С. В. Иванов

Мониторы северян 1861 — 1865

(Война на море — 9)

«Война на море» № 9, 2005 г. Периодическое научно-популярное издание для членов военно-исторических клубов. Редактор-составитель Иванов С. В. При участии ООО «АРС». Лицензия ЛВ № 35 от 29. 08. 97 © Иванов С. В… 2004 г. Издание не содержит пропаганды и рекламы. Отпечатано в типографии «Нота» г. Белорецк, ул. Советская, 14 Тираж: 300 экз.

Введение

Рисунок «Монитора» в «Северной газете» за 1862 г. Внешний вид корабля послужил поводом для многочисленных и довольно злобных острот. Мало кто смог тогда предположить, что столь необычного вида корабль будет способен остановить могучие броненосцы Конфедерации.

Популяризация Гражданской войны в США как периода исторического развития, который характеризуется зарождением и торжеством современных демократических ценностей свободного мира, является предметом особой заботы со стороны Государственного департамента США, что нашло отражение в километрах написанных текстов. Вместе с тем необходимо отметить сравнительное малое количество исследований, посвященных морскому и речному аспектам Гражданской войны. Авторы надеются данным изданием закрыть пустующую нишу, наполнить которую содержимым современное правительство США, одержимое борьбой с терроризмом, не удосужилось.

О том, что «Мерримак» (переименованный вообще-то в «Вирджинию») и «Монитор» произвели революцию в военном деле знают даже в детских садиках. Все-таки напомним: полдела, что «Монитор» являлся бронированным кораблем, все дело в том, что на бронированный корабль установили впервые в истории башню с артиллерийскими орудиями, а башня могла вращаться в секторе 360 градусов. Первое сражение между броненосцами, известное как «битва при Хэмтон Роадз», произошла 9 марта 1862 г. Итоги боя привели к повальному увлечению строительством мониторов. Президент США Абрахам Линкольн, будучи человеком неизмеримо от флота далеким, тем не менее заявил, что отныне победу в морской войне смогут принести только «мониторы». Самый первый монитор под названием «Монитор» дал имя целому классу хорошо бронированных и отменно вооруженных кораблей.

История «Монитора»

Гидеон Уиллиз и департамент военного флота

Президент Соединенных Штатов Линкольн 4 марта 1861 г. назначил Гидеона Уилза секретарем департамента военного флота, то есть — военно-морским министром. Через месяц Соединенные Штаты погрузились в пучину Гражданской войны. Когда мистер Линкольн одобрил известный план «Анаконда», предложенный генералом Уинфельдом Скоттом, президент отдавал себе отчет о полной неготовности своего флота к войне. Стратегией плана предусматривалась блокада силами флота южных портов Конфедерации южных штатов с последующим движением кораблей вверх по Миссисипи. На момент начала войны, в апреле 1861 г., в составе флота Соединенных Штатов числилось более 90 кораблей, но 48 из них находилось в ремонте и не имели возможности принять участие в боевых действиях, еще 28 кораблей находилось в дальних походах. Оставшиеся плавсредства мало подходили для организации блокады побережья Конфедерации. Таким образом, Уиллизу не оставалось ничего другого, как наращивать количественный состав военного флота. Быстрым решением могла стать конверсия в корабли уже имевшихся коммерческих судов, так как проектирование и постройка новых кораблей требовали времени. Уиллиз сразу оценил преимущества броненосцев и дал указание озаботиться проектированием таких кораблей. И Уиллиз, и его коллеги с Юга находились под впечатлением броненосцев, не столь давно вошедших в состав британского и французского военных флотов. В 1861 г. Уиллиз пересмотрел программу развития флота в сторону введения в боевой состав броненосцев.

Уиллиз мало чего смыслил в военно-морском искусстве, но являлся выдающимся организатором и сумел создать эффективные управляющие структуры военным флотом, в добавок, окружив себя квалифицированными и компетентными советниками. В августе 1861 г. Уиллиз сделал своим заместителем Густавуса Ф. Фокса, сгрузив на него повседневные обязанности по управлению департаментом. Небольшой поначалу департамент быстро превратился в бюрократического монстра, справедливости ради необходимо отметить, что рост департамента был вызван насущными потребностями военного флота. Изначально департамент состоял из пяти отделов: конструкторского, снабжения, медицинского, ремонтного и вооружения. Чуть позже появился отдел паровых машин. Для определения путей развития стратегии боевого применения флота Уиллиз создал отдел стратегического планирования. Еще одна группа, которую возглавлял лично военно-морской министр занималась вопросами научных исследований. Административный отдел возглавил матерый бюрократ Чиф Клерк, административный отдел ведал финансами. В Сенате и правительстве организовали комитет по закупкам имущества для военного флота, который утверждал и контролировал закупки флотского имущества.

Уиллиз обратился к бизнесмену Джорджу Д. Моргану с просьбой оказать военному флоту помощь в покупке и переоборудовании в корабли торговых судов, в Нью-Йорке был организован офис, сотрудники которого немедленно приступили к заключению сделок между департаментом военного флота и частными предпринимателями. Офис возглавил адмирал Фрэнсис Грегори. Вскоре тот офис получил прозвище «Мониторная контора». Контора действовала независимо от конструкторского департамента военного флота, которое возглавлял Джон Летхэлл. В недрах своего отдела Летхэлл организовал группу, которая также озаботилась проблемами броненосцев.

Еще более внушительный комитет советников был организован в августе 1861 г., после того как авторитеты Юниона услышали о планах конфедератов перестроить бывший пароходо-фрегат «Мерримак» в броненосец. В это же период Уиллиз организовал «Броненосную контору» численностью в три штатных единицы, эти единицы лично консультировали военно-морского министра по поводу положения дел в броненосном кораблестроении и занимались проектно-изыскательскими работа в области броненосного флота и его вооружения. Что интересно, никто из членов «Броненосной конторы» ничего не понимал ни в кораблестроении, ни в корабельном вооружении. Но разве это главное? Каждая кухарка может проектировать броненосцы, уж коли она способна управлять государством. А ведь получилось! Именно «конторские» стали самыми ярыми сторонниками постройки «Монитора» и «Нью Джерси».

Гравюра выполнена по фотографии, сделанной на палубе «Монитора» сразу после боя с броненосцем южан «Вирджиния».

Монитор «Чикасао» и бывший броненосец «Галена» в битве при Мобил-Бэй, август 1864 г. Монитором типа «Милуоки» тогда командовал лейтенант-коммендер Джордж X. Перкинс. «Чикосао» — один из четырех мониторов, принимавших участие в деле при Мобил-Бэй.

Казенные судостроительные заводы Соединенных Штатов не имели оборудования, необходимого для постройки броненосцев. Неудивительно, что почти все броненосцы северян были построены частными предпринимателями на частных заводах. Политика, проводимая правительством, диктовала проведение конкурсов на постройку кораблей, причем высшим приоритетом считалась самая низкая цена, предложенная конкурсантом. В Штатах имелось немало фирм, технологическое оснащение которых позволяло строить броненосцы. Большинство таких фирм находилось в Нью-Йорке или на побережье Нью-Джерси. Чаще всего контракты заключались отдельно на постройку кораблей и отдельно на изготовление двигателей. В других случаях заключался контракт на поставку корабля с генеральным подрядчиком, который уже сам искал субподрядчиков для изготовления машинерии и прочих декоративных излишеств.

Кэптен Джон Эрикссон, швед по рождению и подлинный патриот Соединенных Штатов по убеждениям, спроектировал монитор «Монитор» и большинство кораблей данного типа, вошедших в состав военного флота Соединенных Штатов в годы Гражданской войны

Вид сбоку и сверху монитора «Монитор» как он выглядел в бою на Хэмптонском рейде.

Высокая стоимость заказов и техническая сложность постройки броненосцев заставили правительство ограничить круг исполнителей контрактов довольно небольшим числом фирм. Был разработан специальный документ. «Performance Bond», куда конструктор корабля был обязан вписать стоимость всех комплектующих, вплоть до винтика. Только полностью оплаченный корабль вступал в состав флота. Такой подход порой приводил к казусам, гак на момент боя с «Вирджинией», броненосец «Монитор» формально являлся собственностью частного лица — конструктора корабля Джона Эриксона.

Как бы то ни было, но усилия Уиллиза и его компаньонов смогли побороть рутину старого морского офицерства и бюрократию правительственных кругов в деле строительства броненосного флота. Ну а уже после появления броненосного флота у южан, декреты от правительства посыпались как из рога изобилия. Постройка мониторов вошла в число самых приоритетных забот государственных мужей. Войти в историю немедленно захотели политики, олигархи, авторитеты и просто патриоты.

Прибытие «Монитора» на Хэмптонский рейд вечером 8 марта 1862 г. «Монитор» пришел слишком поздно, чтобы предотвратить потопление «Вирджинией» двух кораблей Соединенных Штатов. На гравюре «Монитор» проходит у форштевня парового фрегата «Миннесота».

Чертеж с разрезом задней части корпуса «Монитора»: машинное отделение, гребной винт и руль. Вырез в корпусе защищает руль и винт от повреждений при плавании на мелководье.

Первый контракт на постройку броненосца

Накануне Гражданской войны флот Соединенных Штатов предпринял одну неудачную попытку обзавестись броненосцем собственной конструкции и постройки. В 1842 г конструктор Роберт Л. Стивенс подрядился спроектировать большой броненосец, но все работы по проекту были прекращены в 1854 г. Через два года Стивенс умер, а «батарея Стивенса» осталась стоять недостроенной на его фамильном заводике в Хоубокена, шт. Нью-Джерси, вплоть до начала Гражданской войны. Проектные работы по кораблю типа броненосец внутри флота были полностью завершены к 1861 г… но командование флотом считало такие корабли никому не нужными «белыми слонами». Других изысканий в области броненосцев флот Соединенных Штатов до начала Гражданской войны не проводил.

Как только в Вашингтоне стало известно о плане конфедератов конвертировать фрегат «Мерримак» в броненосец, Конгресс немедленно забил тревогу, так как Союз нерушимый штатов свободных не имел в своем распоряжении кораблей, способных тягаться с гипотетическим броненосцем южан. Уиллиз запросил финансиста из Коннектикута Корнелиуса С. Бушнелля на предмет лоббирования в Конгрессе выделения ассигнований для постройки эскадры броненосцев. Бушнелль любезно протолкнул идею Уиллиза. после чего последний получил возможность сформировать 3 августа 1861 г. свою «Броненосную контору» в тот же день Конгресс выделили 1, 5 миллиона долларов на работы в области проектов и строительства новых броненосцев.

Первым шагом Уиллиза в новой для него области стали консультации с экспертами на предмет материаловедения: из чего строить броненосцы — только из стали, или из дерева и стали. Вопрос второй на повестке дня стоял следующий: броненосцы должны быть речными или морскими? Обсуждались также вопросы размеров (в первую очередь осадки) перспективных кораблей, их бронирования и вооружения, автономности. Всего в контору поступило 17 аванпроектов, 16 сентября из них отобрали три. Проект броненосца «Нью Айронсайд» (новый броненосец) с побортной установкой артиллерии был предложен фирмой Меррик энд Сын из Филадельфии, он представлял собой копию французского корабля «Глойн». Этот проект понравился более всего лицам с консервативными взглядами на развитие военного флота. Второй проект, признанный удачным, — броненосная канонерская лодка «Галена», предложенная Самуэлем Пуком из Коннектикута, планировавшего строить такие корабли на Мьюзик-ривер в Коннектикуте.

«Keokuk»

Мистер С. У. Уитни из города Нового Йорка разработал проект этого весьма необычного броненосца, который стал одним из самых неудачных кораблей северян периода Гражданской войны в Северо-Американских соединенных штатах. Раньше мистер Уитни был партнером мистера Эрикссона, вместе с которым они вдохновлено трудились над проектом монитора «Монитор». Однако Уитни не имел такого таланта изобретателя, которым обладал перебравшийся за океан швед. На броненосце «Кикук» мистер Уитни использовал бронезащиту типа сэндвич — железные листы толщиной I дюйм были изнутри подкреплены деревянной обшивкой толщиной 2 дюйма. а после дерева шел еще слой котельного железа толщиной 0. 5 дюйма. Вооружение размещалось в двух казематах, которые своим внешним видом сильно напоминали башни, но в отличие от башен не вращались. В каждом каземате стояло по одной 11- дюймовой гладкоствольной пушке Дальгрена. Благодаря поворотному лафету орудие можно было разворачивать для стрельбы через любую из трех амбразур каземата. Очень быстро выявилась недостаточная защищенность корабля. В феврале 1863 г. броненосец присоединился к эскадре северян, крейсировавшей ввиду Чарльстона. Под командованием коммендера А. Д. Ринда корабль принимал участие в бомбардировке Форт Самтера в апреле. Тогда броненосец получил 90 прямых попаданий и был вынужден выйти из боя. Корабль долгое время оставался на плаву, но утром все-таки затонул.

«Weehawken»

Вслед за успехом «Монитора» было заказано пять кораблей очень похожей конструкции, но с рядом усовершенствований по результатам боя на Хэмтоиском рейде. Фактически прототипом серии кораблей, известных как тип «Пассат», стал монитор «Монитор». Самым важным нововведением стало расположение ходового мостика над башней, что облегчало связь между командиром корабля и командиром артиллерии. Корабли проектировались под установку в башнях 15-дюймовых гладкоствольных орудий системы Дальгрена. Нехватка таких мощных орудий заставила ставить в башни по одной 15-дюймовой и по одной 11-дюймовой пушки. Две 15-дюймовки получил лишь броненосец «Команч», все остальные корабли сохранили на протяжении всей войны установленное при постройке вооружение. Ведомый коммендером Джоном Роджерсом монитор «Уихфукен» в апреле 1863 г. принял участие в нападении на форт Самтер, где корабль получил 53 прямых попадания, не причинивших ему больших неприятностей. Вместе с «Нэхэнтом» монитор заставил капитулировать казематный броненосец южан «Атланта» в июне 1863 г. Броненосец «Weehawken» затонул 6 декабря 1863 г., попав в сильный шторм у острова Моррис.

Бушнелль продавливал заключение контракта с янки из Коннектикута, но на пути лоббиста отчаянно встал некто Корнелиус Деламатер, владелец собственного производства в Нью-Йорке. Промышленник свел Бушнелля со своим другом Джоном Эрикссоном, после чего они, сами- трое, обсудили видение перспективного броненосца. Что тут сказать? Глядя на «Монитор», даже сегодня соображаешь: без бутылки не обошлось… Одна башня на корабле объясняется очень просто: когда в тот памятный вечер участники заседания сделали первые наброски, все они были убеждены в том что изобразили катамаран с двумя башнями.

Да-да, именно тогда Эрикссон развил перед финансистом свои взгляды на то, как должен выглядеть броненосец. Бушнеллю план очень понравился. Бушнелль стал в ответ говорить о желательности вовлечения в процесс самого Уиллиза и его бизнес- партнеров Джона Уинслоу и Джона Грисуолда (за ними послали, но сразу тогда не нашли). В конце все трое участников пришли к выводу, что проект Эриксонна является идеальным средством противодействия «Мерримаку» и по этому поводу еще сообразили. Член «Броненосной конторы» коммендер Чарльз Дэвис в совещании участие не принимал, так как там где трое — четвертый обычно лишний. Дэвис встал в оппозицию к проекту Эрикссона, а Уиллиз поддержал Бушнелля и его новое протеже. Решающим фактором в пользу предложения Эрикссона стала быстрота. с которой было возможно изготовить броненосец. Корабли других проектов требовали для постройки гораздо больше времени. Третий контракт на изготовление броненосца был заключен с Эрикссоном. Так рождался легендарный «Монитор»!

Бывший броненосец «Галена» художник нарисовал после боя в Мобил-Бэй. Броненосец к этому времени переделали в деревянную канонерскую лодку. «Галена» в своем исходном виде не смогла составить достойной конкуренции «Монитору».

Казематный броненосец «Нью Айронсайдз» сфотографирован вскоре после своего вступления в строй в августе 1862 г. Орудийные порты корабля открыты для лучшей вентиляции внутренних помещений. Парусное вооружение вскоре будет демонтировано.

«Монитор» и «мониторная лихорадка»

Колебания «Броненосной конторы» в плане одобрения проекта Эрикссона вполне объяснимы: слишком уж революционный корабль предлагал инженер. Один из конторских требовал от конструктора установить мачты и паруса, однако его предложения таки отклонили. Изюминкой и одновременно ядром проекта являлась башня кругового вращения с двумя гладкоствольными пушками. Пушки защищала обшивка в виде восьми слоев железа, толщина каждого слоя 1 дюйм. Диаметр башни — 20 футов. Корпус спроектирован в виде двух частей, верхней и нижней; нижняя часть имела традиционную корабельную форму, верхняя больше напоминала плот. Верхняя часть корпуса сверху обшивалась двумя слоями железа, толщина каждого слоя — 0,5 дюйма, борта — пятью слоями железа толщиной I дюйм каждый. По бортам корпуса железо укладывалось поверх дубовой обшивки толщиной 25 дюймов. С установленными пушками палуба броненосца возвышалась над водой всего на 18 дюймов, что делало крайне маловероятным прямое попадание в борт. Днище корпуса выполнено плоским, развал бортов нижней частик корпуса составляет примерно 35 градусов… Гребной винт защищен сверху выступающей частью верхнего корпуса. Гребной винт приводили во вращение два двигателя, разработанные лично Эрикссоном. Броненосец мог развивать скорость полного хода в 6 узлов. Двигатели меньшей мощности использовались для вентиляции внутренних помещений корабля и для разворота башни. Полный разворот башня выполняла за 24 с. Башня массой 120 т разработана Эрикссоном под два 15-дюймовых гладкоствольных орудия Дальгрена. Но на момент постройки корабля в распоряжении флота имелись только орудия калибра 11 дюймов, их и поставили вместо 15-дюйиовок. Башня, согласно проекту, должна была вращаться на толстом центральном шпинделе, однако первые башни приходилось для поворота приподнимать над палубой из «положения покоя». Когда башня не вращалась, она покоилась на встроенном в палубу медном кольце. Вне боевой обстановки орудийные порты закрывались стальными задвижками.

Броненосец «Галена» по состоянию на лето 1862 г. Вид на левый борт корабля. Наклон борта призван был обеспечить дополнительную защиту.

Монитор «Уихаукен» типа «Пассаик», гравюра выполнена по фотографии, сделанной незадолго до потопления корабля в водах форт Самтера в апреле 1863 г. В деле при форт Самтере монитор получил 53 прямых попадания.

На момент окончания постройки длина броненосца «Монитор» составляла 179 футов, ширина но миделю 41,5 фута. Сооружение не походило ни на один корабль того времени, как не походило оно и на шедевры кораблестроения древних. Броненосец строился на Континентальном железоделательном заводе в Гринпорте, Бруклин. Ушлые газетчики называли корабль не иначе как «причуда Эрикссона». Конструктор строил броненосец при финансовой помощи Бушнелля и его партнеров, которые одновременно являлись субподрядчиками. Изготовление комплектующих конструктор и его финансовые попечители поручали друзьям и партнерам по бизнесу. Некоторые, охочие до лакомых заказов, пытались орать чего-то насчет свободы конкуренции, но им быстро объясняли как действуют настоящие законы рынка.

Дата спуска приближалась неотвратимо, когда Эрикссон получил письмо от близкого друга Густавуса Фокса, который спрашивал насчет имени будущей надежи Соединенных Штатов, Эрикссон ответил:

— … он будет жестко контролировать, мониторить, конфедератов. … Я предлагаю назвать новую батарею просто «Монитор».

«Монитор» был спущен на воду 30 января 1862 г., а менее чем через месяц он вступил в строй. Лейтенант Джон Л. Уорден был поставлен во главе команды броненосца, команда насчитывала 48 человек. 4 марта на «Мониторе» развели пары, после чего Уорден повел свой корабль на Хэмптонский рейд навстречу славе. В Хэмптон броненосец северян прибыл 8 марта, слишком поздно, чтобы предотвратить первую вылазку «Мерримака/Вирджинии», в результате которой на дне оказались два корабля Соединенных Штатов, а еще два получили тяжелые повреждения. Зато когда на следующее утро «Вирджиния» приплыла закрепить успех, то ее уже поджидал «Монитор». Они встретились. Жаркая встреча длилась почти четыре часа. Четыре часа броненосцы палили друг в друга без видимого эффекта. Вечером «Вирджиния» вернулась в Норфолк. «Монитор» же объявили победителем по очкам, так как броненосец северян удержал броненосец южан в заливе. «Монитор» доказал свою эффективность.

Монитором «Монтаук» командовал Джон Уорден (бывший командир «Монитора» в сражении на Хэмптонском рейде). Ведомый Уорденом корабль атаковал и потопил колесный рейдер конфедератов «Нэшвилл» ни реке Огиичи в Джорджии 28 феврали 1863 г… На буксире ш монитором болтается шлюпка.

Сечение монитора типа «Пассаик» по мидель-шпангоуту. Мониторы типа «Пассаик» стили дальнейшим и непосредственным развитием «Монитора». Установка ходового мостика на крыше башни обеспечивала лучшее управление кораблем в бою. На «Пассаиках» также доработали механизм поворота башни, башня стала вращаться проворнее.

В бою ранение получил командир «Монитора» лейтенант Уорден, для награждения его вызывали в Вашингтон, а на корабль поздравить команду и пообедать торжественно с офицерами прибыл Густавус Фокс. К моменту когда Уорден прибыл в Вашингтон, бой «Мерримака» с «Монитором» стараниями желтой прессы уже превратился в великую битву Давида с Голиафом, причем Давид — «Монитор» одержал победу в чистую. Уорден, сам того не ведая, оказался в одночасье величайшем героем Соединенных Штатов, лично поздравить которого с победой возжелали военно-морской министр Уиззел и президент Линкольн. Министр и Линкольн, в отличие от широких общественных кругов, однако представляли себе истинное положение вещей. Они знали о программе строительства броненосцев на Юге и знали, что остановить броненосцы смогут только броненосцы, в противном же случае броненосцы просто смели бы блокирующий побережье Юга флот северян. В то же время, индустриальный Север потенциально легко мог превзойти аграрный Юг в количестве и качестве броненосных кораблей. Целый флот мониторов смог бы изолировать Конфедерацию от всего остального мира. Линкольн извлек из битвы на Хэмптонском рейде еще и политический урок: теперь становилось маловероятным прямое вмешательство Великобритании и Франции в дела Северной Америки с целыо снятия морской блокады с Конфедерации южных штатов. Исход боя «Вирджинии» и «Монитора» в конечном счете решил судьбу Конфедерации.

После сражения на Хэмптонском рейде началась самая настоящая «мониторная лихорадка». Все моряки броненосца «Монитор» были объявлены героями, Эрикссона и его корабль возвели на пьедестал, пока газетно-журнальный (Эрикссон пытался слабо возражать: «А деньгами можно?»). Единственными людьми в Соединенных Штатах, которые не испытывали приступа эйфории, оказались офицеры самого «Монитора» и ряд старших офицеров военно-морского флота. Позже Эрикссон утверждал, что он спроектировал свой «Монитор» исключительно для борьбы с броненосцами южан, но в начале 1862 г. он писал:

— этот корабль способен покончить с береговыми батареями.

«Tecumseh»

Броненосец «Текумсе» являлся одним из девяти мониторов типа «Каноникус», пять из которых вошли в строй до окончания Гражданской войны. Корабли типа «Каноникус» представляли собой увеличенные корабли типа «Пассаик». Разработанные Джоном Эрикссоном мониторы воплотили в своей конструкции лучшие черты предшественников и вновь приобретенные достоинства вроде усиленной бронезащиты, более эффективного механизма разворота башни, защищающего стык башни с палубой кольца. Подобно мониторам шипа «Пассаик», ходовой мостик на мониторах шипа «Каноникус» был размещен над башней. Дымовая труба сделана убираемой с целыо снижения риска ее повреждения в бою… Дополнительно эти мониторы получили улучшенную систему вентиляции, отчего существенно улучшились условия обитаемости для команды корабля. Монитор «Текумсе» вошел в строй в апреле 1864 г. и впервые принял участие в боях на Джэймсовой реке в районе Ричмонда. Затем вошел в состав Эскадры блокады Мексиканского залива и сражался в Мобш-Бэй. 5 августа 1864 г. корабль шел в авангарде флота адмирала Фарагута, получил удар шестовой миной, после чего через несколько минут затонул. Большая часть команды, включая командира коммендера Грэйвена, погибла.

«Chickasaw»

«Чикасау» представлял собой двухбашенный речной монитор типа «Милуоки», оптимизированный для действий на мелководье Миссисипи и ее притоков. Проект корабля был разработан Джэймсом Идзом. Псе корабли серии построены на заводе Идза в Карондолете. Монитор вооружен четырьмя 11-дюймовыми гладкоствольными пушками Дальгрена, установленными по две в каждой башне. Задняя башня являла собой стандартную башню конструкции Эрикссона, зато переднюю башню лично разработал Идз. Носовая башня имела революционный по тем временам привода разворота на основе паровой машины малой мощности. Привод оказался чрезвычайно удачным. «Чикасау» и его систершип «Уиннебэго» принимали участие в бою при Мобил-Бэй 1864 г., мониторы входит в состав Западной эскадры блокады Мексиканского залива. Хотя корабли строились для использования на закрытых речных бассейнах, они как выяснилось обладали достаточной для плавания в прибрежных водах мореходностью.

Веру в иоистине чудотворные возможности кораблей типа «Монитора» разделяли Линкольн и Уиллиз. Проекты броненосцев отклонялись в пользу постройки новых «Мониторов». Эрикссон довольно говорил: «Ну вот, хорошо. Деньгами-то лучше. Копейка к копеечке — доллар получается!»

Монитор «Лехайх» типа «Пассаик» сфотографирован на реке С mono южнее Чарльстона в конце 1864 г. С башни и ходового мостика убраны тенты, на палубе поставлена небольшая гаубица.

Бомбардировка форта Фишер, Северная Каролина, 13–15 января 1865 г. длилась более 60 часов. На литографию попали три монитора: «Махопэк», «Каноникус» и «Саугас» в компании с «Матадноком». Мониторы обстреливают форт с короткой дистанции.

Казематные броненосцы

Успех «Монитора» привел к тому, что броненосцы трех других проектов были построены только в виде прототипов, развития они не получили. «Ныо Айронсайдз», «Галена» и «Кикук» знаменовали собой закат и смерть казематных броненосцев. Из этой троицы самым мощным являлся «Нью Айронсайдз». При водоизмещении в 4000 т он нес 16 пушек, установленных в бортовых батареях. Броненосец был оснащен тараном, но мощности машин для эффективного использования таранного оружия однозначно не хватало. Стенки центрального каземата были обшиты дубом толщиной 15 дюймов, поверх которого крепилась железная обшивка толщиной 4,5 дюйма. Такая защита была непреодолимый для большинства пушек конфедератов. При обстреле форт Самнера в апреле 1863 г. защищенность броненосца дополнительно усилили мешками с песком, уложенными на верхней палубе. В том памятном бою «Ныо Айронсайдз» использовал в качестве своего флагманского корабля сам адмирал Дюпон. Хотя кораблю не хватало мощности установленных на нем машин, да и в целом броненосец не относился к шедеврам кораблестроения, его мощная артиллерия и адекватный уровень защищенности поставили броненосец в число самых ценных кораблей флота. «Нью Айронсайдз» принимал участие в боях чаще, чем любой другой корабль блокирующей эскадры.

Броненосец «Галена» построили в Мистике, шт. Коннектикут, машины поставило предприятие из г. Нью-Йорк. Корабль был вооружен шестью пушками, которые стреляли через широкие порты в обоих бортах каземата. Толщина железной обшивки каземата составляла 2,35 дюйма, однако железная броня не имела деревянной подкладки достойной толщины. Железная обшивка представляла собой уложенные вперехлест полосы железа. Такая броня защищала от настильной стрельбы, но была уязвима при навесном обстреле, что и показал первый бой броненосца — участие в обстреле береговых батарей конфедератов в Дрюриз Блафф на Джэймсовой реке 15 мая 1862 г. В том бою корабль получил тяжелые повреждения.

После первого боя с «Галены» частично сняли железную броню, переквалифицировав корабль в деревянную канонерскую лодку.

Броненосец «Кикук» являлся бронированной канонерской лодкой, проект которой разработал Чарльз У. Уитни, финансовый партнер Джона Эрикссона. Проект Уитни флот поддержал еще в апреле 1861 г. Корпус имел высокие разваленные борта, на палубе имелось два небольших каземата, предназначенных для установки в них орудийных турелей. В каждом каземате предусматривался монтаж одной 11-дюймовой гладкоствольной пушки Дальгрена на станке кругового вращения, однако пушки вели огонь через прорезанные в стенках каземата порты. Между казематами находился бронированный ходовой мостик. Проект Уитни отклонили, но после боя на Хэмптонском рейде конструктору удалось заключить контракт на постройку броненосца. «Кикук» был построен на заводе Андерхилл Ярд в Нью-Йорке. Корабль получился очень дорогим со слабой бронезащитой, не способной противостоять снарядам пушек южан. После того как в бою броненосец получил более 90 прямых попаданий, в том числе 14 ниже ватерлинии. экипаж не смог удержать корабль на плаву. Он утонул.

Монитор «Каноникус» сфотографирован после войны во время торжеств на Хэмптонском рейде в 1907 г. Из боевого состава флота корабль вывели еще в 1877 г. За исключением дымовой трубы, вид монитора не изменился.

Броненосец-таран «Роанок» был перестроен из парового фрегата, у которого срезали верхнюю часть корпуса и демонтировали мачты. Четыре гладкоствольных и две нарезных пушки установлены в трех башнях. Три башни с пушками сильно перегрузили корпус фрегата, прочности деревянного корпуса которого для поддержания столь значительного веса не хватаю. Монитор никогда не принимал участия в боевых действиях.

Броненосцы типа «Пассаик»

Через неделю после происшествия на Хэмптонском рейде Конгресс одобрил выделение фондов на постройку серии из десяти броненосцев нового типа, десять усовершенствованных «Мониторов». Проект усовершенствованного «Монитора» Джон Эрикссон разработала когда еше не была окончена постройка первого «Монитора». Эти броненосцы назвали мониторами, без кавычек п без большой буквы — так появился новый класс кораблей. Серию же стали называть по имени первого монитора в серии — типа «Пассаик». Исходный проект Эрикссона пересмотрели самым кардинальным образом. Броненосцы типа «Пассаик», по большому счету, спроектированы уже не Эрикссоном, а шефом Бюбро конструирования и ремонта Джэймсом Лентхэллом. В своем проекте Лентхэлл предусмотрел использование более совершенных по сравнению с башней Эрикссона башен британского конструктора Кольза. Проект Лентхэлла очевидно был более совершен, чем проект Эрикссона. Однако за последним уже стояла Слава Победителя на Хэмптонском Рейде, а главное — финансовые маг наты, лоббировавшие проект. Эрикссон и Лентхэлл вдрызг разругались, после чего отношения между этими двумя достойными мужами совершенно испортились, а писатель Сэм Клеменс (псевдоним «Марк Твен») даже начал писать повесть «О том, как поссорились Джэймс и Джонни». Контраст на постройку серии броненосцев выиграл Лентхэлл.

Рапорты офицеров «Монитора» о сражении при Хэмптоне тщательно изучили люди из штаба флота и сам Эрикссон. После анализа рапортов было принято решение вести изменения в проект усовершенствованного монитора.

Монитор «Чикосао» типа «Милуоки» в дою с броненосцем южан «Теннеси», заключительная стадия дела в Мобил-Бэй, август 1864 г. Мониторы тина «Милуоки» проектировались в расчете на использование в бассейне реки Миссисипи, но два таких корабля действовали в прибрежных морских водах, в частности в Мобил-Бэй.

Мощные двухбашенные мониторы «Миаптономо» (слева) и «Террор» (справа, бывший «Агаментикус») сфотографированы на якорной стоянке в Портленде, шт. Мэйн, в 1870 г. Корабли были спущены на воду в 1862 г., но вошли в строй уже после окончания Гражданской войны.

Длину кораблей увеличили до 200 футов. а ширину по миделю до 46 футов, отчего корабли стали более устойчивыми на плаву, по сравнению с оригинальным «Монитором», но сохранили небольшую осадку первого корабля данного класса. Для улучшения мореходности (точнее «рекоходности») увеличили удлинение корпуса, сделав обводы носовой части более острыми, борг в носовой части корпуса приподняли над водой для уменьшения заливаемости палубы водой при полных ходах или волнении. Самым важным уроком, извлеченным из боя с «Вирджинией» стал перенос ходового мостика на крышу башни, откуда командиру было проще оценивать ситуацию и управлять кораблем. Башня разработана под установку двух 15-дюймовых пушек Дальгрена, но из-за нехватки этих пушек броненосцы типа «Пассаик» вооружались также и 11-дюймовыми гладкоствольными пушками. В целом же мониторы типа «Пассаик» представляли очень широкий шаг вперед по дороге прогресса по сравнению с прародителем «Монитором».

Увы, новые корабли сохранили врожденный недостаток «Монитора» — ограниченность назначения. Они предназначались для сражений с броненосцами противника, но никак не для разрушения береговых фортификационных сооружений — тонкая броня палубы оставалась крайне уязвимой для навесного огня. Кроме того, машины системы Эрикссона не обладали необходимой для столь крупных и тяжелых кораблей мощностью, из-за чего скорость полного хода «Пассаика» не превышала 6 узлов.

Бомбардировка форта Самтер, 1863 г.

7 апреля 1863 г. адмирал Дюпон повел флот броненосных кораблей Соединенных Штатов на бомбардировку форта Самтер, блокировавшего центральный фарватер, ведущий в порт. В распоряжении Дюпона имелось девять броненосцев: флагманский «Нью Айронсайдз», сень мониторов типа «Пассаик» («Уихаукен», «Пассаик», «Монтаук», «Патапско», «Кэтскилл», «Нантаккет», «Наханд») и уникальный «Кикук». Адмирал выстроил свои корабли в кильватерную колонну, поместив флагман в центр. Головным шел «Уихаукен», которым командовал кэптен Джон Роджерс. Роджерс держал курс на север по главному фарватеру и приблизился к форту Самтер на 500 ярдов, прежде чем в 2 ч 30 мин. полполудни пушки форта открыли огонь. В этот момент Роджерс обнаружил препятствие, которое оказалось заграждением из шестовых мин. Кэптен затормозил свой корабль. Бомбардировка форта продолжалась три часа, после чего адмирал приказал начать отход. Пушки фортов Самтер и Моултри добились 439 попаданий в броненосцы северян, почти потопив монитор «Кикук». Флагман адмирала Дюпона получил 93 прямых попадания. Однако потерю в людях флот понес несущественный: один моряк погиб, а 22 получит ранения. В целом же бомбардировка форта броненосцами успехом не увенчалась.

На рисунке изображена сцена, имевшая место вскоре после остановки «Уихаукена» перед минным заграждением. На переднем плане — монитор Роджерса. Между фортом и «Уихаукеном» — поврежденный «Кикук». Остальные кораблю Дюпона видны в отдалении.

Заказы на постройку серии мониторов разместили на шести заводах от Бостона, шт. Массачусетс, до Вильмингтона, шт. Делавер. Первый в серии, монитор «Пассаик», вступил в строй в декабре 1862 г. К моменту, когда в апреле 1863 г. адмирал Дюпон двинул свои броненосцы под стены форт Самнера, в строю находилось восемь «Пассаиков». семь из них приняли участие в вылазке. Десятый броненосец типа «Пассаик», «Команч», строился в Сан-Франциско, его ввели в строй в мае 1865 г.

Апрельская 1863 г. атака форта Самнера успехом не увенчалась. Большинство из принимавших в ней участие мониторов получили повреждения от прямых попаданий снарядов, правда ни один снаряд не пробил броню насквозь. Бой показал насколько уязвимы башни, которые клинили снаряды, попавшие между башней и корпусом, или же снаряды просто повреждали медное кольцо, на котором вращалась башня, после чего башня вращаться переставала. Летом на кораблях установили защитные кольца вокруг оснований башен. Также появилась дополнительная броня на ходовых мостиках. Бой между монитором северян «Уихаукен» и броненосцем южан «Атланта» показал, однако, что мониторы весьма эффективны при действиях против казематных броненосцев, для чего, собственно, мониторы и предназначались. Мониторы не годились для обстрела фортов.

Могучий двухбашенный монитор «Онондага» сфотографирован на Джэймсовой реке летом 1864 г. Корабль принимал участие в нескольких речных баталиях, в том числе в битве при Трентз Рич 24 января 1865 г.

После окончания войны многие мониторы были разоружены. На фото — монитор «Каска» (на переднем плане) и три монитора типа «Каноникус».

Мониторы типа «Каноникус»

После того, как в 1862 г. взошла звезда Эрикссона, конструктор стал получать выгодные предложения. В июле 1862 г. Эрикссон заключил контракт на постройку девяти броненосцев мониторного типа. В результате появились корабли типа «Каноникус», дальнейшее развитие «Монитора». До окончания войны в строй успели войти пять «Каноникусов». Эрикссон начал работать над развитием проекта «Пассаика» летом 1862 г., сделав упор на увеличении скорости полного хода и прочих сугубо корабельных характеристик. На улучшенным проекте предусматривалась установка двигателей Эрикссона, с целыо улучшения мореходности была изменена форма носовых обводов корпуса и увеличено удлинение корабля. Проблемы с поставками артиллерийских орудий, преследовавшие флот Соединенных Штатов весь 1862 г., в конечном итоге удалось разрешить, поэтому в башнях штатно ставились 15-дюймовые гладкоствольные пушки Дальгрена. Корабли начали спускать на воду в конце 1862 г., они строились на пяти заводах Атлантического побережья сразу — в Питтсбурге и Цинциннати. Все мониторы «Атлантической» постройки вошли в строи в 1864 г., зато не один из кораблей, строившихся на Западном побережье, к окончанию войны не поспел.

Мониторы на заводах Западного побережья находились в стадии постройки, когда Уиллиз ознакомился с тактико-техническими данными тихоокеанских мониторов типа «Чарльстон», после чего рекомендовал внедрить усовершенствования «Чарльстонов» на «Каноникусы». Башни в месте стыка с корпусом прикрыли толстыми неподвижными кольцами, а бронирование ходовых мостиков нарастили.

Три монитора данного типа вошли в строй в апреле 1864 г., до конца года флот получил от промышленности еще три корабля. Два последующих монитора («Катавба» и «Онеота») были построены в Цинциннати, шт. Огайо, но в боевой состав флота Соединенных Штатов так никогда и не вошли. Корабли были проданы правительству Перу, после чего получили новые наименования «Атагуальпа» и «Манко Капа». Еще два корабля спустили в Новом Орлеане. они не вошли в строй до 70-х годов XIX века. Пять принимавших в войне «Каноникусов» показали себя весьма удачными кораблями, хотя «Текумсе» был потоплен шестовой миной в заливе Мобиля. Улучшенные мониторы больше, чем первый «Монитор» подходили для действий против берега.

Монитор «Чимо» питч «Каско» (слева) и двухбашенный монитор «Тонавапда» в затоне военно-морской верфи Вашингтон, послевоенное фото. «Чимо» вошел в строй в январе 1865 г., «Тонавапда» — уже после окончания войны. На заднем плане — захваченный рейдер конфедератов «Стоунуэлл».

Сечение корпуса «Монитора». На чертеже изображен вид спереди паровых котлов. Сходным образом выглядел интерьер мониторов типа «Пассаик» и типа «Каноникус».

Монитор «Роанак»

Паровой фрегат «Роанак» вошел в состав флота в 1857 г. После знаменитых событий на Хэмптонском рейде, корабль принесли в жертву на алтаре военно-морских экспериментов. Фрегат направили в Нью-Йорк на завод для перестройки в под руководством мистеров Джона Лентхэлла и Бенджамина Ф. Пшервуда (первый отвечал за корабельную часть, второй — за машинную) в броненосец мониторного типа. С фрегата срезали верхнюю часть корпуса с главной орудийной палубой. На остатки корпуса Лентхэлл предложил водрузить сразу три башни Эрикссона. В каждой башне планировалось поставить по одной нарезной и одной гладкоствольной пушке. Корпус обшивался железом толщиной 4.5 дюйма, причем в один слой, в то время как ранее броневые пояса набирались из нескольких слоев 1-дюймового железа. Снова «Роанок» вошел в строй в конце июня 1863 г. Обратный переход к Хэмптонскому рейду выявил перегруженность носовой части корабля, отчего он постоянно зарывался в волну, а значит плавание в открытом море становилось просто опасным. Деревянная палуба прогнулась под тяжестью орудийных башен. Переделка не удалось — броненосец оставили для обороны Хэмптонского рейда до конца войны.

Похожая неудачная хирургическая была проделана с казематным броненосцем «Дюнденьерг», построенным по типу конфедеративной «Вирджинии». Разработанный Джэймсом Лентхэллом проект броненосца-тарана водоизмещением в 7000 т воплощался в жизнь на Бруклинском военно-морском заводе. Проект с учетом неудачного опыта «Гознака» пересмотрели, установив не три, а только две башни. При постройке было использовано некачественное, сырое, дерево, поэтому хотя монитор и был спущен в июле 1865 г. на воду, в строй флота Соединенных Штатов он гак и не вошел. В 1866 г. корабль продали Франции.

«Tecumseh»

«Chickasaw»

Бомбардировка форта Самтер, 1863 г.

Бомбардировка форта Фишер, 1865 г.

«Monadnock»

«Onondaga»

Пресс для изготовления металлических листов, использовавшихся для защиты корпусов и башен мониторов флота Соединенных Штатов. Такие машины имелись на Континентальном железостроительном заводе в Гринпорте, Нью- Йорк. Гравюра опубликована в «Сайентифик Америкэн» от 25 октября 1862 г.

Монитор «Уилхаукен» в бурном море, 1863 г. Монитор типа «Пассаик» сыграл лидирующую роль в блокаде Чарльстона. Вечером 6 декабря 1863 г. с норд-оста задул сильный ветер, разыгрался шторм. Вода залила люк монитора, «Уилхаукен» затонул всего за пять минут.

Мониторы типа «Милуоки»

Анализ броненосцев, построенных для использования в бассейне реки Миссисипи, выходит за рамки данного автореферата, тем не менее упомянуть о них необходимо. Северяне использовали в боях на Миссисипи 24 построенных самостоятельно или захваченных в качестве трофеев у конфедератов броненосцев. Девять из 24 броненосцев являлись мониторами. Четыре монитора из девяти — мониторами типа «Милуоки». Эти корабли являлись не только речными, они были способны плавать в прибрежных водах Мексиканского залива.

В мае 1862 г. департамент военного флота заключил контракт с Джэймсом Идзом, судостроителем и конструктором, просто хорошим парнем, предусматривающий постройку кораблей типа монитор на собственном Идза судостроительном заводе в Карондолете, что в нескольких милях от Сент-Луиса, шт.

Миссури. Идз уже обладал удачным опытом постройки казематных броненосцев конструкции Сэма Пука. Теперь Идз выдал проект двухбашенного монитора, сочетавшего малую осадку речных броненосцев с бронированной палубой и низким бортом. Силовая установка состояла из четырех горизонтальных паровых машин, работавших на четырехлопастный гребной винт, что обеспечивало монитору скорость полного хода в 9 узлов. Конфигурация бешен получилась очень необычной, сочетавшая заднюю часть башни Эрикссона и переднюю часть, спроектированную лично Идзом. В целом новые башни получились гораздо удачнее башен Эрикссона, а для их поворота были использованы отдельные паровые машины. Паровые машины также работали на приводы открывания и закрывания орудийных портов. Если башня Эрикссона покоилась на центральном шпинделе, то башня Идза опускалась ниже палубы и вращалась на подшипниках. Мониторы «Милуоки» вошли в строй весной 1864 г. и действовали в составе Западной блокирующей эскадры. «Чикасау» и «Виннебаго» принимали участие в сражении при заливе Мобиль в 1864 г., где они продемонстрировали свою эффективность в бою с броненосцем южан «Теннеси». Из всех мониторов постройки периода Гражданской войны, корабли Идза оказались самыми удачными.

Цех по гибке металлических листов на заводе в Ныо-Йорке, гравюра из «Харперз Монсли Мэгззин» от сентября 1862 г. Для сгибания листов, шедших на обшивку башен мониторов, требовалось усилие в 1400 т.

Двухбашенные мониторы

Департамент военного флота принял решение о проектировании и постройки двухбашенных мониторов в период «мониторной лихорадки» весны 1862 г. Согласно плану, в 1862 г. в строй должны были вступить четыре таких корабля, еще несколько — на следующий год. Всего же до конца войны в строй вошло всего два таких монитора.

Судостроитель и конструктор ДжорджУ. Куинтэрд заключил контракт на постройку двухбашенного монитора 26 мая 1862 г., менее чем три недели после битвы на Хэмптонском рейде. Монитор Куингэрда строился полностью из железа, что обеспечивало корпусу большую прочность и жесткость.

Корабль «Онондага» сроился на Континентальном железостроительном заводе в Бруклине (там же, где был построен «Монитор»), Вооружение корабля состояло из 150-фунтовых нарезных пушек Паррота и 15-дюймовых гладкоствольных орудий Дальгрена, по одной нарезной и гладкоствольной пушке в каждой из двух башен (нарезная пушка — в левой части башни, гладкоствольная — в правой). Длина «Онондаги» составляла 225 футов, ширина по миделю — почти 50 футов. Таким образом, обводы корпуса получились более полными по сравнению с корпусами мониторов более ранней постройки. Корабль вошел в строй в марте 1864 г., он принимал участие в боях на Джэймсовой реке на протяжении всей войны. В битве при Трентз Рич 24 января 1865 г. снаряд 165- дюймовой пушки «Онондаги» пробил каземат и серьезно повредил броненосец конфедератов «Вирджиния II», после чего корабли южан отошли. Монитор не был лишен недостатков (прежде всего — большой расход угля и плохие машины), но в целом удался на славу.

Контрастно выглядят двухбашенные мониторы типа «Монэднок» («Монэднок» и «Агаментикус»), которые неоднократно подвергались жесточайшей критике за неудачные корпуса. Последующие корабли «Миантонома» и «Тонаванда» стали облегченным вариантом «Монэднока». Все четыре корабля спроектировал Лентхэлл, решив делать конструкцию кораблей по типу «Монитора» Эрикссона деревянной с целью облегчения постройки мониторов на казенных верфях военно-морского флота, которые отнюдь не являлись передовыми в плане технологической оснастки. «Монэднок» строился на казенном военно-морском судостроительном заводе в Бостоне, «Агаментикус» — в Портсмуте, «Миантонома» — в Бруклине и наконец «Тонаванд» — в Филадельфии. Лентхэл отказался от верхней части корпуса корабля Эрикссона, выполненной в виде плота в пользу более гидроудачных обводов, что улучшило мореходность мониторов очередного типа. Дубовая обшивка корпуса сверху закрывалась железным поясом толщиной 4,5 дюйма. Машины конструкции Бенджамина Ишервуда обладали достаточной мощностью. И обеспечивали кораблям скорость полного хода в 9 узлов. Ошибка Лентхэлла заключалась в том, что он сделал деревянными конструкции, на которые опирались башни. Подобно «Роаноку» дерево не выдерживало изрядной массы орудийных башен, в результате корпус прогибался и даже местами ломался. До конца войны в строй успел вступить лишь «Монэднок», монитор принял участие в обстреле форта Фишера в январе 1865 г… а затем, после окончания войны, совершил успешный переход в Сан-Франциско вокруг мыса Горн.

В конце 1863 — начале 1864 г.г. было заложено четыре двухбашенных монитора типа «Каламазу», проект кораблей разработал Бенджамин Ф. Делано. Подобно броненосцам Лентхэлла, эти корабли строились на тех же самых четырех военно-морских верфях, которые не имели опыта работы с металлом. Неудивительно, что корабли представляли собой самые натуральные «белые слоны» с расчетным водоизмещением 5660 т, в шесть раз больше, чем у оригинальною «Монитора». То были океанские корабли, которые так никогда и не достроили.

Команда «Монитора», гравюра по фотографии, сделанной через два месяца после единоборства на Хэмптонском рейде. На последующих мониторах условиях обитаемости удалось немного улучшить, но все равно они оставались ужасными.

Интерьер носовой части корпуса «Монитора», якорная палуба и носовые помещения. Чертеж но рисунку Эрикссона. В самом носу — каюта командира и кают-компания. Проход фланкирован небольшими офицерскими каютками. Далее — помещения остальных членов экипажа.

Океанские мониторы Эрикссона

Корабль «Диктатор» стал очередным шедевром неуемной конструкторской мысли Эрикссона. Монитор «Диктатор» в два раза превосходил по размерам монитор «Монитор». Именно так представлял себе Эрикссон монитор, способный перемещаться в открытом море. Изначально корабль планировали назвать «Протектор», но военные моряки возжелали дать монитору более агрессивное имя. От более ранних мониторов «Диктатор» отличался в ряде аспектов, даже не считая размеров корпуса. Так свес верхней части корпуса относительно нижней было значительно уменьшен, а носовая часть корпуса представляла собой вообще интегральную конструкцию, которая на делилась на верхнюю и нижнюю части. В результате корпус получил более плавные по сравнению с корпусами более ранних мониторов обводы, а значит мог развивать большую скорость при меньшей удельной мощности машин. Корабль по осадке вдвое превосходил мониторы типа «Пассаик», что «работало» на улучшение мореходных качеств броненосца, но ограничивало возможности использования монитора в прибрежных водах, не говоря уже о реках. Широкие дымовые трубы и вентиляционные шахты сделали бронированными. За башней был установлен небольшой по размерам ходовой мостик. 15-дюймовые гладкоствольные пушки Дальгрена, установленные на «Диктаторе», защищала впечатляющая своей толщиной — 15 дюймов — броня. «Диктатор» вошел в сгрой в ноябре 1864 г., однако из поломки машины не смог принять участие в бомбардировке форта Фишер. В войне корабль участия не принял, тем не менее, входил в боевой состав флота добрых два десятка лет после окончания Гражданской войны между Севером и Югом Соединенных Штатов. В целом «Диктатор» получился вполне достойным кораблем береговой обороны.

Его «Полусестричку» под названием «Пуритан» заложили в 1863 г. на Континентальной верфи в Нью-Йорке. «Пуритан» стал увеличенным «Диктатором». Эрикссон планировал вооружить корабль парой новых 20-дюймовых гладкоствольных пушек Дальгрена, но технологические проблемы производства орудий не позволили поставить данные стволы на монитор до окончания войны.»Пуритан» спустили на воду в июле 1864 г., но достраивать не стали. Корабль простоял у стенки завода в Нью-Йорке почти десять лет, прежде чем его разобрали. Корабль получился изумительно дорогим — он обошелся казне в 1,3 миллиона долларов, почти в пять раз больше, чем первый «Монитор» и в два раза дороже, чем «Каноникус».

«Monadnock»

Появление двухбашенных мониторов стало следующим логичным шагом следом за появлением мониторов однобашенных. Мониторы «Монадиок» н однотипный с ним «Агаментикус» были заложены в 1862 г. по проекту, разработанному Джоном Летхэллом, шефом бюро конструкции и ремонта военного флота Соединенных Штатов. До окончания войны, в. чае 1865 г., в строй успел вступишь лишь «Монадиок».

Монитор «Монаднок» обладал деревянным корпусом. так как строился на казенном военно-морском заводе в Портсмуте, не имевшим должного оборудования, необходимого для постройки железных кораблей. В строй монитор вступил в октябре 1864 г., поэтому успел принять участие в обстрелах форта Фишер, имевших место в декабре 1864 г. и в январе 1865 г. Корабль неоднократно подвергался злостной критики за деревянную конструкцию корпуса, которая якобы не обладала должной прочностью. Лучшим ответом некомпетентным критиканам послужил переход монитора в Сан-Франциско вокруг мыса Гэрн в 1865 г. и последующая служба в течении двух десятилетий!

«Onondaga»

Монитор «Онондага» был заказан в 1862 г. и строился самим его конструктором мистером Джорджем У. Куинтардом на Континентальном железостроителыюм заводе в Гпинпорте. Новый Йорк. Машины для корабля поставляло согласно отдельному контракту другое предприятие г. Ныо- Йорк. Монитор спроектирован под вооружение из одной 15-дюймовой гладкоствольной пушки Дальгрена, установленной в каждой из двух башен конструкции инж. Эрикссона. Вместе с 15-дюймовыми гладкоствольными пушками в каждой башне ставилось еще и по одной 8-дюймовой нарезной пушке. Так получился уникальный для северян башенный броненосный корабль, сочетавший нарезную артиллерию с гладкоствольной. Незадолго до вступления монитора в строй его 8-дюймовые нарезные орудия заменили более мощными 150-фунтовыми нарезными пушками. В строй корабль вступил весной 1864 г., использовался в боях на Джэймсовой реке, принимал участие в битве при Трентз Рич 24 января 1865 г… По окончанию войны монитор исключили из списков флота и продали во Францию. Корабль самостоятельно выполнил успешный трансатлантический переход, несмотря на малую высоту борта.

Фиаско легких мониторов

В департаменте военного флота пришли к выводу о желательности заиметь толику мониторов с очень небольшой осадкой, способных действовать в самых мелких притоках Миссисипи. Первые прорисовки такого монитора мистер Эрикссон выполнил всего за пару дней летом 1862 г., но затем проектированием кораблей занялся Густавус Фокс. Свой проект на заключение Фокс направил главному инженеру Элбэну Б. Стаймерсу. Стаймерс предпочел разработать свой собственный проект, нежели изучать бумаги Фокса. По опыту обстрела форта Самтер в апреле 1863 г., Стаймерс внес в проект изменения. Затем проект еще дорабатывали такие авторитеты как Эрикссон и Лентхэлл. В конечном итоге авторство проекта осталось за Стаймерсом, который получил заказ на 20 мониторов и 14 миллионов долларов на воплощение планов в жизнь. Мониторы строились на заводах Атлантического побережья, а также в Питтсбурге, Цинциннати и Сент-Луисе.

Сечение башни «Монитора». 11-дюймовые гладкоствольные пушки Дальгрена изображены в боевом положении. На последующих мониторах был доработан механизм поворота башни.

Интерьер башни монитора типа «Пассаик» с 11-дюймовой гладкоствольной пушкой Дальгрена на переднем плане и гладкоствольной 15-дюймовокой на заднем. Обратите внимание на способ хранения ядер — «первых выстрелов», ядри уложены в кольцевой желоб, проложенный по периметру башни.

Из 20 заказанных мониторов типа «Каско» до конца войны в строй успели вступить только три корабля («Каско», «Чинно» и «Нубук»), Проект получился откровенно провальным, хотя исходник хвалили все, но по ходу проектирования Стаймерс не сумел удержать в разумных пределах рост массы монитора, в результате чего прочность корпуса получилась не адекватной нагрузкам, а высота надводной части борта не превышала 3 дюймов. Стаймерса отстранили от наблюдения за постройкой кораблей, а для исправления ошибок к переделки проекта привлекли Эрикссона. Единственным выходом виделось наращивание борта корпуса хотя бы на два фута. С почти готового головного корабля серии сняли башни. Перовые три монитора переделали в носители шестовых мин, вооруженные помимо шестовых мин 11-дюймовыми гладкоствольными орудиями Дальгрена на открытых лафетах. Шестовые мины крепились к установленной в носовой оконечности корпуса опускаемой штанге. В боях корабли участия не принимали, их использовали только как корабли охранения. Заложенные остальные мониторы типа «Каско» были спущены на воду и достроены, в результате чего американский флот получил целую флотилию никому не нужных кораблей. Фиаско с малыми мониторами стало возможным в результате утраты контроля за проектированием кораблей со стороны департамента военного флота и лично его главы Уиллиза.

Бомбардировка форта Фишер, 1865 г.

В конце 1864 г. единственным крупным портом на Атлантическом побережье, все еще остававшимся в руках южан, был Вильмингтон. Вход в порт закрывал форт Фишер — импозантное фортификационное сооружение, искусно выполненное из песка и глины. Форт был вооружен 44 орудиями крупного калибра, с суши подходы к форту перекрывались траншеями, рвами и иными труднопреодолимыми заграждениями. Гарнизоном форта, который насчитывал 1500 мужчин, командовал полковник Уильям Ламб. В конце 1864 г. для бомбардировки форта северяне собрали флот из добрых 60 кораблей — крупнейшая концентрация кораблей за весь период Гражданской войны. Первый обстрел был предпринят в день Рождества 1864 г. Бомбардировка кораблей предшествовала и сопровождала штурм форта с суши. Штурм не увенчался тогда успехом. На две недели защитники форта получили передышку, но затем домогательства северян возобновились, что выглядит странным — женщин среди защитников форта не было! 13 января 1865 г. корабли северян приступили к безостановочной бомбардировке форта Фишера. Обстрел продолжался 60 часов без передыха. На форт обрушилось более 40 000 снарядов, которые вывели из строя большую часть артиллерии Фишера, потери личного состава форта превысили 300 человек убитыми и ранеными. Обстрел деморализовал гарнизон, пушки форта на обстрел отвечать перестали, а их расчеты постарались укрыться в сооружениях форта. Вечером 15 января на штурм пошли сухопутные войска северян в количестве 8000 душ. Как только атакующие приблизились к форту на них обрушился меткий огонь снайперов и прочих пехотинцев из числа защитников Фишера. Не взирая на потрясающие потери атакующие ворвались в форт, где всю ночь шла отчаянная рукопашная схватка. Утром над фортом реял звездно-полосатый флаг Соединенных Штатов, а через неделю пал Вильмингтон. Так Конфедерация оказалось окончательно отрезанной от выхода к морю.

Рисунок отображает ситуацию на 14 января 1865 г., когда форт уже длительное время подвергался постоянному обстрелу корабельной артиллерии флота Соединенных Штатов. Более уязвимые деревянные корабли вели огонь со значительных дистанций, а бронированные мониторы приблизились к форту на расстояние в 500–600 ярдов. Четыре монитора заняли позиции между линией броненосцев и берегом. На переднем плане нарисован броненосец «Нью Айронсайдз», по корме которого расположился монитор «Каноникус», между ними и берегом — монитор «Махопак».

Методы постройки мониторов

С началом войны казенные военно- морские верфи оказались не готовыми строить корабли из железа. Пока наращивались производственные мощности судостроительных заводов военно-морского флота, временную нишу в части постройки броненосцев заняли частные предприниматели. Большую часть броненосцев-мониторов построили как раз частники, но постройка велась всегда под тщательным контролем со стороны «Мониторной конторы» военного флота.

Исходный «Монитор» был спроектирован с оглядкой на производственные возможности конкретного предприятия. Эрикссон очень тщательно анализировал каждый элемент конструкции корабля с учетом технологических особенностей его изготовления, в том числе и субподрядчиками. Ряд железных элементов конструкции изготовил завод Континентал Айронклад в Бруклине, сборка же «Монитора» велась под личным наблюдением конструктора корабля и самым радикальном образом отличалась от методов постройки традиционных для того периода кораблей. Принцип широкой кооперации поставщиков широко использовался при постройке всех последующих мониторов северян: появились частные предприниматели, которые специализировались на разных аспектах конструкции монитора — железной броне, паровых машинах, башнях.

Гравюра передает атмосферу, царившую внутри башни «Монитора» во время боя на Хэмптонском рейде. Канониры накатывают пушку в положение для производства выстрела. Крайний справа — командир расчета в готовности дернуть шнур.

Чертеж интерьера башни монитора типа «Каноникус». Внутренности башни монитора типа «Пассаик» почти не отличались, за исключением установленной в правой части башни 11-дюймовой гладкоствольной пушкой Дальгрена. Здесь 15-дюймовые гладкоствольные пушки Дальгрена показаны в положении для перезарядки. Подвешенные на потолке блоки использовались для подачи ядер и снарядов. Гравюра из «US Navy Ordnance Instructions» 1866 г.

Контентал Айронуоркс обладала большими производственными мощностями, позволявшими ковать крупноразмерные конструкции из металла, но в конструкции большинства мониторов использовалось не кованые, а катаные железные листы, изготовленные путем прокатки раскаленного прутка-заготовки между двумя мощными барабанами. Максимальная толщина катаных листов достигала 2,5 дюймов, что требовало дорогой дополнительной механической обработки, поэтому у многих мониторов броневые пояса набирались из железных листов толщиной 1 дюйм. Плоским металлическим листам нужная форма придавалась посредством гидравлического пресса. До сборки в листах выполнялись все необходимые вырезы и отверстия.

Первый «Монитор», а за ним и последующие, собирались в специально возведенном крытом эллинге, начиная с киля, которые набирался из серии металлических пластин длинной 7,5 футов каждая. К килю на болтах крепились металлические листы размером 11x3 фута каждый, которые образовывали днище. Между собой листы скреплялись заклепками. Перед клепкой заклепки нагревали, после остывания диаметр заклепок увеличивался, в результате место заклепа, благодаря посадке с «натягом», получалось водонепроницаемым. Силовой набор корпуса представлял собой металлические листы и уголки, дубовые бимсы и сосновые стрингеры. Силовой набор обшивался дубом, поверх которого крепились металлические листы толщиной 1 дюйм в несколько слоев. Таким образом, броня монитора являлась комбинированной — деревянно — металлической.

Верхняя часть корпуса фактически представляла собой палубу, набранную из квадратных со стороной сечения 10 дюймов дубовых бимсов и диагональных дубовых связок. Поверх силового набора укладывался настил из сосновых досок, затем — два слоя металлических листов толщиной 0,5 дюйма каждый. Крепления носовой и кормовой части корпуса были усиленными.

Башня выполнялась из согнутых металлических листов толщиной 1 дюйм и размером 9x3 фута. Листы крепились к деревянному каркасу диаметром 20 футов. В соответствующих металлических листах обшивки башни делались предварительно, до монтажа, отверстия под орудийные порты. Металлические листы крепились к каркасу заклепками в восемь слоев. Башня в сборе монтировалась на почти готовом корабле. В установленную на корабль башню кран водружал артиллерийские орудия, а в основании башни монтировался механизм ее разворота.

Джон Л. Уорден, командир «Монитора» в бою на Хэмптонском рейде. Первый командир корабля класса монитор! В своем рапорте после боя Уорден немало покритиковал «Монитор» и его критика была учтена в проектах последующих кораблей. Уорден командовал монитором «Монтаук» при Чарльстоне, а закончил службу в чине адмирала.

«Монитор» затонул в декабре 1862 г. у мыса Гаттерас при буксировке в штормовую погоду. Гравюра показывает тонущий «Монитор» и спешащий ему на помощь «Род Айленд». Все члены команды «Монитора» были спасены.

После спуска корабля на воду продолжались достроечные работы по монтажу систем и оборудования. Только полностью укомплектованный корабль принимался в состав военного флота, после чего на него официально назначался военно-морской экипаж, однако корабль теоретически оставался в ведении конструктора до тех пор, пока командир не доложит о ликвидации всех недоделок.

Мониторы в бою

Роль мониторов

Самый первый монитор по имени «Монитор» предназначался для борьбы с броненосцами противника, но. согласно сделанных задним числом Джоно Эрикссоном заявлений, предусматривались также действия «Монитора» против берега. Успех, весьма неоднозначный кстати, «Монитора» в бою с «Вирджинией» привел ко всеобщей переоценки боевого потенциала корабля Эрикссона. На самом деле мониторы представляли собой не самым качественным образом построенные корабли, страдавшие массой конструктивных ограничений. Когда мониторы попытались произвести бомбардировку хорошо укрепленных фортов южан, вроде Форт-Самтера и береговых батарей в районе Чарльстоуна, результаты получились разочаровывающими. Этот опыт привел к пересмотру конструкции мониторов, однако роль таких кораблей переоценке не подвергалась.

В качестве средства борьбы с броненосцами противника, конструктивно мониторы себя полностью и с лихвой оправдали. Простота, с которой монитор северян «Уихаукен» типа «Пассаик» расправился с казематным броненосцем южан «Атланта» в июне 1863 г. со всей очевидностью продемонстрировала преимущества башенных мониторов над казематными броненосцами. Свое превосходство мониторы показали также в сражении при Мобил Бэй в августе 1864 г… когда монитор «Чикасао» типа «Милуоки» вывел из боя броненосец южан «Теннеси». В ходе сражения при Трентз Рич на Джэймсовой реке в январе 1865 г. двухбашенный монитор «Онондага» легко расправился с казематным броненосцем южан «Вирджиния II».

К недостаткам мониторов следует отнести их плохую мореходность и ужасающие условия обитания команд. При использовании мониторов для блокады побережья Конфедерации всегда существовал риск потерять корабль в условиях сильного волнения моря.

Из всех потерянных в годы войны мониторов, от боевых повреждения был затоплен лишь один корабль — «Кикук». «Монитор» и «Уихаукен» затонули в бурном море. Монитор «Милуоки» был взорван своей командой, после поражения, нанесенного ему шестовой иной. Ни один монитор не то что был потоплен, а даже не получил сколь нибудь значительных повреждений, борясь с броненосцами южан, в то время как два броненосца южан были захвачены в качестве трофеев после сражений с мониторами. Джону Энрикссону удалось создать действительно революционный корабль.

В обстреле форта Самтер, предпринятого 7 апреля 1863 г. адмиралом Дюпоном, приняло участие восемь мониторов типа «Пассаик», монитор «Кикук» и броненосец «Нью Айронсайдз». Обстрел успехом не увенчался, но его уроки пошли впрок через два года при бомбардировках форта Фишер.

Команды мониторов

Команда монитора «Монитор» насчитывала 58 человек. Последующие корабли мониторного класса имели более крупные размеры и были сложнее «Монитора», из-за чего численность команды пришлось увеличить. Экипаж мониторов типа «Пассаик» и «Каноникус» насчитывал 65–88 человек, а команды двухбашенных мониторов вроде «Онондаги» состояла уже из 130–150 человек, как на бронированной канонерской лодке «Галена». Самой многочисленной командой обладал казематных броненосец Соединенных Штатов «Нью Айронсайдз» — 460 человек. В теории команда броненосца «Роанак» должная была состоять из 350 мужчин, однако в силу ограниченного использования корабля до полного штата команда так и не была никогда укомплектована.

Команда делилась на две вахты, также как на всех других кораблях военного флота. Вахты были поделены на дивизионы, каждый из которых отвечал за свое «владение» — башня, машинерия и т. д. Возьмем для примера монитор «Монитор»: в экипаж из 58 человек входило 13 офицеров и 45 нижних чинов разного звания. Пять офицеров и 17 матросов составляли инженерно-технический дивизион, который отвечал за все технические устройства на корабле, включая башню. Еще пять офицеров (включая командира) и 21 матрос отвечали за управление кораблем и артиллерию. Медик и казначей были нестроевыми офицерами, в то время как корабельный священник носил чин петти-офицера. В команду входило также семь «уайстеров», таким архаичным термином именовали писарей, грузчиков, коков и стюардов, то есть любых, напрямую не занятых в обеспечении плавания и боевого применения корабля. Если команда монитора «Монитор» набиралась исключительно на добровольной основе, то команды последующих мониторов комплектовались на тех же принципах, как и команды любых других кораблей флота Соединенных Штатов.

«New Ironsides»

Броненосец «Ныо Айронсайдз» был заложен как прототип серии кораблей. Бронированный каземат корабля представлял собой копию каземата океанского броненосца французской постройки «Глория». Заказ на постройку броненосца был выдан одновременно с заказом па постройку «Монитора» Эрикссона. «Нью Айронсайдз» являлся альтернативой «Монитору», однако после успеха «Монитора» в бою на Хэмптонском рейде флот северян охватила мониторная лихорадка, жертвой которой стала в числе прочего серия броненосцев типа «Ныо Айронсайдз». Броненосец имел защищенный каземат с толщиной брони 4,5 дюйма, которой обшивалась деревянная подложка толщиной 15 дюймов. С такой защитой «Ныо Айронсайдз» по праву вошел в число наименее уязвимых от огня артиллерии противника кораблей флота Соединенных Штатов. Броненосец стал также и одним из наиболее мощно вооруженных — 16 пушек па борту, просто «Тирпиц» какой-то! Хотя мощности машин для столь большого корабля явно не хватаю, парусное вооружение с броненосца демонтировали почти сразу после вступления корабля в строй — командиры сочли мачты с реями и прочими бом-брамселями чересчур уязвимыми в бою. Корабль служил флагманом Атлантической блокирующей эскадры, большую часть своей боевой карьеры броненосец провел в водах Чарльстона, принимал участие в бомбардировке форта Фишер.

«Galena»

Второй альтернативой «Монитору», наряду с «Нью Айронсайдз», стал корабль «Галена», канонерская лодка с бронированием из железа толщиной в 3 дюйма. Корабль строился на верфи Максон Фиш а Мистике, шт. Коннектикут, по прокету мистера С.Х. пука. Канонерка вошла в строй в апреле 1862 г. Месяцем позже «Галену» видели в бою при Дривриз Блуфф, что ниже Ричмонда, шт. Вирджиния. Бронирование корабля оказалась совершенно недостаточным, почему корабль быстро исключили из списков действующего флота. Однако в феврале 1864 г. «Галену» вновь ввели в строй в качестве небронированной деревянной канонерской лодки. Канонерка принимала участие в битве при Мобил-Бэй в августе 1864 г… а войну закончила в составе Западной эскадры блокады Мексиканского залива.

Строевые офицеры считали себя более высокой по отношению к инженер-офицерам кастой. Энтузиазма по отношению к мониторам морские волки в офицерском звании не питали, не принимая технической природы кораблей в целом. Большинство таких офицеров пошло на мониторы добровольно «постольку поскольку», за не имением лучшего выбора. Они абсолютно не разбирались в технике, которая радикальным образом отличалась от установленной на традиционных кораблях.

Как везде, служба держалась на старшинах — иегги-офицерах. В таком чине были боцман, заместители командиров орудий, часть технического персонала. Кочегарам приходилось тяжелее всего из-за высоких температур в кочегарках и неадекватных систем вентиляции. Кочегары работали рискуя быть обваренными раскаленным паром, как это, к примеру, случилось в ходе битвы на Хэмптонском рейде.

Вне исполнения служебных обязанностей офицеры имели возможность отдохнуть в каютах, а у командира имелось даже две каюты. Пети-офицеры принимали пищу в своем отдельном помещении, в то время как простые матросы ели, спали и отдыхали на якорной палубе, настил которой часто покрывала вода, а вентиляция ее почти отсутствовала. Все без исключения члены команды летом страдали от жары, в большей или в меньшей степени. Зато зимой на мониторах было очень холодно, тепло сохранялось только в кочегарках. Скука — постоянная спутница экипажей, особенно на мониторах, выполнявших задачи по блокированию портов южан. В крупные порты вроде Нового Орлеана, К-Уэста или Порт-Ройяла мониторы заходили достаточно редко, в основном для пополнения запасов и проведения ремонтных работ. Наиболее сложные ремонты выполнялись в Ныо-Йорке, Бостоне или других очень крупных портах. Несмотря на сложные условия, служба на мониторах считалась престижной, так как именно такие корабли чаще всего принимали участие в боях.

Монитор «Монтayк» типa «Пaссaик» вытaщен на мель для ремонтa, мaрт 1863 г. Корабль подорвался на мине во время похода по реке Огиичи в конце февраля 1863 г. Монитор yспели отремонтировать скоро и «Монтаук» принял участие в обстреле форт Самтера месяцем позже.

Внешняя поверхность башни «Монитора», снимок сделан через два месяца после сражения на Хэмптонском рейде. Видна наклонная броня ходового мостика, установленная уже после боя.

Вооружение и артиллерия

В начале Гражданской войны флот Соединенных Штатов был хорошо укомплектован артиллерией, преобладали главным образом гладкоствольные орудия конструкции Джона Дальгрена и нарезные пушки системы Роберта Паротта. За редким исключением мониторы вооружались гладкоствольными пушками Дальгрена.

Джон А. Дальгрен являлся военно- морским офицером, озаботившимся конструированием морских орудий в 1847 г. Дальгрен создал новую систему военно-морского вооружения, в которую входили орудия разного калибра, в том числе И — и 15-дюймовые. Дальгрен также разработал 12-фунтовую «корабельную гаубицу». В 1861 г. коммендер Дальгрен получил назначение на пост начальника Нью-Йорскской верфи, а в 1862 г. стал начальником отдела вооружений департамента военного флота. В 1863 г. его вернули на «активную» службу во флот.

Первая пушка системы Дальгрена, 9-дюймовое гладкоствольное орудие, была принята на вооружение в 1850 г. Эту пушку легко опознать за характерную форму в виде «бутылки из-под содовой». Орудия более крупного калибра, устанавливаемые на мониторы, представляли собой увеличенные версии 9-дюймовой пушки. В 1851 г. на вооружение начали поступать 11 — дюймовые гладкоствольные пушки системы Дальгрена, которые весили по 15 700 фунтов (порядка 8 т) и стреляли снарядами массой по 135 фунтов. Снаряд содержал 15 фунтов пороха, однако после того, как пушки «Монитора» не смогли пробить броню «Вирджинии» массу пороха увеличили до 20–25 фунтов.

Дальгрен также придумал 10-дюймовую пушку, предназначенную для установки на поворотный лафет. Орудия такого калибра также монтировались на двухколесных деревянных лафетах «Масилли» французской конструкции; такими пушками был вооружен броненосец «Нью Айронсайдз». Для орудий мониторов потребовались специальные лафеты, которые разработал Джон Эрикссон под научном руководством Джона Дальгрена.

Дальгрен также немало потрудился над созданием гладкоствольных пушек калибра 13, 15 и 20 дюймов, но труды его увенчались успехом уже после начала войны, В суровых условиях военного времени волевым напряжением усилий и трудовым энтузиазмом всего североамериканского народа под руководством тандема Демократической и Республиканской партий удалось наладить лишь производство 125-дюймовок, эти орудия были приняты на вооружение в 1862 г. Первую 15-д. ймовую пушку флот получил в сентябре, однако проблемы конструкторско-технологического плана отодвинули начало истинно серийного производства до 1863 г. Пушек калибра 15 дюймов остро не хватало. из-за чего из двух орудий башен мониторов типа «Пассаик» одно было 11- дюймовым. Орудие калибра 15 дюймов весило 42 000 фунтов (21 г), оно стреляло или 330-фунтовыми снарядами, снаряженными взрывчатым веществом, или болванками массой 440 фунтов. Неслабая масса орудия и некислый вес снаряда потребовали использования механической системы заряжения и тут опять руку об руку поработали Дальгрен с Эрикссоном. Вместе они разработали надежную конструкцию механизма, внедренную на мониторах типа «Пассаик» и на всех последующих мониторах. Если перезарядка II-дюймовой гладкоствольной пушки занимала у опытного расчета всего три минуты, то для 15-дюймовой пушки для перезарядки требовалось 5–6 минут. Расчет 11- дюймового орудия состоял из 16 человек, хотя в случае необходимости с пушкой могло справиться и восемь канониров. По штагу для обслуживания 15- дюймовой пушки требовалось 14 человек, а при использовании механики расчет мог быть сокращен всего до восьми мужчин. Крупнейшим орудием Дальгрена, запущенным в производство, стала гладкоствольная пушка калибра 20 дюймов, которая весила 100 000 фунтов; на вооружение флота орудие было принято в 1864 г. Эрикссон планировал установить по две таких пушки на свои океанские мониторы «Пуритан», однако эти корабли так и не были достроены.

«Монитор»

Монитор «Монитор» стал первым морским броненосцем флота Соединенных Штатов, спроектированным шведским инженером Джоном Эрикссоном. Корабль отличался от всех военных судов того времени самым радикальным образом. Многие полагали «Монитор» скорее плавучей орудийной башней, нежели кораблем. Свое право на жизнь «Монитор» завоевал в жестоком единоборстве с казематным броненосцем южан «Вирджиния». Хотя «Вирджиния» была большей по размерам, лучше защищенной и имела более сильную артиллерию, «Монитор» не уступил ей в бою. Именно «Монитор» считают победителем в первом в истории боестолкновении броненосцев. «Монитор» спроектирован и построен специально для действий против броненосцев конфедератов, а вот в бою с береговыми батареями конфедератов при Дриуниз Блуфф 15 мая 1862 г. выявилась уязвимость палубы «Монитора» от навесного огня. Летом 1862 г. «Монитор» доработали по опыту боевого применения. Ходовой мостик получил наклонное бронирование, дымовая труба стала выдвижной. «Монитор» затонул в шторм 31 декабря 1862 г. у мыса Гаттерас, когда его буксировали на юг для присоединения к эскадре северян, действовавшей под Чарльстоном.

В 1861 г. Роберт П. Паррот разработал серию корабельных нарезных орудий небольшого калибра, в том числе 100-фунтовое (6,4-дюймовое). В конце 1861 г. на вооружение было принято 150-фунтовое (8-дюймовое) нарезное орудие системы Паррога, в армии США эта пушка классифицировалась как 200- фунтовая. Орудие посылало снаряд массой 152 фунта на дальность более пяти миль, таким образом по дальности стрельбы эта пушка превосходило 11- дюймовку Дальгрена с гладким стволом примерно в четыре раза. Несмотря на очевидные казалось бы преимущества, в предвоенные годы во флоте Соединенных штатов у нарезных артиллерийских систем противников было больше, чем сторонников. Те артиллеристы отстаивали приоритет массы снаряда перед дальностью и точностью стрельбы. Если во флоте Конфедерации Южных Штатов именно нарезные пушки стали основным оружием броненосцев, то северяне старались не ставить на свои мониторы нарезные системы, отдавая приоритет более мощным с точки зрения массы снаряда гладкоствольным пушкам Дальгрена.

Единственным прибрежным монитором северян, вооруженным нарезными орудиями, стал «Роанок», который в боевых действиях участия не принимал. На корабле «Галена» стояло две 100- фунтовые нарезные пушки, в то время как броненосец «Ныо Айронкладз» был вооружен двумя 150-фунтовыми нарезными пушками и двумя 50-фунтовыми также нарезными пушками в дополнении к 11-дюймовой гладкоствольной батарее главного калибра. В отличие от очень надежных пушек Дальгрена, нарезные орудия системы Паррота частенько ломались. Так, на «Нью Айронсайдз» 150-фунтовая пушка вышла из строя во время бомбардировки форта Фишер. 150-фунтовую нарезную пушку разработал Дальгрен.

В силу ограниченного внутрибашенного пространства конструкторам по необходимости пришлось применить механизмы для облегчения работы орудийных расчетов. Механически закрывались и открывались орудийные порты, механически откатывались и накатывались пушки. Башни разворачивались также отнюдь не вручную. В силу огромной инерции не всегда удавалось вовремя остановить башни, в тот момент когда орудия смотрели на цель, из- за этого часто выстрелы производились непосредственно в ходе разворота башни. Для доставки снаряда 15-дюймовой пушки использовался небольшой кран, но 11-дюймовые пушки заряжались вручную двумя канонирами. В бою башня быстро заполнялась пороховыми газами. в ней царил ужасающий шум. В таких условиях офицерам управления стрельбой приходилось очень туго. Ходовой мостик мониторов находился выше башни, но не вращался с ней, так как крепился к шпинделю башни. Неподвижный ходовой мостик также не способствовал надежному управлению башней, поскольку командирам на нем в горячке боя тяжело было отслеживать взаимное положение пушек башни и цели.

Монитор «Лехаих» типа «Пассаик» на Джэймсовои реке, снимок июля 1863 г. Позже корабль принимал участие в блокаде Чарльстона и в обстреле форта Самтер. Ha палубе корабля установлена небольшая гаубица.

Мониторы в бою

На момент начала войны не существовало, да и не могло существовать тактического наставления по боевому применению мониторов. Известные тактические наставления не отражали стремительных изменений в технике и практически не использовались командирами мониторов. В качестве руководства к действию командиры, вроде капитана «Монитора» лейтенанта Джона Уордена, применяли советы конструкторов типа конструктора «Монитора» Джона Эрикссона.

В ходе боя на Хэмптонском рейде Уорден решил воспользоваться преимуществом своего корабля над броненосцем южан в маневренности и в возможности «Монитора» вести огонь в направлении, отличным от направления движения корабля. Башня «Монитора» обладала почти круговым сектором обстрела, за исключением узкого сектора, который перекрывал ходовой мостик.

Уорден описывал циркуляции вокруг противника, стараясь произвести выстрел с минимально возможной дистанции. По ходу боя Уорден определил практическую скорострельность пушек своего корабля — один выстрел каждые восемь минут, значительно меньше, чем ожидалось. Очень быстро сточились подшипники башни, отчего стало невозможным наводить орудие на цель с требуемой точностью. Лейтенант Дэн Грин стрелял в процессе поворота башни, выстрел производился в тот момент, когда «Вирджиния» появлялась в просвете орудийного порта. Получилось неплохо — Грин попадал в цель почти каждый раз! С другой стороны, лейтенант не имел возможности постоянно долбить в одно и то же место каземата броненосца противника, обстреливая корабль вообще. Один снаряд, выпущенный пушкой «Вирджинии» застрял в стенке башни «Монитора», но не пробил ее. Связь между мостиком и башней обеспечивали лейтенант Киилир и священник, бегавшие от мостика к башне и обратно. Примерно через четыре часа после начала боя неприятельский снаряд разрушил мостик, лейтенант Уорден получил ранение. В командование кораблем вступил лейтенант Грин, но «Вирджиния» уже вышла из боя и уходила в Норфолк.

Тот исторический поединок тщательно изучался и анализировался командирами других мониторов, поэтому когда в строй вошли корабли типа «Пассаик», их офицеры уже имели некоторое представление о тактике действий броненосцев в бою. Бой между монитором северян «Уихаукен» (его поддерживал «Нэхэнт) и казематным броненосцем южан «Атланта» стал коротким — шла игра в одни ворота. Командир «Уихайкен» коммендер Роджерс занял выгодную позицию вне секторов обстрела пушек «Атланты», сблизился на дистанцию 300 ярдов, после чего просто расстрелял противника. В силу лучшей маневренности монитор северян весь бой оставался вне досягаемости большинства пушек броненосца южан. Реально по монитору стреляла только одна нарезная пушка броненосца. Семь снарядов, выпущенных данным орудием, попали в монитор, но броню не пробили. «Уихаукен» попал в «Атланту» два раза из 11 — дюймовой пушки и два раза из 15-дюймовой. Оба 15-дюймовых снаряда пробили каземат «Атланты», после чего броненосец затонул всего за 15 минут. В бою наглядно было продемонстрировано, помимо всего прочего, еще и превосходство мощных снарядов- болванок гладкоствольных 15-дюймовых пушек Дальгрена.

«Monitor»

Построен Нью-Йорк

Водоизмещение 987 г

Размеры 179 х 41 х 10 футов

Скорость 9 узлов

Вооружение: две II-дюймовые гладкоствольные пушки системы Дальгрена в одной башне

Бронирование: 9 дюймов ходовой мостик, 8 дюймов башня, 4,5 дюйма корпус, 2 дюйма палуба Экипаж 49 чел.

Заложен февраль 1862 г.

Вступил в строй 31 декабря 1862 г.

«Galena»

Построен Мистик

Водоизмещение 950 т

Размеры 210 х 36 х 12 футов

Скорость 8 узлов

Вооружение: две 100-фунтовые нарезные пушки, четыре 9-дюймовые гладкоствольные пушки по бортам Бронирование: 3,5 дюйма корпус, палуба небронированная Экипаж 150 человек

Вошел в строй апрель 1862 г.

«New Ironsides»

Построен Филадельфия

Водоизмещение 4120 т

Размеры 232 х 57 х 15 футов

Скорость 6 узлов

Вооружение: две 150-фунтовых нарезных орудия, 14 11-дюймовых гладкоствольных пушек по бортам

Бронирование: 10 дюймов ходовой мостик, 3–4,5 дюйма корпус, 1 дюйм палуба

Экипаж 460 чел.

Вошел в строй август 1862 г.

«Roanoke»

Построен Нью-Йорк (перестроен из парового фрегата)

Водоизмещение 6300 т

Размеры 278 х 52 х 24 фута

Скорость 6 узлов

Вооружение: одна 15-дюймовая гладкоствольная пушка и одна 150- фунтовая нарезная пушка (носовая башня); одна 11-дюймовая гладкоствольная пушка и одна 150-фунтовая нарезная пушка (кормовая башня)

Бронировние: 9 дюймов ходовой мостик, 11 дюймов башни, 4,5 дюйма каземат, 3 дюйма корпус, 2,5 дюйма палуба Экипаж 350 чел.

Заложен июнь 1863 г., в июле 1863 г. началась переделка в корабль обороны Хэмптонского рейда

«Keokuk»

Построен Ныо-Йорк

Водоизмещение 677

Размеры 159 х 36 х 8 футов

Скорость 9 узлов

Вооружение: две 11-дюймовых пушки на поворотных лафетах в двух казематах

Бронирование: 4 дюйма корпус и палуба, 4,5 дюйма башня и ходовой мостик

Экипаж 92 чел.

Заложен март 1863 г.

Вошел в строй 8 апреля 1863 г.

Мониторы типа «Passaik»

Количество 10

Построены: Джерси-Сити (2), Ныо-Йорк (3), Филадельфия (2), Бостон (2), Вильмингтон (1)

Водоизмещение 1335 т

Размеры 200 х 46 х 11 футов

Скорость 7 узлов

Вооружение: одна 15-дюймовая гладкоствольная пушка и одна II-дюймовая гладкоствольная пушка в одной башне (за исключением «Команча» — две 15-дюймовые гладкоствольные пушки в одной башне)

Бронирование: 8 дюймов ходовой мостик, 11 дюймов башня. 5 дюймов корпус. I дюйм палуба Экипаж 67–88 чел

Заложены:

«Passaik» ноябрь 1862 г.

«Montauk» декабрь 1862 г.

«Nahant» декабрь 1862 г.

«Patapsko» январь 1863 г.; потоплен шестовой миной 16 января 1865 г.

«Weehawhen» январь 1863 г., вошел в строй 6 декабря 1863 г.

«Sangamon» февраль 1863 г.

«Catskill» февраль 1863 г.

«Nantucket» февраль 1863 г.

«Lehigh» апрель 1863 г.

«Camanche» май 1865 г.

Мониторы типа «Canonicus»

Количество 5, еще четыре построены после окончания войны Построены: Джерси-Сити (3), «Бостон (1), Вильмингтон (1) Водоизмещение 2100 т

Размеры 223 х 43 х 13 футов («Саугус», «Каионикус» — 235 х 43 х 13 футов)

Скорость 8 узлов

Вооружение: два 15-дюймовые гладкоствольные пушки в одной башне

Бронирование: 11 дюймов башня и ходовой мостик, 5 дюймов корпус, 1,5 дюйма палуба Экипаж 85 чел.

Заложены:

«Canonicus» апрель 1864 г.

«Saugus» апрель 1864 г.

«Tecumseh» апрель 1864 г., потоплен шестовой миной

5 августа 1864 г.

«Manhattan» июнь 1864 г.

«Mahopac» сентябрь 1864 г.

«Catawba». «Manaynuck». «Oneota». «Tippecanoe» достроены после окончания войны

«Dictator»

Построен Ныо-Йорк

Водоизмещение 4438 т

Размеры 312 х 50 х 20 футов

Скорость 9 узлов

Вооружение: две 15-дюймовые гладкоствольные пушки в одной башне

Бронирование: 15 дюймов башня, 12 дюймов ходовой мостик, 6 дюймов корпус, 1.5 дюйма палуба Экипаж 174 чел.

Заложен ноябрь 1864 г.

«Onondaga»

Построен Ныо-Йорк

Водоизмещение 2592 т

Размеры 226 х 49 х 12

Скорость 7 узлов

Вооружение: две 8-дюймовые нарезные пушки в носовой башне, две 15-дюймовые гладкоствольные пушки в кормовой башне Бронирование: 11.75 дюймов башня и ходовой мостик, 5,5 дюймов корпус, I дюймов палуба Экипаж 130 чел.

Заложен март 1864 г.

Мониторы типа «Monadnock»

Количество 2

Построены: Бостон («Monadnock»), Портсмут («Agamenticus») Водоизмещение 3295 т

Размеры 250 х 53 х 12 футов

Скорость 9 узлов

Вооружение: четыре 15-дюймовых гладкоствольных пушки в двух башнях (по два орудия в башне)

Бронирование: 11 дюймов башня, 8 дюймов ходовой мостик, 4,5

дюйма корпус, 1.5 дюйма палуба

Экипаж 130 чел.

Заложены:

«Monadnock» октябрь 1864 г.

«Agamenticus» май 1865 г.

«Spuyten Dutvil»

Построен Мистик

Водоизмещение: 207 т

Размеры 84 х 20 х 7 футов

Скорость 5 узлов

Вооружение: одна шестовая мина

Бронирование: 5 дюймов ходовой мостик, 5 дюймов корпус, 3 дюйма палуба

Экипаж 23 чел.

Заложен октябрь 1864 г.

Мониторы типа «Milwaukee»

Количество построенных в годы войны 4

Построены Карондолет

Водоизмещение 1300 т

Размеры 229 х 56 х 6 футов

Скорость 9

Вооружение: четыре 11-дюймовые гладкоствольные пушки в двух башнях (по две пушки в башне)

Бронирование: 8 дюймов башни и ходовой мостик, 4 дюйма корпус, 1,5 дюйма палуба;

Экипаж 138 чел.

Заложены:

«Winnebago» апрель 1864 г.

«Chikasaw» май 1864 г.

«Kickapoo» июль 1864 г.

«Milwakee» август 1864 г., потоплен шестовой миной 18 арта 1865 г.

Мониторы типа «Casco»

Количество 4 построено в годы войны, 16 после войны

Построены: «Casco», «Chimo» — Бостон, «Tunxis», «Chester». «Naubuc» — Вильямсбург

Водоизмещение 1175т

Размеры 225 х 45 х 9 футов

Скорость 9 узлов

Вооружение:

— «Casco», «Naubuc»: одна 11-дюймовая гладкоствольная пушка на открытом поворотном лафете, шестовая мина

— «Tunxis»: одна 11-дюймовая гладкоствольная пушка и одна 150- фунтовая нарезная пушка в одной башне

— «Chimo»: одна 150-фунтовая нарезная пушка Бронирование: 10 дюймов ходовой мостик, 3 дюйма корпус и палуба; «Tunxis» — 8 дюймов башня

Экипаж 69 человек

Заложены:

«Casco» апрель 1864 г.

«Tunxis» июль 1864 г.

«Chimo» январь 1865 г.

«Naubuc» март 1865 г.

«Cohoes», «Etiah», «Klamath», «Кока», «Modoc», «Napa», «Nausett», «Shawnee», Shiloh», «Squando», «Suncook», «Umpqua», «Wassuc», «Waxhaw», «Yazoo», «Yuma» были досгроеын после окончания войны, но никогда не вошли в строй.

Мониторы и броненосцы, не вошедшие в строй то окончании войны «Puritan»

Тип монитор

Вооружение две 20-дюймовые гладкоствольные пушки в одной башне

Строился Гринпорт

Спущен на воду июль 1864 г., достройка прекращена с окончанием войны

«Drundenberg»

Тип казематный броненосец

Вооружение: четыре 15-дюймовых гладкоствольных орудия, восемь 11-дюймовых гладкоствольных орудий Строился Гринпорт

Заложен в октябре 1862 г., но до окончания войны на воду так и не был спущен. Продан Франции в 1867 г.

«Miantonomoh»

Тип монитор

Вооружение: четыре 15-дюймовых гладкоствольных орудия в двух башнях (по две пушки в башне)

Строился Бруклин

Спущен на воду в августе 1863 г., до окончания войны в строй не вошел

«Tonawanda»

Тип монитор

Вооружение: четыре 15-дюймовых гладкоствольных орудия в двух башнях (но две пушки в башне)

Строился Филадельфия

Спущен на воду в мае 1864 г., достроен после окончания войны, в 1869 г. переименован в «Amphirite»

Тип «Kalamazoo»

Тип монитор

Количество 4 («Kalamazoo», «Passaconaway», «Quinsigamond», «Shakamaxon»)

Вооружение: четыре 15-дюймовых гладкоствольных орудия в двух башнях (по две пушки в башне)

Строились в разных портах от Портсмута до Филадельфии, заложены, но даже не спущены на воду, разобраны на стапелях.

В ходе сражения в заливе Мобил в августе 1864 г. броненосец южан «Теннеси» сковали деревянные корабли северян, позволив монитору «Чикасао» подойти к противнику на дистанцию 50 ярдов со стороны кормы. Снаряды 11-дюймовых гладкоствольных пушек монитора проломили каземат броненосца. «Теннеси» потонул. В битве при Тренгз Рич на Джэймсовой реке монитор «Онондага» добился двух прямых попаданий 15-дюймовыми болванками в броненосец южан «Вирджиния II». Этот бой стал единоборством, в котором в очередной раз наглядно проявились преимущества башенного монитора перед казематным броненосцем, особенно — монитора, вооруженного 15-дюймовыми пушками.

Действия мониторов против берега оказались менее впечатляющими по сравнению с работой по нейтрализации броненосцев. В ходе бомбардировки форта Самтер адмиралом Дюпоном в апреле 1863 г. только «Нью Айронсайдз» остался неуязвимым перед огнем противника. Конфедераты засыпали флот северян снарядами. Офицер монитора «Пассаик» рапортовал о 15 прямых попаданиях в его корабль, все попадания были получены уже в первые минуты сражения, а всего «Пассаик» получил 36 прямых попаданий. Монитор «Уихаукен» получил 53 прямых попадания, в два раза больше, чем монитор «Натанкет». Ни один снаряд южан броню мониторов не пробил, но от сотрясений башен ранения получило несколько канониров. Броня Эрикссона устояла! На двух мониторах башни оказались заклиненными снарядами, попавшими между нижними кромками башен и палубами. Эти два корабля по причине заклинивания башен вышли из боя. Два других монитора получили попадания в пушки, после чего также вынуждены были прекратить обстрел.

Уроки обстрела форта Самтер были учтены при выполнении бомбардировки форта Фишер. На этот раз каждый корабль получил конкретную цель. В первый день обстрела монитор «Каноникус» получил 36 прямых попаданий, которые, однако, серьезного ущерба корабля не нанесли. Зато почти все пушки форга мониторы в ходе бомбардировки вывели из строя. Расчетам орудий форта пришлось укрываться от обстрела кораблей вдали от своих орудий.

Мониторы плохо подходили для борьбы с береговыми фортификационными сооружениями, не удивительно поэтому, что огонь береговых батарей конфедератов регулярно причинял ущерб кораблям, но ни один монитор такой пальбой из строя выведен не был, зато казематный броненосец северян «Киокук» береговые батареи южан потопили. После усиления бронезащиты башен мониторов типа «Пассаик», эти корабли вообще стали неуязвимыми от огня артиллерии противника. Мониторы причиняли ущерб береговым батареям больший, чем получали сами.

Броненосец «Нью Айронсайдз» в процессе демонтажа мачт, дымовые трубы обрезаны. Мощности паровых машин кораблю не хватало, он плохо управлялся, однако собственные мачты могли представлять в бою опасность не меньшую, чем вражеские пушки.

Акварель Р.Г. С Kept'та — броненосная канонерская лодка «Пшена». Акварель выполнена вскоре после неудачного обстрела «Г1йеной» береговых батарей конфедератов в Дривриз Блуфф на Джэй. мсовой реке. Полученные в том бою повреждения так полностью и не ликвидировали.

Океанские мониторы северян

Хотя корабли типа «Милуоки» не являлись океанскими мониторами они включены в настоящий каталог, поскольку два таких монитора действовали в составе Эскадры блокады Мексиканского залива и принимали участие в сражении при Мобил-Бэй в 1864 г. Также включены казематные броненосцы «Нью Айронсайдз» и «Галена», хотя мониторами они не были вообще, но сражались борт о орт с мониторами. Аналогично включен носитель шестовых мин «Спайтен Дайвил», который поддерживал боевую работу монитора «Онондага» в битве при Тентз Рич в 1865 г.

Все другие мониторы и казематные броненосцы северян не предназначались для плавания в морях и океанах, они являлись речными кораблями.

«Keokuk»

«Weehawken»

«New Ironsides»

«Galena»

Компоновка «Монитора»

1. якорь, 2. якорный колодец, 3. боцманские кладовые (с обоих бортов), 4. ручная лебедка, 5. стопор якорной цепи, 6. тросовая проводка, 7. деревянный шпангоут, 8. силовой набор корпуса, 9. главная переборка-шпангоут, 10. медное подбашенное кольцо, 11. броня корпуса, 12. штурвал, 13. смотровая щель (0,5 дюйма), 14. ходовой мостик, 15. металлическая обшивка палубы, 16. каюта командира, 17. помещения офицерского состава, 18. кладовая. 19. якорная палуба, 20. световой люк (в бою закрыт), 21. механизм поворота башни, 22. подкреплении башни, 23. направляющие орудийного лафета, 24. шпиндель башни. 25. стоппер орудийного порта, 26. люк башни (один ui двух), 21. котел (один из двух), 28. двигатель (по каждому борту), 29. угольный бункер, 30. дымовая труба (одна из двух), 31. паровая машина, 32. вентилятор, 33. вырез в корпусе под вал гребного винти, 34. руль, 35. люк доступа к гребному винту, 36. конденсор (только но правому борту), 37. аварийный клапан паропровода, 38. переборка машинного отделения. 39. силовая балка башни, 40. 11-дюймовое гладкоствольное орудие Дальгрена

Content

С. В. Иванов
Мониторы северян 1861 — 1865
(Война на море — 9)

Введение

История «Монитора»

Гидеон Уиллиз и департамент военного флота

Первый контракт на постройку броненосца

«Монитор» и «мониторная лихорадка»

Казематные броненосцы

Броненосцы типа «Пассаик»

Мониторы типа «Каноникус»

Монитор «Роанак»

Мониторы типа «Милуоки»

Двухбашенные мониторы

Океанские мониторы Эрикссона

Фиаско легких мониторов

Методы постройки мониторов

Мониторы в бою

Роль мониторов

Команды мониторов

Вооружение и артиллерия

Мониторы в бою

Океанские мониторы северян