через 21 день. Женщинам, которые продолжают кормить грудью, можно начать принимать препарат с 6-го месяца после родов.

Пропуском таблетки считается случай, когда между приемом последних таблеток прошло более 36 ч.

Эффективность контрацепции при этом в настоящем цикле снижается.

В случае пропуска одной таблетки на 1-й или 2-й неделе цикла следует принять 2 таблетки в последующий день и затем продолжить регулярный прием.

В случае пропуска 2-х таблеток подряд на 1-й или 2-й неделе цикла нужно принять по 2 таблетки в последующие 2 дня, после чего продолжить регулярный прием, используя дополнительные методы контрацепции до конца цикла.

Побочные эффекты отмечаются очень редко.

Надо заметить, что за счет минимального содержания эстрогена в препарате риск овуляции и кровянистых выделений из половых путей в случае пропуска приема таблетки увеличивается. За счет минимального содержания эстрогена в препарате возрастает риск нерегулярных кровянистых выделений из половых путей.

При пропуске таблетки на 3-й неделе цикла 7-дневный перерыв делать не следует.

При применении препарата необходимо тщательное соблюдение правил его приема (регулярно, в одинаковое время суток, без пропуска таблеток).

Могут возникать такие побочные эффекты, как тошнота, рвота, головная боль, напряженность молочных желез, изменение массы тела и либидо, подавленное настроение, в отдельных случаях – дискомфорт при ношении контактных линз. Однако эти симптомы, как правило, имеют временный характер и проходят самостоятельно через 2–3 месяца постоянного применения препарата.

В редких случаях возможны повышение артериального давления, тромбозы и тромбоэмболии, заболевания желчного пузыря, желтуха, кожные высыпания, выпадение волос, изменение влагалищной секреции, микоз влагалища, повышенная утомляемость, диарея.

Предостережение. До применения контрацептива женщина должна пройти общее и гинекологическое обследования (главным образом, измерение артериального давления, определение уровня глюкозы в крови, исследование функции печени, обследование молочных желез, цитологический анализ цервикального мазка.

Эти обследования необходимо пройти для исключения возможной беременности и заболеваний, при которых контрацептивы противопоказаны.

Женщинам, у которых в семье встречались тромбоэмболии в молодом возрасте или нарушения свертываемости крови, применение препарата не рекомендуется.

Применять препарат очень осторожно следует при таких заболеваниях, как: сахарный диабет, болезни сердца, артериальная гипертония, патологические нарушения функций почек, тромбофлебит, рассеянный склероз, бронхиальная астма, эпилепсия.

Во время приема препарата необходимо консультироваться у гинеколога каждые 6 месяцев.

В случаях нарушения функций печени во время приема препарата женщина должна находиться под контролем терапевта и посещать его каждые 2–3 месяца.

При невозникновении менструальноподобного кровотечения продолжить прием можно только после исключения беременности.

При появлении ациклических кровотечений, что обычно бывает в первые 2–3 месяца после начала приема препарата, рекомендуется продолжать прием новинета.

Как правило, в большинстве случаев эти кровотечения прекращаются спонтанно.

При повторяющихся ациклических кровотечениях женщине необходимо пройти медицинское обследование для исключения патологии внутренних органов.

При появлении рвоты или поноса прием препарата не прекращают, но при дополнительном использовании механического способа контрацепции.

У женщин, использующих оральные контрацептивы, в состав которых входит эстрогены, возрастает риск развития тромбоэмболии.

Риск тромбоэмболии повышается с возрастом в основном у курящих женщин.

Поэтому женщинам в возрасте старше 30 лет, принимающим оральные контрацептивы, следует полностью отказаться от вредной привычки.

Если женщина планирует беременность, прием препарата лучше прекратить не менее чем за 3 месяца до запланированой беременности.

Прогестагенные контрацептивы

Гестагенные контрацептивы не имеют эстрогенного компонента и содержат только прогестин в количестве 1 мг или менее (континуин, экслютон, микронор и др.).

Прогестагеном в данных контрацептивах являются производные 19-нортестостерона: норэтистерон, линестренол, этинодиола диацетат, левоноргестрел.

Гестагенные гормональные препараты эффективно предохраняют женщину от беременности. При этом наблюдения показывают, что эффективность данных средств выше у женщин старшего возраста.

Этот тип таблеток называют мини-пили.

Под действием мини-пили уменьшается проникающая способность сперматозоидов, угнетается подвижность маточных труб.

Они вызывают сгущение шеечной слизи, уменьшая ее количество в середине цикла и поддерживая высокую вязкость, чем препятствуют проникновению спермы в полость матки. Этот эффект прекращается спустя 20–22 ч после приема одной таблетки. Вязкость слизи появляется через 2 ч после приема противозачаточной таблетки. Кроме того, под влиянием мини-пили происходят морфологические и биохимические изменения эндометрия, которые создают неблагоприятные условия для имплантации. Эффект воздействия на функцию яичников варьируется от полной блокады овуляции до нормальной овуляции у 40 % женщин, принимающих этот препарат. Изменяется количество и качество цервикальной слизи, усиливается ее вязкость. Этот вид предохранения возможно применять при лактации. Мини-пили не влияют на свертывающую систему крови.

В отличие от комбинированных гормональных таблеток мини-пили не вызывают изменений обмена жиров и углеводов. Какие-либо изменения функции печени при применении мини-пили минимальны.

Препараты незначительно влияют на систему гемостаза и не повышают риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Гестагенные препараты оказывает благоприятное воздействие при болезненных менструациях, масталгии, предменструальном синдроме.

К преимуществам гестагенных препаратов можно отнести хорошую переносимость, быстрое восстановление репродуктивной функции после прекращения приема гормонального препарата, достаточную эффективность при соблюдении правил приема.

Таблетки необходимо принимать ежедневно в одно и то же время, обычно ранним вечером, непрерывно.

Начать прием гестагенных препаратов необходимо с 1-го дня менструального цикла. После аборта гормоны применяются с первых суток, после родов – с 21—28-го дня послеродового периода.

При пропуске приема таблетки более чем на 3 ч необходимо в течение 7 дней использовать барьерные методы предохранения. Если незащищенный половой акт происходит после трехчасового перерыва в приеме таблеток, тогда необходимо прибегнуть к экстренной контрацепции. При возникновении рвоты менее чем через 3 ч после приема очередной таблетки или же диареи меры дополнительной контрацепции следует соблюдать в течение 48 ч после ее прекращения. Наступление беременности на фоне приема гестагенных контрацептивов возникает, как правило, в результате нарушения режима приема таблеток.

Применение прогестагенных препаратов подходит:

1) женщинам в период кормления грудью;

2) женщинам, страдающим сахарным диабетом;

3) женщинам с повышенным артериальным давлением;

4) женщинам, страдающим тяжелой мигренью;

5) женщинам, у которых есть высокий риск тромб эмболии при наследственной патологии, неподвижности, серьезных хирургических вмешательствах;

6) женщинам с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний при курении в возрасте старше 35 лет, нарушении жирового обмена;

7) женщинам, у которых имеются побочные реакции или противопоказания к применению комбинированных гормональных препаратов;

8) женщинам, которые считают данный метод предохранения наиболее оптимальным для себя.

Достоинством гестагенных оральных контрацептивов является возможность их применения в период вскармливания.

Сочетание данных препаратов с лактацией, т. е. кормлением грудью, обеспечивает надежную защиту от нежелательной беременности, и кроме того, отсутствие менструаций на фоне лактации предотвращает любые потенциальные нарушения менструального цикла. Надо сказать, что доза прогестерона настолько мала, что его количество в грудном молоке незначительно. Поэтому не нужно переживать о том, что применение данных препаратов может как-то негативно сказаться на здоровье вскармливаемого грудью ребенка. Доказано, чтобы ребенок получил дозу прогестерона, равную одной таблетке, он должен находиться на естественном вскармливании в течение трех лет при условии, что женщина будет принимать препарат ежедневно. Оптимальным для начала приема препарата является срок 12 недель после родов, когда организм трехмесячного новорожденного уже способен усваивать препарат, попавший ему с молоком матери. Однако недостатком оральных прогестагенных препаратов является быстрое выведение препарата из организма (в течение 12–24 ч), что требует строгого соблюдения режима ежедневного приема таблеток.

Молодым женщинам с нарушенным жировым обменом (с весом выше 70 кг) следует принимать по 2 таблетки в день.

Недостатком гестагенных оральных контрацептивов является возможность появления нерегулярных кровянистых выделений из половых путей в первые несколько месяцев использования контрацепции.

Противопоказаниями к приему прогестагенных препаратов являются:

1) большинство тяжело протекающих заболеваний, течение которых может усложняться под воздействием гормональных препаратов (сосудистые заболевания, цирроз печени);

2) какие-либо серьезные негативные эффекты оральных гормональных препаратов, если точно не известно, что они связаны с эстрогенами (злокачественные и доброкачественные опухоли печени);

3) кровотечения из половых путей, причина которых установлена, поскольку при приеме препаратов увеличивается вероятность нарушений менструального цикла (дисменореи). Поэтому перед назначением препаратов следует провести тщательное обследование для выяснения причины кровотечения;

4) тромбоэмболические заболевания;

5) внематочная беременность в прошлом или высокий процент развития внематочной беременности. Поскольку есть вероятность увеличения риска развития внематочной беременности при приеме мини-пили;

6) кисты в яичниках.

Прием гормональных препаратов безопасен во всех остальных случаях.

Гестагенные препараты в отличие от комбинированных контрацептивов используются реже. Это обусловлено несколько меньшей их эффективностью и значительной частотой нарушений менструального цикла.

Однако в некоторых случаях гестагенные препараты все же применяют.

Рассмотрим несколько примеров гестагенных оральных контрацептивов.

Эксклютон

Эксклютон представляет собой таблетки по 0,5 мг.

Гестагенный компонент представлен линэстренолом. Кроме того, в состав таблеток входят картофельный крахмал, амилопектин, лактозы моногидрат, магния стеарат.

Как и остальные пероральные контрацептивные препараты, имеющие в своем составе только прогестаген, экслютон более подходит женщинам в период кормления грудью и женщинам, которым не рекомендуется применение эстрогенов.

Контрацептивное действие препарата связано прежде всего с повышением вязкости слизи шейки матки, что снижает возможность проникновения сперматозоидов.

К другим эффектам относится нарушение транспорта яйцеклетки по маточным трубам.

Кроме того, у большинства женщин, принимающих данный препарат, отмечается угнетение овуляции и формирования желтого тела.

Препарат не оказывает значимого воздействия на углеводный, жировой обмены и на гемостаз.

При соблюдении рекомендаций по применению препарата его эффективность приближается к эффективности комбинированных оральных контрацептивов.

При применении препарата возможно появление ациклических кровянистых выделений из половых путей, в некоторых случаях кровотечение не возникает вообще.

Как правило, после периода адаптации к гормональному препарату характер вагинальных кровотечений нормализуется.

Максимальная концентрация препарата в плазме крови возникает через 2–4 ч после приема.

Выведение линестренола и его метаболитов происходит с мочой и калом.

Схема применения препарата. Таблетки необходимо принимать в соответствии с порядком, указанном на упаковке, каждый день в одно и то же время, запивая жидкостью. Прием препарата по 1 таблетке рассчитан на 28 дней.

Последующую упаковку нужно начинать сразу после окончания предыдущей.

Если более месяца до начала использования препарата женщина не принимала контрацептивы, применение данного препарата начинают в первый день менструального цикла (первым днем считается первый день менструального кровотечения).

Возможно также начало приема на 2– 5-й день цикла, но в этом случае необходимо применение барьерного контрацептива в течение первых 7 дней приема таблеток во время первого менструального цикла.

При переходе с комбинированных оральных контрацептивов на гестагенный препарат прием таблеток начинают на следующий день после приема последней активной таблетки комбинированного препарата.

В этом случае нет необходимости в использовании дополнительных средств предохранения.

При переходе с других оральных контрацептивов, содержащих только прогестаген (мини-пили, инъекционные или имплантационные формы), или внутриматочных контрацептивных средств, высвобождающих прогестаген, необходимо следовать таким рекомендациям.

Женщина может перейти с приема таблеток мини-пили в любой день.

При переходе с имплантированного или внутриматочного контрацептива – в день его удаления, с инъекционного контрацептива – в день, когда должна быть следующая инъекция.

Во всех этих случаях женщине необходимо использовать дополнительное барьерное средство предохранения в течение первых 7 дней приема препарата.

Если до начала приема препарата был незащищенный половой контакт, перед началом применения экслютона важно убедиться в отсутствии беременности или дождаться начала следующей менструации.

Контрацептивное действие препарата снижается, если между приемами двух таблеток прошло более 27 ч.

Если женщина приняла следующую таблетку экслютона с опозданием менее чем на 3 ч, то нужно принять эту таблетку как можно скорее и затем продолжать прием препарата в обычное время.

Если опоздание в приеме составило более 3 ч, то необходимо продолжить прием препарата, дополнительно используя барьерный метод контрацепции в течение последующих 7 дней. При возникновении тяжелых расстройств функции пищеварительного тракта всасывание препарата может быть неполным.

В связи с этим необходимо принимать дополнительные меры контрацепции.

Если рвота произошла в период до 3 ч после приема таблетки, то указания соответствуют таковым при пропуске таблеток.

Если женщине не хочется изменять свой обычный график приема таблеток, то следует использовать дополнительную таблетку из другой упаковки.

Противопоказания: наличие диагностированной или предполагаемой беременности, тромбоэмболия, наличие тяжелого заболевания печени в прошлом, прогестагензависимые опухоли, маточное кровотечение неустановленной причины, повышенная чувствительность к активному веществу или другим компонентам данного препарата.

Вероятность развития внематочной беременности при применении гестагенных оральных контрацептивов, выше, чем при использовании комбинированных препаратов.

Побочные эффекты: к наиболее распространенным побочным эффектам препарата относятся ациклические кровотечения, нагрубание молочных желез, изменение настроения, тошнота и головная боль.

Выраженность симптомов, как правило, постепенно уменьшается на 12-м цикле приема. Со стороны кожи возможны различные проявления (сыпь, узловая эритема и др.), со стороны органов зрения – непереносимость контактных линз.

Особые указания: при наличии какого-либо фактора риска преимущества и риск применения прогестагена оцениваются врачом для каждой женщины индивидуально.

Дополнительными факторами риска развития эктопической беременности являются случаи внематочной беременности в прошлом, а также поражения маточных труб заболеваниями инфекционного происхождения или после оперативного вмешательства.

При наступлении беременности, в случае применения данного контрацептива в первую очередь необходимо исключить внематочную беременность!

Кроме того, возможность внематочной беременности необходимо исключить при аменорее или боли в области живота. В некоторых случаях возникает хлоазма, особенно у женщин с хлоазмой беременных в прошлом.

Таким женщинам рекомендуется избегать инсоляции и ультрафиолетового излучения при приеме контрацептива. Хотя гестагенные препараты могут влиять на резистентность к инсулину и толерантность к глюкозе, нет необходимости изменять режим приема препаратов инсулина для больных сахарным диабетом, использующих оральные контрацептивы, содержащие прогестаген.

Женщины с сахарным диабетом, принимающие гормональные контрацептивы, должны находиться под наблюдением врача.

Перед началом применения экслютона необходимо пройти гинекологическое обследование, чтобы удостовериться в отсутствии беременности.

При наличии нарушений менструального цикла (олигоменореи и аменореи) у женщины необходимо перед началом применения препарата выяснить причины этого состояния.

Если кровянистые выделения из половых путей при приеме препарата становятся частыми и нерегулярными, можно проконсультироваться с врачом по поводу использования другого контрацептивного препарата.

В случае аменореи в период приема данного контрацептива необходимо удостовериться в отсутствии беременности.

В случае наступления беременности прием препарата необходимо прекратить.

Эффективность оральных контрацептивов, содержащих только прогестаген, снижается в случае пропуска приема препарата, в случае желудочно-кишечных нарушений или при одновременном приеме другого препарата.

Научные исследования не выявили повышенного риска врожденных пороков у детей, матери которых принимали оральные контрацептивы до беременности, а также тератогенного влияния при случайном приеме оральных контрацептивов на протяжении начального периода беременности.

Однако данных об оральных контрацептивах, содержащих только прогестаген, нет.

Как и другие гестагенные контрацептивы, экслютон не влияет на процесс лактации и состав грудного молока.

Однако небольшое количество прогестагена выделяется с грудным молоком.

При этом сообщения о любом негативном влиянии на ребенка грудного возраста отсутствуют.

Входящие в состав гестогенных контрацептивов гормоны могут влиять на результаты некоторых лабораторных тестов, включая биохимические исследования функции печени, щитовидной железы, надпочечников и почек, показатели углеводного обмена и т. д. Но эти изменения, как правило, не выходят за границы физиологических колебаний.

Комбинация применения оральных контрацептивов и других лекарственных средств может привести к выраженным влагалищным кровотечениям или неэффективности контрацептива.

Специальные исследования по действию экслютона не проводились.

Возможно взаимодействие со следующими препаратами: фенитоином, барбитуратами, примидоном, карбамазепином, рифампицином и, также с окскарбазепином, топираматом, фелбаматом, ритонавиром, гризеофульвином и препаратами вербены лекарственной.

Женщинам, принимающим любые из вышеуказанных препаратов, следует временно применять барьерные контрацептивы в дополнение к экслютону или выбрать другой метод контрацепции.

Барьерные методы контрацепции рекомендуется применять в период одновременного использования подобного препарата и в течение 28 дней после прекращения его приема.

Оральные контрацептивы могут влиять на метаболизм других лекарственных средств. Соответственно могут изменяться концентрации таких препаратов в плазме крови и в тканях. Случаи побочных эффектов при передозировке препарата не известны.

Специфических антидотов нет, лечение – симптоматическое.

Жанин – комбинированный низкодозированный монофазный контрацептив.

Состав: в одном драже – 3 мкг этинил-эстрадиола и 2 мг диеногеста.

Данный препарат в качестве гестагенного компонента содержит диеногест. Диеногест наиболее приближен по своему строению к натуральному прогестерону, метаболически нейтрален.

Кроме того, данный гормон обладает антиандрогенной активностью, поэтому успешно применяется не только в качестве контрацептивного, но и лечебного средства у женщин с угревой сыпью, себореей и гирсутизмом.

К преимуществу препарата можно отнести также практически 100 %-ную биодоступность, отсутствие первичного метаболизма в печени.

Препарат жанин, помимо контрацептивной функции, оказывает благоприятное воздействие на организм женщины. Жанин оказывает регулирующее влияние на менструальный цикл, снижает болевой синдром во время менструации, служит профилактикой заболеваний женских половых органов, оказывает благоприятное воздействие на волосы и кожу.

Иногда могут возникать головные боли, нагрубание молочных желез, тошнота. Эти симптомы свойственны всем гормональным оральным препаратам. Однако с увеличением продолжительности приема жанина побочные ощущения снижаются и проходят.

Жанин не оказывает влияния на функции печени, почек, цифры артериального давления, не приводит к изменениям массы тела. Значимых воздействий на иммунную систему препарат также не оказывает.

Во время приема жанина значительно уменьшаются проявления себореи.

Этот эффект обусловлен снижением выработки кожного сала, а это в свою очередь является профилактической мерой при возникновении акне.

Жанин представляет собой современный низкодозированный монофазный контрацептив, зарекомендовавший себя с хорошей стороны. Препарат защищает женщину от нежелательной беременности в течение периода приема таблеток. Репродуктивная функция восстанавливается сразу после отмены препарата.

Диане-35

Комбинированный низкодозированный монофазный оральный контрацептив, обладающий выраженным антиандрогенным действием. Препарат содержит эстроген – этинил-эстрадиол и антиандроген с гестагенной активностью – ципротерона ацетат.

Ципротерона ацетат, содержащийся в данном контрацептиве, подавляет влияние андрогенов, вырабатываемых в женском организме.

Благодаря этому возможно лечение заболеваний, связанных со значительным образованием андрогенов.

На фоне приема препарата уменьшается повышенная деятельность сальных желез, которая приводила к развитию акне и себореи.

Через 3–4 месяца приема контрацептива сыпь, как правило, проходит.

Повышенная жирность волос и кожи проходит еще раньше.

Кроме того, на фоне применения контрацептива уменьшается выпадение волос.

Использование Диане-35 у женщин фертильного возраста снижает проявления легких форм гирсутизма (избыточный рост волос на спине, груди, лице, по белой линии живота, внутренней поверхности бедер и половых органах).

Однако этот эффект возникает только после нескольких месяцев применения препарата. Помимо антиандрогенной активности, ципротерона ацетат обладает выраженным гестагенным действием. Контрацептивный эффект препарата основан на взаимодействии различных факторов, наиболее важными из них являются подавление овуляции и изменение секреции слизи канала шейки матки. Менструальный цикл становится более регулярным, реже отмечается болевой синдром во время менструации, уменьшается интенсивность кровянистых выделений, что снижает риск железодефицитной анемии.

Начинать применять инъекционный препарат можно спустя 6 недель после родов (независимо от того, осуществляется в этот период кормление грудью или нет).

Показаниями к применению Диане-35 являются:

1) контрацепция у женщин с признаками андрогенизации;

2) андрогензависимые заболевания у женщин: угри, себорея, андрогенная алопеция и гирсутизм;

3) профилактическое и лечебное действие при синдроме поликистозных яичников.

Инъекционные гормональные препараты

Противозачаточные инъекции в России применяются с относительно недавнего времени, поэтому не все женщины знают о них, хотя в других странах они уже достаточно популярны. Применяемый в нашей стране инъекционный гормональный препарат содержит аналог одного из двух женских половых гормонов (прогестагена). Этот препарат имеет такой же механизм действия, как и гормональные таблетки. Применяют различные прогестагенные препараты (депо-провера, норэтистерона анантат). Это препараты длительного действия. Механизм действия основан на блокаде овуляции, а также воздействии на цервикальную слизь и эндометрий. Препарат медленно выводится из мышечного депо.

Противозачаточные уколы назначаются врачом. Препарат вводится глубоко внутримышечно медицинским работником. Инъекция обеспечивает контрацепцию на 8– 12 недель (в зависимости от препарата). Первая инъекция производится в один из первых 5 дней менструального цикла.

Показанием для применения прогестагенных препаратов является наличие таких состояний, как миома матки, мастопатия, эндометриоз, рецидивирующие гиперпластические процессы в эндометрии, а также противопоказания к приему эстрогенов.

Преимущества инъекционных гормональных препаратов:

1) высокая контрацептивная эффективность;

2) удобство в применении;

3) могут быть использованы при кормлении грудью;

4) целесообразно применение данного вида контрацепции при непереносимости других противозачаточных средств;

5) не взаимодействуют с антибиотиками;

6) снижают частоту дисменореи и меноррагии, а также кист яичников;

7) исследования показали, что у женщин, применяющих этот метод предохранения, уменьшается риск развития воспалительных заболеваний матки и придатков, внематочной беременности, а также рака яичников и эндометрия;

8) облегчают симптомы предменструального синдрома;

9) приемлемы для женщин с таким заболеванием, как серповидноклеточная анемия;

10) способ введения препаратов исключает эффект первичного прохождения через печень, что приводит к снижению метаболических изменений;

11) предотвращают развитие железодефицитной анемии;

12) уменьшают припадки эпилепсии;

13) предотвращают развитие вагинальных кандидозов, кист яичников;

14) могут быть использованы при курении;

15) показаны для применения при повышенном артериальном давлении, варикозном расширении вен, малярии, туберкулезе, эпилепсии.

На здоровье будущего ребенка препарат не влияет. При прекращении инъекций способность забеременеть восстанавливается не сразу, а в среднем через 6 месяцев.

Однако данный метод имеет и побочные явления.

Действие введенного препарата не может быть прекращено по желанию женщины до истечения контрацептивного срока препарата.

У некоторых женщин возможны прибавка веса и появление акне.

1. В первые 6 месяцев могут отмечаться нерегулярные менструации. У некоторых женщин в промежутке между менструациями возможно появление кровянистых выделений. Если это вызывает тревогу, то следует обратиться к врачу.

2. Приблизительно у 1/3 женщин в конце первого года при данном способе предохранения наблюдается прекращение менструаций, что можно считать преимуществом метода.

3. Задержка в восстановлении способности к зачатию в течение 5–7 месяцев.

4. Необходимо помнить, что инъекционные гормональные препараты не предохраняют от болезней, передаваемых половым путем, и СПИДа.

Надо сказать, что современные деловые женщины высоко оценивают отсутствие менструации и освобождение от предменструального синдрома во время использования всех депо-прогестагенов в качестве средств предохранения.

Наступление беременности при этом способе предохранения практически невозможно, так как он очень надежен. Эффективность при соблюдении интервалов между инъекциями составляет 99 %.

Примером инъекционного противозачаточного препарата также является препарат нористерат. Препарат вводится глубоко в ягодичную мышцу. Первая инъекция производится во время менструации. Повторные инъекции проводятся каждые 8 недель.

Менструальный цикл при использовании нористерата контролируется лучше, чем при применении депо-провера. Данный препарат рекомендуется в качестве средства кратковременной высокоэффективной контрацепции для:

а) женщин, прошедших вакцинацию против краснухи;

б) мужчин-партнеров, ожидающих хирурги ческой стерилизации;

в) женщин после родов, ожидающих стерилизации.

Противозачаточные капсулы (норплант)

Противозачаточные капсулы, называемые норплантом, являются препаратом пролонгированного действия и сегодня становятся все более популярными. Препарат содержит аналог одного из двух женских половых гормонов (прогестаген) и состоит из 6 силастиковых капсул, которые вводятся под кожу плеча под местной анестезией. Срок действия – 4–7 лет. В течение этого времени происходит медленное выведение гормона в кровь, что обеспечивает надежный противозачаточный эффект. По истечении срока действия капсулы под местной анестезией удаляются, после чего возможна имплантация нового препарата. Противозачаточный эффект проявляется уже через сутки после имплантации. Для введения и удаления норпланта требуется специально обученный персонал. Капсулы должны удаляться через 5 лет, поскольку к этому сроку снижается их эффективность. По желанию женщины удалить норплант можно в любое время. Препарат начинать применять спустя 6 недель после родов. По своему действию он сходен с гормональными ВМС.

Применение препарата показано прежде всего тем женщинам, которые не планируют беременность в ближайшие 5 лет, хотя этот способ обратим в любое время после имплантации.

Следует помнить, что при сочетании с некоторыми лекарственными веществами действие препарата ослабляется.

Если женщина решила забеременеть, способность к зачатию после удаления капсул восстанавливается в среднем в течение 6 месяцев, поэтому на протяжении этого времени лучше использовать другие средства предохранения, например барьерные. Как показали исследования, применение норпланта снижает риск развития воспалительных заболеваний матки и придатков, а также рака яичников и эндометрия. Лечебный эффект от применения препарата при эндометриозе, фиброзах, воспалительных заболеваниях половых органов, болезненных менструациях и предменструальном синдроме основан на действии гестагена, как у мини-пили.

Показания, противопоказания и побочные эффекты норплант подходит курящим женщинам старше 35 лет, а также тем, кто страдает пороком сердца, повышенным артериальным давлением, варикозным расширением вен, сахарным диабетом, мигренями.

Преимущества применения норпланта – это высокая эффективность и длительность действия. Не требует никаких дополнительных способов предохранения. Оказывает некоторое лечебное действие. Возможность использования женщинами, которые имеют противопоказания для приема оральных гормональных средств. Его применение разрешено при грудном вскармливании, поскольку он не оказывает никакого действия на грудное молоко.

К недостаткам применения данного гормонального препарата можно отнести наличие побочных эффектов, не до конца исследованных. По некоторым сведениям, если вес женщины превышает 68 кг, то повышается риск наступления незапланированной беременности. Препарат достаточно дорог.

Побочные реакции: в первый год применения препарата возможны нарушения менструального цикла – нерегулярность менструаций, «мажущие» менструальные выделения, очень редко – прекращение менструаций или обильные кровотечения. Также возможны депрессия, нервозность и увеличение веса. Эффективность метода – 99 %. Следует отметить, что от болезней, передаваемых половым путем, и СПИДа норплант не предохраняет. В последние годы в стадии разработки находятся имплантаты, состоящие из одной или двух капсул (см. табл. 6).

Таблица 6

Сравнительная таблица методов контрацепции

ГЛАВА 4. ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫХ СРЕДСТВ В РАЗЛИЧНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ

Способы предохранения у подростков

Девочки-подростки нуждаются в откровенной и внимательной консультации по поводу средств предохранения. Особенности юного организма требуют специфической контрацепции, а особенности развития и психического становления – некоторых специфических знаний. Многие девушки уже пришли к убеждению, что нет смысла зависеть от капризов своего партнера и воли случая. Но есть категория девушек, которым принять нужное решение очень сложно. Это совсем юные девушки, только начинающие половые отношения или подумывающие об этом. В силу многих причин, и главным образом, – отсутствия опыта, малого объема знаний, психологических страхов именно молодым труднее всего сделать правильный выбор, принять нужное решение о методе предохранения. Надо сказать, что по статистике в нашей стране (Савельева Е. Н. – «Современная контрацепция: выбор за вами». Санкт-Петербург. 2002):

1) ежегодно делают аборты около 5 000 девочек-подростков до 15 лет;

2) у каждой третьей девушки-подростка, живущей половой жизнью, наступает нежелательная беременность;

3) 2/3 беременностей заканчиваются искусственным абортом;

4) более 20 тыс. девушек делают свой первый аборт в возрасте от 14 до 19 лет;

5) у девочек моложе 16 лет количество осложнений и смертельных исходов при родах в несколько раз выше, чем даже у 17-летних.

Всем известно, что аборт чреват многими негативными последствиями для молодого организма, и прежде всего – бесплодием. Конечно, каждая девушка где-то на уровне подсознания понимает, что ситуация, когда первая беременность заканчивается абортом, крайне нежелательна, но, как всегда, надеется, что это не коснется именно ее. Квалифицированный врач тактично и грамотно ответит на все интересующие вопросы, связанные с нежелательной беременностью и способами предохранения от заболеваний, передающихся половым путем.

Для девушек, которые только начинают вести половую жизнь, идеальным средством предохранения можно считать презерватив. Плохо то, что именно неискушенным в жизни и любви девушкам труднее всего настоять на его использовании мужчиной, тем более, если он этого не хочет. В таком случае совсем не лишним будет напомнить ему о том, что настоящая любовь возможна только там, где есть забота партнеров друг о друге. Если же близкий друг отказывается защищаться от возможной беременности и инфицирования, стоит задуматься: возможно, ему нужен лишь секс. Только человек, не наделенный фантазией и обремененный повышенной стеснительностью, не в состоянии сделать презерватив частью любовной игры. Презерватив является наиболее подходящим средством предохранения прежде всего тогда, когда нет возможности гарантировать «стерильность» партнера. Ведь, как ни прискорбно, в юношеском возрасте именно так чаще всего и бывает. Случайные связи совсем не редкость, даже если они были единичными и давно. Некоторые заболевания, передающиеся половым путем, ничем себя длительное время не проявляют, и любой человек может о них совершенно искреннее не догадываться. В таблице представлены средства контрацепции, не защищающие от заболеваний, передающихся половым путем (см. табл. 7).

Как видно из таблицы, только презервативы – мужской и женский – способны действительно эффективно защитить от инфекций, передающихся половым путем. Другие способы предохранения или совсем не выполняют этой задачи, или же частично защищают лишь от определенных болезней.

Молодым девушкам особенно важно быть уверенными в выбранном средстве предохранения. Вряд ли кто-то согласится использовать метод, который не гарантирует максимально высокую защиту (например, такие барьерные средства, как диафрагма и шеечный колпачок).

У спермицидов существует небольшой процент предохранения от половых инфекций. У подростков часто используются прерванный половой акт и календарный метод, что не дает гарантий от нежелательной беременности и не защищает от венерических заболеваний. Следует задуматься, стоит ли ставить свою жизнь в зависимость от действий другого человека?

Поэтому лучше заранее продумать собственную безопасность, а не тянуть до того момента, когда решать будет уже поздно. В том случае, если консультация с врачом и подбор метода контрацепции по каким-то причинам еще не состоялась, лучший вариант – всегда иметь с собой презерватив. Только для тех пар, которые уверены в своем половом партнере, имеют длительные и доверительные отношения, можно заменить барьерные методы контрацепции на другие, рекомендованные врачом. Чаще всего в консультации предложат использовать гормональные оральные препараты, которые дают почти 100 %-ную защиту от незапланированной беременности и имеют минимальный процент побочных эффектов, что является лучшим методом предохранения для молодых нерожавших девушек.

Согласно рекомендациям ВОЗ наиболее подходящим методом защиты от незапланированной беременности для подростков является применение низкодозированных или микродозированных гормональных препаратов. Наиболее подходящие препараты: микрогинон, силест, логест, мерсилон, новинет, Диане-35. Однако следует помнить, что любое гормональное средство можно принимать только по назначению врача и при необходимом контроле, так как подбор нужного гормонального препарата – это тонкое и деликатное дело.

К преимуществам низко– и микродозированных гормональных препаратов можно отнести следующее:

1) регуляция менструального цикла;

2) снижение риска развития внематочной беременности и воспалительных заболеваний органов малого таза;

3) высокая эффективность;

4) минимальное влияние на жировой, углеводный обмены и систему гемостаза.

Гестагенные гормональные препараты также подходят для юных кормящих матерей. Пролонгированные гормональные средства подходят для подростков, злоупотребляющих алкоголем, наркотиками, находящихся в заключении. Применение инъекционных гормональных препаратов дает возможность сохранить в тайне предохранение от беременности.

Надо сказать, что антибиотики оказывают отрицательное влияние на всасывание противозачаточных таблеток, поэтому при их назначении лучше принимать дополнительные меры предосторожности.

Молодым девушкам не следует слепо доверять советам подружки и прислушиваться к мнению друга лучше обратиться к профессионалам.

Внутриматочные гормональные средства для подростков неприемлемы, поскольку у большинства девочек менструации – обильные и болезненные, а риск заболеваний, передающихся половым путем, повышен из-за частоты смены партнеров. Матка у молодых женщин небольшая, поэтому велика опасность ее перфорации, т. е. повреждения стенок. Кроме того, достаточно высокая способность к зачатию в этом возрасте является причиной большей частоты неудачного предохранения. Иногда ВМС ставят после первого аборта. Конечно, при желании можно найти врача-гинеколога, который выполнит эту процедуру, но лучше подумать и взвесить все «за» и «против». И уж, естественно, совершенно не подходит молодым женщинам хирургическая стерилизация. Обратимость этого метода все-таки низка, и нет никакой гарантии, что способность к зачатию и вынашиванию можно будет восстановить в будущем. Здоровье нации зависит прежде всего от здоровья матерей, рожающих детей. С этой целью государство пытается помочь выбрать правильный способ предохранения, открывая центры консультативной помощи для молодежи. Любая девушка может получить консультацию гинеколога, психолога в центре планирования семьи в любом городе. В этих учреждениях специально обученный персонал сможет деликатно обсудить все интересующие пациентку проблемы и ответить на ее самые интимные вопросы. И последствии, спустя годы, когда она создаст свою семью и станет растить любимых здоровых детей, то искренне будет рада, что в свое время сделала правильный выбор, избавившись от мук аборта и его последствий.

Методы предохранения для женщин репродуктивного возраста

Все вышеизложенные методы защиты от незапланированной беременности с помощью гормональных препаратов подходят для женщин репродуктивного возраста с учетом их состояния здоровья, противопоказаний к применению противозачаточных средств, ориентации на тот или иной метод предохранения, предшествующий опыт применения гормональных препаратов. Выбор препарата производится только врачом с учетом ранее перенесенных и имеющихся заболеваний и данных обследования. Важно учитывать возможность повышенной чувствительности женщины к эстрогенам или гестагенам.

О повышенной чувствительности женского организма к гормонам эстрогенам можно судить по выраженным диспепсическим явлениям (тошнота, рвота) во время предыдущей беременности, появлению внешних отеков перед менструальными кровотечениями, слизистым выделениям из половых путей в период овуляции. О высоком содержании гестагенов говорит избыточный рост волосяного покрова, появление угревой сыпи, значительная прибавка веса во время предыдущей беременности.

Особого внимания заслуживает гормональный препарат Диане-35, который обладает антиандрогенным эффектом. Он оказывает благоприятное действие на женщин с симптомами гиперандрогении (повышенное оволосение, угри, выпадение волос и др.). Женщины с повышенной чувствительностью к эстрогенам лучше переносят прогестагены.

Методы предохранения в пременопаузе

Защита от нежелательной беременности в пременопаузе является важной как медицинской, так и социальной проблемой. Особенно это касается женщин старше 45–47 лет с регулярными менструальными циклами, а значит, и высокой вероятностью нежелательной беременности при незащищенном сексе. Поэтому совсем не редкость случаи рождения детей у женщин от 45 до 50 лет и даже позже. Но если все-таки поздний ребенок женщину уже не привлекает, а сексуальность остается на высоком уровне, так же как и регулярность менструаций, то просто необходимо позаботиться о предохранении. Еще совсем недавно полное прекращение менструаций в 40–42 года было нормой, но достижения цивилизации многое изменили в жизни современных людей. Сейчас при увеличении продолжительности жизни менопауза у женщины наступает в 45–55 лет, в среднем – в 50–52 года, но иногда средний вариант может сдвинуться к 57–58 г. Перед менопаузой в течение 4 лет идет снижение функции яичников, которое называется пременопаузой. В этом периоде менструации становятся нерегулярными. Казалось бы можно уже наконец перестать беспокоиться о возможной беременности. Но это далеко не так. Оказывается, наступление менопаузы еще не означает полного угасания деятельности яичников. По материалам зарубежной литературы, в пременопаузе на 100 женщин старше 45 лет приходится 20 беременностей, а старше 50 лет – 5. Научно подтверждено, что еще в течение 3–5 лет после последней менструации в яичниках у женщины сохраняются фолликулы с яйцеклетками. Именно они и ответственны за наступление внезапной и вряд ли желательной беременности, а также за то, что менструации время от времени могут возобновляться спустя год-другой после их прекращения. Нередко довольно сложно оценить, сохранилась ли у женщины в этом возрасте способность к зачатию. Для сексуально активных женщин не желающих забеременеть в пременопаузе, возможность незапланированной беременности остается высокой. Методы предохранения должны быть надежными и безопасными. Надо сказать, что при беременности в периоде менопаузы возрастает частота материнской заболеваемости и смертности. Возрастает частота хромосомных аномалий, особенно синдрома Дауна. Так, частота синдрома Дауна у детей, рожденных женщинами 35-и лет, составляет 1: 3 000, при возрасте женщины 40 лет частота равна 1: 100, вследствие чего необходимо обязательно проводить диагностический скрининг до родов, т. е. выявление врожденных пороков развития плода на ранних сроках беременности. Кроме того, в возрасте старше 40 лет отмечается самая высокая частота искусственных абортов по отношению к числу беременностей.

Установлено, что у женщин старше 45 лет с аменореей в течение одного года возможность восстановления менструаций составляет около 10 %.

Основные методы предохранения в этом возрасте:

1) стерилизация (мужская и женская);

2) низко– и микродозированные гормональные препараты (марвелон, логест, новинет, мерсилон, регулон);

3) прогестагены: мини-пили в таблетках, пролонгированные инъекционные (депопровера) или с ВМС (мирена);

4) ВМС;

5) барьерные методы (диафрагмы, колпачки, спермициды, гели, губки и др.). Часто в этом возрасте женщина вынуждена менять привычный способ предохранения. Например, внутриматочная спираль (ВМС) в этом периоде может быть противопоказана из-за большого количества патологических изменений в женских половых органах, например миома матки, гиперпластические процессы слизистой оболочки, другие изменения тела и шейки матки. Но сам по себе возраст не является ограничением для применения ВМС. Если врач сочтет со стояние здоровья женщины подходящим для такой контрацепции, то лучше предпочесть гормонсодержащие ВМС, например мирену. Эти препараты способствуют уменьшению кровопотерь во время менструаций, уменьшению болей и снижению проявлений предменструального синдрома, а также предупреждению воспалительных заболеваний. Также показаны ВМС с высоким содержанием меди, например мультилоид. Но если установка спирали была произведена после 40 лет, а месячные прекратились, необходимо обязательно показаться врачу: возможно, произошло наступление менопаузы. В таком случае врач удалит спираль и посоветует другие способы контрацепции. Но в любом случае сделайте тест на беременность.

Из гормональных методов предохранения наиболее оптимальным считается применение микродозированных гормональных препаратов, учитывая возраст женщины и увеличение числа относительных противопоказаний. Примерами этих препаратов являются новинет, логест и мерсилон и др. Преимуществом применения низкодозированных противозачаточных таблеток в пременопаузе являются их высокая эффективность, снижение частоты нарушений менструального цикла, профилактика климактерического синдрома, эстроген-дефицитных, вегетососудистых и атрофических процессов, снижение риска развития остеопороза и др. Однако могут отмечаться побочные реакции, поэтому важно учитывать абсолютные и относительные противопоказания для применения гормональных средств. Курение является абсолютным противопоказанием для использования гормональных препаратов в пременопаузе. Женщины могут продолжать принимать противозачаточные таблетки после 40 лет, если они не курят, а другие факторы риска развития тромбозов и ишемической болезни сердца отсутствуют.

Женщинам с повышенным риском ишемической болезни сердца, миомы матки, эндометриоза, гиперплатических процессов эндометрия, мастопатии рекомендуется применение прогестагенов. Эти препараты не повышают свертываемость крови и не оказывают неблагоприятного влияния на жировой обмен и функцию печени. Они также могут оказать некоторый лечебный эффект, уберегая женщин от остеопороза, характерного после менопаузы, снижая риск заболеваемости раком яичников и матки. К прогестагенам относятся низкодозированные мини-пили, ВМС с левоноргестрелом (мирена), высокодозированные препараты (депо-провера).

Положительное влияние применения депо-провера заключается в том, что этот препарат снижает объем кровопотери при менструальных кровотечениях, предупреждает формирование и выраженность климактерических симптомов. При гиперпластических процессах эндометрия, фибромиоме матки, эндометриозе и мастопатии депо-провера способна оказывать терапевтический эффект. Мини-пили и депо-провера также довольно эффективны в качестве средств контрацепции в этом возрасте.

Но вот что делать нежелательно, так это прибегать после 45 лет к посткоитальному предохранению (использование методов контрацепции после незащищенного полового акта). Большие дозы гормонов в этом возрасте могут оказывать неблагоприятное воздействие на организм.

Но если гинекологические и другие проблемы организма не позволяют подобрать надежное средство предохранения, то презерватив всегда остается самым универсальным способом. Его использование возможно в любом возрасте, также как и других методов барьерной контрацепции. Все же после 45 лет, когда фертильность угасает, сексуальные контакты становятся не такими частыми и насыщенными, барьерные методы в сочетании со спермицидными средствами могут стать идеальным выходом для супружеской пары. К тому же это позволяет избежать заболеваний, передающихся половых путем. Такое сочетание позволяет повысить надежность барьерных средств, а кроме того, кремы с ноноксинолом не только разрушают оболочку сперматозоидов и снижают их активность, но и способны устранить сухость влагалища, которой женщины часто страдают в пременопаузе. Таким образом, устраняются неприятные ощущения во время полового контакта. Стерилизация является очень радикальным, но надежным методом для пременопаузального возраста. Таким образом можно навсегда избавиться от каких-либо средств предохранения и угрозы аборта. Этот способ весьма популярен за рубежом, но, к сожалению, в нашей культуре такая хирургическая операция еще не прижилась. А ведь она может стать единственно возможным средством в том случае, если женщине категорически противопоказан аборт по состоянию здоровья, к тому же стерилизация не нарушает гормональный фон женщины и не влияет на процессы старения в организме. В любом случае возраст спокойного наслаждения жизнью мог бы измениться к лучшему, если бы ко всем радостям жизни добавить и сексуальные. К такой операции в устоявшейся паре или супружестве мог бы прибегнуть и мужчина.

ГЛАВА 5. ЭКСТРЕННЫЕ И ДРУГИЕ МЕТОДЫ КОНТРАЦЕПЦИИ

Экстренная контрацепция

Посткоитальная контрацепция подразумевает под собой методы, которые женщина может применять для предупреждения нежелательной беременности после совершившегося незащищенного полового контакта. Такой вид контрацепции допускается только в чрезвычайных случаях.

Существуют методы, используемые как экстренная контрацепция, к ним относятся: спринцевание, введение спермицидов во влагалище и т.д. Однако эти методы мало– или совсем неэффективны. Нельзя использовать экстренные методы постоянно. Важно знать, что посткоитальные препараты (препараты, применяемые после полового контакта) содержат высокую концентрацию гестагенов.

Необходимо понимать, что грубое вмешательство в тонкие гормональные процессы женского организма, которое происходит при приеме гормональных средств после незащищенного полового контакта, может нанести большой вред организму.

Механизм действия средств экстренной контрацепции основан на нарушении физиологии менструального цикла, подавлении или отдалении овуляции, нарушении процесса оплодотворения, транспорта яйцеклетки, имплантации и дальнейшего развития эмбриона.

Каждая женщина должна понимать, что экстренная контрацепция – это чрезвычайная мера предохранения от нежелательной беременности.

Экстренная контрацепция противопоказана при индивидуальной непереносимости гормональных препаратов, тромбоэмболии в прошлом, тяжелой патологии печени, кровотечениях неустановленной этиологии, раке молочных желез и эндометрия и т. д. Также не всегда желательно применять этот метод курящим женщинам в возрасте старше 35 лет.

На сегодняшний день применяются следующие виды экстренной контрацепции: гормональные препараты, ВМС, спермициды (после полового акта), вакуум-аспирация. Необходимо помнить, что посткоитальное введение спермицидов во влагалище менее эффективно, чем их применение до полового сношения. На сегодняшний день наиболее эффективными являются два метода экстренной контрацепции: использование гормональных таблеток и внутриматочных средств.

Также не всегда желательно применять эти методы курящим женщинам в возрасте старше 35 лет. Особенно эффективны препараты, содержащие синтетические гестагены. Это например достаточно распространенные в России препараты постинор и эскапел. Они продаются в аптеках без рецепта.

Показаниями к применению постинора являются: изнасилование, незащищенное половое сношение, выпадение ВМС, сомнение в целости презерватива, нарушение режима приема противозачаточных таблеток, первый или редкие половые акты.

Левоноргестрел (постинор). Метод включает двукратное применение препарата с перерывом в 12 ч в течение 72 ч после незащищенного полового акта. Эффективность метода составляет 98 %, но нужно помнить, что чем раньше был принят препарат, тем более вероятен положительный исход. В любом случае первую таблетку необходимо принять в течение 24–72 ч. Вторую таблетку следует принять через 12 ч после первой. Иногда отмечаются побочные реакции в виде межменструальных выделений, тошноты, рвоты. Действие препарата основано на том, что он прерывает уже наступившую беременность. В основе механизма лежит подавление или отдаление процесса овуляции, а также создание таких условий, когда процессы оплодотворения, а также имплантации и дальнейшего развития эмбриона станут невозможны.

Мифепристон является антагонистом прогестерона. Действие препарата зависит от времени введения. Местом основного воздействия является эндометрий. Мифепристон является альтернативой при наличии противопоказаний к приему прогестагенов. Он также используется для проведения «безопасного» аборта в ранние сроки беременности. С целью прерывания беременности препарат назначается не позднее 63 дней (8–9 неделя) беременности. Однако назначать препарат может только врач.

Нарушения менструального цикла являются наиболее частой побочной реакцией применения вышеперечисленных препаратов, поэтому после очередной менструации следует начать применять гормональную контрацепцию в постоянном режиме или использовать какой-либо другой современный способ предупреждения беременности.

По статистике, введение ВМС предупреждает наступление 3 из 4 беременностей. ВМС может быть использовано в течение 5–7 суток после незащищенного полового акта. В дальнейшем ВМС может находиться в полости матки для пролонгирования своего действия или быть удалено в период следующей менструации.

При назначении внутриматочной контрацепции в качестве экстренного средства предохранения врач обязательно учитывает индивидуальные особенности женщины, все возможные противопоказания к введению ВМС и желание женщины в дальнейшем длительно использовать именно этот метод.

Учитывая высокий риск воспаления матки и придатков после введения ВМС, этот метод не следует применять в качестве экстренной контрацепции молодым нерожавшим женщинам, при наличии большого числа половых контактов и партнеров, при случайных половых связях. При введении ВМС с целью экстренной контрацепции можно посоветовать использовать средства профилактики (в частности, доксициклин, индометацин и т. п.).

Посткоитальные «народные» средства предохранения от незапланированной беременности

Когда женщина не использовала в «опасный» период средства защиты от беременности, ее начинают одолевать мрачные предчувствия того, что, возможно, она забеременела. Такое происходит даже в том случае, если женщина совершила незащищенный половой акт в период маловероятной овуляции.

В ситуациях, когда произошел незащищенный секс, следует обращаться только к врачу.

Мужская гормональная контрацепция

Надо сказать, что в разное время предпринимались попытки создать гормональные препараты и для сильной половины человечества. Так как прогресс не стоит на месте, были изобретены средства, подавляющие активность сперматозоидов. Загвоздка оказалась в следующем: у женщины за время одного менструального цикла, как правило, созревает только одна яйцеклетка и, следовательно, возможна только одна овуляция. Вот почему было признано нецелесообразным тратить силы на подавление такого огромного количества сперматозоидов, если можно влиять только на созревание одной-единственной яйцеклетки. Кроме того, проведенные исследования в области гормонального предохранения для мужчин выявили множество побочных эффектов, и в настоящее время разработки в этом направлении прекращены. Однако продолжаются разработки других способов предохранения для мужчин. К некоторым из них относятся следующие.

1. Подкожный имплантат для мужчин. Как и для женщин, он вшивается в руку мужчины и предохраняет в течение 90 дней.

2. Вазэктомия с помощью двух пробочек, которые препятствуют продвижению спермы.

3. Пробка из полиуретана. Вводится в спермовыводящие протоки. Количество спермы снижается до нуля.

4. Таблетки для мужчин, которые уменьшают количество спермы и делают сперматозоиды неподвижными. Хотя препарат достаточно эффективен, его побочный эффект – 20 %-ная стерильность мужчин после отмены препарата – делает этот препарат непригодным к применению.

У мужчины же количество сперматозоидов исчисляется миллионами, и это только за одно семяизвержение.

Продолжаются разработки более совершенных инъекционных препаратов – 1 укол в руку как женщинам, так и мужчинам. Варианты: ежегодно, ежемесячно.

Новые средства защиты от незапланированной беременности

В нашу современную реальную жизнь достижения западных новейших методов предохранения, вероятно, дойдут не скоро. И потому что необходима тщательная проверка каждого препарата, и потому что выявить побочные эффекты иногда возможно только спустя длительный срок использования контрацептивного средства. Разрабатывается новая конструкция женского презерватива, значительно облегчающая его применение и повышающая надежность. Вместо приема гормональных оральных таблеток предлагается впрыскивать гормоны ежедневно в нос. Одноразовая диафрагма со спермицидным гелем – никаких проблем с мытьем и хранением. Внутриматочный колпачок, сделанный на заказ под размеры женщины. Его не нужно вынимать: имеет специальный клапан для вытекания менструальной крови. Кроме того, постоянно продолжаются поиски нового эффективного препарата пролонгированного действия с минимальным количеством побочных эффектов и высокой степенью надежности. Как правило, предлагаются инъекции или имплантаты в тело различного срока действия: трансдермальная система «Евро», влагалищное кольцо нова-ринг.

И в заключение важно отметить, что:

1) идеального метода предохранения от незапланированной беременности нет, и каждый из них имеет свои достоинства и недостатки;

2) во всех случаях контрацепция во много раз безопаснее, чем аборт;

3) возможность применения того или иного метода зависит не только от выбора, но и от состояния здоровья, образа жизни, индивидуальных особенностей.

Content

Аурика Луковкина
Как правильно предохраняться

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. МЕНСТРУАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

Анатомия и физиология женских половых органов

Возрастные особенности анатомии и физиологии женских половых органов

Регуляция овариально-менструального цикла

ГЛАВА 2. НЕГОРМОНАЛЬНАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ

Календарный и температурный методы

Метод прерванного полового акта

Барьерные методы предохранения

Химические методы предохранения

Метод лактационной аменореи

Внутриматочные средства (ВМС)

Добровольная хирургическая контрацепция

ГЛАВА 3. ГОРМОНАЛЬНАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ

ГЛАВА 4. ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫХ СРЕДСТВ В РАЗЛИЧНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ

Способы предохранения у подростков

Методы предохранения для женщин репродуктивного возраста

Методы предохранения в пременопаузе

ГЛАВА 5. ЭКСТРЕННЫЕ И ДРУГИЕ МЕТОДЫ КОНТРАЦЕПЦИИ

Экстренная контрацепция

Посткоитальные «народные» средства предохранения от незапланированной беременности

Мужская гормональная контрацепция

Новые средства защиты от незапланированной беременности