Большие морские охотники проекта 122

“Корабли и сражения”

Санкт-Петербург 2001

Боевые корабли мира

На 1-й и 2-й стр. обложки: большие охотники на учениях; на 3-й стр. в Неве на параде.

Фотографии из собрания Д. Васильева

Тех. редактор С.В. Костин, лит. редактор Т.С. Субботина, корректор А.В. Никитина.

Часть I Большие морские охотники проекта 122

"Большой охотник", как разновидность малого противолодочного корабля (концепцию сформулировали еще в 20-х гг. — "искатель подводных лодок"), в нашей стране создали буквально накануне Великой Отечественной войны. В те годы, учитывая возрастающую роль подводных сил в вооруженной борьбе на море и необходимость усиления и совершенствования сил и средств противолодочной обороны, руководством Военно-Морского флота СССР было принято решение о создании нового подкласса боевых кораблей — больших охотников за подводными лодками.

Основной задачей, возлагаемой на эти корабли, являлось несение дозорной и охранной службы в ближней зоне наших военно-морских баз и на путях развертывания сил флота. Предполагалось, что это будет достаточно мореходный и быстроходный корабль, с увеличенной дальностью плавания, небольшого водоизмещения, который был бы способен нести современное по тому времени вооружение для борьбы с подводными лодками. Строившиеся тогда катера — малые охотники типа MO-IV с деревянными корпусами этим требованиям удовлетворить уже не могли.

На большом охотнике пр. 122-а идут учения

Конструкторское бюро (КБ) Балтийского завода в 1938–1939 гг. разработало проект корабля морской пограничной охраны под № 115. Заинтересованное в подобном корабле руководство Наркомата ВМФ поручило конструкторскому бюро в г. Горьком (ЦКБ-51) переработать его с довооружением гидроакустической станцией типа "Тамир". Новый проект получил № 122.

В 1940 г. Военно-морской академией было выполнено техническое обоснование (ОТТ) к большому охотнику, предназначенному "для эскортирования и действий по вызову вне районов базы".

Требования ВМФ предусматривали:

— вооружение корабля двумя 76-мм орудиями, большими (18–24 шт.) и малыми (36–48 шт.) глубинными бомбами;

— скорость полного хода 22–24 уз, дальность плавания 2500 миль, мореходность до 7–8 баллов;

— водоизмещение 275–325 т.

Эти элементы в большей мере определялись уже готовым пр. 122. Зеленодольский завод № 340 и завод № 300 ("Ленинская кузница") в Киеве с 1939-40 гг. уже вели постройку серии больших охотников (соответственно 6 и 4 единицы). Параллельно с постройкой осуществлялась и корректировка проекта в ЦКБ-51. "Артиллерист", головной большой охотник завода № 340. сошёл на воду 21 апреля 1940 г., а за ним в том же году. на том же заводе спустили и второй — "Минёр".

Скорректированный пр. 122-а предусматривал вооружение корабля одной 76-мм универсальной артиллерийской установкой 34К. тремя 12,7-мм пулеметами ДШК и глубинными бомбами (16 больших и 40 малых). Нормальное водоизмещение по проекту равнялось 209 т, скорость 23 уз, дальность плавания 2410 миль. Главные механизмы состояли из трёх дизелей марки 9Д мощностью по 1100 л. с.

Постройку первых серийных кораблей пр. 122-а, задерживавшуюся из-за доработки проекта до начала боевых действий, завершить не успели. Первые два больших охотника "Артиллерист" и "Минер" были готовы к сдаче заказчику в июле 1941 г. Их перевели по Волге в Баку, где, после завершения сдаточных испытаний, в ноябре 1941 г. они вступили в строй Краснознаменной Каспийской флотилии.

В отличие от катеров — малых охотников типа MO-IV, эти корабли со стальными корпусами были значительно крупнее — их водоизмещение превышало 200 т. Это позволило усилить состав вооружения, установить одну 76,2-мм и две 37-мм артиллерийских установки, три 12,7-мм пулемета, бомбосбрасыватели больших и малых глубинных бомб в количестве 20 и 40 штук соответственно.

В качестве средства подводного наблюдения устанавливалась первая отечественная подкильная выдвижная гидроакустическая аппаратура "Тамир". Трехвальная главная энергетическая установка, состоящая из дизелей марки 9Д Коломенского завода мощностью по 1100 л. с, позволяла развивать скорость до 22 уз. и обеспечивала район плавания до 2000 миль.

Однако в ходе испытаний головного корабля "Артиллерист", постройки Зеленодольского завода № 340, осенью 1941 г. на Каспийском море выявили и серьезные недостатки. Так, отсутствовал режим малошумного хода (2–4 уз) для прослушивания шумов подводных лодок. Двигатель американской фирмы "Дженерал моторе" мощностью 90 л. с, установленный для режима малого поискового хода, не обеспечивал управляемости корабля. Шумопеленгатор "Посейдон" даже при дрейфе корабля не обеспечивал надёжного обнаружения подводных лодок. Выявили также недостаточную общую прочность сварного корпуса корабля (появилась трещина в наружной обшивке по правому борту). Это требовало подкреплений корпуса.

Доработка проекта № 122-а в ЦКБ-51 под руководством Н.Г. Лощинского включала усиление вооружения: установку 85-мм орудия 90К вместо 76-мм 34К (снятого с производства), двух автоматов 70К и двух бомбометов, размещение гидроакустической станции типа "Тамир-3" и замену отечественных дизелей типа 9Д импортными американскими фирмы "Дженерал моторе". Все эти изменения привели к уменьшению начальной поперечной метацентрической высоты с 0,51 до 0,43 м. Специальная комиссия под председательством Ю.А. Шиманского, с участием А.Н. Крылова и В.Л. Поздюнина, установила минимально допустимую величину метацентрической высоты не менее 0,47 м.

Доработанный пр. 122-а с некоторыми изменениями приняли для кораблей заводов № 340 и № 199, а также для вновь заложенных в 1941–1942 гг. на заводе № 402 в Молотовске и на Владивостокской верфи Наркомрыбпрома. На заводе № 402, в частности, перешли от сварной обшивки к клепаной, что увеличило массу корпуса на 7 т. По своим кораблестроительным элементам отечественные корабли пр. 122-а не уступали поставлявшимся нашему флоту по ленд-лизу американским охотникам типов PC и PCS, несколько превосходили их по артиллерийскому вооружению и уступали им по совершенству радиолокации и гидроакустики.

В интересах скорейшего развёртывания крупносерийной постройки больших охотников руководство Наркомата ВМФ отказалось от пр. 152, разработанного в 1942–1943 гг. в ЦКБ-51. Основным отличием большого охотника этого проекта являлось усиление вооружения до двух 85-мм орудий при увеличении ширины корпуса до 6,2 м и снижении скорости до 20.5 уз.

Однако для сохранения остойчивости при очередной корректировке проекта (пр. 122 бис) на увеличение ширины и снижение скорости серийных охотников всё-таки пришлось пойти. В техническом проекте 122 бис удалось повысить прочность корпуса, мореходность с 6–7 до 9 баллов и несколько усилить вооружение. При этом проектное водоизмещение возросло на 27 т.

В первое послевоенное десятилетие строительство больших охотников, в целом хорошо зарекомендовавших себя в годы войны, продолжалось. Десятилетним планом намечалось построить в 1946–1955 гг. 345 таких кораблей. Большие охотники за подводными лодками пр. 122 бис строились крупной серией и в нескольких модификациях. При этом изменение тактико-технических элементов касалось вооружения и вызванного им некоторого увеличения главных размерений и обводов корпуса. Гидроакустические станции заменялись на более совершенные образцы, корабли оснащались радиолокационными станциями обнаружения воздушных и надводных целей.

Организация постройки больших охотников пр. 122 бис на заводе имени Горького в г. Зеленодольске осуществлялась поточно-позиционным методом. Это позволяло сдавать флоту ежегодно по 25–30 кораблей. Такая поточная линия по постройке кораблей являлась первой в нашей стране. В 1949 г. группа специалистов завода и конструкторского бюро (ЦКБ-340) участников разработки новой технологии постройки кораблей была удостоена Государственной премии.

Большой охотник пр. 122-6. Каспийская флотилия. 1947 г.

Главными конструкторами пр. 122-а в ЦКБ-51 до 1941 г. являлись К.Д. Корнилов, затем Н.Г. Лощинский, а с 1946 по 1948 г. Н.Х. Желязков. Главным конструктором последующей модификации больших охотников по пр. 122 бис стал А.В. Кунахович. Всего на четырех заводах за годы войны заложили 44 больших охотника пр. 122-а. а с учетом 6 зеленодольских, заложенных ещё до войны (четыре заложенных на заводе № 300 были уничтожены при оставлении Киева), общее число начатых постройкой до окончания войны кораблей этого проекта составляло 50.

До 1 января 1946 г. вступили в строй 23 корабля: 13 постройки завода № 340, 9 — завода № 402. 1 — завода № 199. 13 охотников пр. 122-а вступили в строй позднее — в 1946–1947 гг. Остальные, в том числе строившиеся во Владивостоке, достраивать не стали.

В 1945 г. на заводе № 340 заложили первые большие охотники по проекту 122 бис, строившиеся двумя крупными сериями. Всего с 1939 по 1955 г. было построено и сдано флоту 275 единиц больших охотников за подводными лодками пр. 122 различных его модификаций. Из них 43 единицы впоследствии передали другим странам— Польше. Индонезии. Кубе, Китаю, Болгарии, Албании, Румынии. Корабли этого проекта строились также и в Китае.

Как и другие отечественные корабли улучшенных довоенных проектов, серийно строившиеся в первые послевоенные годы, большие охотники пр. 122 бис к моменту развертывания их крупносерийного строительства уже морально устарели.

В связи с этим в 1949 г. ЦКБ-51 получило тактико-техническое задание на проектирование большого охотника пр. 159 с новым вооружением и новой энергетической установкой. В силу различных причин создание нового корабля, в полной мере отвечающего потребностям флота, затянулось до второй половины 50-х гг. и завершалось уже ЦКБ-340 по новому тактико-техническому заданию, как сторожевого корабля с газотурбинной установкой, 76-мм автоматической артиллерией. 40-см торпедным и реактивно-бомбовым противолодочным вооружением.

Чтобы создать для нового большого охотника энергетическую установку, один из кораблей пр. 122 бис переоборудовали и в 1953–1956 гг. испытывали с ускорительной авиационной газовой турбиной мощностью 10000 л.с.

В составе отечественного ВМФ большие охотники пр. 122 оставались до конца 60-х годов. Разработкой пр. 122 в ВМФ СССР было положено начало становлению и дальнейшему развитию кораблей противолодочной обороны, осуществлен переход к созданию специализированного подкласса более крупных противолодочных кораблей.

Часть II Основные тактико-технические элементы и вооружение большого морского охотника пр. 122-6

Тип и назначение корабля

Мореходный, однопалубный, дизельный, трехвинтовой большой охотник за подводными лодками с надстройкой в носовой части. Предназначен: а) для поиска и уничтожения подводных лодок противника; б) для конвоирования транспортов на прибрежных коммуникациях. Кроме того, корабль может быть использован: а) для несения дозорной службы, службы наблюдения и связи; б) для первоначальной поддержки десанта; в) для постановки мин.

Главные размерения

Длина по К.В.Л. (между перпендикулярами) — 49,50 м., длина наибольшая — 52,2 м., ширина расчетная — 6,20 м., ширина габаритная — 6,5 м., высота борта расчетная (при миделе) 3.60 м., высота надводная габаритная: с мачтой ок. 16,0 м, со склоненной мачтой ок. 9,0 м.

Водоизмещение и осадки

Водоизмещение: а) порожнем — 258 т; б) стандартное — 302 т; в) нормальное — 319,0 т; г) полное — 336 т; д) наибольшее — 337 т; е) полное с "Б-1" — 341,0 т; ж) полное с минами — 351,0 т. Осадки средние: а) при водоизмещении порожнем — 1,92 м; б) при стандартном водоизмещении — 2,12 м; в) при нормальном водоизмещении — 2,20 м; г) при полном водоизмещении — 2,27 м; д) при наибольшем водоизмещении — 2,27 м; е) при полном водоизмещении с "Б-1" — 2,30 м; ж) при полном водоизмещении с минами — 2,35 м. Осадки для всех водоизмещении взяты без учета обтекателя "Тамир-II". При опущенном обтекателе "Тамир-II" осадки для всех водоизмещении увеличатся на 1,275 м.

Форма корпуса и основные коэффициенты

Корпус корабля имеет обводы согласно теоретическому чертежу № 1226-А96-2286сс. Коэффициенты полноты для нормального водоизмещения: водоизмещения — 6 = 0,465; ватерлинии — а = 0,73; миделя р = 0,806.

Остойчивость и мореходность

Начальная поперечная метацентрическая высота составляет при: стандартном водоизмещении — h_1 = 0,48 м; нормальном водоизмещении — h_6 = 0,54 м; полном водоизмещении — h_3 = 0,62 м:

Остойчивость и мореходные качества корабля обеспечивают ему возможность использования всех видов оружия на полной скорости при состоянии моря до 3-х баллов включительно и при 4-х баллах — на пониженной скорости; безопасное плавание — без ограничения состояния моря.

Непотопляемость, скорость, дальность плавания, поворотливость и маневренность

Корабль остается на плаву при затоплении двух любых смежных отсеков с сохранением положительной начальной метацентрической высоты.

Наибольшая скорость хода при нормальном водоизмещении, на глубокой воде, при состоянии моря и ветра не свыше 3-х баллов и работе 3-х главных двигателей на полной мощности при ок. 600 об/мин. — 18,8-19,0 узлов.

При температуре воздуха на всасывании дизелей свыше +25 °C скорость корабля понижается соответственно снижению оборотов главных двигателей.

Дальность плавания при полном запасе топлива: а) экономическим ходом со скоростью 12 узлов при работе 2-х бортовых главных двигателей 3000 миль; б) полным ходом (наибольшим возможным) при работе всех трех двигателей — 1000 миль на топливе "Соляр" и 950 миль на топливе "ДС".

Диаметр циркуляции на переднем ходу не более 5-ти длин корабля.

Автономность

Полный запас топлива (соляра) — 31,5 т. Полный запас топлива (ДС) — 29,9 т. Полный запас смазочного масла — 2,0 т. Полный запас пресной воды — 14,7 т. Запас провизии — 2,34 т. Мертвый запас топлива — 0,56 т. Мертвый запас масла — 0,14 т. Мертвый запас воды — 0,45 т. Вышеуказанные запасы обеспечивают кораблю автономность 10 суток.

Комплектация

Табель комплектации личного состава: а) офицерский состав — 4 чел. б) старшинский состав — 25 чел. в) матросы — 31 чел. Всего личного состава — 60 чел. Личный состав размещается: а) офицеры — в одноместных и двухместных каютах; б) старшины и матросы в 3-х кубриках.

Общее расположение

Корабль имеет непрерывную верхнюю палубу, платформы в носовых и кормовых отсеках, 2-х ярусную носовую надстройку с мостиком.

По длине корпус корабля разделен 9-ю водонепроницаемыми переборками, доходящими до верхней палубы, на 10 отсеков.

Расположение вооружения, постов, устройств, жилых, служебных и санитарно-бытовых помещений выполняются в соответствии со следующими чертежами общих расположений: а) вид сбоку и силуэт № 1226-А96-4007; б) вид сверху и расположение в надстройках № 1226-А96-4008; в) продольный разрез № 1226-А96-4009; г) план трюма № 1226-А96-4015; д) поперечные разрезы № 1226-А96-4011.

Артиллерия главного калибра

Установки

85-мм корабельная полуавтоматическая универсальная артиллерийская установка типа "90-К" с броневым щитом установлена на главной палубе в диаметральной плоскости, на переборке № 23

Боезапас и погреба

Боезапас 85-мм пушки в количестве 230 унитарных патронов размещен: а) 21 шт. в кранце первых выстрелов; б) остальной боезапас в первом погребе боезапасов. Кранец первых выстрелов металлический, с внутренней частичной изоляцией и герметически закрывающейся дверкой, установлен под настилом банкета. В первом погребе боезапас хранится в сотовых стеллажах с наклонными алькледовыми лотками. Лотки снабжены упорами для установки патронов в положении "товсь". Нижняя часть стеллажа разборная.

Подача патронов из погреба ручная через 2 совка и люк на палубе у переборки на шп. № 28. Погрузка патронов в погреб ручная при помощи троса с мусингами, который хранится в погребе. Запасные индивидуальные принадлежности к артустановке системы "90-К" хранятся в первом погребе и под его платформой; свободная труба хранится на базе.

Управление артиллерийским огнем

Управление огнем производится с мостика при помощи телефонов, ревунов и переговорных труб. Наводка осуществляется с помощью автоматических прицелов, установленных на артиллерийской установке "90-К". Для определения дистанции предусмотрен заплечный дальномер "ЗДН". Дальномер крепится по-походному на ходовом мостике.

Артиллерия зенитного калибра

Установки

Две 37-мм зенитных автомата типа "70-К" с броневыми щитами установлены на главной палубе в диаметральной плоскости: а) один на поперечной переборке № 68; б) второй на поперечной переборке № 81.

Боезапас и погреба

Боезапас 37-мм автоматов общим количеством 2000 шт. унитарных патронов размещен: а) в первом погребе— 300 шт.; б) во втором погребе— 1460 шт.; в) в 3-х кранцах первых выстрелов на палубе в районе 62–63 шп. — 120 шт.; г) в 12-ти кранцах первых выстрелов под площадками орудий "70-К" — 120 шт.

Кранцы первых выстрелов расположены под площадками "70-К" (по 6 на каждое орудие), подвешены к подвижной платформе автомата со стороны казенной части.

В погребах боезапас зенитных автоматах хранится в штатных ящиках на стеллажах сварной конструкции. Емкость штатного ящика 15 патронов. Первый погреб оборудован стеллажами на 20 ящиков. Второй погреб оборудован стеллажами на 106 ящиков, что дает возможность принять в перегруз 8 ящиков.

Подача боезапаса из погребов к зенитным установкам ручная при помощи троса с мусингами. Трос с мусингами хранится в погребах.

Запасные индивидуальные принадлежности к зенитным автоматам системы "70-К" хранятся под платформой первого погреба; запасные стволы хранятся в погребе № 2.

Управление артиллерийским огнем

Управление огнем производится с мостика при помощи телефонов, ревунов и переговорных труб. Наводка 37-мм автоматов осуществляется с помощью автоматических прицелов, установленных на автоматах.

Пулеметы и ручное оружие

3 12,7-мм спаренных пулемета типа "2М-1" установлены: а) один — в носовой части корабля на банкете, в районе 30 шпангоута; б) два — на палубе по бортам в районе 59 шпангоута.

Боезапас к пулеметам общим количеством 12 000 шт. патронов, из расчета 2000 шт. на ствол размещен: а) в кранцах первых выстрелов — 3000 шт. б) во втором погребе боезапасов — 9000 шт.

Кранцы первых выстрелов металлические, в количестве 6 шт. размещены на палубе вблизи пулеметов. Во втором погребе боезапас хранится в ящиках заводской укупорки на 2-х металлических стеллажах сварной конструкции. Стеллажи могут вместить 60 ящиков, что дает возможность принять в перегруз 7 ящиков, емкостью по 170 патронов.

Ручное оружие предусмотрено: а) винтовок — 24 шт. б) пистолет-пулеметов — 15 шт. в) пистолетов для офицеров — 5 шт. Ручное оружие хранится в пирамидах в коридоре надстройки и погребах №№ 1 и 3.

Противолодочное вооружение

Установки

Для бомбометания на корабле установлены: а) 2 бомбомета модели "БМБ-1"; б) реактивная бомбометная установка "РБУ" из 2-х станков; в) 2 бомбосбрасывателя больших глубинных бомб.

Бомбометы "БМБ-1" установлены на главной палубе на переборке шп. 88 симметрично на оба борта. Два пусковых станка (из 4-х направляющих каждый) реактивной бомбометной установки "РБУ" расположены на главной палубе по бортам в районе 16–22 шп., в корму за волноломом.

Бомбосбрасыватели больших глубинных бомб (на 6 бомб каждый) установлены в кормовой оконечности главной палубы симметрично на оба борта.

Боезапас и погреба

На корабль нормально принимается: а) больших глубинных бомб "Б-1" — 30 шт.; б) реактивных малых глубинных бомб — 32 шт. Запас глубинных бомб размещается: реактивные глубинные бомбы для "РБУ": а) в первом погребе боезапаса— 12 шт.; б) во втором погребе боезапаса — 20 шт. Большие глубинные бомбы "Б-1": а) на 2-х бомбосбрасывателях — 12 шт.; б) на втором погребе боезапаса— 18 шт.

Хранение взрывателей "К-3" предусмотрено под платформой первого погреба в специальных герметических кранцах и в специальном шкафе, расположенном во втором погребе. Штоки и лотки для "Б-1" хранятся во втором погребе боезапаса.

Подача "Б-1" из второго погреба на палубу производится ручными лебедками, смонтированными на грузовых балках. Подача реактивных глубинных бомб из погребов на палубу ручная при помощи троса с мусингами.

В перегруз предусмотрен прием 40 шт. бомб "Б-1", с креплением их на минных путях. При этом снимаются с корабля и хранятся на базе: дымаппаратура "ДА-З", шлюпка с креплениями, растрблоками и шлюпбалками.

Управление стрельбой

Управление бомбометами "БМБ-1" дистанционное и ручное. Дистанционное управление электрическое и осуществляется из ходовой рубки. Управление бомбосбрасывателями — ручное. Управление огнем "РБУ" осуществляется системой "ПУСРБ", установленной в ходовой рубке.

Химическое вооружение

Химическое вооружение корабля состоит из: а) съемной дымаппаратуры "ДА-З". установленной на минных рельсовых путях в кормовой части корабля; б) дымошашек марки "МДШ" в количестве 10 шт., из которых: 8 хранятся в румпельном отделении и 2 шт. по бортам корабля в районе 81–84 шп.

Для установки дымошашек предусмотрены опрокидывающиеся корзинки, расположенные попарно с каждого борта в районе 81–84 шп. 4 шт. и на волноломе 2 шт. — по одной с каждого борта. В случае приема на корабль мин корзинки для дымошашек из района 81–84 шп. переносятся на бомбосбрасыватели. Индивидуальная защита личного состава корабля от отравляющих веществ состоит из противогазов, в количестве, превышающем списочный состав команды на 10 %. Противогазы хранятся в кубриках, на БП и КП.

Для дегазации корабль снабжен запасом хлорной извести, комплектами защитной одежды и прочими необходимыми для этого средствами. Хлорная известь в количестве 140 кг хранится в 4-х герметических кранцах, установленных у кожуха дымовой трубы и симметрично от ДП в районе 72–73 шп.

Минное вооружение

В перегруз на кораблях может быть принято: мин образца 1926 г. до 18 шт., или мин КБ в количестве до 12 штук, или до 16 шт. мин образца 1931 г.

Для размещения мин на корабле предусмотрены рельсовые пути, расположенные на главной палубе и оканчивающиеся в корме съемными скатами. Крепление мин по-походному предусмотрено с помощью палубных стаканов, стропов с талрепами и специальных седел. Ящики с ЗП, УП-ММ и другими деталями для снаряжения мин размещаются при наличии свободного места, во втором погребе боеприпаса. Специальных стеллажей не предусмотрено.

При приеме на корабль мин снимаются и хранятся на базе: дымаппаратура "ДА-З". шлюпка с креплениями, растрблоками и шлюпбалками и 12 больших глубинных бомб с бомбосбрасывателем.

На корабле предусмотрена возможность применения буксируемой мины, для постановки которой в кормовой части корабля предусмотрен стандерс для минбалки. В качестве минбалки используется одна из шлюпбалок. Предусмотрена возможность снабжения корабля имуществом подрывной команды 3-го разряда с хранением запалов первичных детонаторов в сейфе командира корабля.

Средства внешней связи и наблюдения

Приемо-передающие радиостанции связи

В радиорубке устанавливаются: а) 1 — К.В. передатчик типа "Р-644"; б) 1 — приемо-передатчик У.К.В. типа" Р-609";в) 1 —всеволновый приемник типа "Р-673"; г) 1 —коротковолновый приемник типа "Р-671"; д) 1 — радиотрансляция типа "МКТУ-3" (П-472); е) 1 — кварцевый гетеродин типа 528. На ходовом мостике и в ходовой рубке устанавливаются выносные посты связи радиостанции "Р-644" для связи командира с внешними корреспондентами и радистом.

Кроме перечисленных радиостанций на корабле предусмотрены: а) аварийная станция типа "Р-659"; б) десантная станция типа "Р-115".

Антенны аппаратуры радиосвязи

Предусмотрены следующие антенны: а) Г-образная однолучевая антенна для К.В. передатчика "Р-644" и приемников; б) штыревая антенна высотой h = 6 м для передатчика "Р-644" и приемников: в) штыревая антенна высотой h = 6 м для приемников — 2 штуки: г) симметричный вибратор для приемо-передатчика типа "Р-609"; д) бросательная антенна (аварийная) длиной 1= 15 м, хранящаяся в радиорубке. Радиолокационные станции наблюдения и обнаружения

В радиолокационной рубке установлены: а) радиолокационная станция обнаружения типа "Линь": б) аппаратура опознавания типа "Факел-М" (запросчик — "Факел-МЗ" и ответчик — "Факел-МО)":

Антенны, входящие в комплект радиолокационной станции и аппаратуры опознавания, устанавливаются: а) антенна "АУ" станции "Линь" — на топе мачты; б) антенна типа "АОК" аппаратуры "Факел-М" на топе мачты на кронштейне.

Гидролокация

В рубке гидролокации устанавливаются приборы гидролокационной станции типа "Тамир-II" и поворотно-выдвижное устройство. Приборы управления и контроля станции: измерительный пульт, рекордер — устанавливаются в ходовой рубке.

Командный пост и громкоговоритель устанавливаются на ходовом мостике.

Питание аппаратуры, перечисленной в п.п. 71,73 и 75, обеспечивается агрегатами и аккумуляторами, установленными в специальных помещениях.

Посты наблюдения за морем и воздухом

Для осуществления визуальной связи на корабле предусмотрены: а) 1 — пост сигнальщиков — на палубе надстройки II яруса, в районе мачты; б) 2 — площадки для сигнальщиков, в кормовой части крыльев мостика с обоих бортов; в) 1 —пост для вперед смотрящего, в носовой части корабля у гюйсштока.

Средства визуальной и звуковой связи

Визуальная связь корабля осуществляется при помощи сигнальных и семафорных флагов, фальш-вееров, сигнальных шаров, конусов и цилиндров, ракет, пистолета "Вери", прожекторов, а также сигнальных и отличительных огней. Звуковая связь корабля осуществляется при помощи воздушного тифона и сирены, ручных мегафонов, ручных свистков и корабельного колокола.

Навигационное оборудование

Два 127-мм магнитных компаса с котелком донного освещения на круглом нактоузе установлены: а) один на ходовом мостике, на высоком нактоузе — главный компас; б) один в ходовой рубке, на низком нактоузе — путевой компас. Шлюпочный 75-миллиметровый компас установлен в румпельном отделении.

Корабль снабжается штурманскими приборами и оборудованием согласно ведомости снабжения.

Для ручного лота в носовой части корабля на левом борту предусмотрена поворотная стрела лота.

Водонепроницаемость

Водонепроницаемость корпуса испытывается согласно "Схемы непроницаемых отсеков" и "Программы испытания непроницаемости корпуса", составленных в соответствии с нормами "Испытание непроницаемости стальных корпусов надводных кораблей и судов ВМС".

Система набора корпуса

Корпус корабля набран по поперечной системе и подкреплен продольными ребрами жесткости, расположенными по днищу на расстоянии между собой 300–400 мм, по борту 350–600 мм и по палубе 300–450 мм. Корпус сварной конструкции с максимальным применением секционной сборки.

Соединение съемных участков палубы с основным набором и настилом палубы выполнено сварное. Надстройка корабля клепаной конструкции с применением однорядной и двухрядной клепки дюралюминиевыми заклепками диаметром 5 мм.

Балласт

В районе 68–76 шп., между продольными ребрами жесткости "б" в днищевой части корабля, укладывается балласт в количестве 7 тонн, состоящий из литых чугунных балластин целых и колотых, заливаемых жидким раствором цемента или гудрона.

В районе 57–64 шп. на правом борту между продольными ребрами жесткости "б" и "в", укладывается дополнительный балласт в количестве 2,1 тонны.

Форштевень и кили

Форштевень наклонного типа состоит из 3-х частей: верхняя часть кованая, отделанная листовой сталью толщиной 6 мм, нижняя часть литая их 2-х частей, соединенных между собой при помощи сварки с установкой компенсационных книц в месте соединения.

Киль вертикальный, разрезной на поперечных переборках, проходит от 4 до 79 шп., причем между шпангоутами 28–31 разрезается шахтой прибора "Т-11", а на шп. 36–38, ввиду установки лага, прерывается и компенсируется спрингерами, установленными в плоскости ребра жесткости "а".

Наружные скуловые кили из листов толщиной 8 мм установлены в районе 32–72 шп. по обоим бортам. Свободные кромки скуловых килей обделаны трубой.

Наружная обшивка

Поясья наружной обшивки имеют следующие толщины: а) килевой пояс в районе от форштевня до 38 шп., от 46 до 81 шп. и по кормовому подзору от 94 шп. из листов толщиной 5 мм; от 38 до 46 шп. из листов толщиной 7 мм, от 81 до 88 шп. из листов 6 мм.

В районе баллера руля имеется утолщенный лист толщиной 10 мм; б) первый пояс на левом борту от форштевня до кормовой оконечности из листов: в нос от 68 шп. толщиной 5 мм, в корму толщиной 6 мм. В районе 38–47 шп. толщиной 7 мм.

На правом борту: от форштевня до 38 шп., в районе 47–54 шп. наружная обшивка из листов толщиной 5 мм, в районе от 68 шп. до кормовой оконечности из листов толщиной 6 мм, в районе 38–47 шп. и 54–68 шп. из листов толщиной 7 мм; в) второй пояс от форштевня до кормовой оконечности из листов: в носовой и кормовой оконечностях и в районе 38–46 шп. из листов толщиной 6 мм. в средней части из листов толщиной 5 мм, на правом борту в районе 54–68 шп. из листов толщиной 7 мм; г) третий пояс — от форштевня до кормовой оконечности из листов: в носовой части до 38 шп. и в районе 54–68 шп. правого борта толщиной 6 мм, остальные листы толщиной 5 мм; д) четвертый пояс (ширстрек) от форштевня до кормовой оконечности из листов: в районе 20–30 шпангоутов толщиной 5 мм, остальные — толщиной 4 мм. Утолщенные листы в районах установки вспомогательных дизель-генераторов (38–47 и 54–68 шп.) из стали 3 по ГОСТу 380-50.

Поперечные переборки

Поперечные водонепроницаемые переборки установлены на шпангоутах №№ 10,23,28,38,53,68,76, 81, 88. Нижние поясья переборок из листов толщиной 3, 4, 6 мм. Средние поясья из листов толщиной 2, 3,4 мм. Верхние поясья из листов толщиной 3,4 мм. Стойки жесткости из листов 3x80, Зх 100. Зх 120 и отделочных полос 4x60 и 6x60. Шельф по переборке № 10 состоит из листа 3x120 и отделочной полосы 6x60.

Выгородки

Для хранения топлива, воды и масла в корпусе корабля сделаны выгородки, образующие вместе с наружной обшивкой, платформами и переборками — топливные, водяные и масляные цистерны. Продольные и поперечные выгородки в офицерских помещениях выполнены из дюраля толщиной 2 мм, или из стали толщиной 1,5 мм.

Стенки и настил цистерн выполнены из листов толщиной 3–4 мм. Ребра жесткости цистерн Т-образного профиля из листов 3x80, 4х100 и 3х100 с полкой из полос 6x60 и 4x60. Дополнительные ребра жесткости из полос 4x40.

Оборудование помещений

Оборудование жилых помещений офицеров

Каюта командира оборудована: диваном с откидной спинкой, столом-бюро, шкафом для платья, местным мягким диваном, полумягким стулом, полкой для книг, вешалкой на три крючка, подвесным шкафом, зеркалом, двумя кронштейнами для занавесок, двумя занавесками к иллюминаторам, ковром, двумя ящиками-сейфами для запалов, ящиком-сейфом для секретных документов, кронштейном с портьерой над диваном, полочкой для графина, эмалированной плевательницей, пепельницей из пластмассы.

Две двухместные каюты офицеров оборудованы каждая: диваном мягким с подъемной спинкой, используемой в качестве подвесной койки, двумя шкафами для платья, одним местным мягким креслом, одним столом-бюро, полкой для книг, полумягким стулом, полкой для графина, кронштейном с портьерой на дверь, двумя кронштейнами для занавесок, двумя занавесками к иллюминаторам, вешалкой на 3 крючка, шкафом подвесным с зеркалом, ящиком-сейфом для секретных документов, пепельницей из пластмассы, эмалированной плевательницей, ковром.

Запасная каюта оборудована: столом, полумягким диваном с откидной спинкой, складным табуретом, полкой для туалетных принадлежностей, кронштейном с портьерой для двери, кронштейном с занавеской к иллюминатору, зеркалом, пепельницей из пластмассы, эмалированной плевательницей, двумя настенными ковровыми дорожками шириной 500 мм, полкой для графина и вешалкой на 1 крючок.

Ковры в офицерских помещениях — из ковровой дорожки шириной не менее 1000 м. В офицерских помещениях мягкая мебель снабжена чехлами.

Оборудование жилых помещений команды

Кубрик № 1 на 15 человек оборудован: пятью рундучными койками и соответственно над ними десятью подвесными койками, одним обеденным складным столом, двумя складными банками, двумя шкафами для личных вещей матросов, вешалкой на 15 крючков, зеркалом с полочкой, двумя шкафами для противогазов на 4 отделения каждый, лагуном для питьевой воды на 10 литров с поддоном, одним огнетушителем, двумя пепельницами из пластмассы, двумя эмалированными плевательницами, четырьмя кронштейнами для занавесок, четырьмя занавесками к иллюминаторам и плетеным матом у трапа.

В качестве входного тамбура в кубрике предусмотрена портьера из тяжелой материи, подвешенная к нижней кромке комингса входного люка. Кубрик № 2 на 24 человека оборудован: восемью рундучными койками и соответственно над ними шестнадцатью подвесными койками, двумя складными обеденными столами, столом на одной ножке, пятью пятиместными шкафами для личных вещей матросов, одним шкафом-аптечкой, двумя складными банками, двумя стол-шкафами подвесными, одним шкафом для противогазов на 12 отделений, вешалкой на 24 крючка, лагуном для воды на 10 литров с поддоном, двумя зеркалами с полками, одним складным табуретом, шестью кронштейнами для занавесок, шестью занавесками к иллюминаторам, одним огнетушителем, двумя пепельницами из пластмассы, двумя эмалированными плевательницами и плетеным матом у трапа.

Входной тамбур образуется переборкой № 76. двумя продольными и одной поперечной выгородками. Поперечная выгородка снабжена двухстворчатой дверью.

Кубрик № 3 на 15 человек оборудован: пятью рундучными койками, соответственно над ними десятью подвесными койками, двумя пятиместными и двумя двухместными и одним одноместным шкафами для личных вещей матросов, двумя складными обеденными столами, двумя складными скамьями-банками, вешалкой на 15 крючков, зеркалом, шкафом на 8 отделений для противогазов, четырьмя кронштейнами для занавесок, четырьмя занавесками к иллюминаторам, одним огнетушителем, двумя пепельницами из пластмассы, двумя эмалированными плевательницами, плетеным матом у трапа и лагуном для питьевой воды на 10 литров с поддоном. Входной тамбур в кубрике образуется переборкой № 76, двумя продольными выгородками и портьерой из тяжелой материи, подвешенной между выгородками.

Оборудование кают-компании

Кают-компания оборудована: буфетом, столом, двумя мягкими диванами, полкой для книг, шкаф-аптечкой, полкой для вентилятора, рамкой портретной, столиком, двумя полумягкими стульями, вешалкой на 6 крючков, полочкой для графина, пепельницей, плевательницей, ковром, двумя кронштейнами для занавесок, двумя занавесками к иллюминаторам, кронштейном с портьерой для двери (устанавливается с заказа 900) и зеркалом.

Оборудование камбуза, душевых, раздевален, умывальных и гальюнов

Помещение камбуза оборудовано: столом с мойкой, герметическим столом-шкафом для провизии, полкой для тарелок, кронштейном с крючками, вешалкой-вертушкой для полотенца, вешалкой на 1 крючок, электрическим камбузом, кубом для кипятка и поддоном для парового куба. С наружной стороны стенки камбуза установлен огнетушитель. Умывальная и гальюн офицеров оборудованы: зеркалом, полочкой для туалетных принадлежностей, вешалками на 1 и 2 крючка, угловым местным шкафом под умывальник, карманом для бумаги и подножными решетками.

Умывальник и душевая команды оборудованы: двумя зеркалами, тремя полочками для туалетных принадлежностей, вешалками на 1 и 2 крючка, угловым сидением, портьерой, кронштейном для портьеры и подножными решетками. Гальюн команды оборудован: двумя карманами для бумаги и вешалкой на два крючка и подножными решетками.

Оборудование служебных помещений

Коридор офицерских помещений оборудован: ковровой дорожкой шириной не менее 1000 мм, плетеным матом и одним огнетушителем. Румпельное отделение оборудовано: стеллажом для запчастей, шкафом для инструмента, стеллажами для дымошашек и огнетушителем.

Ходовой мостик оборудован: ящик для фальшвееров, кисой для сигнальных флагов на 64 гнезда, конторкой для сигнальщика, двумя кисами для биноклей, ящиком для головного телефона, шкафом для противогазов на 6 отделений, двумя шкафами для защитной одежды на 3 комплекта каждый и двумя шкафами для противогазов на одно деление каждый.

Коридор надстройки 1-го яруса оборудован: шкафом для ключей, шкафом для увольнительных знаков, доской для объявлений, пирамидой для винтовок, двумя плетеными матами и откидной полкой. Сушильный шкаф оборудован: двумя кронштейнами с крючками и металлической решеткой.

Судовые устройства

Якорное устройство

Корабль снабжен двумя становыми якорями Холла весом по 450 кг каждый. Якоря убираются в стальные втяжные клюзы, установленные в носовой части корабля.

Якоря снабжены якорными цепями с распорками, калибром 22 мм. Цепь правого якоря длиной 150 м (6 смычек), цепь левого якоря — 100 м (4 смычки). Каждая якорная цепь убирается в свой цепной ящик, расположенный в форпике под платформой. Для прохода цепей на палубе установлены стальные литые палубные клюзы, а между палубой и платформой — направляющие цепные трубы, сваренные из листовой стали. Коренной конец каждой якорной цепи посредством глаголь-гака крепится в жвакогалсовой смычке, которая, в свою очередь, крепится к обуху, приваренному к набору корпуса.

На корабле, на каждую якорную цепь предусмотрены стопора: а) стопор Легофа; б) цепной стопор для крепления якоря по-походному; в) цепной стопор для крепления цепи при стоянке корабля на якоре.

Для выбирания якорей, а также для швартовки в носовой части корабля установлен электроручной якорно-швартовый шпиль ШЭРЗД по ТУ 223-572-48, обеспечивающий на корабле: а) среднюю скорость выбирания якорной цепи — ок. 15 м/мин. б) скорость выбирания швартовов — ок. 18 м/мин.

Рулевое устройство

Управление кораблем обеспечивается одним подвесным балансирным рулем. Перо руля, площадью 2,0 м2 сварное пустотелое, обтекаемого профиля. Каркас пера руля состоит из рудер-писа с приварным фланцем, вертикальных и горизонтальных ребер жесткости. Обшивка пера руля выполнена из листовой стали, толщиной в 3 мм.

Полость пера руля заполнена смесью крошеной пробки с гудроном. Баллер руля — стальной кованый. В нижней части баллер имеет откованный заодно целое с ним фланец, к которому на болтах крепится перо руля. Баллер имеет две опоры: нижнюю — опорный подшипник скольжения с сальником и верхнюю — состоящую из опорного подшипника скольжения и упорного шарикоподшипника. К подшипникам подведена густая смазка с помощью колпачковых масленок.

Для управления рулем в румпельном помещении установлена электроручная машина "РЭР2" по ТУ 233-343-47, управление которой осуществляется с трех постов, из которых: два электрических, установленных на ходовом мостике и в ходовой рубке, и один ручной — установлен непосредственно на машине. Рулевая машина обеспечивает перекладку руля на угол ±35°, при работе одним электродвигателем за 30 секунд и при работе двумя электродвигателя ми за 20 секунд.

Кроме установленных на рулевой машине электрических путевых выключателей, рулевое устройство снабжено механическим ограничителем угла перекладки руля, а также клиновым колодочным тормозом.

Швартовное устройство

На 10-м, 53-м и 88-м шпангоутах, симметрично по обоим бортам, установлены шесть швартовых сварных наклонных кнехтов диаметром 150 мм. Для направления швартовов на 7-м. 51-ми 90-м шпангоутах, симметрично по обоим бортам установлены шесть стальных литых киповых планок длиной 600 мм.

В качестве швартовых корабль имеет три стальных оцинкованных троса диаметром 16,5 мм, длиной по 50 м каждый и два пеньковых смольных троса окружностью 75 мм, длиной по 50 м каждый.

Для хранения стальных швартовых и буксирного тросов на палубе установлены две вьюшки: одна в носовой части корабля на 28-м шпангоуте, другая — в кормовой части корабля — в районе 72–73 шп.

Операции швартовки в кормовой части корабля производятся вручную, в носовой части — при помощи электроручного якорно-швартовного шпиля ШЭВЗД. Для подвешивания мягких кранцев, на 23-м. 61-м и 84-м шпангоутах, симметрично по обоим бортам установлены шесть стальных уток. Для хранения мягких кранцев, на палубе в районах 24 шп. и 85–86 шп. установлены 4 корзины.

Буксирное устройство

Буксировка корабля в кильватер производится за фундамент носового орудия. Для буксировки других кораблей в кормовой части установлен битенг. Для направления буксирного троса в носовой и кормовой частях корабля установлены буксирные полуклюзы. В качестве буксирных тросов корабль снабжен двумя стальными оцинкованными канатами диаметром 22,5 мм, длиной по 150 м каждый.

Шлюпочное устройство

Корабль снабжен 4-х весельным ялом. Ял хранится на стальных сварных двухсторонних съемных ростр-балках, устанавливаемых на левом борту в районе 69–77 шп. В походном положении ял найтовится по штормовому посредством найтовых с винтовыми стяжками (талрепами). Для спуска яла на воду, а также для подъема его на борт имеются две съемные поворотные шлюпбалки, устанавливаемые в заваливающиеся, по-походному, стандерсы.

В качестве спасательных средств корабль снабжается четырьмя резиновыми лодками типа ЛГ-12 и шестью спасательными кругами диаметром 760 мм. На леерах надстройки второго яруса, банкета и в носу корабля имеются съемные парусиновые обвесы. В районах установки орудий и пулеметов (на 59 шп.) на леерном ограждении установлены съемные сетки ограждения.

Рангоут и такелаж

В носу корабля установлен съемный гюйсшток, несущий на себе штаговый и гюйсштоковый фонари. Башмак гюйсштока приварен к наметке носового буксирного полуклюза. В корме корабля установлен склоняющийся флагшток, несущий на себе гакобортный, якорный и кильватерный фонари. Флагшток снабжен флагфалом.

В кормовой части мостика установлена мачта из стальных труб, раскрепленная вантами из стального оцинкованного троса. Основание мачты закреплено на степсе на главной палубе. Мачта проходит через надстройки первого и второго ярусов и на палубе надстройки второго яруса имеет шарнирное фланцевое соединение, для склонения ее верхней части.

Мачта имеет три реи, гафель, площадку для обслуживания радиолокационной антенны, фонари сигнальных огней, радиоантенны, радиолокационную антенну, сигнальные фалы, струны для подъема сигнальных фигур. По длине мачты, с мостика до площадки установлен скоб-трап.

Устройства для погрузки глубинных бомб

Для погрузки больших глубинных бомб в погреб и для выгрузки их из погреба на палубу, у люков погреба установлены две (по одной на каждый люк) поворотные грузовые балки. снабженные ручными лебедками.

Машинная установка

Главный двигатель

В качестве главных двигателей на корабле установлены 3 двигателя марки "9Д". поставляемые Коломенским заводом им. Куйбышева по техническим условиям. В носовом машинном отделении установлено два двигателя, из которых двигатель левого борта левой модели, а двигатель правого борта — правой модели. В кормовом машинном отделении установлен один двигатель левой модели.

Двигатель правой модели имеет направление вращения коленчатого вала по часовой стрелке, если смотреть со стороны разобщительной муфты. Двигатель левой модели имеет направление вращения коленчатого вала против часовой стрелки, если смотреть со стороны разобщенной муфты.

Характеристика двигателя

Двигатель закрытого типа, четырехтактный, простого действия, бескомпрессорный, реверсивный, с наддувом от газовой турбовоздуходувки. Полная (она же максимальная) мощность — 1100 э.л.с. Полное число оборотов — 600 об/мин. Число цилиндров — 8. Диаметр цилиндра — 200 мм. Ход поршня — 380 мм. Расход топлива, приведенный к теплотворной способности 10 000 ккал/кг, не более 0,18 кг/э.л. с-час. Расход смазочного масла на полной мощности 0,005 кг/э.л.с. час. Род топлива: "ДС" по ГОСТу 4749-49 или соляр по ГОСТу 1666-42. Род масла: моторное масло марки "Т" ГОСТ 1519-43.

Непосредственно на двигателе навешаны следующие механизмы и устройства: а) горизонтальная турбовоздуходувка "9В"; б) центробежный водяной насос; в) центробежный регулятор числа оборотов двигателя; г) шестеренчатый масляный насос; д) шестеренчатый топливоподкачивающий насос; е) топливный фильтр (автоклин); ж) трубопроводы топлива, масла, воды и пускового воздуха (в пределах самого двигателя).

Передача на вал

Для разобщения двигателя от валопровода каждый двигатель снабжен зубчатой муфтой "4МА", поставляемой Коломенским заводом по техническим условиям. Включение и выключение зубчатой муфты производится при помощи выключающего устройства. Соединение муфты с валопроводом, а также с коленчатым валом двигателя — жесткое.

Движители

Гребные винты установлены трехлопастные, литые из марганцевисто-железистой латуни. Диаметр винтов: а) бортовых— 1,13 м; б) среднего— 1,13 м. Шаг бортовых гребных винтов— 1,57 м. Шаг среднего гребного винта— 1,57 м.

Электрооборудование

Основные параметры

Род тока постоянный. Напряжение 220 вольт. Электрооборудование удовлетворяет действующим правилам электрооборудования кораблей ВМС ПЭК-49. На корабле установлено три дизель-генератора, которые полностью обеспечивают питание всех потребителей электрической энергии (силовых и освещения) во всех режимах нагрузки электрических станций, согласно таблице режимов.

Приборы управления кораблем

Корабль оборудован: а) рулевым телеграфом; б) электротахометрами; в) механическими машинными телеграфами.

На ходовом мостике и в ходовой рубке установлены передатчики — приемники рулевого телеграфа с внутренним освещением шкалы типа РТ845/2, служащие для передачи приказания о перекладке руля и для получения показаний об истинном положении пера руля. Передача приказаний производится по выбору из одного командного поста; из ходовой рубки или с ходового мостика, для чего в ходовой рубке установлен переключатель.

В румпельном отделении установлены: контактное приспособление типа КП-3, приемник рулевого телеграфа (двухстрелочный) без внутреннего освещения шкалы типа РТ245/2 и звонок типа ЗВОН 220. Показания об истинном положении пера руля дает прибор КП-3. Звонок служит для привлечения внимания обслуживающего персонала.

Гирокомпасная система получает питание от агрегата типа АМГ-10А. Агрегат установлен у правого борта кормового машинного отделения в районе 55–56 шпангоутов. Мотор агрегата получает питание от судовой сети 220 вольт от носового и кормового главных распределительных щитов.

Часть III Американские охотники за подводными лодками типов «РС» и «SC»

Большой охотник американской постройки типа SC в составе ВМФ СССР. Тихоокеанский флот, Советская гавань. 1951 г.

В 1937 году ВМС США был объявлен конкурс на лучшую конструкцию большого и малого охотников за подводными лодками, в котором приняли участие конструкторские коллективы как Управления кораблестроения ВМС (Bureau of Construction and Repair), так и частные судостроительные фирмы.

Наилучшим признали проект представителя Управления кораблестроения кептена А.Л. Своссея. Его охотник «SC-453» (SC — Submarine Chaser) и приняли в качестве образца для постройки одной из крупнейших серий боевых кораблей периода второй мировой войны. Новый корабль превосходил свой прототип — «110-футовый охотник» периода первой мировой войны, по ширине и обладал значительно большим водоизмещением — 136 т, при полной нагрузке вместо 85 т. Главная энергетическая установка из двух авиационных (дирижабельных) дизелей типа «панкейк» мощностью по 1200 л.с. каждый обеспечивала скорость до 22 узлов вместо 18 у старых охотников. Однако трудности с массовыми поставками этих дизелей привели к тому, что более половины всех построенных SC (231 из 438 единиц) пришлось оснастить двумя дизелями фирмы «Дженерал моторе» мощностью по 500 л. с, что позволяло развивать скорость до 16 узлов, что было меньше надводной скорости большинства подводных лодок того периода.

Новый охотник также выполнялся в деревянном корпусе, который в средней части усиливался стальными элементами для обеспечения установки дизелей. Более плоские обводы кормовой оконечности позволяли уменьшить сопротивление воды на больших скоростях.

Артиллерийское вооружение корабля первоначально включало одну лёгкую, но универсальную артиллерийскую установку с 76-мм орудием длиной всего в 23 калибра, хотя подводные лодки периода второй мировой войны вооружались орудиями с гораздо более высокими баллистическими качествами. В связи с этим уже в 1943 году приняли иной состав артиллерийского вооружения: одну 76-мм универсальную палубную артиллерийскую установку с орудием длиной в 50 калибров и три 20-мм автомата «Эрликон». Однако уже в следующем году 76-мм артустановку заменили на 40-мм зенитный автомат «Бофорс», обладавший гораздо более высокой огневой производительностью.

Одновременно с артиллерийским усиливали и противолодочное вооружением охотников. В 1942 году в США по образу английского штокового бомбомета «Хеджехог» («Ёж») разработали специально для малых противолодочных кораблей и катеров облегченный реактивный бомбомёт «Маустрап» («Мышеловка»). Этот бомбомет был предельно прост по своей конструкции — четыре реактивные глубинные бомбы массой по 39 кг размещались на неподвижной складывающейся стальной раме пускового устройства и выстреливались залпом на дистанцию до 300 м. Рассеивание бомб в залпе достигало 75 м. Взрыв происходил при срабатывании ударного контактного взрывателя одной из бомб лишь в случае её прямого попадания в корпус подводной лодки.

Устанавливать тяжелые бомбы на раму пускового устройства при интенсивной качке небольшого корабля или катера было очень трудно и небезопасно. Поэтому их заменили на меньшие по размерам, массой 29,5 кг, содержащие 16 кг ВВ типа «Торпекс». С помощью весьма несовершенной «Мышеловки» за всю войну не удалось потопить ни одной подводной лодки. Тем не менее охотники типа «SC» при своих достаточно хороших мореходных качествах хотя и не стали результативным по числу потопленных подлодок противолодочным средством, но позволили существенно сократить потери судоходства у атлантического побережья США, в Мексиканском заливе и т. п. в напряжённые для союзников месяцы 1942-43 годов.

Американский большой охотник за подводными лодками типа SC (SC-677). 1945 г.

Американский большой охотник за подводными лодками типа PCS (PCS-1386). 1944 г.

Американский большой охотник за подводными лодками типа PS (PS-466J. 1944 г. (Наружный вид, продольный разрез и вид сверху)

Американцы широко поставляли охотники типа «SC» и по ленд-лизу — более 200 кораблей этого типа поступили в разные союзные страны, в том числе 74 единицы и в СССР. Стоимость серийного корабля составляла 500000 долларов США.

В 1937 году на конкурсе одновременно с «SC» выбирался проект и болеее крупного 400-тонного противолодочного корабля типа «PC» — Patrol Craft (патрульный корабль). В конкурсе победу одержал проект фирмы «Ньюпорт-Ньюс Шипбилдинг», по которому она построила охотник «РС-451». Однако несколько позже появился улучшенный проект «173-футового» охотника «РС-452» (руководитель проекта кептэн Е.С. Кохрэйн), который приняли образцом для крупносерийной постройки.

Для этих кораблей Управление кораблестроения выбрало гладкопалубный стальной корпус, хотя и подвергавшийся более интенсивному заливанию и забрызгиванию волнами в штормовом море, чем корпус с полубачной архитектурой, но обеспечивавший и более высокую скорость перегруженному кораблю в этих условиях.

Охотники типа «PC» комплектовали дизелями, спроектированными и выпускавшимися для подводных лодок. Наибольшая проектная скорость определялась в 22 узла, но в действительности не превышала 18,5-19 узлов. Это являлось следствием существенной перегрузки.

В состав артиллерийского вооружения первоначально входили две палубные универсальные артиллерийские установки с 76-мм орудиями длиной 50 калибров. Однако впоследствии на большинстве «PC» вместо кормовой 76-мм артустановки размещали 40-мм автомат. В состав противолодочного вооружения входили, помимо обычных бомбометов и бомбосбрасывателей, все те же, что и на «SC» два реактивных бомбомёта «Маустрап».

Следует особо отметить развитое и весьма совершенное на тот период радиолокационное и гидроакустическое вооружение охотников типов «PC» и «SC», их средства автоматизации управления кораблём и хорошие условия обитаемости.

К 9 декабря 1941 года (к моменту рейда японцев на Пирл-Харбор) в строю ВМС США находилось лишь три «SC» и два «PC». Однако на многочисленных частных верфях уже были размещены ещё более многочисленные заказы. Шестнадцать различных фирм строили охотники типа «PC», а сорок пять типа «SC». Лозунг — «60 кораблей в 60 дней», выдвинутый в апреле 1942 года, повлёк за собой спуск на воду в течение менее чем месяца 33 «PC» и 34 «SC».

В 1942 г. по предложению кептэна А.Л. Своссея было принято решение о постройке 90 «180-футовых» базовых тральщиков типа «YMS» в качестве охотников за подводными лодками «PCS» — Patrol Craft Subchaser.

По сравнению с охотниками типа «PC», эти корабли при аналогичном вооружении и близком водоизмещении имели деревянные корпуса полубачной архитектуры с меньшим удлинением и в 3 раза менее мощные главные механизмы (2 дизеля "Дженерал Моторс" по 500 л.с. каждый), а стало быть, и меньшую скорость — до 14,5 узлов. Решение о постройке охотников типа типа «PCS» носило вынужденный характер, и по своим боевым возможностям они несколько уступали кораблям типа «PC», однако превосходили их по мореходности и взрывоударостойкости.

Следует отметить, что «PCS» стоили дешевле, чем «PC» (723000 против 1 600000 долларов) и были значительно проще в постройке. Первоначально «PCS» предлагались по «ленд-лизу» и Британскому флоту, который в силу ряда причин в итоге отказался от их получения. Как охотники за подводными лодками «PCS» не нашли себе места в составе ВМС США, и 51 из 59 построенных кораблей подверглись переоборудованию в корабли гидроакустического наблюдения (28 ед.), корабли управления и связи (13 ед.) и т. п.

В 1942 г. темпы постройки охотников за подводными лодками ещё более возросли, и в дальнейшем, с августа 1943 года, когда потребность в малых противолодочных кораблях для ВМС США несколько сократилась, часть заказов на их постройку отменили.

Что же касается охотников типа «PC», то флотом США от промышленности всего было принято 343 корабля этого типа. Как и охотники типа «SC», они также поставлялись ВМС союзных США стран (46 ед.), но в нашу страну не поступали.

Таблицы

Таблица 1 Основные тактико-технические элементы больших охотников постройки 40-50-х гг.

№ п/п

Наименование элементов

Размерность

А96-165сс

A100-100cc

2А100-300сс

А-100 202-208сс

Наименование кораблей или №№ проектов

тех. пр. 122а

тех. пр. 1226

PC

PCS

предэскизный пр. 1259

эскизный пр 159

1 серия с отечест. двигат.

2 серия с импорт. двигат

1

Исполнитель пр.

ЦКБ-51

ЦКБ-51

ЦКБ-51

США

США

Г1Б ЦНИИВК

ЦКБ-51

2

Типи класс корабля

Большой охотник за п/л

Большой охотник за п/л

Большой охотник за п/л

Большой охотник за п/л

Большой охотник за п/л

Большой охотник за п/л

Большой охотник за п/л

3

Год окончания пр.

1940

1942

1944

1941

1943

1947

1948

Год вступил, в строй

1941

1944

1947

1943

1944

—

—

4

Водоизмещен. норм.

Dн

т

214

226

307

ок. 266

ок. 276

390

460

5

Длина по КВЛ

Lm.i

м

47,0

47,0

49,5

55,8

44,3

57,0

57.8

6

Ширина по КВЛ

В

м

5,40

5,40

6,20

6,40

6,40

7,30

7,42

7

Выс. борта на миделе

Н

м

3,40

3,40

3,60

3,10

4,00

3,80

4.00

8

Осадка сред, при Dh

Тср

м

1,81

1,88

2,19

2.14

2,3

2,00

2,23

9

Скорость полн. хода

Vп

узл.

23,0

21,4

20,0

17,0

14,5

25,8

26.0

10

Скорость экон. хода

Уэк.

узл.

12,0

12,0

11,5

15,0

10,0

12,0

12.0

11

Тип и марка двигателей

«9Д» дизели

«Дженерал моторс» «1с- 278-А» дизели

«Дженерал моторс» «1 с- 278-А» дизели

«Дженерал моторс» дизели

«Дженерал моторс» дизели

«30Д» дизели

«30Д» дизели

12

Мощн механ уст-ки

N

л. с.

3x1100

3x1200

3x1200

2x1600

2x500

4x2000

5x2000

13

Дальн плав при Vэк

R

миль

1990

1020

3000

2400

2500

3300

14

Артиллерийское вооружение

1x76,2 мм «К-34», IVx12,7 мм ДШК

1x76,2 мм «90-К», IVx12,7 мм ДШК

1x85 мм, «90-К», 11x37, мм «70-К», IV-12,7 мм ДШК

1x76 мм унив. оруд., 1x40 мм зенитн. авт. «Бофорс», зенитн. автом. «Эрликон» Мк-3

1x76 мм унив. оруд. Мк-22, 1x40 мм зенит, авт. «Бофорс» IVx20 мм, зен. автом. «Эрликон» Мк-4

11x57 мм сист. «СМ-15». IV-25 мм в спарен установк. сист. «2М-4»

11x57 мм сист. «СМ-15». 1V-25 мм в спарен установк.’сист. «2М-4»

15

Бомбовое вооружение

1 8-ми мест. бомбосбр. БГБ 1 10-ти местн. бомбо- сбр. МГБ

1 8-ми местн. бомбосбр. БГБ 1 10-ти местн. бомбо-сбр. МГБ

1 9-ти местн. бомбосбр БГБ 2 5-ти местн. стеллажа БМБ. 2 БМБ-1

Для БГБ:4 бомбомет… 2 стеллажа, 2 ската для МГБ, 2 счетвер. бомбомета «Мк-20»

Для БГБ:4 бомбомет., 2 стеллажа, 2 ската для МГБ; 2 счетвер. бомбомета «Мк-26»

2 бомбомета марки БМБ-2, 2 бомбосбр. подпалубного типа, бомбомет марки «10»

2 бомбомета марки БМБ-1. 2 бомбосбр. для БГБ и Б-1, 4 реактивных бомбом. РБМ

16

Тральн. вооружение

Нет

Нет

МПТ-1

Нет

Нет

17

Минное вооружение

Постоянные минные пути

Постоянные минные пути

Постоянные минные пути

Постоян. мин. пути, съемное уст-во для буксир, мин

Постоян. мин. пути в перегруз 26 мин типа «КБ-3»

18

Химическое вооружение

ДА-3 и в пе- регр. 10МДШ

ДА-3 и в пе- регр. 10МДШ

ДА-3 и 10МДШ

Дымаппаратура

Дымаппаратура

6МДШ

ДА-7 и 6 МДШ

19

Радиолокация

Нет

Нет

1 «Гюйс-1М»

Имеется

Имеется

1 «Зарница. 1 «Факел»

1 «Зарница. 1 «Факел»

20

Бронирование

Арт. установок

Арт. установок

Ходовой рубки и арт. установки

Ходовая рубка- 20 мм, кранцы- 15 мм

Ход. рубка- 15 мм арт установка с броневвми щитами

21

Противомин. зашита

Нет

РУ

РУ

РУ

РУ

РУ-2

РЦ-2

22

Противоторпедная зашита

Акустич. буксируемый трал типа «Фостер»

Нет

23

Противохимическая зашита

Герметич. помещен + индивид. зашита

Герметич. помещен + индивид. защита

Герметич. помещен + индивид. зашита

Индивидуальн.

Индивидуальн.

Индивидуальн., средства дегазации

Индивидуальн., средства дегазации

24

Боезапас

шт.

76,2 мм-218, 12,7 мм-16120 ББ-20, МГБ-40

85 мм-211, 12.7 мм-16120 БГБ-20, МГБ-40

85 мм-210, 37 мм-2000, 12,7 мм-10000 БГБ-30, МГБ-30

БГБ-50, МГБ-80

БГБ-50, МГБ-80

57 мм-1000, 25 мм-6000, БГБ-72 бомбы к бомбометам «10»-96

57 мм-1000, 25 мм-6000, БГБ «Б-1»-72 РМ ГБ-64

25

Автономность

А.

сут.

10

10

13

10

10

9

10

26

Мореход, безопасн. плавания в море

балл

6—7

6—7

6—7

6—7

6—7

8—9

Без ограничения

Комплектация

чел.

34

34

34

60

58

55

64

Таблица № 2 Главные размерения и теоретические элементы

№ п/п

Наименование элементов

Размерность

А96-165сс

A100-100cc

2А100-300сс

А-100 202-208сс

Наименование кораблей или №№ проектов

тех. пр. 122а

тех. пр. 1226

PC

PCS

предэскизный пр. 1259

эскизный пр 159

1 серия с отечест. двигат.

2 серия с импорт. двигат

1

Водоизмещение стандартное

Dст

т

206

218

289

ок. 250

260

374

439

2

Водоизмещение нормальное

Dп

т

214

226

307

ок. 270

ок. 280

390

460

3

Водоизмещение полное

Dп

т

221

235

325

290

300

406

481

4

Длина по конструктивной BЛ

Lквл

м

47,0

47.0

49,5

55.8

44.43

57.0

57.8

5

Длина наибольшая

Lmax

м

48,5

50,3

51.7

ок 57.4

ок. 48,0

61.0

60.8

6

Ширина по конструктива ВЛ

В

м

5,40

5.40

6,20

6.40

6.40

7.30

7.42

7

Ширина габаритная

Вmax

м

3,75

5.75

6.55

6,40

7.30

7.50

7.78

8

Высота борта от основн. у

Н

м

3.40

3.40

3.60

3.10

ок. 4.00

3.80

4.00

9

Высота борта от основн. у форштевня

Нн

м

4,20

4.20

5.00

ок. 6.90

6.80

6.00

10

Высота борта от основн. у транца

Нк

м

3.50

3.50

4,20

ок. 4,40

4,40

4,20

11

Осадка носом при Dст

Тн

м

1,82

1.89

2.10

1.95

2.12

12

Осадка кормой при Dст

Тк

м

1,73

1,79

2.14

1.94

2.20

13

Осадка средняя при Dст

Тср

м

1,77

1.83

2.12

2.14

1.94

2.16

14

Осадка носом при Dн

Тн

м

1,90

1.99

2,13

2.08

1.96

2.18

15

Осадка кормой при Dн

Тк

м

1,73

1,79

2.24

2.37

2.03

2.27

16

Осадка средняя при Dп

Тср

м

1,18

1.88

2,19

ок. 2.23

2.00

2.23

17

Осадка носом при Dп

Тн

м

2,00

2,10

2,34

2,02

2.96

18

Осадка кормой при Dп

Тк

м

1,73

1,77

2,20

2,05

2.32

19

Осадка средняя при Dп

Тср

м

1,86

1,93

2,26

2.04

2.29

20

L: В для Dн

8,70

8,70

8,00

8.72

6.93

7.80

7.72

21

В: Т для Dн

2,98

2.87

2,92

2.87

3.65

3.36

22

L: Н для Dн

13,80

13,80

13,75

18.0

11.1

15.00

14.50

23

Коэффициент общей полноты при Dh

δ

0,465

0,472

0.468

ок 0,443

0.469

0.480

24

Коэффициент полной ватерлинии при Dh

α

0,740

0,745

0,715

0.733

0.760

25

Коэффициент полн. мидель шпаг при Dн

β

0,755

0,755

0,785

0.752

0.790

26

L / (куб. корень из Dн)

ψ

7,85

7,70

7,40

8,60

6.76

7.80

7.50

27

Коэффициент Лормана для Dн

Nн

3,26

3.35

2,91

3,42

3.50

28

Адмиралтейский коэффициент для Dн при Vп

С = (Д2/1V^3)/ N

132

101

100

63,7

130

114

105

29

Число Фруда F_2= (Vn м/сек) / (на корень из gL) для Dн

F_2

0,55

0,51

0,47

0,37

0.36

0.562

0.562

30

Высота полубака

h

м

Нет

Нет

Нет

Нет

2.1

Нет

Нет

31

Длина полубака

l

м

Нет

Нет

Нет

Нет

9.6

Нет

Нет

32

Площадь парусности

S

м2

182

181

184

270

261

248

33

Плечо надводной парусности от основной

Zn

м

4,08

4.19

4,22

ок. 4,50

4.93

4,94

34

Высота надводного борта при Dh

H — Тср

м

1,59

1.52

1.53

ок. 1.86

1.80

1.77

35

Обводы

Круглоскулые

Круглоскулые

Круглоскулые

Круглоскулые

Круглоскулые

Круглоскулые

Круглоскулые

36

Материал корпуса

Сталь

Сталь

Сталь

Сталь

Дерево

Сталь

Сталь

Таблица 3 Вооружение

№ п/п

Наименование элементов

Размерность

А96-165сс

A100-100cc

2А100-300сс

А-100 202-208сс

Наименование кораблей или №№ проектов

тех. пр. 122а

тех. пр. 1226

PC

PCS

предэскизный пр. 1259

эскизный пр 159

1 серия с отечест. двигат.

2 серия с импорт. двигат

1. Артиллерийское вооружение

1

Артиллерия главного калибра

1 76,2 мм сист. «К-34»

1 85 мм

1 85 мм

I 76 мм универс. орудие Мк-22

1 76 мм универс. орудие Мк-22

II 57 мм автом.

II 57 мм автом. в одинарных устан «СМ-15»

сист. «90-К»

сист. «90-К»

— в одинарных устан «СМ-15»

2

Автоматы зенитные

Нет

Нет

II 37 мм автоматов «70-К»

1 40 мм авт. «Бофорс» Мк-3

1 40 мм авт. «Бофорс» Мк-3

VI 25 мм в спарен, установок «2М-4»

VI 25 мм в спарен, установок «2М-4»

3

Пулеметы

TV 12,7 мм ДШК

IV 12,7 мм ДШК

IV 12,7 мм ДШК

III 20 мм автом. «Эриксон» Мк-4

III 20 мм автом. «Эриксон» Мк-4

Нет

Нет

4

Приборы управления огнем

Открыт, приборы стерео- даль ном

Открыт, приборы стерео- даль ном

Открыт, приборы дальном

Нет

Нет

Автомат, прицелы на системе

Автомат, прицелы на систем, и стрео даль ном

II.Бомбовое вооружение

5

Бомбосбрасыватели БГБ, МГБ, стеллажи и скаты

1 8-ти мест, бомбосбр. БГБ, 1 10-ти мест, бомосбр МГБ

1 8-ти мест, бомбосбр. БГБ, 1 10-ти мест, бомосбр. МГБ

1 9-ти мест, бомбосбр. БГБ, 2 5-ти мест, бомосбр. БМБ

4 бомбомет… 2 стеллажа, 2 ската

4 бомбомет… 2 стеллажа, 2 ската

2 подпалубные бомбосбр «5–1»

2 6-ти местн. подпалубные бомбосбр. «6–1»

6

Бомбометы для БГБ

Нет

Нет

2БМБ1

2 счетвeр. бомбомета Мк-20

2 счетвер. бомбомета Мк-20

2 БМБ-П

2 БМБ-1

7

Реактивные и многоствольные бомбометы

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

1 бомбомет марки 10

4 РБМ

III.Минное вооружение

Нет

Нет

Постоянные минные пути

Постоянные минные пути, сварочное устройство для буксиров, мин

Постоянные минные пути н перегруз 26 мин «КБ-3»

IV. Тральн. вооружение

Нет

Нет

МПТ-1 1 комплект

А куст, трал типа «Фокстер»

Нет

V. Химич. вооружение

Дымаппаратура

ДА-3

ДА-3

ДА-3

Нет

ДА-7

9

Дым шашки МДШ

В перегруз 10 шт.

В перегруз 10 шт.

10 шт.

6 шт.

6 шт

VI. Боезапас

10

Для артиллерии гл. калиб. калибр на ствол

76.2 мм 218

85 мм 211

85 мм 210

57 мм 500

57 мм 500

11

Для зенитных автоматов калибр на ствол

Нет

Нет

37 мм 1000

25 мм 1000

25 мм 1000

12

Для пулеметов калибр на ствол

12.7 мм 4030

12,7 мм 4030

12,7 мм 2500

13

Подача боезапасов

Ручная

Ручная

Ручная

Мусинговая и ручная через совки и люки

Ручная

14

Больших глубин, бомб

шт.

20

20

30

50

50

72

72

15

Малых глубинных бомб

шт.

40

40

30

80

80

Нет

Нет

16

Бомбы для многоствольных установок

шт.

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

96

Нет

17

Бомбы для реактивных установок

шт.

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

64

Таблица 4 Защита

№ п/п

Наименование элементов

А96-165сс

А100-100сс

2А100-300сс

А-100 202-208сс

Наименование кораблей или №№ проектов

тех. пр. 122а

тех. пр. 122б

PC

PCS

предэскизный пр. 1259

эскизный пр 159

1 серия с отечест. двигат.

2 серия с импорт. двигат.

1. Бронирование

1

Бронирование рубок

Нет

Нет

Ходовая рубка 8 =9 мм

Ходовая рубка 6 = 20 мм

Ходовая р>бка б = 15 мм

2

Бронирование арт. установок

76,2-мм орудие имеет броневой щит

85-мм орудие имеет броневой щит

85-мм орудие имеет броневой щит

57-мм установки имеют броневой щит

57-мм установки имеют броневой щит

3

Бронирование кранцев

Нет

Нет

Нет

6 = 15 мм

Нет

4

Местное бронирование

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

II. Противоминная защита

Нет

РУ-2

РУ-2

РУ-2

РУ-2

III. Противохимическая зашита

Индивидуальная + герметичность помещений

Индивидуальная + герметичность помещений

Индивидуальная + герметичность помещений

Индивидуальная

Индивидуальная

Индивидуальная + средства дегазации

Индивидуальная + средства дегазации

Таблица № 5 Элементы нагрузки

№

Наименование

Источники

A96-166CC

А100-98-99сс

2А96-242сс

А-100 -299сс

п/п

элементов

обозначение

размерность

Наименование кораблей или №№ проектов

тех. пр. 122а

тех. пр. 1226

РС

PCS

предэскиз пр. 1259

эскизный пр 159

1 серия с отечест. двигат

2 серия с импорт. двигат.

1

Металлический корпус

Рмк

т

49,0

50.8

68,9

108.0

116.9

2

Голый корпус

Ргк

т

70,1

71,1

93.3

141.9

154.9

3

Полный корпус

Рк

т

100.2

101.6

136,8

191.7

228.5

4

Бронирование

Рб

т

Нет

Нет

1,9

5.5

5.6

5

Вооружение

Рв

т

9,5

10,1

18.8

22,2

24.1

6

Боезапасы

Рв

т

10,1

10.7

16.5

29.0

30.0

7

Механизмы

Рм

т

65,4

76.2

85.7

89.0

112.0

8

Снабжение и команда

Рс

т

13,4

13.9

26,0

20.6

24.6

9

Запас водоизмещения

Рт

т

7.5

5,1

3.7

16.0

14.2

10

Водоизмещение стандартное

Dст

т

206

218

289

250

260

374

439.0

11

1/2 запаса топлива, воды и масла

Рт

т

7.5

8.4

8.0

ок.20.0

ок.20.0

16.0

20.9

12

Водоизмещение нормальное

Dн

т

214

226

307

ок 27,0

ок 28,0

390

460

13

1/2 запаса топлива, воды и масла

Рт

т

7,5

8.4

8.0

ок. 20,0

ок 20,0

16.0

20.9

14

Водоизмещение полное

Dп

т

221

235

325

290

ок. 300

406

481

15

Кубический модуль

LBH

м³

865

865

1105,0

1580

1720

16

Вес металлич. корпуса на LBH

Рмк/LBH

кг/м³

56,6

58,6

62.2

68.4

67.9

17

Вес голого корпуса на LBH

Ргк/LBH

кг/м³

81.0

82.6

84.4

90.0

90.0

18

Вес полного корпуса на LBH

Рк/LBH

кг/м³

116,0

117.2

124.0

121.5

133.0

19

Приведенный кубич. модуль

LBHпр*

м³

900.0

900.0

1205

1920

1900

20

Вес металлич корпуса на LBHпр

Рмк/LBHпр

кг/м³

54.6

56.4

57.2

56.2

61.5

21

Вес голого корпуса на LBHпр

Ргк/LBHпр

кг/м³

77.8

79,5

70.0

74.0

81.4

22

Вес полного корпуса на LBHпр

Рк/LBHпр

кг/м³

111.5

113.0

113.5

100.0

120.5

23

Вес механизмов на 1 л.с.

Рм/N

кг/л.с

19.8

21.1

22.8

11.1

11.2

* пр — приведенная высота борта, учитывающая наличие и размеры полубака и седловатость верхней палубы.

Таблица № 6 Элементы плавучести, начальной остойчивости, непотопляемости

№

Наименование

Источники

А96-166сс

А100-98-99сс

2А96-242сс

A-100-299сс

п/п

элементов

обозначение

размерность

Наименование кораблей или №№ проектов

тех. пр. 122а

тех. пр. 1226

РС

PCS

предэскиз. пр. 1259

эскизный пр. 159

1 серия с отечест. двигат.

2 серия с импорт. двигат.

Элементы кораблей при Dст

1

Водоизмещение стандартное

Dст

т

206

218

289

250

260

374

439

2

Центр тяжести от основн.

Zy

м

2,29

2,31

2.62

3.04

3,04

3

Центр величины от основн.

Zc

м

1.13

1.16

1.33

1,19

1,35

Поперечная метацентр, высота

h=H+zсzy

M

6.52

0.47

0,53

0.77

0.89

5

Центр тяжести от

Хд

м

— 6.53

— 0,63

— 0,45

— 0.73

— 1,82

6

Центр величины от

Xc

м

— 0,73

— 0,85

— 0.37

— 0,76

— 1,63

7

Диферентируюший момент

M

т. м.

41.2

47.8

— 23.1

11

— 83,3

8

Продольный метацентр, радиус

R

м

109,0

109,0

102,6

140,1

140т7

9

Продольная метацентр, высота

H

м

107.8

107,8

101,7

138,3

139,0

10

Диферент момент на 1 см осадки

гм/см

4.72

5,00

5,95

9.10

10.56

11

Диферент

d

см

9,0

10.0

— 4,0

1,0

— 8

12

Угол «тах» диаграм. стат. остойч

θ

град

47

47

45

44

40

13

Наибольший крен, момент на 1°

Mo

тм/1°

1,73

1,78

2,65

5,03

6,84

14

Непотопляем, обеспечивается при затоплении

-

-

Одного любого отсека

Любых двух смежных отсеков

15

Водоизмещение нормальное

Dст

T

214

226

307

ок. 270

ок. 280

т

460

16

Центр тяжести от основн.

Za

м

2,24

2Л5

2.54

2,93

2.95

17

Центр величины от основн.

Zc

м

1.15

1.18

1.36

1.22

1.39

18

Поперечная метацентр, высота

h=H+zczy

M

0.55

0.51

0.61

0.86

0.95

19

Центр тяжести от миделя

Хд

м

— 0.42

— 0,46

— 0,65

— 0.99

— 1.96

20

Центр величины от миделя

Xc

м

— 0.80

— 0.92

— 0.44

— 0.82

— 1.76

21

Диферентующ. момент

M

тм

81.0

104,0

— 64,5

— 66,0

— Ф2.0

22

Продольный метацентр, радиус

R

м

107,9

108,0

99,0

138.0

136.6

23

Продольная метацентр, высота

H

см

106.8

106,9

97,8

136.3

135.0

24

Диферент. момент на 1 см осадки

?

см

4.80

5,14

6,10

9.35

10.75

25

Диферент

d

см

16.9

20,0

— 10,6

— 7.0

— 9

26

Угол «шах» диаграм. стат. остойч.

фита

град

48.0

47,5

45,0

—

42

27

Наибольший крен, момент на 1°

Mo

тм/1°

2,06

2,02

3,23

5.86

7,64

28

Непотопляем, обеспечивается при затоплении

Одного любого отсека

Любых двух смежных отсеков

29

Диаметр циркуляции в дл. кор.

Д

3.5

и

и

в метрах

140

140

150

30

Водоизмещение полное

Dст

т

221

235

325

290

300

406

481

31

Центр тяжести от основн.

гд

м

2,20

2,21

2,48

2.84

2.86

32

Центр величины от основн

Zc

м

1,17

1,21

1,40

1.25

1.42

33

Поперечная метацентр, высота

h=P+zczy

м

0.58

0.53

0.65

0.93

1.01

34

Центр тяжести от миделя

Хд

м

— 0.26

— 0.26

— 0.26

— 0,94

— 1.5Г

35

Центр величины от миделя

Xc

м

— 0,86

— 1.00

— 0,54

— 0.88

— 1.Й5*

36

Диферентующий момент

M

м

132,5

174.0

— 91,0

— 25.0

— 62.5

37

Продольный метацентр, радиус

R

м

104.9

106.5

97.0

135.0

133.4

38

Продольная метацентр, высота

H

м

103.9

105.5

95.9

133.5

132.0

39

Диферент момент на 1 см осадки

?

т/см

4,88

5,26

6.30

9.5

11.0

40

Диферент

d

см

27.2

33.0

— 14.0

— 3.0

6.0

41

Угол «тах» диаграм. стат остойч

e

град

48.0

48,0

46.0

44

42

Наибольший крен, момент на 1°

M_11

тм/1°

2.24

2.18

3.70

6.60

8.49

43

Непотопляемость обеспечивается при затоплении

Одного любого отсека

Любых двух смежных отсеков

44

Число тон водоизм на 1 см осадки

1.19 1.23 1.00

1.99 2.09

Таблица № 7 Судовые устройства

Наименование элементов

Источники

А96-165сс

A100-1-100cc

2А100-300сс

159-299сс

обозначение

размерность

Наименование кораблей или №№ проектов

тех. пр. 122а

тех. пр. 1226

PC

PCS

предэскиз. пр 1259

эскизный пр 159

1 серия с отечест. двигат

2 серия с импорт. двигат.

Рулевое устройство

Количество рулей

шт.

1

1

1

2

2

Тип рулей

Балансир, подвесноб- тек профиль

Балансир, подвесн. обтек. профиль

Балансир, подвесн. об- тек. профиль

Балансир подвесн.

Балансир подвесн.

Общая площадь рулей

S

м²

1.51

1,51

2,0

4,0

2.6

Максимальный угол перекладки руля

α

град.

35

35

35

35

Момент на баллере руля

М

тм

9,9

9,9

9,9

8.1 на один руль

Количество моторов рулевого привода

шт

2

2

2

2

1

Мощность электродвигателя

N

квт

1.2

1,2

1,2

3.46

Тип рулевого привода

Привод Девиса

Привод Девиса

Привод Девиса

Секторный

РЭР-4

Время перекладки с борта на борт

t

сек.

20

20

20

20

30

Управление рулями

Из ходов, рубки и мостика

Из ходов, рубки и мостика

Из ходов, рубки и мостика

Из ходов рубки и мостика

Из ходов, рубки и мостика

Якорное устройство

Количество якорей

П

шт.

2

2

2

2

2

Система якорей

Холла

Холла

Холла

Холла

Холла

Вес каждого якоря

G

кг

200

200

300

400

600

Количество цепей. диаметр длина

шт., мм, м

2 шт., 0 17 мм, 100 м

2 шт., 0 17 мм. 100 м

2 шт., 0 17 мм. 100 м

2шт.0 17 мм. 100 м

2 шт.0 17 мм. 200 и 100м

Количество и тип клюзов

шт.

2 носовых итальянского типа

2 носовых итальянского типа

2 носовых итальянского типа

2 носовых втяжных

2 носовых втяжных

Количество шпилей

шт.

1

1

1

2 (1 шварт.)

1

Мощность двигателя шпиля

N

квт

2,9

2.9

4,67

15,8

Скорость выбирания якоря

м/мин.

15

15

15

Шлюпочное устройство

Количество шлюпов, ялов

шт.

1 двойка

1 двойка

1 двойка

1 четверка. 1 шестерка

1 четверка. 1 двойка

Средства спуска и подъема

Вручную и съемные шлюпбалки

Вручную

Вручную и съемные шлюпбалки

Поворотн. шлюпбалками

Стрелой

Число грузоподъем. спасательных плотиков

Нет

Нет

Нет

2

Нет

4 с грузоподемн 12 чел.

4 с грузоподемн 12 чел

Количество резиновых шлюпок

7

Нет

7

Нет

Нет

Число пробковых жилетов и кругов

шт.

Кругов 6, жилет, по числу ком.

Кругов 6, жилет, по числу ком.

Кругов 6, жилет, по числу ком.

По колич. команды

Кругов 8. жилет, по числу ком

Швартовое н буксирн уст-ва

Количество кнехт

П

шт.

6

6

6

8

8

Диаметр кнехт

dk

мм

Количество кип

Пк

шт.

6 0 75 мм

6 0 75 мм

6

6

8

Количество, диаметр и длина стальных шварт, троса

шт., мм, м

3x17x50

3x17x50

Количество, окружность и длина пенкового троса

шт., мм, м

2x76x50

2x76x50

Диаметр и длина буксирного троса

dк

мм, м

Стальн.

Стальн.

Стальн.

1 стальн ѻ 26x200.

22x150

22x150

22x150

1 пеньк.

Количество мачт

Пм

шт.

1

1

1

1

1

1

0 200x200/1

Высота мачты от основн.

Нм

м

13.6

13.5

ок. 13,7

ок. 15

ок 15

15,5

18.0

Винты

Число и тип винтов

3 трехлопасн.

3 трехлопасн.

3 трехлопасн.

2 трехлопасн.

2 трехлопасн.

Шаг бортовые винты

Н

м

1,77

1.24

U2

2.12

2.18

средний винт

Н

м

1.69

1Д0

1,19

Нет

0.98

Диаметр: бортовые винты

1

м

1.13

1.13

1.13

1,80

1.12

средний винт

1

м

1,13

1.13

1,13

Нет

1,06

Таблица 8 Средства наблюдения, связи и штурманское вооружение

№

Наименование

А96-165сс

А100-100сс

2 А100-300сс

А-100 202-208сс

п/п

элементов

Наименование кораблей или №№ проектов

тех. пр. 122а

тех. пр. 1226

РС

PCS

предэскизный пр. 1259

эскизный пр. 159

1 серия с отечест. двигат.

2 серия с импорт. двигат.

1

Радиопередатчик

«Бриз» 1 компл.

«Бухта» 1 компл.

«Бухта» 1 компл.

Имеется

Имеется

ДВ-250 вт. КВ-250 вт

ДВ-250 вт. КВ-250 вт

2

Радиоприемник

«Вихрь» 1 комплект

«УС-ЗС» 1 комплект

«УС-ЗС» 1 комплект

Имеется

Имеется

1 всеволн. 1 короткоб.

Кв-т «Пурга- 45». Вв-т «Мельник»

3

Приемо-передатчик

«Рейд И» 1 комплект

«Рейд И» 1 комплект

«Рейд И» 1 комплект

Имеется

Имеется

КВ-50 ват УКВ, типа «Рейд И»

КВ-50 ват УКВ, типа «Рейд И»

4

Радиопеленгатор

«Граду с-К» 1 комплект

«Бурун-К» 1 комплект

«Бурун-К» 1 комплект

Имеется

Имеется

«Бурун-К»

«Бурун-К»

5

Гидроакустическая установка

«Персей», «Посейдон»

«Тамир 10»

«Тамир 10»

Имеется

Имеется

«Тамир 11»

«Тамир 11»

6

Трансляция

«ВГ» 8 точек

МКТУ-3

МЕТУ-3

7

Автосигнальная связь

Аппарат. АСС

АСС типа «ТУВЭС»

8

Прожекторы

0 45 см МСПЛ-л45-1

0 45 см МСПЛ-л45-1

0 45 см 1

0 ок. 60 см 1

0 ок. 60 см 1

0 45 см 2

0 45 см 2

9

Гирокомпасы

Нет

Нет

Гирокомпас «Гиря»

Имеется

Имеется

Гирокомпасы «Гиря»

Гидрокомпасы «Гиря»

10

Магнитные компасы

5” ГУ 2 шт., главный и путевой 3” ГУ Пшт.

5" ГУ 2 шт., главный и путевой 3” ГУ Ишт.

5м ГУ 2 шт., главный и путевой 3” ГУ 1 шт.

5” магнитный компас 1 шт.

5” магнитный компас-1 шт.

2—5” магнитных компаса, главный путевой

2 компаса, 127 мм. главный путевой

11

Лаги

Лаг «ГО-III» модель 1

Лаг «ГО-III»

Лаг «ГО-III» упрощенный

Имеется

Имеется

Лаг «ГО-III» упрошенный

Лаг «ГО-III»

12

Лоты и эхолоты

Нет

Нет

Эхолот «НЭЛ-4»

Эхолот 1 шт.

Эхолот 1 шт.

Эхолот «НЭЛ-4»

Эхолот «НЭЛ-4»

Таблица № 9 Электрооборудование

№

Наименование

Источники

122а-Г21-19с

122а-100-159с

1226-Г00-234с

А-100-219с

п/п

элементов

122а-Г21-19с

122а-100-100с

А100-207С

обозначение

размерность

Наименование кораблей или №№ проектов

тех. пр. 122а

тех. пр. 1226

РС

PCS

предэскиз. пр. 1259

эскизный пр. 159

1 серия с отечест. двигат.

2 серия с импорт. двигат.

1

Род тока

Постоянный

Постоянный

Постоянный

Переменный

Переменный

2

Напряжение в вольтах

и

в

220

220

220

220

220

3

Суммарная установл. мощность потребит, эл. энергии в квт

Nп

квт

ок. 89

ок. 72

ок. 80

—

216.5

4

Количество и мощн. генераторов

П

2 18,5 квт

2 25 квт

2 25 квт

2-х

2-х

3 50 квт

3 50 квт

5

Сум. уст-ка мощн. генератор. в квт

Nп

квт

31

50

50

150

150

6

Количество главн. распред. щитов

шт.

2

2

2

2

2

2

2

7

Расположение генераторов и главных распределительных щитов

ДГ и ГРЩ установлены по одному в носовом и кормовом машинных отделениях

ДГ и ГРЩ установлены по одному в носовом и кормовом машинных отделениях

ДГ и ГРЩ установлены по одному в носовом и кормовом машинных отделениях

ДГ и ГРЩ установл. в кормовой части машин. отделения

ДГ и ГРЩ установл. в кормовой части машин. отделения

2 ДГ и 1 ГРЩ в носовом машинном отделении и 1 ДГ и ГРЩ в корм маш. отделении

2 ДГ установлены в носовом машинном отделении и один в комовом

8

Система распределения электрической энергии и включение генераторов

Фидерная, параллельная работа генераторов между собой или с берегом исключается

Фидерная, параллельная работа генераторов между собой или с берегом исключается

Фидерная, нормально каждый ДГ работает раздельно не используя комп. поставляемую аппаратуру ген. могут раб. паралл.

Фидерная, параллельн. работа генераторов. расположенных в одном М. О. допускается. В разных М.С. исключается

Фидерная, параллельн. работа генераторов в одном М О допускается длительно. В разных М.С — кратковременно

9

Прожекторы

2 45

1 45

1 45

1 60

1 60

2 45

2 45

10

Вес эл. оборуд. в тоннах по стандарту нагруз. (группы «Е» и «Ж»)

IE = 10,4, Ж, =0,9

IE = 6,03, Ж, — 0,57

IE-6,58, Ж, — 1,3

IE = 13,8. Ж-1,2

IE = 19.73. Ж, = 1.51

Таблица 1 Основные тактико-технические элементы большого охотника по приемному акту головного корабля

Водоизмещение нормальное — 319,9 т

Запас глубинных бомб

Навигационное оборудование

Длина по конструктивной ватерлинии — 49,5 м

30 шт. больших бомб «ББ-1»

Магнитные и гиромагнитные компасы

Ширина по конструктивной ватерл. — 62 м Высота борта на миделе — 3,6 м

32 шт. реактивных малых

Магнитные и гиромагнитные компасы

Осадка средняя при Dн — 2,2 м

Минное вооружение

Броневая зашита

Скорость полного хода 19 узл.

Постоянные минные пути, в перегруз мин образца 1926 г.

Ходовая рубка и артиллерийская установка

Скорость экономичного хода — 12 узл.

— 12 шт… 1931 г — 16 шт.

Тип и марка главного двигателя — Дизель-9Д

Противоминная защита

Мощность механич. установки — 3x1100 л.с.

Химическое вооружение

Размагничивающее устройство «РУ»

Дальность плавания при Уэк — 2600 миль

Дымаппаратура «ДД-3»

Высота надводная со склоненной, мачтой — ок. 8,3 м

19 дымовых шашек МДШ

Противохимическая защита

Радиолокация

Индивидуальная

Артиллерийское вооружение и боезапасы

Станция — «Гюйс-1 м»

Автономность

1 85 мм — «90-К» — 230 выстрелов

10 суток

2 37 мм — «70-К» — 2000 выстрелов

Радиосвязь

Мореходность

6 12.7 мм — «2М-1» — 12 000 выстрелов

Передатчик «Бриз — ИП-2»

Производить операции при ветре до 8 баллов

Приемопередатчик УКВ «Рейд-И»

Держаться в море при ветре в 10–11 баллов

Противолодочное вооружение

Приемник «Ус-11»

2 бомбомета «БМБ-1»

Трансляция — «МКТУ-3»

Комплектация

1 реактивная бомбометная установка «РБМ»

Офицеры — 44 чел.

2 корм, бомбосбрасывателя на 6 больших глубинных бомб каждый

Гидролокация

Старшины — 25 чел.

Станция «Тамирг 10»

Матросы — 31 чел.

Таблица 2 Главные размерения и теоретические элементы

Водоизмещение стандартное — 302,0 т

Осадка носом при Dн — 2,12 м

L / (куб. корень из Dн) для Dн — 7.24

Водоизмещение нормальное — 319,9 т

Осадка кормой при Dн— 2,27 м

Коэффициент Нормана для Dн — 3.9

Водоизмещение — 337,7 т

Осадка средняя при Dн — 2,20 м

Адмиралт. коэффиц. для Dн при Vп — 97.4

Длина по конструктивной ватерлинии —49,5 м

Осадка носом при Dп — 2,33 м

Коэффициент скорости — 0.44

Длина наибольшая — 52,24 м

Осадка кормой при Dп— 2,24 м

Высота надводного борта при Dн — 1,32 и

Ширина по конструктивной ватерл. — 6,20 м

Осадка средняя при Dп — 2,28 м

Плечо надводной, паруси, отосновн. при

Ширина габаритная — 6,48 м

L: В для Dн — 8,00

Dct — 4,30 м

Высота борта на миделе от осн. — 3,60 м

В: Т для Dн — 2,82

Площадь парусности для Dст — 182 м²

Высота борта от осн у форштевня — 5,00 м

L: Н для Dн 13,75

Максим, давление ветра, выдерживающее без опрокидывания при Dст— 160 кг/м²

Высота борта от осн. у транца — 4.20 м

Коэффиц. общей полноты при Dн — 0.465

Осадка носом при Dст — 2,07 м

Коэффиц. полноты ватерл. при Dн — 0,730

Угол крена на циркуляции при Dст — 8.9°

Осадка кормой при Dст — 2,16 м

Коэффиц. полноты мидель шпанг. при Dн — 0,805

Погибь бимса — 0,12

Осадка средняя при Dст — 2,12м

Обводы круглоскулые

Таблица 3 Вооружение и боезапас

Артиллерийское

Минное

1. — 85-мм полуавтоматическая универсальная морская артиллерийская установка типа «90-К» с броневым щитом с боезапасом, 230 патронов (из них 21 шт. в кранцах).

Постоянные минные пути со съемными скатами.

Прием мин в перегрузку образца 1932 г — 18 шт, 1931 г — 16 шт

11 — 37-мм зенитных автомата типа «70-К» с броневыми щитами с боезапасом 2000 патронов (из них 240 шт. в кранцах).

Химическое

Дымаппаратура «ДА-3» съемная.

VI — 12.7-мм пулемета в трех спаренных установках «2М-1» с боезапасом 1200 патронов (из них 54 шт. в кранцах).

10 шт. дымшашек «МДШ», из них 2 шт — на бомбосбрасывателе.

8 шт. — в румпельном отделении.

Подача патронов ручная.

Управление огнем с мостика при помощи телефонов, ревунов, переговорных труб).

Радиолокация

Станция обнаружения «Гюйс-IМ». антенна установлена на мачте.

Наводка «90-К» н «10-К» при помощи автомат. Прицелов, установленных на орудиях.

Радиосвязь

Для определения дистанции — 1,5-м дальномер «ДМ-1,5»

Передатчик «Бриз-ИП-2», антенны — Г-образная однолучевая, поручневая боевая и бросательная.

Ручное оружие

винтовки — 4 шт.,

Приемопередатчик УКВ «Рейд-И», антенна — штыревая

пистолеты-пулеметы — 15 шт.;

Приемник «УС-11», антенна — наклонный луч

пистолеты — 5 шт

Трансляция — МКТУ-3.

Противолодочное

Гидролокация

2 бомбомета «БМБ-1», реактивная бомбометная установка «РБМ»;

Станция «Тамир-10», приборы контроля — в ходовой рубке.

2 шестиместных бомбосбрасывателя.

Навигационное оборудование

Запас глубинных бомб размещается:

2 127-мм компаса на нактоузе, устан. — на ход. мостике и в ход рубке;

реактивные бомбы — в погребах;

1 3-дм шлюпочный компас в румпельном отделении;

«ББ-1» — 12 шт. в бомбосбр., 3 — на палубе, 15 — в погребе.

Гироскоп «Гиря», репитеры установлены: 3 шт. — на ход. мостике;

Управление бомбометанием:

1 — в ход. рубке, 1 — в румпельном отделении.

«БМБ-1» — дистанционное из рубки и ручное,

Лаг «Гом-ПЬ> (упрощенный).

бомбосбрасывателями — ручное,

Эхолот «НЭЛ-3»;

РБМ — прибором ПУО — из рубки.

Радиопеленгатор «Бурун-К».

Таблица 4 Защита

Бронирование

Броневая зашита арт. установок

Стенки и крыша рубки из противопульной брони толщиной 8 мн.

Штатные противопульные шиты, поставляемые комплектно с установками

Противоминная защита

Противоминная зашита

Размагничивающее устройство «РУ». обмотки «РУ» выполнены кабелем «СРМ».

Индивидуальная защита— противогазы.

Дегазационные средства.

Комплекты №№ 1, 2 и 3.

Таблица 5 Элементы плавучести, начальной остойчивости, непотопляемости

Обозначение

Размерность

Стандартное водоизмещение

Нормальное водоизмещение

Полное водоизмещение

Водоизмещение

D

м³

302,0

319.9

337,7

Центр тяжести от основной

Zд

m

2,64

2,56

2.49

Центр величины от основной

Zc

м

1,32

1,37

1,42

Поперечная метацентрическая высота

h = p + Zc — гд.

m

0.48

0,56

0.63

Центр тяжести от миделя

Хд

m

— 0,55

— 0.75

— 0,38

Центр величины от миделя

Хс

m

— 0,36

— 0.46

— 0.56

Диферентующий момент

М = D (Хд — Zc)

тм

— 57,3

— 95,3

+60.7

Продольная метацентрическая высота

Н = R + Zc — Zд

m

99,0

97.0

95,0

Диферентующий момент на 1 см осадки

m = D/(1000L)

тн/см

6.04

6.27

6.47

Днферент

а = М / m

см

— 9,6

— 15,2

+9/4

Центр тяжести ватерлинии от миделя

Xw

m

— 2,42

— 2.48

— 2.51

Число тонн на 1 см осадки

q = Ssa /100

тн/см

2.25

2.28

2.31

Момент кренящий на 1°

P 0.0175 Dh_0

ТМ/1°

2.54

3.14

3.72

Непотопляемость обеспечив при затоплении

Двух любых смежных отсеков

Таблица 6 Судовые устройства

Рулевое

Швартовое

6 кнехтов диаметром 150 мм.

I балансирный руль, подвесной, обтекаемого профиля, площадью 2 м^2.

6 киповых планок длиной 600 мм.

Максимальный угол перекладки руля — 35°.

Швартовы — 3 стальных троса диам. и 2 пеньковыми окр. 75 мм.

Момент на баллере руля — 9,9 т. м.

длина каждого — 50 м.

Рулевой привод— Девиса.

Буксирное

Управление — электрическое из ходовой рубки и с мостика ручное из

Буксировка — за фундамент носового орудия

румпельного отделения.

Буксировка др. кораблей — за корм, битенг

2 электродвигателя мощностью по 1.75 квт.

2 букс стальных троса диаметром 22,5 мм, длиной по]50 м.

Время перекладки с борта на борт — 20 сек

Шлюпочное и спасательное

1 четырехвесельный ял.

Якорное

2 съемных шлюпбалки для спуска и подъема яла.

2 якоря Холла по 450 кг каждый.

4 резиновые лодки.

2 якорные цепи калибром 22 мм, длиной правая —150 м, левая — 100 м

6 спасательных кругов.

I электроручной шпиль.

Спасательных жилетов — 75 % от числа команды.

I электродвигатель мощностью 6,7 квт.

Скорость выбирания якоря — 15 м/сек..

Устройство для погрузки глубинных бомб

Стопора. Легофа — для каждой якорной цепи, цепной — для крепления

2 поворотные грузовые балки.

якоря по походному, цепной — для крепления цепи на стоянке.

Ручная лебедка грузоподъем. 165 кг. скорость подъема 10 м/мин.

Таблица 7 Механическая установка

Главные двигатели — 3 дизеля «9Д»

Минимально возможный ход:

на 2-х двигателях — 9,6 узл. (2 130 л. с):

Мощностью по 1100 л. с при об/мин., расположены в 2-х машинных

на 1 двигателе — 7,2 узл. (160 л. с).

отделениях обшей длиной 16,4 м.

Пропульсивный коэффициент гребного винта — 0,568

Двигатели соединены а валопроводами через фрикцион, муфты «Зм».

Дизель генераторы — 3

Гребные винты — диаметром борт. — 1,09 м, среднего— 1,60 м; число

Двигатель 2r| ‘Vim мошн. по 40 л.с. при 1500 об/мин с генераторами

лопастей — 3, дисковое отношение — 0,7.

ПН-205 мощностью по 25 квт

Выхлоп — через глушители, расположенные в дымовой трубе.

Запас сжатого воздуха давл. 60 атм.

Топливо и масло — в донны цистернах.

Хранится в 6 балл, емкостью по 160 л; заполнение — двумя электро

Максимально — возможный ход:

компрессорами производительн. по 26 м'/час. свободного воздуха.

на 2-х двигателях — 16,7 узл. (2 1040 л.с.);

Дальность плавания

на 1-м двигателе— 13,7 узл. (990 л.с.);

Полным ходом (19 узл.) — 900 миль.

экономический ход 12 узл (2 250 л с.).

Экономичным ходом (12 узл —2600 миль.

Большие охотники пр 122-а. на параде

Большие охотники пр 122-6 в Неве на параде

Большие охотники пр 122-6 в Неве на. параде

Большие охотники пр 122-6 в Неве на параде

В Неве на параде (фото вверху), и в походе

Большие охотники пр 122-6 в походе

На стоянке

Большие охотники пр 122-6 в прибрежном плавании

Большой охотник пр 122-6 в плавании (вверху) Большие охотники в новом качестве

На разборке

Большие охотники на разборке

Большие морские охотники на параде. Краснознаменная Каспийская флотилия. 1947 г.

Content

Большие морские охотники проекта 122

Часть I Большие морские охотники проекта 122

Часть II Основные тактико-технические элементы и вооружение большого морского охотника пр. 122-6

Часть III Американские охотники за подводными лодками типов «РС» и «SC»

Таблицы