С. Б. Павленко

Старый новый друг пехоты — автомат АК-74

Предпосылки создания автомата АК-74 и постановка задачи

Развитие индивидуального стрелкового оружия за последние 200 лет сопровождалось периодическим, но неуклонным уменьшением калибра этого оружия, связанным с развитием технологий производства оружия и боеприпасов для него. Так, к середине 19 века обычным калибром длинноствольного оружия считалось 0.4–0.5 дюйма (10–12.7 мм). В последнее двадцатилетие 19 века начался переход к оружию уменьшенного калибра, как правило порядка 0.3 дюйма (7.62 мм или около того, в диапазоне 7–8 мм). Уже в первой половине 20 века предпринимались неоднократные попытки дальнейшего снижения калибра оружия до 7 и менее миллиметров, а также уменьшения мощности штатных винтовочных боеприпасов, особенно после появления автоматического оружия. Еще в 30-е годы в СССР велись проработки 5,45-мм патрона с уменьшенным импульсом отдачи.

Начиная со Второй мировой войны в армиях мира начинают появляться боеприпасы уменьшенной мощности (промежуточные), имеющие, однако, стандартный винтовочный калибр 7.62–8 мм (немецкие 7.92х33 мм, советский 7.62х39 мм). Всерьез проблемой снижения калибра своих винтовок первыми занялись американцы, приняв на вооружение в середине 60-х штурмовую винтовку M16A1. Как только их практический опыт подтвердил возможность и полезность дальнейшего снижения калибров (теоретически эту необходимость до того обосновывали неоднократно), полномасштабные работы в этом направлении начались и в других странах, в том числе и в СССР.

История создания

На основании проведенных исследований был разработан и испытан ряд макетных образцов автоматов принципиально новых систем. По результатам этих испытаний в 1964 г. был подготовлен проект тактико-технических требований на разработку легкого автомата под 5,45-мм патрон, имеющего повышенную по сравнению с автоматом АКМ, эффективность. В дальнейшем они легли в основу тактико-технических требований Главного ракетно-артиллерийского управления на основании котёорых в 1967 г. началась разработка нового автомата. В начале 70-х годов была завершена разработка 5,45-мм патрона (5,45х39) имевшего удлиненную пулю с комбинированным стальным и свинцовым сердечником и полостью в носике. Уменьшение калибра и веса (в 1,5 раза), вдвое меньшее соотношение между весом пули и порохового заряда по сравнению с патроном 7,62х39 сулили значительное повышение начальной скорости пули, увеличение настильности траектории, уменьшение импульса отдачи, количественное увеличение носимого боекомплекта при том же общем весе выкладки стрелка. Полная масса патрона — 10,2  грамма — на 6 грамм меньше, чем масса патрона 7.62х39мм (16.2 г), что при носимом боекомплекте всего в 8 магазинов (240 патронов) дает экономию массы в 1,4 кг. Новый патрон обеспечил существенно более настильную траекторию пули и значительно — почти на 100 метров — увеличение дальности прямого выстрела. Вследствие особенностей конструкции пули она при попадании в тело должна была начинать кувыркаться, нанося более тяжелые, чем обычно, раны, однако по некоторым данным, так происходит не всегда.

В центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения в Климовске приступили к определению технического облика новой системы стрелкового вооружения и, прежде всего основных образцов оружия ее составляющих автомата и единого пулемета. В результате комплексного подхода была обоснована система стрелкового вооружения, включающая 5,45-мм автоматный патрон, автомат, малогабаритный автомат (в качестве вспомогательного оружия), пулемет под указанный боеприпас, а также модернизированный (облегченный) единый пулемет с новым, более маневренным станком. Разными путями шли конструкторы к достижению поставленной задачи. Большинство из представленных образцов отличалось принципиально новыми схемами. Всего было представлено на конкурсные испытания 10 образцов. Из них дошли до заключительных, войсковых испытаний, два образца: системы А. С. Константинова и системы М. Т. Калашникова. Войсковые испытания выявили некоторое превосходство по эффективности стрельбы автомата Константинова, но по соображениям преемственности в производстве и эксплуатации в армии, а также по его некоторым служебно-эксплуатационным недостаткам, предпочтение было отдано автомату Калашникова, который в 1974 г. был принят на вооружение Советской Армии под индексом АК-74 (6П20). Состав комплекса вооружения калибра 5.45 мм содержал автомат АК-74 (базовый вариант), автомат АКС-74 (вариант со складным прикладом для ВДВ) и ручной пулемет РПК-74. В конце 1970-х годов на вооружение также принимается укороченный автомат АКС-74У. Таким образом, совершенство и законченность конструкции автомата Калашникова позволили на его базе создать не только унифицированную систему под патрон обр. 1943 г., но, когда возникла необходимость уменьшения калибра, взяв его за основу и сохранив принципиальную схему автоматики, разработать новый, унифицированный с предыдущим, комплекс оружия 5,45-мм калибра (5,45-мм автоматы АК-74 (6П20), АКС-74У (6П26) (укороченный), 5,45-мм ручной пулемет РПК-74 и др.). Впервые в мировой оружейной практике была решена проблема широкой (межвидовой) унифицикации стрелкового оружия не только в пределах одного калибра, но и при переходе на другой.

АК-74 первых выпусков с деревянной фурнитурой и штык-ножом старого образца

Техническое описание конструкции

Автомат Калашникова АК-74 является автоматическим оружием с газовым двигателем автоматики, магазинным питанием и воздушным охлаждением ствола. Основу автоматики составляет газовый двигатель с длинным ходом газового поршня. Ведущим звеном автоматики является массивная затворная рама, к которой жестко присоединен шток газового поршня. Газовая камера расположена над стволом, газовый поршень перемещается внутри съемной газовой трубки со ствольной накладкой. Затворная рама перемещается внутри ствольной коробки по двум боковым направляющим, причем в конструкции предусмотрены значительные зазоры между движущимися частями автоматики и неподвижными элементами ствольной коробки, что обеспечивает надежное функционирование даже при сильном внутреннем загрязнении оружия. Еще один аспект, способствующий надежной работе автоматики в тяжелых условиях — заведомо избыточная в нормальных условиях мощность газового двигателя. Это позволяет отказаться от газового регулятора, и тем самым упростить конструкцию оружия и его эксплуатацию. Ценой такого решения явилась увеличенная отдача и вибрация оружия при стрельбе, что снижает точность и кучность огня. Запирание канала ствола осуществляется поворотным затвором на два массивных боевых упора, входящих в зацепление с элементами ствольной коробки. Вращение затвора обеспечивается при взаимодействии выступа на его теле с фигурным пазом на внутренней поверхности затворной рамы. Возвратная пружина с направляющим стержнем и его основанием выполнены в виде единой сборки. Основание стержня возвратной пружины также служит защелкой крышки ствольной коробки. Рукоятка взведения выполнена зацело с затворной рамой, расположена на оружии справа и движется при стрельбе.

АК-74 внешне и по устройству мало чем отличается от АКМ, от которого заимствовано более 53 % деталей. Новинкой в конструкции АК-74 является цилиндрический дульный тормоз-компенсатор, крепящийся на передней части ствола. Он уменьшает подбрасывание автомата в результате отдачи, что влияет на рассеивание пуль, и позволяет снизить и так не слишком сильную отдачу еще больше. Это позволяет улучшить точность и кучность стрельбы, особенно быстрыми одиночными выстрелами и очередями. Недостаток нового дульного тормоза — он направляет ударную звуковую волну главным образом в стороны, и звук выстрела ощущается соседями стрелка с боков довольно болезненно.

Ударно-спусковой механизм (УСМ) АК-74 — курковый, обеспечивает ведение одиночного и автоматического огня. Выбор режимов огня и постановка предохранителя осуществляются длинным штампованным рычажком на правой стороне ствольной коробки. В верхнем положении — «Предохранитель» — он закрывает прорезь в ствольной коробке, защищая механизм от попадания грязи и пыли, блокирует движение затворной рамы назад, а также запирает спусковой крючок. В среднем положении он блокирует шептало одиночного огня, обеспечивая автоматический огонь. В нижнем положении шептало одиночного огня освобождается, обеспечивая огонь одиночными выстрелами.

Для рукопашного боя к автомату крепится штык-нож от АКМ, или новый несколько упрощенный и более удобный образец. АК-74 может комплектоваться подствольным 40мм гранатометом ГП-25 или ГП-30. Если присоединен штык-нож, стрельба из гранатомета невозможна. Автомат АКС-74, в отличие от АКМС, имеет более удобный и прочный складной на левую сторону металлический приклад рамочного типа.

Масса АК-74 с магазином составляет 4 кг, снаряженного магазина — 0,85 кг, длина автомата — 956 мм, длина ствола — 415 мм, дальность прямого выстрела по сравнению с АКМ повышена на 100 м и составляет 625 м, темп стрельбы, боевая скорострельность и прицельная дальность аналогичны АКМ. Магазин коробчатый, секторный, с пластмассовым корпусом и шахматным расположением 30 патронов. Имеется специальное приспособление для снаряжения магазина из обоймы, вмещающей до 15 патронов. Разработанное группой Калашникова приспособление для сцепления боевого и запасного магазина (в Афганистане солдаты использовали для этого изоленту) не было принято к производству.

При необходимости в АК-74 могут применятся 40-патронные рожки и 75-патронные диски от ручного пулемета РПК.

Сравнение с аналогичными конструкциями

Большая, по сравнению с АКМ, относительная длина ствола автомата способствовала повышению начальной скорости пули до 900 м/с. Более настильная траектория увеличила дальность прямого выстрела по ростовой (бегущей) фигуре с 525 до 625 м. Дальность эффективной стрельбы возросла с 400 до 500 м, а дальность убойного действия пули уменьшилась с 1500 до 1350 м, т. е. соотношение между дальностью убойного действия и эффективной дальностью стрельбы снизилось с 3,75 до 2,7. Длина прицельной линии составила 379 мм. Меньший импульс отдачи и дульный тормоз компенсатор повысили кучность стрельбы. По оценкам специалистов, АК-74 в 1,2–1,6 раза превосходит АКМ по меткости. Все это говорит о лучшей «контролируемости» результатов стрельбы со стороны стрелка. Срединное отклонение попаданий на дальности 800 м составляет 0,48–0,64 м. Широкая унификация деталей с АКМ позволила быстро наладить производство нового оружия, упростила освоение АК-74 в войсках и его ремонт. Как и АКМ, АК-74 послужил основой для создания семейства стрелкового оружия.

АК-74 поздних выпусков с пластмассовой фурнитурой и штык-ножом нового образца

Эволюция и дальнейшее логическое развитие

Автомат АКС-74

Для воздушно-десантных войск была создана модификация АКС-74 (6П21) с облегченным металлическим прикладом треугольной формы, складывающимся влево. Треугольная форма обеспечивает прикладу большую жесткость. В процессе производства автоматов АК-74 и АКС-74 деревянные приклад, цевье и ствольную накладку заменили пластмассовыми. Отсутствие термоизолирующих накладок на складном прикладе вынуждало солдат в боевых условиях обматывать приклад изолентой или лейкопластырем. Наравне с прежним автомату был придан новый штык-нож с упрощенной формой упрочненного клинка и более удобной рукояткой.

Модификации АК-74Н (Н2) и АКС-74Н (Н2) приспособлены для установки бесподсветных ночных прицелов НСПУ и НСПУМ.

АКС-74 со складным вбок металлическим прикладом

Комплекс «Канарейка»

В связи с переходом на калибр 5,45 мм для вооружения подразделений войск специального назначения в начале 70-х годов был разработан специальный бесшумный стрелково-гранатометный комплекс, получивший название «Канарейка». В комплекс вошли 5,45-мм автомат Калашникова со складным прикладом (АКС-74), снабженный прибором бесшумной и беспламенной стрельбы ПБС-4, и 30-мм подствольным бесшумным гранатометом. С помощью глушителя ПБС-4 стало возможно стрелять из автомата патронами с дозвуковой начальной скоростью (УС) и обыкновенными. Для уменьшения габаритов комплекса автомат комплектуется магазином на 20 патронов. В гранатомёте применен новый вышибной патрон, благодаря чему удалось увеличить начальную скорость гранаты и дальность прицельной стрельбы. Комплекс изготовливали в ограниченном количестве и он состоит на вооружении в настоящее время.

Автомат АКС-74У

В семейство стрелкового оружия под патрон 5,45х39 вошел принципиально новый тип индивидуального оружия — укороченный автомат АКС-74У. К созданию такого оружия приступили с середины 70-х годов после принятия промежуточного патрона малого калибра. В 1980 г. поступил на вооружение образец Калашникова, созданный на базе узлов и деталей уже производившегося АКС-74, что значительно упрощало производство, освоение и обслуживание нового типа оружия.

Ствол АКС-74У укорочен до 206,5 мм, начальная скорость пули снизилась до 735 м/с. Прицельная дальность при этом уменьшилась до 400 м. Укорочение ствола заставило отнести назад газовую камеру, изменить крепление мушки. Соответственно уменьшили длину штока поршня и газоотводной трубки. Большее давление газов у дульного среза ствола потребовало установки усиленного пламегасителя. Отнесение назад газовой камеры уменьшило время цикла автоматики и повысило темп стрельбы до 700 выстр./мин. Для лучшей стабилизации пули в полете при коротком стволе увеличили крутизну нарезов — длина хода нарезов уменьшилась с 200 до 160 мм. Правда, при этом увеличивается напряжение в оболочке пули. Секторный прицел заменили перекидным L-образным целиком, рассчитанным на дальность стрельбы до 350 и 350–500 м (установки «П» и «500»), вынесение прицела на крышку ствольной коробки позволило несколько удлинить линию прицеливания (235 мм). Крышка ствольной коробки выполнена откидывающейся вверх на поперечной оси.

АКС-74У имеет модификации АКС-74УН и АКС-74УН2, приспособленные для установки ночных прицелов НСПУ и НСПУМ. Вариант АКС74-УБ приспособлен для крепления на дульной части ствола ПБС («прибора бесшумной стрельбы»), а магазин его снаряжается специальными патронами с дозвуковой скоростью пули.

АКС-74У имеет небольшие габариты: длина его 730 мм с откинутым прикладом и 490 мм со сложенным; масса автомата не превышает 3 кг. В тактическом (но не в техническом) плане такое оружие является аналогом пистолета-пулемета. Главное его преимущество по сравнению с пистолетом-пулеметом — единый с остальными образцами легкого стрелкового оружия патрон.

Использование АКС-74У в качестве стандартного вооружения воздушно-десантных войск не оправдало себя из-за малой эффективной дальности стрельбы. Более полезным оказалось это компактное и легкое оружие для подразделений «спецназа», вооружения экипажей боевых машин, специальных войск — связистов, саперов и т. п. АКС-74У пригодился также милиции, охране правительственных зданий, инкассаторам. Портативность короткого автомата позволяет без помех управляться с ним на тесной улице, в помещении, автомашине. На основе АКС-74У был изготовлен также так называемый «кейс-автомат» для подразделений специального назначения МВД и КГБ (ФСК-ФСБ). Узлы АКС-74У широко использованы в 9-мм пистолете-пулемете «Бизон-2».

АКС-74У выпускался Тульским оружейным заводом, в 1994 г. вынужденно свернувшим его производство.

АКС-74У со складным вбок металлическим прикладом и укороченным стволом

Автомат АК-74М

К концу 80-х годов опыт эксплуатации 5,45-мм автоматов АК74 всех модификаций выявил необходимость проведения мероприятий, направленных на улучшение ряда служебно-эксплуатационных характеристик, таких как прочность ствольной коробки, крышки ствольной коробки, металлического приклада, который, к тому же, вызывал неприятные ощущения при стрельбе в условиях высоких и низких температур. Также, вместе с принятием на вооружение патрона с пулей повышенного пробивного действия (ПП инд. 7Н10), резко снизился ресурс ствола при стрельбе новым боеприпасом. Опыт использования 5,45-мм автомата Калашникова в войсках выявил целесообразность внесения в него некоторых конструктивных изменений и замены двух образцов АК-74 и АКС-74 единым образцом. Отработка нового автомата проводилась на прототипах А-60 и А-61 и закончилась созданием базового 5,45-мм автомата АК-74М (6П34).

Одним из главных новшеств АК-74М является установка складывающегося пластмассового приклада. При нажатии на фиксатор узла запирания приклад складывается вправо. При этом общая длина автомата соответствует размерам АКС-74. Кроме приклада, из пластмассы выполнены цевье и ствольная накладка. Благодаря использованию нового материала повышена стойкость к истиранию и ударным нагрузкам, устранена опасность сколов и расщепления, исключен ожог руки при длительной стрельбе, так как коэффициент теплоотдачи примененной пластмассы не выше чем у дерева, сохранена возможность действовать прикладом в рукопашном бою.

Подверглась изменению конструкция дульного тормоза-компенсатора, который снабжен открытыми окнами, позволяющими производить чистку отдельно от ствола. «Раскачка» дульного тормоза устранена путем увеличения посадочного места. Крышка ствольной коробки усилена. Это уменьшило вероятность ее повреждения при ударах, особенно в рукопашном бою. Более надежная фиксация крышки ствольной коробки позволяет вести стрельбу из подствольного гранатомета без установки дополнительного крепления. На АК-74М установлен стандартный узел крепления (планка) оптических и ночных прицелов. Именно невозможность использования любой оптики на каждом автомате подвергалась критике американскими специалистами. Автомат снабжен новыми бесподсветочным ночным прицелом 1ПН51 и новым оптическим прицелом 1П29. Его масса со снаряженным магазином составляет 3,4 кг. Длина со штыком — 1100 мм, без штыка — 943 мм, со сложенным прикладом — 700 мм. Длина ствола — 415 мм. Начальная скорость пули — 900 м/с. Темп стрельбы — 900 выстр./мин. Скорострельность — 40–100 выстр./мин. Прицельная дальность — 1000 м. Емкость магазина — 30 или 45 патронов. Режим огня — одиночный и непрерывный. Как утверждают представители Ижевского производственного объединения, где работает главный конструктор изделия М. Т. Калашников, и комиссии, принимавшие участие в испытании АК-74М на различных этапах его проверки, в сочетании с новым 5,45 мм патроном он не имеет в мире аналогов по многим показателям.

АК-74M со складным вбок пластмассовым прикладом и планкой для крепления прицельных приспособлений на левой стороне ствольной коробки

Опыт боевого применения, достоинства и недостатки

В конструкции АК-74М воплотилась идея «универсального» автомата, способного заменить сразу четыре модели — АК-74, АК74H, АКС-74 и АКС-74Н.

АК-74 и созданные на его базе образцы прошли испытания в самых сложных боевых условиях по всему миру, где подтвердили свои высокие боевые свойства, надежность действия при любых погодных условиях, удобство в обращении. В числе недостатков отмечается недостаточная бронепробиваемость и склонность пули к рикошету даже при встрече с самыми незначительными препятствиями. Известны случаи, когда пули АК-74 рикошетировали от оконных стекол! Да и американские «Хаммеры» оказались не по зубам иракским партизанам с АК-74 (для АК-47 такие проблемы не возникали). Это происходит вследствие того, что уменьшение калибра снизило устойчивость пули на траектории и ее пробивное действие в из-за меньшей кинетической энергии лёгкой 5,45-мм пули. В силу этого боевая эффективность АК-74 заметно снижается при ведении боевых действий в лесу или городе. Это обусловило сохранение интереса в войсках к 7,62-мм автоматам, о чем свидетельствует опыт войны в Афганистане и Чечне.

Так, американская М16 имеет начальную скорость пули 991 м/с и начальную её энергию 1712 Дж. У АК-74 эти показатели составляют соответственно 900 м/с и 1316 Дж. Поэтому американское изделие объективно имеет более высокую бронепробиваемость — свои «Хаммеры», по крайней мере, они пробивают.

Также отмечаются недостаточные точность стрельбы и кучность попаданий при стрельбе очередями. И хотя по сравнению с АК и АКМ эти параметры улучшились более чем в 1,5 раза, всё же «калаши» продолжают уступать модернизированным американским М16А2.

Но все недостатки АК-74 с лихвой перекрываются главным его преимуществом — потрясающей надёжностью в суровых полевых условиях. Используемый в М16 принцип работы с отводом газов из ствола прямо в затворную коробку (газы действуют непосредственно на затворную раму, в отличие, например, от АК, где газы действуют на газовый поршень в газовой камере и не попадают в пространство затворной коробки) приводит к сильному загрязнению механизмов пороховой гарью, что сильно снижает надёжность оружия и требует более высокого уровня технического обслуживания.

Если в М16 попали песок или вода, то её остаётся только выбросить. Поэтому в комплект принадлежностей американской винтовки (по классификации НАТО автомат — это штурмовая винтовка) входят колпачки и насадки, призванные защищать её от неблагоприятных факторов внешней среды, которые постоянно теряются… Как пример можно привести пленение иракцами целого взвода американской армии во время войны в Ираке в 2003 году из-за того, что в условиях песчаной бури американские морпехи могли рассчитывать только на свои кулаки — их винтовки дружно отказались «работать» в таких условиях. Да и в известной телепередаче «В поисках приключений», посвящённой Вьетнаму, журналист смог выстрелить из М16 только с третьего раза (и это в музейных условиях!).

Отличает АК ещё и большая ёмкость магазина — 30 патронов (у М16 — 20) и возможность использовать магазины и диски от ручного пулемёта, что в бою может оказаться решающим фактором.

Кроме Советского Союза различные модификации 5,45-мм автомата Калашникова выпускались в бывшей ГДР, Румынии, Китае и других странах. Немецкий образец отличается от советского несколько иной конструкцией приклада или складного плечевого упора, пистолетной рукоятки, цевья и ствольной накладки, выполненных из пластмассы. Румынский автомат отличается наличием передней рукоятки удержания, изготовленной зацело с цевьем. У китайского автомата видоизменена конструкция приклада, уменьшена масса, что привело (по некоторым оценкам) к снижению его надежности по сравнению с советскими образцами.

Недостаточная бронепробиваемость и, самое главное, кучность огня послужили причиной того, что на вооружение российской армии был принят автомат Никонова АН-94, созданный по программе «Абакан» и представляющий собой усовершенствованный вариант автомата, проигравшего конкурс АК-74 в начале 70-х. Его характеристики заметно превосходят «американца». С другой стороны «Абакан» более требователен к уходу, чем АК, хотя и не как М16. В связи с этим было принято решение о перевооружении на «Абакан» элитных подразделений, а АК-74 оставить «рабочей лошадкой» для остальной российской армии. Решение, по-моему, достаточно грамотное и выверенное.

ТТХ АК-74

Характеристики

АК-74

АКС-74

АКС-74У

Патрон

5,45x39

Принцип работы автоматики

на основе отвода пороховых газов

Питание

коробчатый магазин-рожок емкостью 30 патронов

Масса неснаряженная, кг

3.07

2.97

2,485

Масса со снаряженным магазином, кг

3.6

3.5

3.0

Масса со штыком, кг

4.09

3.99

Длина оружия со штыком, мм

1089

1089

Длина оружия без штыка, мм

940

940

730

Длина оружия со сложенным прикладом, мм

700

490

Длина ствола, мм

415

415

206.5

Нарезы

4 (правосторонние), шаг 200/200/160 мм.

Начальная скорость пули, м/с

900

900

735

Дульная энергия, Дж

1377

1377

918

Темп стрельбы, выстр./мин

600

600

700

Скорострельность, выстр./мин

40–100

Прицельная дальность, м

1000

1000

500

Дальность прямого выстрела, м

625

625

350

Content

С. Б. Павленко
Старый новый друг пехоты — автомат АК-74

Предпосылки создания автомата АК-74 и постановка задачи

История создания

Техническое описание конструкции

Сравнение с аналогичными конструкциями

Эволюция и дальнейшее логическое развитие

Автомат АКС-74

Комплекс «Канарейка»

Автомат АКС-74У

Автомат АК-74М

Опыт боевого применения, достоинства и недостатки