П. И. Коношенкин

Автомат Никонова АН-94 «Абакан»

История создания

Даже самое совершенное оружие имеет свойство морально устаревать. К концу 1970-х стало понятно, что возможности совершенствования стрелкового оружия третьего поколения практически исчерпаны. Знаменитый автомат Калашникова (АК-47 и АКМ), находившийся к тому времени на вооружении три десятилетия, уже перестал удовлетворять требованиям текущего дня, не говоря уже о ближайшем будущем. Даже АК-74 с малоимпульсным патроном калибра 5.45 мм с увеличенной скоростью пули и настильности ее траектории оказался не столь эффективен, как того требовало время. Вторая и последующие пули, выпущенные из него, при стрельбе очередями слишком отклонялись от цели. Еще при принятии на вооружение Советской Армии нового патрона калибра 5.45 мм подразумевалось, что принимаемые вместе с ним модернизированные автомат и ручной пулемет системы Калашникова АК-74 и РПК-74 будут со временем заменены на более совершенные и эффективные образцы стрелкового оружия.

К этому времени на вооружение большинства стран мира было принято новое поколение образцов стрелкового оружия под малоимпульсные патроны. Создание малоимпульсных боеприпасов открывало широкие возможности для подъема всего комплекса тактико-технических характеристик оружия, однако в образцах, пришедших на смену предыдущему поколению, заметно улучшились только параметры рассеивания и лишь в той степени, в какой они определились величиной баллистического импульса патрона. При этом достигнутое превышение боевой эффективности автомата АК-74 над АКМ (приблизительно на 30%) не в полной мере устраивало военных. Поэтому в конце 70-х годов перед конструкторами была поставлена задача разработать автомат, превосходящий по боевой эффективности автомат АК-74 в 1,5…2 раза. Для такого значительного повышения потребовалось увеличить кучность стрельбы из автомата в 5…10 раз, в зависимости от положений, причем оценка кучности должна была проводиться неопытными стрелками. Предполагалось также, что новый автомат должен сохранить надежность своего предшественника, устанавливаться во всех существующих объектах военной техники и обеспечивать возможность присоединения к нему всех штатных комплектующих изделий: подствольного гранатомета, различных оптических приборов, штыка-ножа и т.д.

В 1978 году Министерство обороны СССР объявило конкурс под названием «Флажок» на создание автоматического оружия, превосходящего по боевым качествам находившийся на вооружении АК-74. Основным требованием конкурса было заявлено повышение эффективности стрельбы, в том числе из неудобных положений: на ходу, с колена, без упора.

В результате предварительного изучения результатов конкурса, в 1980 г. в СССР были начаты научно-исследовательские работы, а затем проведены и опытно-конструкторские работы по созданию перспективных образцов. Ведущий инженер ЦНИИТМа П.А. Ткачев провел теоретические исследования и предложил принципиально новую схему стрелкового оружия — с накоплением (смещением) импульса отдачи. Именно эта схема, знаменующая переход к четвертому поколению стрелкового оружия, была положена в основу автомата АН-94.

В августе 1981 г. Комиссия по военно-промышленным вопросам при Совете Министров СССР принимает решение о проведении нового конкурса, под кодовым наименованием «Абакан», в котором участвовало двенадцать моделей.

На начальный этап конкурса всеми предприятиями отрасли были представлены двенадцать образцов, спроектированных по трем различным схемам: традиционной ударной, схемой со сбалансированной автоматикой, а также по лафетной схеме со смещением импульса отдачи.

Поскольку две первые схемы уже прошли достаточно широкий круг испытаний и их реальные возможности были хорошо известны, не позволяя надеяться на достижение требуемого результата, упор разработчиков автомата АН-94 был сделан на реализацию схемы со смещением импульса отдачи (другое название — с накопленным откатом). Логика такого выбора заключалась в том, что при использовании идеальной лафетной схемы стрелок воспринимает суммарный импульс отдачи группы выстрелов лишь после завершения очереди. С точки зрения уменьшения рассеивания пуль подобная схема при удачной реализации будет находиться вне конкуренции, поскольку результаты стрельб не будут зависеть от баллистического импульса применяемого патрона. Немаловажную роль в выборе схемы сыграло понимание того, что она позволяет сохранить в новой конструкции надежные, проверенные временем механизмы автоматики, отрицая лишь не соответствующую новым условиям связь — жесткое соединение органов управления со стреляющим агрегатом. Теоретические прогнозы нашли свое подтверждение в ходе конкурсных испытаний.

Итак, в рамках конкурса «Абакан» работало большое количество конструкторских коллективов под руководством весьма маститых конструкторов из Тулы, Ижевска, Коврова и Климовска. Из двенадцати представленных образцов к испытаниям были допущены девять: автоматы Коробова — ТКБ-0111, Афанасьева — ТКБ-0136 и Постникова — АПТ, изготовленные по классической схеме; автоматы Гарева — АЕК-971, Пикинского — АЕК-978 и Виктора Калашникова (сына прославленного оружейника) — АКБ, имеющие сбалансированную автоматику; к третьей группе относилось оружие со смещенным импульсом отдачи.

Первые же испытания показали, что классическая схема не позволяет достичь требуемой эффективности стрельбы. Сбалансированная автоматика давала увеличение кучности только в 2…3 раза, что оказалось ниже требований технического задания.

В результате к полигонным испытаниям были допущены два автомата, созданные по схеме с накоплением импульса отдачи — известного тульского оружейника И.Я. Стечкина и ижевчанина Г.Н. Никонова. Наиболее перспективным был признан автомат последнего, разработанный на Ижевском Машиностроительном Заводе под названием «АС» (автомат со смещенным импульсом отдачи). К 1986 году автомат Никонова был доработан и получил название «АСМ» (модернизированный). Его автоматика совмещала два принципа: привод подвижных частей механизма за счет отвода газов из ствола и свободный откат ствола со ствольной коробкой, как это происходит у артиллерийских орудий. После полигонных испытаний и экспертной оценки в ЦНИИ «Точмаш» (г. Климовск) для войсковых испытаний рекомендовали именно этот образец автомата Г.Н. Никонова — АСМ.

В итоге, после проведения полигонных и войсковых испытаний, автомат АСМ показал улучшение кучности стрельбы по сравнению с автоматом АК-74 в 4…13 раз!

В 1991 году АСМ прошел государственные испытания в Таманской дивизии, показав, по сравнению с АК-74, значительное увеличение точности стрельбы фиксированными очередями, даже из неудобных положений. Стрелки даже низкой квалификации стреляли из неустойчивого положения фиксированными очередями в несколько раз точнее, чем из автомата Калашникова. По результатам испытаний он был рекомендован к принятию на вооружение Советской Армии. Однако процесс затянулся в связи с распадом СССР. Впервые АСМ был показан общественности в мае 1993 года на оружейной выставке в Нижнем Новгороде.

Только в 1997 году АСМ под официальным названием «5,45-мм автомат Никонова обр. 1994 г. (АН-94)» был принят на вооружение. Автомату было присвоено имя конкурса, в котором он победил — «Абакан». С 1998 года АН-94 стал производиться на Ижевском машиностроительном заводе.

Автомат АН-94. Общий вид

Неполная разборка АН-94

Конструктор, превзошедший Калашникова

Победителем конкурса был неизвестный до того ижевский оружейник Геннадий Николаевич Никонов.

Геннадий Николаевич Никонов

Родился Геннадий Николаевич Никонов 11 августа 1950 года в Ижевске в семье мастера Ижевского машиностроительного завода. В младших классах школы занимался в городском Доме юных техников. В 1969 г. он с отличием закончил Ижевский машиностроительный техникум по специальности «Стрелковое оружие». В качестве дипломной работы представил ружье для подводной охоты собственной конструкции. Как одного из наиболее перспективных выпускников, его пригласили на должность конструктора на Ижевский машиностроительный завод. В 1975 году без отрыва от работы Геннадий Никонов закончил вечернее отделение Ижевского механического института.

В формировании его как конструктора большую роль сыграл его первый руководитель Евгений Драгунов, автор знаменитой снайперской винтовки СВД, а в дальнейшем — А.И. Нестеров, главный конструктор «Ижмаша». Особенно ценными были знания, полученные молодым специалистом в вопросах общего подхода к проектированию стрелкового оружия. Диапазон творческих интересов Никонова был необыкновенно широк. Им были разработаны спортивная армейская винтовка, спортивная пневматическая матчевая винтовка, самозарядный охотничий карабин под мощный патрон 7,62х51, самозарядное гладкоствольное ружье и целый ряд других образцов. Также им было получено 47 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Это доказательства не только технической эрудиции, но и подлинного таланта, умения оригинально мыслить и находить нетривиальные решения.

С этим опытом он в 1980 г. начинает работу над автоматом по теме «Абакан». Никонов возглавил коллектив специалистов, заинтересовал их идеей новой схемы оружия. В результате, после более чем десятилетней работы, коллектив под руководством Никонова добился победы в конкурсе.

К сожалению, смерть в расцвете творческой деятельности прервала работу Г.Н. Никонова. Талантливый конструктор скоропостижно скончался в мае 2003 года.

Конструкция

«Абакан» представляет собой полный отход от предшествующих советских и российских разработок. Можно сказать, не кривя душой, что АН-94 является принципиально новой системой. Он обладает с АК-74 всего пятью взаимозаменяемыми узлами: магазином, петлей, на которой установлен складывающийся приклад, пистолетной рукояткой, планкой крепления оптического прицела и набором принадлежностей для чистки.

Этот автомат следует считать новым не только потому, что он недавно принят на вооружение. В нем воплощена новая схема устройства ряда механизмов автоматики и их новая компоновка, ранее не применявшаяся в отечественном (теперь уже — в российском) стрелковом оружии. Новизна и необычность конструкции ощущается при первом же подробном знакомстве с образцом, хотя по внешнему виду он не очень существенно отличается от автомата Калашникова. Главное и принципиально новое в его конструкции заключается в наличии подвижного стреляющего агрегата, перемещающегося внутри кожуха-лафета оружия при откате и накате. Энергия отдачи стреляющего агрегата используется для работы автоматики. Кроме этого, после выстрела из ствола в газовую камеру поступает часть пороховых газов, энергия которых также расходуется для перезаряжания.

Таким образом, работа автоматики обеспечивается совместным действием энергии отдачи и энергии отводимых из ствола пороховых газов. Это делает возможным перезаряжание автомата и производство второго выстрела в процессе отката стреляющего агрегата. Ради чего, собственно, и разработана такая необычная конструкция оружия. Что этим достигается?

Как известно, при ведении автоматического огня возрастает рассеивание пуль вследствие изменения направления ствола оружия после первого и каждого последующего выстрела. Основными причинами этого являются отдача оружия и удары подвижных частей автоматики при откате и накате. Если же иметь подвижный ствол, перемещающийся назад под действием отдачи по направляющим кожуха оружия, и произвести второй выстрел в ходе этого перемещения, то можно исключить воздействие названных факторов на положение ствола в пространстве до момента его удара в крайнем заднем положении. Ствол не получит отклонения от первоначального положения, и рассеивание двух пуль будет незначительным. Такая схема существенно улучшает кучность боя оружия при стрельбе очередями по два выстрела. Это, в свою очередь, делает более высокой вероятность поражения целей автоматическим огнем, повышая тем самым и эффективность автомата. Оружие, действующее по такой схеме, относят к «системам с накоплением импульса отдачи».

Идея повышения кучности стрельбы оружия при ведении автоматического огня за счет накопления импульса отдачи была выдвинута еще в конце 1970-х. Уже нами упоминавшийся инженер ЦНИИТОЧМАШ П.А. Ткачев защитил тогда кандидатскую диссертацию, тема которой была связана с повышением устойчивости оружия при автоматической стрельбе. В работе была обоснована схема с накоплением импульса отдачи (другое название — «со смещенным во времени импульсом отдачи») и переменно-периодическим темпом стрельбы. Позже по этой схеме Стечкиным в Туле и Никоновым в Ижевске и были спроектированы автоматы.

В Германии такую идею назвали «лафетированная система» оружия и воплотили в автоматической винтовке G11. Она имела подвижный стреляющий агрегат, стреляла фиксированными очередями по три выстрела, в процессе которых и происходило накопление импульса отдачи. Специально для этой винтовки был разработан безгильзовый патрон, что значительно упростило ее конструкцию. Такие патроны не требуют удаления гильзы из патронника и вывода ее за пределы оружия. Однако практического применения этот комплекс не нашел из-за очень высокой стоимости производства, сложности устройства и эксплуатации. Но идея создания автоматического оружия с накоплением импульса отдачи была признана жизнеспособной.

Описанная выше схема и воплощена в конструкции Г.Н. Никонова.

В его автомате подвижный стреляющий агрегат после выстрела под действием отдачи откатывается по направляющим кожуха. В это же время энергией отведенных из ствола пороховых газов открывается затвор, происходит перезаряжание автомата и производится следующий выстрел. Темп стрельбы при этом составляет 1800 выстрелов в минуту, что в три раза выше обычного. И лишь после второго выстрела ударом в кожух в крайнем заднем положении заканчивается откат стреляющего агрегата. Воздействие отдачи после первого выстрела не ощущается, оно суммируется с отдачей второго выстрела, то есть накапливается в оружии и проявляется в момент прихода подвижных частей в крайнее заднее положение. Только в этот момент стреляющий и ощущает воздействие «смещенного» импульса отдачи. Естественно, что оно оказывается большим, чем при одном выстреле. Для его смягчения в автомате имеется демпфирующее устройство. Отклонение ствола при этом как бы отложилось по времени «на потом», но к этому моменту вторая пуля в очереди уже вылетит из ствола. Затем под действием возвратного механизма подвижные части возвращаются в переднее положение.

Высокий темп стрельбы «двойками» обеспечивается за счет короткого хода затворной рамы, при этом демпфер ускоряет возвращение стреляющего агрегата в переднее положение. Стрельба с нормальным темпом происходит без ударов стреляющего агрегата о кожух при откате — он не доходит до демпфера.

Чтобы оружие работало таким образом, пришлось значительно усложнить его конструкцию. Основными частями автомата являются кожух с прикладом, прицельные приспособления, подаватель, крышка кожуха, стреляющий агрегат и спусковой механизм. Особую трудность вызвало проектирование механизма перезаряжания, который должен обеспечивать его всего за 1/30 долю секунды. Для этого потребовалось разработать новый механизм подачи патронов. Он состоит из выталкивателя с пружиной, размещенного в ствольной коробке, и подавателя, установленного в кожухе. На первом этапе очередной патрон подается из магазина с помощью выталкивателя и подавателя при откате подвижных частей, а на втором — досылается в патронник во время их наката. Такой механизм не имеет аналогов в мире, обеспечивая практически безотказное перезаряжание. Это и многие другие конструктивные решения создателя АН-94 являются оригинальными, не имевшими ранее применения в оружейной практике. Их новизна защищена авторскими свидетельствами и патентом на изобретение. Тех, кто впервые знакомится с АН-94, поражает дерзость конструкторской мысли, вызывает удивление оригинальное устройство механизмов автомата. Талант его создателя не подлежит сомнению.

Такова общая оценка идеи, воплощенной в автомате новой конструкции.

Автомат АН-94 сконструирован по классической схеме: с размещением магазина впереди рукоятки. Состоит из кожуха-ложи, в котором располагается стреляющий агрегат, рукоятки пистолетного типа со спусковым механизмом, крепящейся к кожуху снизу, и приклада. Стреляющий агрегат состоит из ствола и ствольной коробки, внутри которой располагается затворная рама, затвор и курок. Автоматика работает за счет свободного отката подвижного стреляющего агрегата с приводом от газового двигателя затворной рамы. Запирание ствола при выстреле поворотом затвора. Ствол с расположенной над ним газовой каморой и газовой трубкой установлен на ствольной коробке, внутри которой горизонтально движется затворная рама с поворотным затвором. Внутри ствольной коробки позади затворной рамы располагаются возвратная пружина затворной группы и дополнительный буфер, ускоряющий накат затворной группы при движении вперед. Вся ствольная коробка полностью скрыта внутри пластикового корпуса автомата и может двигаться внутри корпуса назад и вперед под воздействием отдачи при стрельбе. Под подвижной ствольной коробкой слева в корпусе расположена возвратная пружина затворной коробки, из-за чего магазин отклонен вправо. Шток, выступающий из корпуса автомата под стволом, является передней направляющей для подвижной группы, а также служит для крепления подствольного гранатомета.

Весь механизм АН-94 находится внутри так называемого «направляющего ложа». Объясняется такое название тем, что ствол и ствольная коробка объединены в один блок, перемещающийся взад-вперед по направляющим полозьям в ложе. Затворная рама с затвором установлена в ствольной коробке. АН-94 имеет два внутренних буфера: один в цевье и другой в задней части ствольной коробки. Буфер в цевье не только поглощает энергию удара, но и ускоряет обратное движение блока ствол — ствольная коробка, возвращающегося вперед после отхода назад под действием силы отдачи.

Задний буфер дает дополнительное ускорение при движении вперед затворной рамы, а также не дает ствольной коробке при отдаче удариться задней частью о ложе.

Принцип действия автоматики АН-94 не имеет ничего подобного во всем мире. Автоматика АН-94 работает за счет сочетания принципа свободного отката стреляющего агрегата с приводом от газового двигателя затворной рамы. Под стволом расположен направляющий рычаг, поддерживающий ствол при его откате по принципу артиллерийского орудия. Внутри ложа по металлическим направляющим движется стреляющий агрегат, состоящий из ствола, соединенного со ствольной коробкой. Внутри ствольной коробки размещаются затворная рама с коротким затвором и курок. Спусковой механизм интегрирован с пистолетной рукояткой и при необходимости легко отсоединяется от общего рабочего механизма. Ударно-спусковой механизм обеспечивает ведение трех режимов огня: одиночный, по два патрона и автоматический.

Одним из ключевых принципов работы автоматики АН-94 является так называемый «смещенный импульс свободного затвора» (СИСЗ). В основе его лежит то, что ствольная коробка вместе со стволом в момент отдачи движутся независимо от затворной рамы с затвором, хотя те перемещаются внутри ствольной коробки. При выстреле первого патрона ствол вместе со ствольной коробкой под действием силы отдачи начинает отходить назад, увлекая за собой затворную раму и сжимая передний буфер. В этот момент затвор по-прежнему запирает ствол. Когда пуля проходит мимо газоотводного отверстия, часть пороховых газов проходит в газовую трубку, перемещает затворную раму по ствольной коробке назад. При этом также происходит отпирание затвора, извлечение и выброс стреляной гильзы. Затворная рама смещается значительно быстрее ствола в сборе со ствольной коробкой и ударяет о задний буфер, который во взаимодействии с возвратной пружиной толкает затворную раму вперед, временно отключая спусковой механизм и извлекая из магазина новый патрон и досылая его в патронник. Как только затвор запирает патронник, спусковой механизм освобождается, и второй выстрел происходит прежде, чем ствольная коробка завершила движение назад. Таким образом, первые две пули вылетают из ствола в то время, когда ствольная коробка еще движется назад и не достигла заднего буфера. Темп стрельбы во время короткой очереди в два залпа составляет 1800 выстрелов в минуту. Как видно, принцип действия автоматики АН-94 основан как на отводе части пороховых газов, так и на свободном затворе. Хотя сложная, но надежная система СИСЗ — это еще не все, что обеспечивает уникальность АН-94, она является основным принципом, делающим возможным переменный темп стрельбы. А это, в свою очередь, обеспечивает существенное превосходство АН-94 по сравнению со всеми выпускающимися в настоящее время автоматами.

Спусковой механизм АН-94 — ударниковый (сокращенно — УСМ), собранный в отдельной агрегатной сборке, интегрирован с пистолетной рукояткой, поэтому при необходимости он легко отсоединяется от кожуха. Повторим, что УСМ допускает ведение трех режимов огня: одиночного, фиксированными очередями с отсечкой по два выстрела и автоматического — очередями произвольной длины с низким темпом стрельбы. Флажковый переводчик режимов огня АН-94 расположен над рукояткой управления огнем (под большим пальцем правой руки) и имеет три положения. Предохранитель кнопочного типа находится на корпусе защелки магазина, с выведенным рычагом — внутри спусковой скобы. Рукоятка заряжания расположена справа на затворной раме.

Прицельные приспособления включают мушку в намушнике, регулируемую при пристрелке, и диоптрический целик с пятью разными апертурами, выполненный в виде пятилучевой вращающейся звезды с отверстиями в лучах. Выбор нужной дальности стрельбы осуществляется вращением звезды до постановки апертуры с нужной маркировкой на линию прицеливания. Согласно российским источникам, прицел АН-94 градуирован до 1000 метров. По своей конструкции такой диоптрический целик аналогичен тем, что используются в штурмовой винтовке «Хеклер и Кох» и других. Несмотря на удлинение линии прицеливания по сравнению с АК-74, такой прицел имеет и недостатки — отверстия в целике имеют малый диаметр, что затрудняет стрельбу при малой освещенности цели, а также чистку в случае загрязнения отверстий в целике в боевых условиях. На левой стороне корпуса оружия расположена универсальная планка для крепления дневных и ночных оптических (4-кратный оптический прицел 1Л29, в течение многих лет использовавшийся на АК-74, РПК-74 и ПКМ), коллиматорных и ИК прицелов.

Приклад оружия — складной на правую сторону, выполнен из ударопрочного пластика, как и корпус с цевьем. К особенностям конструкции можно отнести и необычный прилив для штык-ножа, расположенный с правой стороны ствола. Штык-нож крепится горизонтально (что облегчает его проникновение в грудную клетку противника) и позволяет одновременное крепление под стволом стандартных подствольных гранатометов ГП-25/ГП-30. На дульной части ствола находится оригинальный быстросъемный дульный тормоз в виде положенной на бок цифры «8». Предусмотрена установка автомата в стандартных узлах крепления на различных образцах боевой техники (БМП, БМД, БТР, вертолетах). Для стрельбы из АН-94 используются штатные 5,45х39 патроны с пулями: со стальным сердечником 7Н6; с пулей повышенной пробиваемости 7Н10; бронебойными 7Н22, 7Н24; трассирующей 7Т3; а также холостой 7Х4.

Питание АН-94 осуществляется из штатных коробчатых магазинов от АК-74 и РПК-74 на 30 и 45 патронов соответственно. Кроме того, возможно использование новых четырехрядных коробчатых магазинов на 60 патронов.

Утверждается, что надежность АН-94 значительно возросла даже по сравнению с последними модификациями оружия семейства АК — вследствие уже упоминавшегося широкого использования современных материалов и новых технологических процессов. Трудно представить себе, как можно повысить надежность автомата Калашникова, учитывая его общеизвестную неприхотливость, однако российские оружейники утверждают, что среднее количество выстрелов до первого отказа у АН-94 составляет 40 000, что на 150% выше, чем у АК-74!

Спусковой механизм с пистолетной рукояткой выполнен отдельно от корпуса автомата

Вид спереди справа со стороны цевья. Сверху расположен ствол, под ним — направляющая, по которой при откате и накате движется передняя часть стреляющего агрегата

Вид сверху на кожух автомата с размещенным в нем стреляющим агрегатом

Вид снизу на стреляющий агрегат

Анализ

В настоящее время АН-94 находится на вооружении Российской армии. Им вооружаются, главным образом, профессиональные части (в частности, укомплектованные контрактниками подразделения армии и МВД, воюющие в Чечне), поскольку автомат предъявляет повышенные требования к умениям и оружейной культуре стрелка. Изначально планировалось, что АН-94 со временем заменит в армии все автоматы АК-74 и АКМ, однако в свете последних веяний и с учетом особенностей конструкции АН-94, в настоящее время этот автомат стал пока только оружием элиты Российской армии и МВД.

Сегодня остается нерешенным ряд вопросов о судьбе этого оружия. Станет ли АН-94 основным оружием солдата? Будет ли более эффективным, по сравнению со штатным автоматом, огонь из него в других режимах, кроме стрельбы «двойками» с высоким темпом? Обеспечит ли конструкция этого оружия такую же безотказность работы механизмов в трудных условиях, какая достигнута у автоматов Калашникова? Эти и ряд других вопросов, связанных с эксплуатацией АН-94 в войсках, пока не имеют однозначных ответов. По оценке одного из руководителей испытаний автоматов на этапе полигонных стрельб, инженера ЦНИИТОЧМАШ М.В. Чугунова, автомат Никонова вполне доступен для освоения войсками. Солдаты первого года службы, участвовавшие в испытаниях и ранее вообще не знакомые с оружием, без особого труда осваивали действия с АН-94, обслуживали его и показывали хорошие результаты на стрельбах. Однако в процессе освоения нового оружия неизбежно происходит его сравнение с привычными образцами, давно состоящими на вооружении.

Да, с одной стороны, «Абакан» обладает некоторыми явными преимуществами как перед находящимися на вооружении модификациями АК, так и перед другими экспериментальными моделями, а также превосходит стрелковое оружие, находящееся на вооружении других государств. Автомат не только обладает уникальными возможностями; для достижения этих возможностей используются уникальные методы. Представители завода «Ижмаш», осуществляющего выпуск АН-94, утверждают, что вероятность попадания с первого выстрела, как показали испытания в боевых частях, у АН-94 в 1,5…1,7 раза выше, чем у АК-74. Сконструированный Никоновым автомат превосходит по боевой эффективности АК-74 в 2 раза, а американскую штурмовую винтовку М16А2 — в 1,5 раза. Автомат АН-94 безотказно действует и в условиях тропической жары, и при низких температурах Арктики. Новое оружие, так же, как и его предшественники — автоматы семейства АК, — способно вести огонь, побывав в воде и в грязи. К этому автомату разработаны соответствующие боеприпасы. Они значительно превосходят зарубежные образцы. На сравнительных испытаниях патроны, производство которых развернуто на предприятии в Алтае, пробивали броневой лист, а натовские — оставляли лишь вмятины.

С другой стороны, сложность конструкции (и, соответственно, длительность обучения стрелков) препятствует использованию АН-94 для вооружения призывников. Кроме того, преимущества АН-94 проявляются, главным образом, не в штурмовом бою, а при обороне укрепленных пунктов и специальных операциях (там, где более важна не высокая плотность относительно кучного огня, а надежное поражение единичных целей). Необходимо учитывать и такой немаловажный фактор, как относительно высокую цену «Абакана» — он в два раза дороже, чем АК-74.

АН-94 — это автомат XXI века, высокоточное оружие. Как всякое оружие нового поколения, он сложнее своих предшественников и, естественно, поэтому дороже. Однако сложность устройства, высокая стоимость производства и особенности эксплуатации вряд ли позволят его автомату заменить в войсках простой и надежный АК-74. Метко стрелять из АН-94 может практически любой новобранец. Надо просто поймать цель в колечко диоптрийного прицела и нажать курок — промаха не будет. Но механизм автомата четвертого поколения оказался сложен. Достаточно сказать, что при разборке он размыкается на тринадцать частей и деталей, среди которых две пружины, тросик и ролик. За пять минут его сборке не обучишься. К этому с трудом привыкают даже профессионалы. Да и в условиях грязного окопа потерять одну из деталей ничего не стоит. Не нравится тем, кто испытывал автомат в условиях Чечни, и то, что диоптрийный прицел легко забивается грязью.

Впрочем, перевооружение армии всегда сталкивалось с психологическим барьером — переучивание обычно дается труднее, чем первичное обучение. Точно так же ветераны Гражданской войны с трудом осваивали ППШ, предпочитая привычную мосиновскую «трехлинейку». А после войны переход на АК-47 с трудом давался фронтовикам, которые убеждали начальство, что ППШ по всем статьям лучше АКМ, и которые процесс перехода на новый для того времени автомат вспоминали чуть ли не с ужасом.

Точно так и тот небольшой опыт эксплуатации нового автомата в ряде войсковых частей ВС и МВД РФ показал, что «Абакан» должного доверия у солдат пока не заслужил, — отношение к нему неоднозначное. Оружие вызывает интерес, в первую очередь, как новый и необычный образец. Но в боевой обстановке предпочтение отдается «проверенному» АК-74.

Итак, как об этом и писал «НиТ» в статье, посвященной АК-74, основные солдатские массы, судя по всему, будут по-прежнему вооружены неприхотливыми АК-74, а высокоточный АН-94 станет оружием профессионалов, обладающих высокой культурой и интеллектом. Нынешним солдатам-срочникам, среди которых попадаются и откровенно неграмотные, доверять такое оружие, пожалуй, не стоит. Даже сам Геннадий Никонов признавал, что его оружие, хоть и создавалось для малоопытных стрелков, все же лучше давать людям опытным. К тому же АН-94 создан не столько для наступательного боя, сколько для обороны и засадных действий — для мятеж-войны, когда войска либо располагаются на блокпостах, либо ведут засадную войну на лесных тропах и в развалинах. Применение «Абакана» требует новых тактических разработок, работы над которыми, судя по всему, активно ведутся.

Установка гранатомета ГП-25 на автомат АН-94

Автомат АН-94 со складным прикладом с возможностью установки оптического/ночного прицела

Перспективы и конкуренция

Как было сказано выше, долгие годы и огромные средства, затраченные в Германии на разработку нового комплекса «патрон-винтовка», не привели к принятию его на вооружение. Немецкая армия отказалась от этой сложной системы, вместо нее была принята автоматическая винтовка G36, разработанная по классической схеме с отводом пороховых газов. Этот факт нельзя игнорировать при оценке АН-94.

Отметим в заключение, что накопление импульса отдачи — не единственный путь повышения кучности автоматического огня. Созданы и проходят испытания образцы с другой принципиальной конструктивной новинкой, повышающей кучность автоматической стрельбы — с так называемой «сбалансированной автоматикой». В них уменьшено вредное действие сил, возникающих при ведении автоматического огня и увеличивающих рассеивание, за счет введения в конструкцию специального балансира. Под действием газов, отводимых из ствола в газовую камеру, две равные по массе группы деталей двигаются в противоположных направлениях: газовый поршень, затворная рама и затвор — назад, балансир — вперед. Наличие балансира усложняет конструкцию автомата незначительно, намного меньше, чем система с накоплением импульса отдачи. Испытания сбалансированной схемы уже дают положительные результаты.

Разрабатываются и уже существуют альтернативные конструкции, которые могут быть с большим успехом использованы для массового перевооружения армии. Возможным конкурентом АН-94 является АЕК-971 — автомат со сбалансированной автоматикой, который проходит испытания в войсках. Он имеет несколько худшую, чем «Абакан», кучность в короткой очереди, но при стрельбе длинными очередями превосходит как АК-74, так и «Абакан», и при этом проще, дешевле, легче и технологичнее АН-94. Существуют также «калашниковские» модификации (АК-107 и АК-108), первоначально уступившие «Абакану», но теперь имеющие, аналогично АЕК-971, модифицированную автоматику.

Итак, «Абакану», чтобы занять и расширить свою нишу в Российской армии, придется выдержать упорную борьбу с конкурентами. На экспорт поставлять творение Никонова в ближайшем будущем не собираются. Так что в Украинской армии, судя по всему, полувековому владычеству «к алашей» пока может угрожать только вступление в НАТО.

TTX АН-94

Калибр, мм — 5,45

Патрон — 5,45х39

Начальная скорость пули, м/с — 900

Прицельная дальность стрельбы, м — 800

Длина — 943 мм (728 мм со сложенным прикладом)

Длина ствола, мм — 405

Вес без магазина, кг — 3,85

Масса автомата (с неснаряженным магазином), кг — 3,82

Магазин: коробчатый на 30 патронов от АК-74, на 45 — от РПК-74 или четырехрядный на 60 патронов

Боевая скорострельность один./очередями, выстр./мин. — 40/150

Темп стрельбы, выстрелов в минуту — 1800 / 600

Прицельная дальность стрельбы с открытого прицела, м — 700

Дальность прямого выстрела, м — по грудной фигуре/по бегущей фигуре 440/625

Прицел — регулируемый диоптрический прицел

Content

П. И. Коношенкин
Автомат Никонова АН-94 «Абакан»

История создания

Конструктор, превзошедший Калашникова

Конструкция

Анализ

Перспективы и конкуренция