Федосеев Семен Леонидович

Пулеметы России. Шквальный огонь

ПРЕДИСЛОВИЕ

Трудно переоценить роль, которую сыграли пулеметы в истории. В том числе — в истории нашей страны. От момента своего появления на вооружении Русской армии до наших дней пулеметы прошли сложную эволюцию. Достаточно вспомнить, что в начале ХХ века они еще рассматривались как специальное средство с весьма узким кругом боевых задач, а в его середине уже пронизывали всю организацию войск и до сих пор остаются одним из важнейших средств огневого поражения противника в ближнем бою, давно стали неотъемлемым вооружением боевых машин, летательных аппаратов и кораблей.

Предлагаемая читателю книга рассказывает о развитии пулеметного вооружения Русской, Советской и Российской армий с конца XIX до конца ХХ века с привлечением архивных материалов и работ отечественных и зарубежных историков оружия. Рассмотрено развитие системы пулеметного вооружения, изменение роли и места пулеметов в общей системе вооружения, особенности их применения в зависимости от изменений системы вооружения армии и тактики действий частей и подразделений. Основное внимание уделено «технической» стороне. Однако пулеметы — техника, созданная для войны, для боя, и сложно разобраться в истории их развития в отрыве от той роли, которую они играли на поле боя, и того места, какое занимали в организации частей и подразделений. А также — от состояния оборонной промышленности. Приводятся сведения о производстве пулеметов в различные периоды.

Обширность темы накладывает определенные ограничения на ее изложение. В частности, в книге практически не рассматриваются специальные авиационные высокотемпные пулеметы (только авиационные пулеметы, являющиеся модификациями наземных) или малокалиберные автоматические пушки (хотя история некоторых их них непосредственно связана с историей пулеметов). Чтобы в рассказе об отдельных типах и образцах пулеметов не упустить вопросы общего развития системы пулеметного вооружения и его связи с развитием производства, организацией и тактикой войск, материал разделен на отдельные главки или очерки и излагается в хронологическом порядке. Поэтому приходится возвращаться к одной теме — например, использование пулеметов в системе ПВО в годы Первой мировой войны и в годы Великой Отечественной войны, развитие производства пулеметов в межвоенный период и в годы войны, разработка новой системы вооружений и тактические принципы применения пулеметов в различные периоды.

Чтобы не загружать исторический очерк развития пулеметного вооружения и «пулеметного дела» техническими деталями, описания устройства и работы станковых, ручных, единых, крупнокалиберных, танковых пулеметов (а также их установок) вынесены в отдельный раздел. Причем пулеметы рассматриваются как «оружейный комплекс», т. е. кроме собственно пулемета речь идет и о патроне, под который он создан, и об установках (станках) для пулемета, и о прицелах, с которыми он может использоваться. Кроме отечественных моделей также приведены описания зарубежных, в разное время использовавшихся в нашей стране — покупных или трофейных. Для большей информативности вместе с тактико-техническими характеристиками для ряда образцов указывается порядок неполной разборки.

При подготовке книги использованы документы отечественных архивов, исследования и статьи советских, российских и зарубежных историков оружия, научные работы и воспоминания специалистов-оружейников, мемуары военных специалистов, уставы, официальные наставления, руководства и справочники разных лет. Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей и современным состоянием стрелкового оружия.

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

Можно сказать, что «борьба за скорострельность» началась уже на раннем этапе развития огнестрельного оружия. Чем далее развивалось оружие и его боеприпасы, а также технология производства и того и другого, чем более проникало огнестрельное оружие в военное дело и в другие отрасли человеческой деятельности — и, соответственно, чем большие требования предъявляли к оружию «пользователи», — тем более изощренными становились приемы увеличения скорострельности.

Из различных путей повышения скорострельности можно выделить несколько: увеличение числа стволов (с одновременной или последовательной стрельбой из них), увеличение числа патронников при одном стволе, увеличение числа зарядов в одном стволе, переход к казнозарядной схеме, комбинированные варианты.

Увеличение числа стволов было самым простым вариантом с технической и технологической точек зрения, поэтому применялось сравнительно широко. Тут можно вспомнить и европейские многоствольные орудия «органы», использовавшиеся в основном в крепостной войне. В полевом бою длительность заряжания — а значит, и невысокую скорострельность ручного огнестрельного оружия — уже в ХVI веке компенсировали залповым огнем шеренг стрелков, но в крепостной или горной войне, при бое в узостях такой прием не годился. Так что идея уложить множество стволов ружейного — или чуть больше — калибра на одну установку родилась совершенно естественно. В России подобные орудия в ХVI — начале XVII века именовали «сороками». В некоторых системах стволы небольших калибров располагались горизонтальными рядами по окружности внушительных размеров барабана. Ряд, в котором стволы были направлены в сторону противника, производил залп по врагу, барабан поворачивался, производился залп следующего ряда и так до полного израсходования боезапаса. Русский первопечатник Иван Федоров, бывший еще и пушечным мастером, в 1583 г., незадолго до смерти продемонстрировал разборное многоствольное орудие. Из отдельных частей можно было бы «составлять пушки, кои разрушают и уничтожают самые большие крепости и хорошо укрепленные поселения», как писал сам Федоров. Количество стволов и размеры орудия зависели бы от задачи. Таким образом, первопечатник едва ли не среди первых применил в конструкции орудий модульную схему. Впрочем, заряжание таких «пушек», как и «органов», и «сорок», было долгим и утомительным процессом, а «скороспешная» стрельба не всегда достигалась из-за различных отказов. К началу XVIII века «органы» сходят со сцены. Правда, проекты все еще поступают. Так, в 1739 г. оружейный советник Тульского завода Андрей Бэр представил фельдмаршалу Миниху модель некоей «выдуманной из головы фигуры», представлявшей собой многоствольное орудие, составленное из нескольких ружей и замков с приспособлением для одновременного их срабатывания. Орудие должно было ставиться на повозки, иметь один ряд ружейных стволов для стрельбы пулей или два — нижний ружья крупного калибра для стрельбы картечью, верхний «солдатские для стрельбы пулею». В петербургском Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи хранится «скорострельная батарея», разработанная в 1741 г. механиком А.К. Нартовым — на двухколесном лафете установлен круг, по ободу которого размешены 44-трехфунтовые (76-мм) мортирки. Сама идея установки нескольких стволов на вращающемся колесе для ХVIII века не была новой, но здесь мортирки вели огонь группами, причем после каждого залпа колесо автоматически проворачивалось. В 1743 г. русский агент в Данциге рекомендовал правительству заняться «инвенцией» некоего артиллериста Гетша, предполагавшую набор ружейных стволов, установленный в ящике на лафете. Эта машина, как и «фигура» Бэра, должна была «находиться в полках», то есть служить полковым орудием. По заявлению генерал-фельдцейхмейстера, «его Гетша инвенциям проба учинена и явилась весьма негодна». Уже в 1823 г. механик из Вены Шустер представил начальнику Главного штаба генерал-адъютанту Волконскому проект «скорострельной машины» для стрельбы со скоростью «в минуту от 100 до 120 ружейных выстрелов в параллельном направлении», при этом стрелок, «сидя на самой машине», должен был вращать рукоятку. Ни одно из подобных изобретений не дало практического результата. А вот многоствольное ручное оружие — пистолеты, ружья, штуцеры — находило сбыт.

Один из предков картечниц и пулеметов — 105-ствольной «орган» («батарейка»). Конец XVII века. Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, г. С.-Петербург

Конец XVIII — начало XIX века стал временем перехода в огнестрельном оружии от ударных кремневых замков к капсюльным, а также очередного всплеска интереса к повышению скорострельности. К этому времени были отработаны и вполне успешные револьверные схемы. Интереснейшие поисковые конструкции создал швейцарец И.С. Поли (Паули), работавший во Франции. В своем парижском патенте 1812 г. он, воспользовавшись появлением капсюльных составов, предложил схему унитарного патрона с металлической гильзой. Поли опередил на полстолетия не только общее развитие патронов и оружия, но и технологии производства, так что дальше штучных образцов дело пойти просто не могло.

Весьма оригинальный тип многозарядного оружия представляли собой эспиноли, появившиеся еще в XVI веке. Основой был ствол с «накладными зарядами» — по длине канала ствола укладывалось несколько зарядов пороха с пулями, разделенных плотными пыжами. Для воспламенения таких зарядов могли использовать сквозной запальный шнур и тогда получалось подобие очереди, несколько замков по длине оружия или один сдвигавшийся по специальной направляющей замок.

Непосредственными предшественниками автоматических пулеметов во второй половине XIX века стали скорострельные орудия, известные как «картечницы», или «митральезы». Об их истории в Русской армии стоит вспомнить и потому, что опыт их применения наложил свой отпечаток на отношение к пулеметам в ранний период их развития, и потому, что само слово «пулемет», собственно, впервые применили именно к картечницам.

Оригинальная (американская) 6-ствольная картечница Гатлинга

Вначале о названиях. Русское слово «картечница» появилось как перевод французского «митральеза» (mitrailleuse, от mitraille — «картечь») и отражало тактические, а не технические особенности нового типа орудия — оно должно было заменить действие картечи, но стреляло не картечными зарядами, а пулями. Дело в том, что с перевооружением пехоты нарезным оружием дальность ведения пехотой прицельного огня увеличилась до 850 — 1000 м, что затрудняло артиллерии на поле боя выезд на дальность картечного выстрела. Новое скорострельное орудие с той же прицельной дальностью стрельбы, что и винтовка, должно было обеспечить артиллерии возможность поражения противника в пределах дальности стрельбы пехоты.

Увеличение скорострельности достигалось традиционным увеличением количества стволов (от 5 до 25) в сочетании с новшествами — унитарным патроном и механическим приводом механизмов. Стрельба производилась залпами (как в картечнице Реффи) или последовательно. Привод в действие механизмов питания, запирания, ударно-спускового, экстракции производился от вращающейся (Гатлинг, Гарднер, Монсо) или качающейся (Пальмкранц, Норденфельд) рукоятки. Согласно современной классификации, картечницы можно отнести к классу «автоматики с внешним приводом», но поскольку привод этот основывался на мускульной энергии, картечницы заняли как бы промежуточное положение между магазинным и автоматическим оружием.

Десятиствольная картечница Пальмкранца

Первое применение «картечницы» нашли в ходе Гражданской войны в США 1861–1865 гг. А в 1866 г. русское военное министерство направило в CШA члена Артиллерийского Комитета Главного Артиллерийского Управления (ГАУ) полковника А.П. Горлова и делопроизводителя Оружейной комиссии поручика К.И. Гуниуса. Для Русской армии этот период реформ знаменовался в том числе переходом к казнозарядному оружию под унитарный «малокалиберный» патрон с металлической гильзой. После привычного 6-линейного (15,24 мм) калибр около 4 линий, конечно, выглядел «малым».

Задачей Горлова и Гуниуса было изучение американских образцов оружия и его производства, а главное — выбор образцов для перевооружения Русской армии. С именами Горлова и Гуниуса связано появление на вооружении Русской армии 4,2-линейного винтовочного патрона (10,67-мм, с цельнотянутой латунной гильзой, зарядом дымного ружейного пороха и свинцовой безоболочечной пулей), винтовки «Бердан» обр. 1870 г. и картечниц под этот патрон, револьвера системы «Смит и Вессон» со своим 4,2-линейным патроном. Из различных систем картечниц, имевшихся в то время в США, наибольший интерес в разных странах вызывала система доктора Ричарда Дж. Гатлинга с вращающимся блоком стволов, запатентованная в 1862 г. Горлов получил задание собрать в США данные о картечницах Гатлинга. 20 картечниц заказали заводу Кольта, а Горлову поручили внести в них улучшения по его усмотрению. За основу был взят 10-ствольной вариант. Главные изменения, внесенные в него Горловым, — стволы выполнены под 4,2-лин «бердановский» патрон, улучшены затвор и выбрасыватель, повышена надежность работы. В сентябре 1869 г. в Санкт-Петербург прибыли двадцать 10-ствольных картечниц Горлова (точнее, Гатлинга — Горлова), вскоре принятые на вооружение под обозначением «4,2-линейная скорострельная пушка». Эта «пушка» упоминается обычно как «образец 1871 года».

«Скорострельная пушка обр. 1871 г.» системы Гатлинга — Горлова на легком лафете с передком. Левые колеса условно не показаны. Видна укладка для патронов

Название «картечница», хоть и употреблялось широко, было слишком условным, официальное название «скорострельная пушка» вскоре перестало отвечать действительности, а с появлением скорострельных артиллерийских орудий с упругим лафетом просто рождало путаницу. Это заставило ввести уже в 1880-е годы новый термин — «пулемет». В его происхождении тоже можно уследить французское влияние — для картечниц во французском языке кроме mitrailleuse использовали еще и название canon а'balles, т. е. «пулевая пушка». В том, что потом слово «пулемет» перешло на новый, автоматический тип оружия, нет ничего необычного — во французском слово mitrailleuse так и сохранилось для обозначения автоматического оружия, да и англоязычное machinegun тоже поначалу применялось к картечницам. Первые автоматические образцы в США именовали «automatic machine gun», а в России — «автоматическими картечницами».

Ну а пока производство «4,2-линейных скорострельных пушек» 1871 г. поставил завод «Людвиг Нобель» в Санкт-Петербурге (впоследствии — «Русский дизель») — это был один изнемногих примеров серийного производства в России скорострельного оружия для армии частным заводом, развивавшим собственное станкостроение (Людвиг Нобель поставлял станки и казенным оружейным заводам). В отличие от ведущих промышленных стран, производство военного оружия в нашей стране оставалось участью прежде всего казенных (государственных) заводов. Общее развитие машиностроения в России намного отставало от таких стран, как Великобритания, Германия, Австро-Венгрия, Франция, США, где точное машиностроение активно развивали частные компании. Соответственно, переход к новой системе вооружения требовал нового переоснащения русских казенных заводов — за государственный счет и с большими закупками оборудования за рубежом. Собственное производство точных станков также приходилось ставить на самих оружейных заводах.

Капитан артиллерии В.Н. Загоскин на основе системы Гатлинга создал 8-ствольную картечницу под старый 6-линейный патрон. Завод Нобеля выпустил только 8 таких картечниц, зато отработал на них производство. А.А. Фишер на основе лафета этой картечницы разработал облегченный лафет к картечнице Горлова — до того использовали лафет полевой пушки.

К тому времени энтузиазм сторонников «скорострелок» несколько поостыл. В ходе Франко-прусской войны 1870–1871 гг. батареи 25-ствольных картечниц Реффи не принесли особой пользы в боях. Тем не менее в 1871 г. в России в артиллерийских бригадах сформировали четвертые — «скорострельные» — батареи, вооружив их картечницами Гатлинга-Горлова. С переходом в 1872 г. в полевой артиллерии к 6-батарейной структуре артбригад «скорострельные» батареи стали в них шестыми.

Не забыли и 6-ствольную картечницу Гатлинга. Ее усовершенствованием занялся инженер В.С. Барановский, и уже через два года после горловской на вооружение приняли картечницу обр. 1873 г. Гатлинга — Барановского. При облегченном лафете и парной запряжке возросла маневренность картечницы. Немаловажно было и уменьшение ее расчета с 7 до 3 человек. Картечница Барановского производства Л. Нобеля была признана лучшей на «смотре митральез», организованном египетским хедивом (турецким правителем Египта).

Эта система уже могла стать «ближе» к пехоте и кавалерии, но пехотные и кавалерийские офицеры в опытах с картечницами не участвовали, вопросы их взаимодействия почти не рассматривались, что способствовало «узкой специализации» картечниц. В том же 1873 г. по приказу Главнокомандующего войсками гвардии и Петербургского военного округа великого князя Николая Николаевича-старшего провели сравнительные стрельбы четырех картечниц («скорострельных пушек») и полувзвода пехоты по одинаковым мишеням и с одинаковых дальностей. Оказалось, что «пехота скорее определила расстояние, скорее выпустила свои патроны» и притом — с большей меткостью. В сочетании с выявленными эксплуатацией частыми задержками в работе механизмов это не прибавляло рукояточным картечницам популярности.

«СКОРОСТРЕЛЬНЫЕ ПУШКИ» ОБР. 1871 И 1873 гг

В системе Гатлинга ведущим звеном системы выступал центральный вал, приводившийся во вращение мускульной энергией стрелка через рукоятку и коническую передачу. На вал надевались блок стволов, за ним, внутри неподвижного чугунного кожуха, приемник и «замочный цилиндр», в продольных пазах которого скользили затворы. Стволы имели толщину стенок несколько больше винтовочных, поскольку рассчитывались на более «частую» стрельбу. Между кожухом и затворами помещался поддон с наклонным эллиптическим копирным пазом, с помощью которого вращение блока стволов преобразовывалось в возвратно-поступательное движение затвора. Движение затвора вперед-назад относительно ствола обеспечивалось взаимодействием его кулачка с копирным пазом. Больший участок копирного паза соответствовал операциям извлечения и выбрасывания гильзы, досылания патрона, которые, таким образом, растягивались на несколько выстрелов. Участок паза, соответствующий переднему положению затвора, служил запирающей поверхностью, обеспечивающей плотное прилежание затвора к стволу при выстреле. В затворе монтировались ударник с курком и боевой пружиной и выбрасыватель. Ударник взводился, скользя своей головкой по специальной изогнутой пластине, приклепанной к кожуху изнутри и располагавшейся в поперечной плоскости оружия. Когда ствол с затвором приходил в положение для выстрела и затвор запирал ствол, головка ударника выходила из-за пластины, ударник разбивал капсюль патрона. Число выстрелов за один оборот соответствовало количеству стволов в блоке, а скорострельность определялась скоростью вращения. К достоинствам такой схемы относится полное совмещение операции во времени, непрерывность работы, равномерная (без рывков и остановок) работа системы питания, небоязнь осечек (в случае осечки сработает следующий патрон в следующем стволе), возможность развить в короткое время высокую скорострельность без перегрева стволов. Главная опасность — затяжной выстрел (в процессе вращения он произойдет уже при открытом затворе). Главная сложность в эксплуатации — чрезвычайная утомительность работы с рукояткой. Проблемы создавала также высокая чувствительность механизма к смазке и запылению.

«Тело» картечницы («скорострельной пушки») Гатлинга — Горлова в экспозиции Тульского государственного музея оружия

«Тело» картечницы Гатлинга — Горлова («скорострельной пушки обр. 1871 г.») укладывалось на железную раму с цапфами, на которой крепилась и медная воронка под магазин, точнее — под секторную коробку-пачку на 24 патрона. Патроны подавались собственной тяжестью и давлением грузика, поджимаемого сверху заряжающим. Затем, по образцу модели Гатлинга 1874 г., приняли карусельное устройство с четырьмя секторами — каждый включал 4 отделения по 25 патронов. В 1885 г. был принят барабанный магазин системы Экльста.

«Тело» картечницы («скорострельной пушки») Гатлинга — Барановского в экспозиции Тульского государственного музея оружия

В картечнице Гатлинга — Барановского («скорострельной пушке обр. 1873 г.») уменьшена длина стволов, длина и масса «тела» самой картечницы. Вращающийся блок стволов облегчен, стволы укрыты медным кожухом, рукоятка вращения надета прямо на центральный вал, работа с ней стала легче. Возросла скорострельность. Изменилась и установка — картечница опиралась на круглый стол на оси лафета и поворачивалась на нем по горизонту. Появилось «автоматическое» устройство рассеивания пуль — впоследствии автоматически действующие механизмы рассеивания по фронту или в глубину появятся на ряде пулеметов. Картечница легко разбиралась на 4 части (картечница, лафет, колеса).

Облегченный лафет весил 276,5 кг, имел диаметр колес 1,09 м, давал угол возвышения 60° и склонения 50°, поворота по горизонту 60°. При нем возили 6720 (672 — в ящиках на лафете), при лафете пушечного типа — 6048 патронов.

Картечница

Гатлинга-Горлова обр. 1870 г.

Гатлинга-Барановского обр. 1873 г.

Калибр

4,2 лин (10,67 мм)

4,2 лин (10,67 мм)

Количество стволов

10

6

Длина ствола, мм

826

660,5

Масса «тела» картечницы, кг

163

49

Масса лафета, кг

496

276,5

Масса с передком и патронами, кг

1104

528

Боевая скорострельность, выстр./мин.

до 400

до 600

Дальность стрельбы, м

1493 (700 саженей)

1200

Расчет, чел.

7 (из них 2 ездовых)

3 (из них один ездовой)

Запряжка

четверная

парная

Картечницы в целом нашли довольно ограниченное применение. Во время Хивинского похода 1873 г. две картечницы (взвод) имелись в отряде генерал-майора Головачева, составленном из пехоты и казаков. В ходе этого похода картечницы обычно вели огонь вместе с «ружейными» стрелками на дальности до 1000–1100 м. Такой огонь позволял «отбрасывать» отряды туркмен, атакующие плотной массой.

Уже в 1876 г. последовало распоряжение об упразднении «скорострельных» батарей и передаче картечниц в крепости, на склады и частью — на флот. После этого картечницы выдавались в войска по специальному распоряжению и использовались как «дополнительное», нештатное (или сверхштатное) вооружение. Во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. со складов Одесского военного округа выдали 27 картечниц для самообороны черноморских береговых батарей на случай вражеского десанта: 8 — в Одессу, 8 — в Очаков, 4 — в Севастополь, 4 — в Балаклаву, 3 — в Евпаторию. На флоте в этот период использовали вместе с картечницами системы Гатлинга картечницы Пальмкранца калибра 4,2 линии (10,67 мм) и 1 дюйм (25,4 мм). В 1877 г. по одной-две картечницы Пальмкранца или Гатлинга ставили на корабли береговой обороны типа «поповок», а также на мобилизованные гражданские суда. Действовали картечницы и на суше.

Как видно на этой гравюре, 10-ствольная картечница Гатлинга — Горлова («4,2-линейная скорострельная пушка обр. 1871 г.») по размерам была сопоставима с 4-фунтовой (87-мм) нарезной полевой пушкой

В 1877 г. Рущукский отряд русской Дунайской армии получил со складов Киевского округа 8 картечниц, образовавших «полевую скорострельную батарею». Еще 8 картечниц действовали на Дунайских береговых батареях, под Никополем, под Плевной, на Шипке. Эти картечницы считались в составе осадной артиллерии. 16 своих картечниц русские передали болгарскому Земскому войску. Интересны попытки «приблизить» картечницы в бою к пехоте. Так, в октябре уже во время боев за Плевну генерал Тотлебен выдвинул идею формирования «подвижного стрелкового отряда», включающего несколько рот стрелков с винтовками Мартини и Бердана, а также нарезными крепостными ружьями, и картечницы. «Летучий отряд» из двух рот стрелков, 6 картечниц и команды в 50 человек с крепостными ружьями сформировали в составе отряда генерал-лейтенанта М.Д. Скобелева. Это было, пожалуй, единственной попыткой применить картечницы наилучшим образом. В этом отряде можно увидеть и отдаленный прототип совместных действий отборных стрелков, дальнобойных крупнокалиберных снайперских винтовок и пулеметов.

Малочисленность картечниц не позволила сделать определенных выводов об их боевой ценности. Тем не менее, во время Ахал-Текинской экспедиции 1880–1881 гг. генерал Скобелев попросил выделить ему кроме артиллерийских орудий и нештатные средства — «картечницы, ручные гранаты и ручные мортиры». С Кавказа из Александропольской крепости были выделены 8 картечниц Гатлинга — Горлова. Их использовали для защиты «этапных пунктов коммуникационной линии». Кроме того, Скобелев получил «морскую батарею», в состав которой вместе со скорострельными 1-фунтовыми пушками вошли 6 «морских» картечниц того же калибра 4,2 линии на легких десантных лафетах. Стоит отметить, что в сообщениях о действиях картечниц можно встретить словосочетания «противник отогнан», «принужден к молчанию» и т. п., но редко есть данные о количестве убитых или раненых (впрочем, и численность противника редко уточняется). По-видимому, психологическое действие картечниц намного превосходило их поражающее действие. Тем не менее картечницы в Ахал-Текинской экспедиции действовали в наиболее тесном взаимодействии с пехотой и кавалерией в обороне и в наступлении.

Мало кто из военных авторов тех лет обошел вопрос о картечницах, причем мнения высказывались порой полярные. Среди сторонников картечниц были генерал В.Л. Чебышев (разработавший в 1885 г. даже собственную легкую 6-ствольную модель), офицеры Генштаба И.П. Маслов, М.Н. Анненков. Ярым и последовательным противником картечниц стал генерал М.И. Драгомиров. Поскольку на мнение Драгомирова принято широко ссылаться в литературе, стоит остановиться на нем подробнее. Дело в том, что картечницы, считаясь артиллерийскими орудиями, и по размерам были таковыми. В 1891 г. Драгомиров писал: «Если бы одного и того же человека нужно было убивать по несколько раз, то это было бы чудесное оружие… На беду, еще не находилось таких музыкантов, которые были бы в состоянии переменять направление ствола десять раз в секунду». Генерал был не столь уж не прав — во время Франко-прусской войны в трупах пруссаков находили до 20–30 пуль митральез, в то время как их соседи в линии даже не были ранены. Ручной привод механизмов даже при нескольких человеках расчета затруднял огонь с рассеиванием по фронту и в глубину или быстрый перенос огня с одной цели на другую. Даже такие удачные системы картечниц, как Гатлинга — Барановского или Норденфельда, оказались слишком громоздки (сопоставимы с полевой 4-фунтовой пушкой), к тому же стрельба быстро утомляла стрелков. Именно к таким картечницам относилось ироничное замечание Драгомирова в статье «Калибры оружия в полевых армиях европейского состава». «Всякая скорострелка, называть ли ее картечницей или вновь придуманным словом пулемет (и избавь нас от лукавого и метафоры!), все же есть не более, как автоматический стрелок, т. е. самостоятельного вида поражения не дает… по всем неудобствам уже есть артиллерийское орудие». Драгомиров, впрочем, указывал: «Мотивы, но которым я считаю пулеметы нелепостью в полевой армии нормального состава, прямо указывают на те случаи, где они не только полезны, но и, пожалуй, даже необходимы… а именно: 1) на флангах в крепостях, 2) в степных экспедициях, где малый отряд может иметь дело с большой, но плохо вооруженной толпой» (опыт Ахал-Текинской экспедиции это подтверждал). Схожих взглядов придерживался генерал Г.А. Леер. Неудивительно, что положительно отзывались о картечницах генералы Эллис, Куропаткин, Давыдов, участвовавшие в «степных экспедициях». Неоднозначно относились к «рукояточным» картечницам и зарубежные специалисты. Картечницы в целом разделили судьбу своих средневековых прототипов — «органов» и «сорок» — те сошли со сцены с появлением легких полевых пушек, картечницы же становились не нужны с появлением новых скорострельных нарезных казнозарядных полевых пушек с новой гранатой и шрапнелью в боекомплекте.

Выдающийся русский оружейник и историк оружия В.Г. Федоров писал: «В общем необходимо прийти к заключению, что опыт вооружения армии картечницами был неудачен, и вся эта история не могла не оказать некоторого влияния на развитие вопроса о всеобщем введении нового могущественного средства, а именно картечниц, функционирование которых было основано на отдаче при выстреле, т. е. пулеметов». С одной стороны, картечницы побудили к исследованию свойств и возможностей скорострельного оружия, позволили отработать ряд узлов и систем, использованных потом в автоматическом оружии (а система Гатлинга, как известно, смогла вернуться на вооружение в виде высокотемпных многоствольных авиационных пушек и пулеметов и зенитных автоматов). В тактическом же плане наследие картечниц скорее негативно — благодаря им автоматические пулеметы первое время вызывали недоверие и, даже доказав свое значение в Англо-бурской и Русско-японской войнах, вплоть до Первой мировой войны считались все же родом артиллерии.

Однако предложения картечниц долго не оскудевали. Улучшить «скорострельную пушку» пытались братья С. и В. Валицкие. В 1880 г. изобретатель Вильнер предложил ГАУ 4,2-лин картечницу, включающую 2500 (!) стволов, а мещанин И. Дубинин в 1883-м — 8-ствольное орудие с патронами типа картечных (по 50 пуль в каждом), выстреливающее веерообразно 1600 пуль в минуту. В 1885 г. Гатлинг предложил Артиллерийскому Комитету ГАУ испытать две его новые картечницы — 10-ствольную на легком лафете со щитом и 6-ствольную, пригодную для «перетаскивания на руках». Еще в 1884 г. Артком составил программу испытаний систем Гатлинга и Норденфельда, а в 1885 г. утвердил программу более широких испытаний «скорострельных пушек» ружейного и артиллерийского калибра — от 4,2 линии до 1,65 дюйма (калибры около 1,5 дюйма позволяли стрелять картечью или шрапнелью). Осенью 1885 г. на Главном артиллерийском полигоне близ Санкт-Петербурга прошли сравнительные испытания «малокалиберных скорострельных пушек». Картечниц Гатлинга там уже не было, зато участвовали 5– и 1-ствольные картечницы Гарднера, 2-ствольная Пратт-Уитней, 5-ствольная Норденфельда, выполненные под русский 4,2-лин патрон, 37– и 47-мм 5-ствольные револьверные пушки Гочкиса (именовавшиеся «многоствольными гранатными пушками»). В октябре 1886-го — феврале 1887 г. прошли дополнительные испытания картечниц Норденфельда, и большинство членов комиссии повторили мнение, «что митральезы представляют собой прекрасное средство для усиления ружейного огня в бою». Однако полковник А.И. фон дер Ховен записал особое мнение, в котором, между прочим, заметил: «Если же предположено было бы ввести митральезы в состав вооружения наших войск, то, по моему мнению, недавно испытанная у нас одноствольная автоматическая митральеза системы Максима заслуживает большего внимания, чем митральеза Норденфельда».

Тем временем «Гатлинги» оставались на вооружении крепостей. В 1900 г. даже испытывали новое салазочное приспособление к ним для стрельбы из каземата. 28 мая 1906 г. Артком постановил разослать в крепости «Краткое наставление для службы при 4,2-лин пулеметах системы Гатлинга», составленное капитаном Чернопятовым. Полсотни 4,2-лин «пулеметов» числилось в 1899 г. в береговой артиллерии. Долго служили картечницы «на периферии». Так, в 1893 г. Памирскому отряду русских войск передали для усиления «три 4-линейных пулемета (два 5-ствольных Норденфельда и один 1-ствольной Максима)» — т. е. картечницы и пулемет, заказанные фирме «Максим — Норденфельд» под 4,2-лин патрон. В 1905 г. добавили «два 6-ствольных пулемета Гатлинга», в 1909-м (!) — еще три «для замены пришедших в негодность». Только в 1910 г. подняли вопрос о замене их «3-линейными автоматическими пулеметами Максима». Ну а как появился в России «Максим»?

ИЗ ИСТОРИИ ПУЛЕМЕТА МАКСИМА

Автоматическое оружие в современном понимании, разумеется, имело свою предысторию. Основой изменения в системе вооружения и в военном деле в целом стал переход с середины XIX века к машинному производству огнестрельного оружия. Еще в 1854 г. Г. Бессемер предложил схему автоматической казнозарядной пушки, в которой энергия отдачи затвора использовалась для перезаряжания. Эта схема осталась в патенте, но в поисках материалов для его реализации Бессемер вплотную занялся вопросами металлургии. Внедрение в металлургию бессемеровского (1855 г.), мартеновского (1864 г.), томасовского (1878 г.) способов обеспечило распространение и внедрение в оружейное производство литых сталей. Появляются легированные стали. Быстрое развитие машинной техники, особенно станкостроения, внедрение стандартизации деталей, разделения технологических операций и других начал серийного производства создавали для оружейной промышленности принципиально новую техническую и организационную базу. В 1860-е годы начинается применение унитарных патронов с металлической гильзой, которая не только объединяла основные элементы патрона (пуля, пороховой заряд, капсюль), но и обеспечивала обтюрацию пороховых газов со стороны патронника ствола и прочность патрона. Все это стало основой повышения скорострельности и — вкупе с выявленной войнами того периода значением «огневой составляющей боя» — активизировало работы над автоматическим оружием. В 60 — 70-е годы XIX века патентуется ряд систем автоматического оружия — Пилона (1863 г.), Куртиса (1866 г.), Миллера (1869 г.), Плесснера (1872 г.), Уиллера и Люце (1874 г.), Фасолда и Сэведжа (1877 г.) и др. В 1876 г. Бэйлей впервые использовал в автоматическом оружии патронную ленту.

Хайрем Стевенс Максим у своего пулемета

В 1881 г. начал свои работы в области оружия американский изобретатель и предприниматель Хайрем Стевенс Максим (1840–1916). Человек он был практичный и притом весьма разносторонний. За 40 лет активной деятельности он получил 122 американских и 149 английских патентов. Среди его изобретений машины для распиловки камней и производства труб, автоматический огнетушитель, регулятор газовых горелок, усовершенствованные способы получения светильного газа и фосфорного ангидрида, установки питания водой паровых машин, пылесос, автомат устойчивости судна, ингалятор, улучшенная классная доска для школ, аттракцион-карусель, конструкции электродвигателя и генератора, электросчетчика и регулятора, коммутатора и аккумуляторов, угольной дуговой электролампы, его способ производства ламп накаливания применялся вплоть до постановки производств ламп Эдисона. Максим рискнул заняться даже авиацией. Уже после успеха своих пулеметов и автоматических пушек Максим занимался взрывчатыми веществами, минами и торпедами, разработал конструкцию пуленепробиваемой кирасы, самозарядного пистолета. Вместе со своим сыном Хайремом Перси пожилой конструктор запатентовал в 1908–1910 гг. различные варианты глушителей для ружей и винтовок.

В начале 1880-х годов Максима увлекла идея повышения скорострельности оружия. Как и многие конструкторы того времени, он вначале занимается «автоматической винтовкой», пытается «автоматизировать» карабин Винчестера с рычажной системой управления затвором и в 1883 г. патентует самозарядную винтовку с автоматикой на основе отдачи всего оружия и неподвижным плечевым упором. В 1884 г. он патентует систему винтовки с подвижным стволом. Неудачи с винтовками заставили изобретателя обратиться к оружию, в котором большой вес был бы допустим. И он, естественно, обращается к картечницам. От электротехника можно было ожидать прилаженного к картечнице электродвигателя (кстати, такой привод предлагал еще Дж. Гатлинг для своей картечницы), но Максим прочно встал на путь использования энергии отдачи.

В результате пулемет системы Максима положил начало распространению автоматического оружия, в котором процессы перезаряжания и производства следующего выстрела осуществляются без использования мускульной энергии стрелка. «Машинизированное ружье» стало продуктом машинного производства и, в свою очередь, положило начало процессу, который потом назвали «машинизацией войны». Пулемет во многом определил изменение и развитие всей системы вооружения, организации и тактики сухопутных войск в ХХ веке — по сути, именно с ним связано начало революции в военном деле.

Начав работы в США, Максим вскоре обнаруживает со стороны военного ведомства родной страны не столько серьезный интерес, сколько ленивое любопытство. Картечницы использовались, прежде всего, как оружие колониальных войн и на флоте. И где скорее найдешь покупателя на «автоматическую картечницу», как не у «владычицы морей» и бесчисленных колоний — Великобритании. К тому же Великобритания продолжала держать титул «мастерской мира», здесь легче было найти предприятие, способное выпускать столь «тонкую» технику. В 1883 г. Максим перебирается в Англию, открывает собственную мастерскую, а в октябре 1884 г. представляет образец «автоматического орудия» под 11,4-мм винтовочный патрон.455 «мартини-генри» (штатный тогда в британской армии).

Первая система Максима сильно отличалась от той, что впоследствии оказалась принятой во многих странах. Автоматика оружия действовала за счет отдачи ствола с коротко ходом, запирание канала ствола осуществлялось качающейся защелкой (личинкой), сцеплявшей казенник ствола и затвор. Извлечение и удаление стреляной гильзы производили экстрактор и эжектор, шарнирно укрепленные на казеннике ствола. Движением затвора назад и вперед управлял кривошипно-шатунный механизм, совершавший четверть оборота за один цикл автоматики. Ударный механизм куркового типа монтировался в затворе, спусковой механизм — в коробе. Специальное устройство задавало скорость движения шатуна, а значит — темп стрельбы; его регулировочный кран был связан с указателем, укрепленным снаружи на правой стороне короба и снабженным шкалой с метками от «0» (отключен спусковой механизм) до «500» или «600». Питание патронами производилось из холщовой ленты на 333 патрона. Механизм подачи ленты — барабанный, причем барабан использовался и для вывода стреляных гильз за пределы короба. Уже имелся кожух системы водяного охлаждения ствола. Впоследствии Максим пытался отказаться от нее, устанавливая тяжелый ствол с утолщенными стенками, но, в конце концов, остановился на водяном охлаждении, еще и увеличив емкость кожуха. Сложно сказать, насколько повлияла на систему Максима «кривошипно-шатунная» схема картечниц Гарднера, система питания Бэйлея, тренога Прат-Уитней. Очевидно лишь, что Максим учел опыт рукояточных картечниц. Если автоматическая винтовка получалась заметно тяжелее большинства магазинных, то «автоматическая картечница», напротив, оказывалась легче и компактнее рукояточных, притом управлялась одним номером расчета.

Первый пулемет Максима 1883 г. Вид спереди и сбоку

Схема устройства первого пулемета («автоматической картечницы») Максима

Демонстрации оружия произвели впечатление, но конструкция «автоматической картечницы» Максима была слишком сложной и требовала многочисленных регулировок. Кроме того, патроны с дымным порохом не могли обеспечить надежной работы автоматики, вызывали быстрое загрязнение механизмов. В результате система оказалась капризной в работе, давала частые задержки и нигде не была принята, хотя в 1885 г. на Международной выставке изобретений получила золотую медаль. Британское правительство заказало 3 штуки для дальнейших испытаний, которые и прошли в том же 1885 г. в Энфилде в присутствии герцога Кембриджского, британских и французских офицеров, а британская и французская армии и были наиболее «заняты» в колониях. Следует признать, что своим первоначальным успехом автоматические пулеметы, как и рукояточные картечницы, обязаны колониальным войнам.

В 1887 г. Максим представил новую, значительно усовершенствованную конструкцию, включившую удачные находки первой системы. Автоматика действовала по тому же принципу (пожалуй, оптимальному для автоматического оружия при тогдашнем уровне технологий оружейного производства), но запирание канала ствола осуществлялось теперь системой из двух шарнирно-сочлененных рычагов. Положением этой системы при движении деталей автоматики назад, а значит, и взаимным положением ствола и затвора, управляла рукоятка, надетая с правой стороны на ось мотыля. С левой стороны на ту же ось надевался эксцентрик, соединенный цепочкой с возвратной пружиной, укрепленной на коробе пулемета. Механизм подачи ленты сделан рычажным, изменен также ударно-спусковой механизм. Новая система оказалась удачнее и вызвала широкий интерес. Качающаяся рукоятка со временем получила форму копира, что обеспечило ускоренный отход затвора от ствола после отпирания. Появившись в конце 80-х годов XIX века, эта первая система автоматического пулемета в различных модификациях состояла на вооружении армий более 30 стран, а в некоторых используется и по сей день.

Уже в 1887 г. новое «орудие Максима» прошло испытания в Великобритании, Австро-Венгрии, Италии, Германии, России, Швейцарии, а в 1888 г. — в США.

Максим получил небольшой заказ от британского флота. В 1888 г. он объединился со шведским инженером Т. Норденфельдом, который не только имел оружейный завод близ Лондона, но и, работая с 1873 г. над многоствольными картечницами, создал к ним ряд удачных установок различного назначения. Новая компания «Максим — Норденфельд» финансировалась банкирским домом «Ротшильд и сыновья». Оружие Максима представлялось теперь с разнообразными установками Норденфельда — полевыми, крепостными, морскими. Пулеметы считались еще артиллерийским средством, что объясняло наличие колесных «ездящих» лафетов с передком и щитом, для кавалерии предлагался «галопирующий» лафет системы Бересфорда — легкая двуколка. Предлагались и складные трехопорные и четырехопорные переносные полевые станки (некоторые снабжались колесным ходом), крепостные установки.

После объявления Норденфельда в 1890 г. несостоятельным пришлось реорганизовать правление компании. Максим заключил соглашения с сильной компанией Виккерса, и в число директоров кроме генерал-лейтенанта Грэхема, адмирала Бойса, президента Мексиканских железных дорог Саймона вошел и Альберт Виккерс. В 1897 г., когда Норденфельд покинул фирму «Максим — Норденфельд», концерн «Виккерс» наконец выкупил его акции. К этому времени перспективность пулеметов и автоматических пушек Максима была ясна, и Максим стал одним из директоров новой акционерной компании с ограниченной ответственностью «Виккерс, сыновья и Максим», штаб-квартира которой разместилась в Лондоне. С 1904 г. имя Максима исчезло из названия, пулеметы и автоматические пушки теперь представлялись от имени концерна «Виккерс».

Принятие на рубеже 1880 — 1890-х годов на вооружение ряда армий патронов уменьшенного калибра с бездымным порохом и пулями с прочной оболочкой, внутренняя баллистика которых существенно отличалась от прежних, потребовало от Максима и конструкторов компании многочисленных переделок опытных моделей, но это пошло пулеметам только на пользу — хотя бы потому, что свойственная бездымным порохам кривая давлений в канале ствола более подходит для работы автоматики, чем кривая давлений, даваемых дымными порохами.

В 1888 г. первые пулеметы Максима попали в германскую армию. После испытаний 1889–1890 гг. пулеметами заинтересовался германский флот, и уже с 1892 г. известная берлинская фирма «Людвиг Лёве и К°» начала их производство по лицензии «Максим — Норденфельд». Германская промышленность с ее первоклассной металлургией и точным машиностроением, пожалуй, наилучшим образом была подготовлена к серийному производству автоматического оружия. Военное министерство Австро-Венгрии после первых опытов 1887 г. решило закупить для дальнейших испытаний переносной вариант пулемета с треножным станком. После сравнительных испытаний с картечницами пулеметы Максима приняли в 1891 г. для вооружения крепостей. Однако вскоре на вооружении австро-венгерской армии поступил пулемет «Шкода», а позже и его, и «Максим» обошел пулемет «Шварцлозе».

Италия начала испытания пулеметов Максима летом того же 1887 г. и после опытов, проводившихся военным и морским ведомствами в Чирие и на кораблях в Специи, дала заказ на несколько десятков пулеметов для флота. Потом они использовались в Первой мировой войне. Однако предпочтение в Италии отдали другим системам.

Военное министерство Франции решило испытать пулеметы Максима после Парижской выставки 1889 г. Испытания прошли в 1891 г. Французское министерство колоний (!) заказало «Максимы» с вьючными седлами. Но «карьеры» во Франции «Максимы» не сделали. Однако в целом по миру пулеметы системы Максима распространялась быстрее остальных.

Первым боевым применением пулеметов Максима считается столкновение в ноябре 1894 г. вооруженных отрядов Сесиля Родса с повстанцами Матабеле в Трансваале, — Родс, занимавшийся поиском золота и алмазов в Южной Африке, приобрел несколько пулеметов Максима. В 1895 г. англичане использовали пулеметы Максима против индийских отрядов при обороне форта Читрал. Немалый успех имели «Максимы» в Судане, обеспечив 2 сентября 1898 г. англо-египетской армии Китченера победу при Омдурмане. В тот же год «Максимы» запугали китайцев в Гонконге, а испанцы закупили пулеметы Максима германского производства в надежде использовать их на Кубе, где американцы применили пулеметы «Кольт». В самих же США пулемет Максима примут на вооружение только в 1904 г.

ПЕРВЫЕ ИСПЫТАНИЯ «АВТОМАТИЧЕСКИХ ПУЛЕМЕТОВ» В РОССИИ

Первые сведения о пулемете Максима попали в Россию от военного агента в США в том же 1885 г., когда состоялись сравнительные испытания «малокалиберных скорострельных пушек». В 1887 г. в Петербург были доставлены первые три «скорострельных орудия» Максима нового типа на треножных станках. На первой опытной стрельбе 11 апреля было выпущено 350 пуль с 8 задержками, на второй 18 апреля — четыре серии в 60, 75, 100 и 333 (полная лента) пуль с 9 задержками и 3 поломками. Артиллерийский комитет счел, что «хотя испытанная картечница и несколько проще, сравнительно с первоначальным образцом, но и теперь еще она представляет более сложный механизм, нежели испытанные у нас картечницы, стреляющие… от движения рукоятки… в минуту выпускалось около 340 выстрелов… между тем как из 5-ствольной картечницы Норденфельда… можно выпустить по 350 пуль в минуту и без задержек. Кроме того, при порче механизма картечницы Максима орудие на некоторое время перестает действовать; между тем как 5-ствольная картечница при порче механизма одного из стволов безостановочно продолжает стрелять из других… Вследствие большой сложности механизма одноствольной картечницы Максима сравнительно с 5-ствольной Норденфельда (у нас уже испытанной во всех отношениях и большим числом выстрелов) в первой можно ожидать более частых неисправностей». Иную роль, кроме замены рукояточных картечниц с их ограниченным применением, системе Максима никто прочить еще не мог. Отмечалась, впрочем, возможность обслуживания одним человеком. Участник испытаний Н. Лангенфельд писал: «Идея пользования отдачею для заряжания чрезвычайно остроумна, но здесь самострельность вряд ли окажется практичною для боевых целей, ибо прицеливание ствола, выпускающего в минуту 600 выстрелов, невозможно во время стрельбы, не говоря уже о дыме» — все испытания велись пока с патронами с дымным порохом. ГАУ, впрочем, предложило испытать 37-мм пушки Максима в сравнении с пушками Гочкиса и Норденфельда того же калибра. Артком записал: «Комитет не находит возможным дать Максиму заказ, но если бы Максим доставил за свой счет приготовленные им орудия калибром не менее трехфунтового, а еще лучше 6-фунтового с достаточным числом снарядов, то такое орудие могло бы быть испытано». То есть речь шла о скорострельных пушках калибра 76 или 95 мм, которые, по мнению артиллеристов, представляли тогда больший интерес, чем автоматические орудия.

4,2-линейный пулемет системы Максима модели 1886 г. с воздушным охлаждением и простым треножным станком Норденфельда, доставленный в Россию в 1888 г. Экспозиция ВИМАИВВС, г. С.-Петербург

Военный министр генерал П.С. Ванновский все же приказал заказать Максиму несколько экземпляров пулемета под русский 4,2-линейный патрон и провести новые испытания в сравнении с картечницей Норденфельда. Таким образом, кандидатами на принятие на вооружение оказались два варианта продукции фирмы «Максим — Норденфельд» — «рукояточная» или «автоматическая» картечницы.

8 марта 1888 г. в. манеже Аничкового дворца из 4,2-линейного пулемета Максима производства 1886 г. стрелял царь Александр III — этот пулемет на треножном станке перешел на хранение в Артиллерийский музей. А с 7 по 23 мая 1888 г. прошли уже куда более серьезные опытные «стрельбы из пулеметов Максима и Норденфельда» на Главном артиллерийском полигоне в присутствии генерал-майоров Эрна и Кирпичева, полковника Литвинова, капитанов Зенькова и Лангенфельда, штабс-капитана Керна. Испытания прошли не слишком удачно — энергии отдачи не хватало для надежной работы системы. Один 4,2-линейный «Максим», как уже указывалось, в 1893 г. передали «для усиления» Памирскому отряду, где он прослужил до 1900 г.

В 1888 г. испытали и 37-мм автоматическую пушку. Военное министерство почти сразу передало его Морскому. Испытания на Охтинской морской батарее не выявили особого превосходства перед 37-мм револьверной 5-ствольной пушкой Гочкиса в качестве «противоминной». Тем не менее в 1889 г. Морское министерство заказало две автоматические пушки для дальнейшего изучения, в 1890 г. они прошли испытания.

Фирма «Максим — Норденфельд Ганз энд Аммунишн Компани Лимитед» была полна энтузиазма и даже, как сообщал в ГАУ ее доверенный Н.И. Кабат в письме от 15 марта 1891 г., «еще в 1889 г. доказала на деле Русскому Правительству свое желание установить производство орудий здесь, заарендовав завод в Петербурге, но вследствие неимения заказов должна была от него отказаться».

16 апреля 1891 г. на вооружение Русской армии была принята магазинная «трехлинейная» винтовка системы С.И. Мосина под разработанный Н.Ф. Роговцевым новый патрон с бездымным порохом. Соответственно в 1891–1892 гг. у «Максим — Норденфельд» приобрели первые пять пулеметов под 3-линейный винтовочный патрон. Эти пулеметы работали несколько лучше. Совместными усилиями офицера Главного артиллерийского полигона капитана Н.Н. Жукова и техника компании «Максим — Норденфельд» Миллера был разработан надульник — усилитель отдачи. Впоследствии такое устройство ввели и в другие модификации системы Максима. Надульник — усилитель отдачи стал первым, и довольно существенным, новшеством, внесенным в пулемет русскими специалистами.

На дополнительные испытания были представлены двенадцать 3-линейных пулеметов с переделанными замками (затворами), и испытания дали, наконец, положительные результаты. Артком признал такие достоинства пулемета перед картечницами, как автоматическое действие, меньшая масса, меньшая опасность затяжного выстрела, наличие холщовой ленты вместо сложных магазинов. Эти 12 пулеметов передали для войсковых испытаний в Туркестанский военный округ.

Пулеметами заинтересовалась Комиссия по вооружению крепостей, признавшая их важным «вспомогательным противоштурмовым средством».

ПУЛЕМЕТЫ ПОСТУПАЮТ НА ВООРУЖЕНИЕ

28 мая 1895 г. «высочайшим повелением» решено было «ввести в состав вооружения крепостей 3-линейные автоматические пулеметы Максима». Они должны были заменить стоявшие в крепостях «4,2-лин пулеметы», т. е. картечницы. Артком ГАУ счел что «хотя пулеметы полезны и в береговых и в сухопутных крепостях», «на первое время» нужно вооружить ими передовые форты важнейших западных крепостей — Варшавы, Новогеоргиевска, Зегрже, Брест-Литовска, Ивангорода, Ковно и Осовца — а также «выразил желание, чтобы в будущем такие пулеметы готовились в России».

7,62-мм пулемет Максима («Максим — Виккерс») обр. 1895 г. на крепостном колесном лафете с броневым щитом. Экспозиция ВИМАИВВС, г. С.-Петербург.

Пулеметы включили в общий план перевооружения крепостей. Особое совещание, собиравшееся в феврале — марте 1895 г., признало необходимым иметь 24 пулемета в «составе особого Черноморского запаса орудий в Одесском военном округе». Представителю «Максим-Норденфельд» в С.-Петербурге действительному статскому советнику А.И. Палтову (позже он представлял и Датский Синдикат при закупке ружей-пулеметов «Мадсен») выдали запрос об условиях закупки 250 пулеметов. Заявленная цена 347 фунтов стерлингов 4 шиллинга и 4 пенса за пулемет (что равнялось 3266 руб.) не устраивала ГАУ, как и цена, уменьшенная Палтовым до 320 фунтов без учета запасных стволов. Тем более, что указанные выше двенадцать 3-лин пулеметов с улучшенными замками были закуплены для испытаний по цене 245 фунтов за штуку. В октябре 1895 г. на переговоры в Санкт-Петербург специально приезжал Альберт Виккерс, вновь объявивший цену в 347 фунтов. На запросы ГАУ к офицерам, находившимся в то время за границей (полковнику Федорову и военному агенту во Франции подполковнику князю Енгалычеву), пришел ответ, что парижская фирма «Баррикан и Марр» предлагает пулеметы с седельными вьюками по 7405 франков, что равнялось 293,5 ф. ст., а берлинская фирма «Людвиг Лёве унд К°» — по 5 930 марок, то есть 290,25 ф. ст. Виккерс вернулся в Лондон, а вскоре фирма согласилась на цену 300 ф. ст. (2830 руб.) за пулемет в комплекте и 4,5 ф. ст. за запасной ствол. Наконец, с учетом неизменности суммы, ассигнованной на закупку, решили вместо планировавшихся 250 заказать 150 пулеметов для крепостей и 24 для особого запаса — все на крепостных лафетах, с запасными частями (но без запасных стволов). Такое решение Военный совет принял 4 мая 1896 г., в соответствии с представлением ГАУ. Фирма «Виккерс, сыновья и Максим» получила заказ на 174 пулемета под 3-линейный патрон обр.1891 г. «Виккерс, сыновья и Максим» выговорила себе и монополию на русские заказы на пулеметы Максима. 348 запасных стволов — по два на пулемет — поручили изготовить Тульскому оружейному заводу «ввиду очевидной экономии» (13 рублей за ствол против 42 при закупке в Англии). Так был сделан первый шаг к постановке производства пулеметов в России.

Поступившие пулеметы в 1897 г. испытали на полигоне Офицерской стрелковой школы. Артиллерийский Комитет уже тогда счел, что «с технической точки зрения не встречается препятствий для передачи пулеметов пехотным и кавалерийским частям». И в 1897–1898 гг. в «среднеазиатских владениях» — войсках Оренбургского, Туркестанского и Амурского округов — прошли испытания три взвода 3-линейных пулеметов. Причем различались и конструкция испытывавшихся пулеметов, и их установки: пулеметы с водяным охлаждением на трех типах установок — полевых запряжных лафетах, складных треножных станках, приспособленных к перевозке во вьюках; один «легкий пулемет без кожуха, переносимый за спиной человека в виде ранца», т. е. с воздушным охлаждением и складной треногой. Испытания велись под наблюдением полковника Жукова, по словам которого, пулеметы «показали себя страшным противоштурмовым средством». «Внести… проект заключения по поводу различных переделок» в пулемете Канцелярия Арткома поручила полковнику Жукову, подполковнику Керну и капитану Маркевичу. Жуков составил баллистические таблицы пулеметов, Керн — первое официальное описание пулеметов для войск.

Между тем вопрос выбора системы пулемета все еще исследовался, и достаточно широко. «Максим» занял прочные позиции, но уже получил сородичей — на рынке уже были представлены пулеметы Манлихера 1885 г., «Кольт» 1895 г. (система Браунинга), «Гочкис» 1897 г., «Шкода» 1893 г. Но преимущество оставалось за «Максимом».

В 1898 г. сформировали 8 пулеметных батарей — по одной в каждой артиллерийской дивизии (наследие картечниц), пулеметы числились в «осадных артиллерийских парках». Поскольку было признано, что пулеметы «могут значительно увеличить поражение», в 1899 г. на сумму в 170 056 рублей закупили 58 штук для полевых войск, а пулеметные батареи начали переформировывать в роты и переводить их в пехотные дивизии. Кроме того, 50 пулеметов включили в состав береговой артиллерии. Через того же А.И. Палтова начались переговоры с «Виккерс, сыновья и Максим» о закупке 224 пулеметов. По согласованию с фирмой пулеметы заказали германской «Дойче Ваффен унд Мунишенфабрикен» (DWM, наследница «Людвиг Лёве и К°») — германская фирма имела уже контакты с Военным ведомством, да и транспортные расходы оказывались меньше. Однако стоимость пулеметов оставалась высокой — около 3 тыс. рублей золотом за штуку. На заводы обеих фирм отправились русские артиллерийские приемщики.

К 1901 г. четыре пулеметные роты имелись в Варшавском округе — в 4, 8, 6 и 16-й дивизиях, одна — при 3-й Восточно-Сибирской стрелковой бригаде в Квантунской крепости (стоит отметить, что к тому же 1901 г. пять пулеметных «отделений» по 8 пулеметов MG.01 системы Максима имелись и в германском рейхсвере). Штат пулеметной роты включал 5 офицеров, 98 нижних чинов, 37 лошадей, 8 пулеметов. Пулеметы в пулеметных ротах Русской армии были «ездящего типа» на колесном «пехотном» лафете высотой 1,83 м со щитом, одноконной запряжкой, пешей прислугой и пешими вожатыми. Такие же пулеметы ввели для гвардейских пехотных полков. А 25 января 1903 г. ГАУ направило в свое Оружейно-патронное отделение записку: «Для предполагаемого сформирования трех пулеметных рот при полках 15-й пехотной дивизии предназначены к отпуску 24 пулемета Максима крепостного образца, имеющиеся в особом запасе крепостного имущества, по переделке таковых в пехотный образец».

Итак, от начала рассмотрения вопроса до введения пулеметов на вооружение войск прошло 16 лет. И кроме вооружения крепостей уже опробовались варианты придания пулеметных подразделений пехотным дивизиям и полкам.

10 февраля 1902 г. Артком ГАУ признал необходимым «теперь же принять меры к установлению у нас производства 3-линейных пулеметов Максима». При этом речь шла о производстве пулеметов целиком собственными силами. Для переговоров по этому вопросу в Петербург прибыл известный оружейный предприниматель Василий Захаров, гражданин Франции, грек по национальности, хорошо владевший русским языком. Еще с 1870-х годов Василий Захаров уже был торговым представителем Норденфельда, затем — фирмы «Максим — Норденфельд». Он сыграл немаловажную роль в объединении Максима с концерном «Виккерс» и с 1895 г. стал основным торговым представителем «Виккерс».

7 декабря 1902 г. Захаров писал генерал-фельдцейхмейстеру великому князю Сергею Михайловичу: «Моя фирма предоставляет Артиллерийскому Управлению право на изготовление на ее Императорском заводе автоматических пулеметов Максима и других автоматических пушек Максима на следующих условиях.

Артиллерийское Управление уплачивает моей фирме по £80.00 (восемьдесят английских фунтов стерлингов) за каждое и всякое орудие Максима, изготовленное в России на заводе Артиллерийского ведомства… в течение десяти лет, считая с того дня, как первое орудие, изготовленное в России, удовлетворительно выдержит контрольное испытание. По истечении десятилетнего срока Артиллерийское Управление приобретает в собственность все права моей фирмы на эти орудия для России… В течение контрактного срока моя фирма обязуется сообщать Артиллерийскому Управлению о всех улучшениях как в автоматических орудиях Максима, так и в лафетах, боевых припасах и принадлежности, давать соответствующие детальные чертежи и т. д.; для полной взаимности Артиллерийское Управление со своей стороны должно сообщать моей фирме о всех улучшениях, сделанных им в тех же предметах». 11 декабря Начальник ГАУ доложил генерал-фельдцейхмейстеру, что «предполагается установить фабрикацию 3-линейных пулеметов Максима на Императорском Тульском оружейном заводе» (ИТОЗ) и соображения о необходимых для этого средствах. 6 марта 1903 г. начальник ИТОЗ генерал-майор А.В. Кун сообщил в ГАУ о возможности постановки на заводе полного производства пулеметов. С учетом неизбежного при новом производстве высокого процента брака стоимость изготовления одного пулемета составит 942 руб. при заказе 100 штук и 855 руб. при заказе 200 штук. С учетом затрат на постановку производства и «вознаграждение фирме» в 80 ф. ст. за каждый изготовленный пулемет стоимость одного пулемета при производстве в России составляла бы от 1611 до 1698 рублей, в то время как при покупке у англичан — 2288 руб. 20 коп. Уже эта экономия окупала затраты на постановку производства, не говоря уже о перспективе начать в России выпуск автоматического оружия.

7,62-мм пулемет Максима («Максим — Виккерс») обр. 1895 г. на крепостном колесном станке (лафете): вид сзади и слева (левое колесо условно не показано)

Выбор для этого Тульского оружейного завода был вполне обоснован. При постановке производства 3-линейной винтовки завод прошел основательную реконструкцию, включая обновление станочного парка, установку новых паровых машин, электростанции, имел неплохое по тем временам инструментальное производство, хорошо подготовленные кадры рабочих и мастеров, инженеров. Был и другой аргумент — в 1902–1903 гг., после выполнения срочной программы перевооружения армии 3-линейной винтовкой, завод остался недогружен заказами, а многие рабочие — без заработной платы. ГАУ считало «желательным установить изготовление автоматических пулеметов в России, так как помимо выгоды для казны производство это даст заработок рабочим, находящимся ныне в тяжелом положении, даст возможность изготовлять все запасные части к имеющимся уже пулеметам и вообще избавит от необходимости прибегать к заграничным заказам».

Проект вооруженного пулеметом квадрицикла, предложенный инженером Б.Г. Луцким в 1900 г., сильно напоминал появившийся в тот же год проект британского изобретателя Ф. Симса

Для ознакомления с производством начальник ИТОЗ просил командировать на завод «Виккерс, сыновья и Максим» начальника инструментальной мастерской завода гвардии капитана П.П. Третьякова и старшего классного мастера той же мастерской И.А. Пастухова. 30 августа 1903 г. ГАУ утвердило командировку Третьякова и Пастухова в Лондон. По результатам двухмесячной командировки Третьяков составил подробный отчет о постановке пулеметного производства, определил, что «производство пулеметов может быть установлено на Тульском оружейном заводе без серьезных затруднений», и предложил дополнить контракт обязательством фирмы доставить образцовый пулемет, технологические («построительные») чертежи, полную серию лекал, спецификацию специальных сталей. На берлинском заводе фирмы DWM русских военных специалистов встретили более радушно и делово — для фирмы, уже несколько лет выпускающей пулеметы Максима, столь «массовый» заказ был первым. Приемщик на DWM капитан Кржижановский составил свой отчет об изготовлении и приемке пулеметов на заводе.

27 февраля 1904 г. Артком ГАУ утвердил отчет об успешном испытании усовершенствованного замка пулемета системы Максима. Контракт с «Виккерс, сыновья и Максим» в окончательной редакции был подписан 9 марта 1904 г., компенсационные выплаты фирме остались без изменений — 80 ф. ст. за пулемет, при том, что общая стоимость каждого пулемета российского производства составляла 942 руб. (99,5 ф. ст.). ИТОЗ тут же получил заказ на 175 пулеметов, вопрос стал срочным — 26 января началась война с Японией. Работы по постановке производства возглавил Третьяков. «Виккерс» не торопилась с высылкой образцового пулемета и лекал. В начале июня 1904 г. начальник ИТОЗ Кун попросил прислать на завод пулемет из Офицерской стрелковой школы, а 20 июля распорядился начать изготовление лекал по этому пулемету. Только угроза разрыва контракта заставила англичан 7 августа сдать чертежи и спецификацию, а в октябре прислать образец пулемета.

ПУЛЕМЕТЫ ВСТУПАЮТ В БОЙ

В 1900 г. несколько пулеметных рот с крепостными лафетами одноконной запряжки отправили в Китай для участия в подавлении Боксерского (Ихэтуаньского) восстания. Дабы повысить подвижность, пулеметы цепляли к пеше-горным передкам от старых 3-фунтовых горных пушек. Кстати, при подавлении Боксерского восстания пулеметы «Максим» использовали также британские и германские войска. «Китайский» опыт утвердил русское военное руководство России, Великобритании и Германии в намерении создать в войсках постоянные пулеметные подразделения.

«Ездящий» пулемет «Максим» на полевом колесном лафете с одноконной запряжкой

«Ездящий» пулемет «Максим» на полевом колесном лафете с пароконной запряжкой и хозяйственной двуколкой в качестве передка

На март 1904 г. в Южной Маньчжурии было сосредоточено 59 батальонов и 39 эскадронов и сотен Русской армии при 140 орудиях и всего 8 пулеметах — в единственной пулеметной роте 3-й Восточно-Сибирской бригады. Кроме того, к началу Русско-японской войны 63 пулемета находились в крепости Порт-Артур, 12 — в крепости Владивосток, 8 — на Северном Сахалине и 4 — на Южном Сахалине. Кроме того в крепостях, включая Порт-Артур, оставались старые 4,2-лин картечницы. У японцев к началу кампании на Дальнем Востоке оказалась одна опытная рота с пулеметами «Гочкис» и одна с американскими картечницами Гатлинга.

Пулеметная рота 3-й Восточно-Сибирской бригады вошла в состав Восточного авангарда под командованием генерал-майора Кашталинского (8 батальонов, 32 орудия и 8 пулеметов), выдвинутого к реке Ялу в районе Шахедзы — Тюренчен — Фынхуанчен. В бою у Тюренчена 18 апреля 1904 г. пулеметная рота, помогая артиллеристам сдерживать атаки японцев, выпустила около 35 тысяч пуль и, по выражению генерал-майора Кашталинского, «легла костьми». Ценой потери всей матчасти и большей части личного состава пулеметная рота помогла отходящему 12-му Восточно-Сибирскому стрелковому полку пробиться к своим.

Взвод «ездящих» пулеметов на крепостных лафетах на укрепленной позиции

Большие потери нанесли японцам русские пулеметы под Бенсиу и при отражении первого же штурма Порт-Артура. 12 пулеметов, взятые из Владивостокской крепости, составили две пулеметные роты для полевых войск. 4 пулемета привезла с собой на театр военных действий Кавказская бригада. С началом войны на Дальний Восток перебрасывали пулеметные роты из Варшавского округа.

Русские пулеметчики проявили себя в боях за главную Ляояньскую позицию 20–21 августа 1904 г. Имевшиеся здесь укрепления войска старались удерживать до последнего. Ко времени сражения на р. Шахэ 214-тысячная русская Маньчжурская армия имела 32 пулемета, а 170-тысячная японская — 12. Все это — на фронте 90 км. Здесь проявились уже черты будущих позиционных боев, значение ружейного и пулеметного огня на ближних и средних дальностях, в то время как артиллерия решала огневые задачи на больших дальностях. Противники, не в силах продвинуться вперед, остановились на занимаемых рубежах и приступили к укреплению позиций в ожидании подкреплений, и оборонительные позиции пока строились бессистемно. Все же русские войска создали несколько линий окопов, соединенных ходами сообщения, создавали узлы сопротивления, окапывали позиции батарей, строили блиндажи и искусственные препятствия.

К 12 октября 1904 г. силы Русской армии в Маньчжурии составили около 300 тыс. человек (включая 319 батальонов, 153 эскадрона и сотни) при 1267 орудиях и 40 пулеметах. Как видим, пулеметы все еще составляли очень незначительную долю в вооружении армии. Накануне сражения под Мукденом, к началу февраля 1905 г. русские войска насчитывали 330 тыс. человек (370 батальонов, 142 эскадрона и сотни) при 1 476 орудиях и 56 пулеметах, т. е. в среднем по 1 пулемету на 5893 человека. Японские войска имели на то же время 1062 орудия и 200 пулеметов на 270 тыс. человек (263 батальона, 66 эскадронов), или 1 пулемет на 1350 человек.

По ходу действий, конечно, шло и обобщение боевого опыта. В частности, рекомендовалось не располагать пулеметы в редутах, где их быстро выявляли японские наблюдатели (артиллерия уже начала охоту за пулеметами), а ставить в линии окопов между редутами, на высотах с пологими скатами, готовить для каждого пулемета две-три позиции с удобным обзором и обстрелом впереди. Пулеметы рекомендовалось держать в укрытиях, позиции соединять укрытым ходом сообщения. Часть пулеметов располагали так, чтобы они могли вести по цепям противника фланговый огонь. «Инструкция Полевого штаба 1-й Маньчжурской армии» рекомендовала «подпустить противника на дистанцию действительного ружейного выстрела, никак не далее 1000–1200 шагов, а при возможности на 600–800 шагов, и только тогда открывать огонь» (интересно, что примерно те же дальности действительного огня будет указывать для пулеметов Боевой устав пехоты 1942 года).

Продолжилось формирование рот. В Офицерской стрелковой школе в г. Ораниенбаум открыли курсы подготовки пулеметных команд, в октябре — ноябре провели курс для офицеров и унтер-офицеров ездящих и вьючных команд, вскоре здесь создали курс по обучению унтер-офицеров и оружейных мастеров обращению с пулеметом Максима. Одним из тех, кто вел занятия с солдатами-пулеметчиками, оказался служивший на Ружейном полигоне школы В.А. Дегтярев — в будущем выдающийся советский конструктор автоматического оружия.

В Германии у фирмы DWM в небольшом количестве закупили вьючные пулеметы с лентами на 250 патронов, треножными станками по типу, принятому в армии Швейцарии, без щита, с вьючными седлами. В 1904 г. Военное министерство заказало 246 пулеметов с такими установками и 411 пулеметов «на лафетах», но до конца войны получить успели только 16 и 56 соответственно. Каждой пехотной дивизии придали по пулеметной роте (по 8 пулеметов), вьючных же рот удалось сформировать только две. В ходе войны части порой приобретали пулеметы на собственные средства — как, например, Кавказская казачья бригада. К концу Русско-японской войны Русская армия имела уже 324 пулемета. И все же Главнокомандующий на театре военных действий генерал Н.П. Линевич писал военному министру А.Ф. Редигеру 23 августа 1905 г. «Мы все же и поныне столь бедны пулеметами, что даже обидно». Закупленные в Дании для кавалерии ручные пулеметы Мадсена (речь о них впереди) попали в Маньчжурию в небольшом количестве.

«Пулемет Шеметилло» в экспозиции Музея КТОФ, Владивосток. Здесь в «пулемете» использованы пять японских винтовок «Арисака»

Пулеметы сыграли роль и при обороне Порт-Артура. К началу боевых действий на подступах к крепости Порт-Артур был «недовооружен» — для вооружения фортификационных сооружений сухопутного фронта крепости из требовавшихся 400 орудий и 48 пулеметов гарнизон имел 207 орудий и 38 пулеметов. Атаковавшая Порт-Артур 3-я японская армия Ноги имела 400 орудий и 72 пулемета, у защитников Порт-Артура было всего 646 орудий и 62 пулемета.

Недостаток пулеметов русские войска компенсировали различными импровизациями вроде «пулемета Шеметилло». Разработал его капитан 25-го Восточно-Сибирского стрелкового полка И.Б. Шеметилло (погиб на укреплении № 3 Порт-Артура). На деревянной раме крепили в ряд 5 или 10 «трехлинеек» (могли использоваться и трофейные винтовки «Арисака»), с помощью двух рычагов стрелок мог перезарядить сразу все винтовки и выстрелить залпом — пожалуй, последнее явление картечниц в России. Рамы ставили на опоры или снабжали катками и щитом.

Пулеметная рота Русской армии с «ездящими» пулеметами «Максим»

Русско-японская война дала богатый материал боевого использования пулеметов в различных видах боя, на равнинной и резко пересеченной местности, в полевых и крепостных укреплениях (в Порт-Артуре пулеметы, по сути, впервые действовали в условиях укрепрайона), в дневных и ночных боях, на малых, средних и больших дальностях. При этом пулеметы действовали и как «общедивизионное огневое средство», и как приданные отдельным частям. В боевых условиях были испытаны несколько типов установок (колесные лафеты, треноги, салазки, станки), со щитами и без них, различные способы перевозки. Ездящие пулеметы оказались наименее удобны, хотя в составе отдельной огневой группы «оказывали немалые услуги» при подготовке атаки огнем с флангов (хотя пробовали и стрельбу через головы своих войск) или при отражении атаки противника с дальних дистанций. Из войск шли жалобы на крайнее неудобство для полевых войск крепостных лафетов, с трудом перемещаемых на поле боя и очень плохо маскируемых. Впрочем, и «пехотные» колесные лафеты были немногим удобнее. Одноконная запряжка «ездяших пулеметов» с горным передком при внешней легкости оказалась малоповоротливой. Прицепку пулеметов приспособили к пароконной хозяйственной двуколке, на которой можно было возить прислугу, боекомплект и ЗИП — получилось подобие четырехколесного артиллерийского лафета. Решение это было вынужденным — на разработку нового лафета не было времени, а двуколки имелись в достаточном количестве. По предложению капитана Иванова, в войсковых мастерских на театре военных действий производились из подручных средств легкие, лучше маскируемые на местности пулеметные станки «салазочного» типа. Вьючные пулеметные роты проявили себя лучше, — работая плечом к плечу с передовыми частями пехоты, они наносили большие потери противнику, лучше маскировались и были не такой заметной целью, как пулеметы на колесных лафетах. Швейцарская тренога массой 20,4 кг на тот момент считалась лучшей установкой для горного театра военных действий. Однако треножные станки швейцарского типа позволяли вести огонь только в положении сидя, так что в войсках их переделывали для стрельбы лежа.

Вьючная пулеметная рота Русской армии

Появление пулеметов вызвало разработку для них различных сооружений — окопов с круговым обстрелом (размеры окопа зависели от типа установки, причем пулемет до боя располагался на дне окопа и выкатывался или переносился к брустверу для стрельбы), закрытых сооружений, называвшихся тогда «блиндированными гнездами» (подобные пулеметные гнезда с защитными перекрытиями, прототипы ДЗОТов, будут широко использоваться в Первой мировой войне).

Война привела ее участников к однозначному заключению: «Пулеметы приобрели громадное значение: позицию, усиленную искусственными препятствиями, на которой поставлены пулеметы, взять с фронта весьма трудно». Пулеметы вкупе со скорострельной артиллерией способствовали закреплению тактики наступления не сплошными, а разомкнутыми стрелковыми цепями, разделенными на ряды, перебежек и даже переползания группами под огнем, появлению в обороне сплошных линий траншей, повышению роли маскировки и ночных боев. Был поднят также вопрос о стрельбе из пулеметов с закрытых позиций — по аналогии со стрельбой артиллерийских орудий.

В то же время опыт войны подтвердил, что пулеметы не являются «четвертым родом оружия» (в дополнение к пехоте, кавалерии и артиллерии), но должны органически входить в состав войсковых частей и соединений. В последнем издании «Учебника тактики» генерала Драгомирова, вышедшем в 1906 г., в отдельной главе разбирался вопрос действия пулеметов на основе опыта Русско-японской войны. В частности, указывалось, что продвижение пулеметов в цепи позволит сделать эту цепь реже, не ослабив ее огня и уменьшив потери от огня противника. Отсюда — «при наступлении главная надежда на пулеметы легкого типа», если решен вопрос питания патронами в бою. «При обороне весьма полезно иметь пулеметы, обстреливающие подступы к важнейшим пунктам позиции. Здесь пригодятся и ездящие пулеметы, и пулеметы легкого типа».

ПОЯВЛЕНИЕ «РУССКОГО МАКСИМА»

В непростой обстановке неудачно складывающейся войны на Дальнем Востоке и начавшихся по всей России беспорядков в Туле ставилось производство пулемета Максима. В марте 1904 г. ИТОЗ получил наряд на 122 пулемета и ассигнования в 100 тыс. рублей. Начальник ИТОЗ А.В. Кун планировал изготовить первый пулемет к 1 сентября 1904 г. Но только 5 декабря 1904 г. под руководством П.П. Третьякова и И.А. Пастухова оружейники М. Зябрев, М. Судоплатов, И. Судаков собрали первый пулемет производства ИТОЗ. 8 декабря Кун направил в ГАУ рапорт, что пулемет «все установленные испытания выдержал вполне удовлетворительно», сделав без задержек и поломок 3000 выстрелов. Поскольку специальных сталей от «Виккерс» не поступило, на пулемет пошла сталь, использовавшаяся в производстве винтовок обр. 1891 г.

Наконец в мае началось серийное производство — пулемет, изготовленный 1 мая 1905 г., официально носил «№ 1». Наибольший вклад в постановку и развитие производства пулеметов «Максим» обр. 1905 г. на ИТОЗ внесли Павел Петрович Третьяков и Иван Алексеевич Пастухов.

Пулемет «Максим» производства ИТОЗ с номером 1 в экспозиции Тульского государственного музея оружия. Рядом — приспособление для правильного снаряжения ленты патронами

С октября 1905 г. началась сборка пулеметов с улучшенным затвором. В конце декабря 1905 г. начальник ИТОЗ сообщал в ГАУ, что готовы 32 пулемета и почти все части для сборки еще 105 пулеметов. Однако за 1905 г. ИТОЗ сдал только 28 пулеметов (в армию поступило 16). Недовыполнение нарядов во многом объяснялось недостатком станочного парка — заводу было необходимо еще около 700 различных станков. Правда, в 1904–1905 гг. ИТОЗ смог усилить свое оборудование на 600 станков, приобретенных, по преимуществу, за границей.

К производству изначально предъявили требование полной взаимозаменяемости деталей. Оно давно стало для русской оружейной промышленности обязательным, но теперь качественно возросли требования к точности и единообразию изготовления деталей и выдерживанию технических условий на них. Надо заметить, что Третьяков и Пастухов, находясь в 1903 г. на заводе «Виккерс», обнаружили, что в пулеметах фирма еще не добилась взаимозаменяемости — затвор, собранный из деталей четырех пулеметов, дал задержку уже на 20-м выстреле (затвор, или «замок», как его тогда называли, был самым сложным в изготовлении узлом). А представитель «Виккерс» Ю.К. Миллер, прибывший в Тулу в 1905 г., смог убедиться, что здесь достигнута взаимозаменяемость деталей замка. Но вот объемы производства были еще малы.

Пока в Туле ставили производство, военное министерство выдало очередной заказ берлинскому заводу DWM. Давно не является секретом ни то, что германская военная промышленность во многом поднялась на русских заказах, ни то, что она была весьма исправным поставщиком. А приемка заказанных пулеметов у DWM, для которой в Германию направили полковника П.П. Третьякова, полковника А.А. Кубасова (принявшего от него инструментальную мастерскую) и старшего мастера Д.Н. Смирнова, стала хорошим поводом, чтобы подробно ознакомиться с улучшениями, внесенными в технологию и организацию производства германскими специалистами.

Требовалась и помощь других артиллерийских заведений. В Журнале Хозяйственного комитета ИТОЗ от 7 февраля 1906 г. указывалось, что в счет наряда на 400 пулеметов надлежит получить: «от Брянского арсенала — 400 пар колес, от Ижевского завода — 400 штук больших щитов, 400 штук малых щитов, 400 штук осей, 1600 штук черновых пулеметных стволов».

Как и следовало ожидать, возникли проблемы с системой питания, а именно — с холщовой пулеметной лентой. В марте 1906 г. на Главном Артиллерийском полигоне испытали три английские ленты и четыре, изготовленные ИТОЗ. По отчету полигона, «ленты, изготовленные из английской ткани, оказались заметно лучше изготовленных из русской тесьмы» — в последних оказались тесны гнезда, слишком большая доля энергии подвижной системы расходовалась на извлечение патрона из ленты, что приводило к задержкам в стрельбе. Артком 23 февраля 1907 г. признал, что «совершенствование производства… тесьмы является насущной потребностью военного ведомства». Из различных испытанных ИТОЗ вариантов наилучшей оказалась тесьма рижской мануфактуры, поставленная «Шимунек и К°». Заказ на тесьму для пулеметных лент «Шимунек и К°» получил уже в 1906 г., тогда же 300 комплектов кожаных чехлов и сумок к пулеметам заказали тульскому цеховому С. Рабиновичу — привлечение «частной промышленности» ограничивалось такими заказами. Пулеметы потребовали совершенствовать и патронное производство. В рапорте Начальника ИТОЗ от 16 июля 1907 г. указывалось, что при стрельбе из пулеметов патронами Петербургского и Луганского заводов часты случаи пробития капсюлей, прорыва газов через капсюльное гнездо, выпадания пуль. Кроме того частицы оболочки пуль (особенно в патронах Тульского патронного завода) быстро засоряли надульник, в связи с чем в 1906 г. даже испытали два варианта измененных надульников, но они не показали видимых преимуществ.

За первые три месяца 1907 г. ИТОЗ сдал в Тульский отдел Московского артиллерийского склада 64 пулемета, за апрель — 24, май — 40, июнь — 72, июль — 56, август — 40. Всего же за 1907 г. — 448 (по другим данным, 440) «пехотных» и 77 морских (без лафетов) пулеметов. При этом за 1906 г. армии сдали только 73 пулемета из 145 произведенных (флоту сдали только 3), в 1907-м — 228 из 525, т. е. принималось около половины переданных заводом пулеметов. Не была еще отработана технология серийного производства, возникали задержки с поставкой сталей Ижевским сталеделательным заводом. Но до 1908 г. шло, по сути, опытное производство. За 1905–1908 годы изготовили 1376 серийных «сухопутных» пулеметов с запасными частями (820 «крепостных» и 556 «полевых») и 208 «морских».

Первые русские пулеметы попали и за рубеж — сразу после Русско-японской войны с просьбой о приобретении пулеметов обратилось к России болгарское правительство. 3 января 1906 г. «высочайше соизволено» было отпустить безвозмездно один крепостной и один вьючный пулемет с 20 000 патронов. Опыты с ними, видимо, произвели хорошее впечатление, Болгария намеревалась заказать ИТОЗ 144 пулемета вьючного и 115 крепостного типа, но, в конце концов, выбрала поставщиком ту же германскую DWM.

Опыт войны указал и на «желательность получения большей дальности» и настильности стрельбы, что способствовало принятию в 1908 г. 3-линейного винтовочного патрона с остроконечной пулей. Пришлось переделывать под него пулеметы — менять стойку прицела, переделывать патронник под новый профиль пули, для уменьшения импульсных нагрузок при стрельбе увеличивать диаметр отверстия втулки надульника. Решено было также облегчить сам пулемет (Артком определил такую задачу в начале 1909 года) и принять новый станок, который позволил бы иметь пулеметы и установки одного типа в пеших и конных пулеметных командах. Требования к новому станку сформулировали Артком ГАУ совместно с Офицерской стрелковой школой.

Принятие в 1907 г. в Австро-Венгрии на вооружение сравнительно легкого 8-мм пулемета системы А. Шварцлозе заставило ускорить исследования «легких» и «облегченных» пулеметов в других странах.

Летом 1908 г. свой вариант облегченного до 18,48 кг пулемета прислал для испытаний и Максим. В июле 1909 г. «Виккерс» прислала новый вариант массой 11,36 кг — разработку «легкого» пулемета фирма вела уже несколько лет, и русские специалисты весьма интересовались этими работами. В частности, специалисты «Виккерс» заменили бронзовые и чугунные детали стальными (предлагалось даже делать некоторые детали из дюралюминия), перекомпоновали и упростили замок, облегчили короб пулемета, ввели новый надульник, попутно улучшили конструкцию спусковой тяги. Новый пулемет «Виккерс», его треножный станок и патронная коробка могли переноситься в виде ранцев тремя номерами расчета.

Артком отметил «замечательную легкость» нового пулемета «Виккерс», а 3 декабря 1909 г. ГАУ предписало ИТОЗ «установить как можно скорее производство легких пулеметов Максима с тем, чтобы сдача их началась с августа 1910 г.», при этом на 1910 г. давался наряд в 600 пулеметов. 29 января 1910 г. «Виккерс» доставила на ИТОЗ свой образцовый «легкий» пулемет. Он работал с задержками, но и тулякам пришлось вносить в свои опытные пулеметы ряд изменений. Для облегчения пулемета ряд деталей из бронзы (рукоятки управления, приемник, кожух ствола и другие — кроме втулки ствола и пароотводной трубки в кожухе ствола) по примеру англичан и немцев (пулемет MG.08) заменили стальными. Испытания в середине 1910 г. «облегченного» пулемета «Виккерс» на треноге с отделяемым колесным ходом на полигоне Офицерской стрелковой школы показали, что он «вовсе не давал автоматической стрельбы ни старыми, ни новыми патронами». Заметим, что это была первая, еще не серийная модель модифицированного пулемета «Виккерс», известного в нашей стране как «Виккерс» 1910 г. Англичане еще только ставили производство новой модели (ставшей впоследствии знаменитой и широко распространившейся в мире) и торопились в рамках договора «застолбить» его в России. Характерно, что в ходе испытаний стрельбу из пулеметов вели под большими углами возвышения и склонения, — кроме необходимости применения пулеметов в крепостях тут сказался опыт боев в горной местности в ходе Русско-японской войны. При такой стрельбе часты были «неотдача» подвижной системы из-за ее веса или недоход затвора из-за недостаточного усилия возвратной пружины. «Виккерс» улучшила конструкцию, но все же наиболее соответствующим требованиям ГАУ был признан тульский «облегченный» пулемет. С учетом того, что для ИТОЗ пулеметное производство было делом сравнительно новым, «выигрыш» у именитой фирмы «Виккерс» был заметным успехом.

7,62-мм пулемет «Максим» обр. 1910 г. на колесном станке Соколова первоначального образца с откидными передними ногами, подушкой-сиденьем и роликом (катком) на хоботе

Однако и тульский облегченный пулемет нуждался в доработках. К октябрю доработанный пулемет был готов. Как это нередко случается, ряд мелких изменений дал заметное повышение надежности работы и удобства обращения. Доработка затвора и деталей приемника повысила надежность работы системы питания. Пастухов доработал конструкцию надульника. После долгих споров решено было ставить на ИТОЗ производство облегченного пулемета с изменениями, внесенными штаб-офицером завода по технической части полковником П.П. Третьяковым.

Под руководством Третьякова туляки подготовили также производство «легкого» пулемета, сдав первые два «легких» пулемета 15 июня 1910 г. Пулеметом массой «тела» 18,8 кг (с водой) предполагали вооружить конницу. Но Военное министерство для этих целей выдало заказ на «легкий» пулемет на треножном станке фирме «Виккерс» (при этом как туляки использовали некоторые черты «облегченного» пулемета «Виккерс», так и фирма «Виккерс» использовала ряд доработок, произведенных на ИТОЗ). Однако фирма задержала выполнение заказа. В начале мировой войны «легкие пулеметы Виккерса» показали недостаточную надежность, и их пришлось исправлять на том же ИТОЗ.

После испытаний облегченного тульского пулемета он был принят на вооружение под обозначением «станковый пулемет Максима обр. 1910 г.» с колесным полевым станком полковника А.А. Соколова. Кроме указанных изменений поменялся также прицел пулемета, детали короба и кожуха, затыльник, спусковая тяга. Пулемет обр. 1910 г. был действительно значительно улшен по сравнению с прототипом прежде всего в технологическом плане, однако вряд ли правильно утверждение, что «русские техники создали, по сути, новый пулемет». Тем не менее финансовые отношения с «Виккерс, сыновья и Максим» в рамках контракта пересмотрели, согласовав уменьшение вознаграждения. Положением Военного совета от 4 марта 1910 г. устанавливалось: «По контракту, заключенному 9 марта 1904 года Главным Артиллерийским Управлением с обществом «Виккерс, сыновья и Максим», уплачивать с 1 января 1910 г. по день окончания контракта 23 февраля 1915 года по 60 ф. ст. вместо обусловленных этим контрактом 80 ф. ст. за каждый готовый пулемет». В том же 1910 г. была принята и новая машинка для снаряжения пулеметных лент.

Станок же к пулемету был действительно новой и совершенно оригинальной конструкцией. После Русско-японской войны установился следующий взгляд на применение пулеметов: пулемет представляет сильное огневое средство, необходимое и для пехоты, и для кавалерии; пулемет необходим как при обороне, так и при наступлении, а потому конструкция и размеры пулеметов и установок должны позволить им всюду сопровождать войска, допускать скрытное передвижение, быструю установку на позиции. Разработка нового станка началась вскоре после Русско-японской войны и с опорой на ее опыт. Провели испытания нескольких полевых установок отечественной и зарубежной разработки, в том числе — предложенных офицерами, «бывшими в минувшую войну при пулеметах». П.П. Третьяков разрабатывал к пулемету свой вариант «горно-вьючной треноги», но наибольшее внимание привлекли треножные станки фирмы «Виккерс» и станок капитана Соколова, разработанный в 1907 г. при участии мастера Санкт-Петербургского орудийного завода Платонова и соединивший черты «салазочного» (допускающего перетаскивание ползком, стрельбу из положения лежа и маскировку в низкой растительности), колесного (возможность перекатывания на марше и на поле боя) и треножного (устойчивость, возможность стрельбы из положения сидя) станков. Доработка станка Соколова шла по результатам испытания в Офицерской стрелковой школе и в войсках. Станок приняли на вооружение под обозначением «станок обр. 1908 г.», но чаще он упоминался как «станок Соколова».

1

2

Передвижение пулемета «Максим» обр. 1910 г. на станке Соколова с помощью лямки на поле боя (1) и на марше (2)

О значении, которое придавалось пулемету и новому станку, свидетельствует присвоение Соколову, ставшему к тому времени полковником, Михайловской премии за 1912 г. Серийный выпуск новой модификации «Максима» и нового станка начался в 1911 г. Соколовым была разработана также пулеметная двуколка, изготавливавшаяся Санкт-Петербургским (впоследствии Петроградским) арсеналом, а затем — и Брянским арсеналом. Принятие двуколки было насущной проблемой — А.А. Брусилов, например, вспоминал, что когда в начале 1909 г. принимал 14-й армейский корпус в Варшавском округе, пулеметы в полках были «без запряжки, так что в случае войны пришлось бы их возить на обывательских подводах».

До полной «победы» станка Соколова к пулемету «Максим» использовалось еще четыре типа полевых установок: «полевой» колесный лафет со щитом и сиденьем для наводчика (очень похожий на «крепостной» лафет), тренога «Виккерс» обр. 1904 и 1909 г., тренога «Виккерс» обр.1910 г. с колесным ходом и щитом. Колесные лафеты были окончательно заменены в Русской армии станками Соколова или треножными станками к 1914 г., в связи с этим в 1913 г. поднимался вопрос об использовании освободившихся лафетов в качестве колесных стрелковых щитов (вопрос о стрелковых щитах был поднят также Русско-японской войной). Но если от тупоконечной винтовочной пули 5,5 — 6-мм щит защищал на дальности 50 шагов, то остроконечная пробивала его даже со 150 шагов, поэтому инженерные части этими лафетами не заинтересовались. Пулеметы на колесных лафетах еще оставались в училищах в качестве учебных — по крайней мере, они были у юнкеров в ходе революционных боев в Москве в октябре — ноябре 1917 г.

Среди множества поступавших в военное ведомство России проектов и предложений о способах использования пулеметов были весьма любопытные по сути, хотя и курьезные по исполнению. Например, проект защищенной пулеметной повозки С.Б. Апостолова (на нее в 1904 г. даже была взята привилегия), в которой лошадь впрягалась позади брички с тумбовой пулеметной установкой и бронещитом. Подобные проекты «подкатывания» пулеметов к позициям противника предлагались и десять лет спустя, в ходе Первой мировой войны — например, проект трехколесного «щита-тележки» П. Стрельцова с впрягаемой сзади парой лошадей, двумя пулеметами «Максим» и бронещитом.

Немало копий было сломано по повод установки пулемета, наиболее пригодной для кавалерии. После Русско-японской войны при Гродненском гусарском полку испытывались две системы «легких кавалерийских пулеметных лафетов», а при Ольвиопольском полку — лафет капитана Козловского — все неудачно. 10 июля 1906 г. «высочайше утверждено» постановление Государственного Совета обороны «принять для кавалерии пулеметы вьючной системы Максима». Однако вопрос о пулеметном вооружении кавалерии решался еще несколько лет. Особое совещание при Генерал-инспекторе пехоты не смогло дать конкретных рекомендаций, и военный министр Сухомлинов приказал «несмотря на неполную приспособленность для кавалерии принимаемого типа пулемета «Максим», ввести их ныне на вооружение конницы».

В кавалерии «Максим» обр. 1910 г. охотно приняли со станком Соколова.

В отношении «крепостных» пулеметов ситуация выглядела хуже. Во время опытной мобилизации в сентябре 1912 г. — в связи с 1-й Балканской войной — в крепости Осовец, например, выявилась нехватка против штата 24 пулеметов и 678 780 патронов к пулеметам — даже по заниженным нормам 1908 г., наблюдение и управление огнем крепостных орудий и пулеметов были слабыми. К тому же пулеметы на высококолесных лафетах оказались неудобны для стрельбы через амбразуры и приходилось ставить их на валганги. Неудивительно, что велись работы по замене колесных лафетов стационарными или переносными установками, однако в большинстве своем они остались опытными. Служивший по Главному Инженерному управлению генерал-майор И. Фабрициус разработал проекты легкой скрывающейся пулеметной башни и «бронированной трубы для скрывания пулемета Максима», которые должны были монтироваться за бетонным бруствером и быстро приводиться в боевое положение. В июне 1907 г. ГИУ даже предложило заводу «Парвиайнен» в Петрограде изготовить опытные установки Фабрициуса, но при всем остроумии конструкции приняты они не были.

В июле 1911 г. в Михайловской крепости провели опытные стрельбы из пулеметов на «треногах Виккерса». В протоколе № 1 комиссия по испытаниям указала, что при полном угле склонения «пулемет располагается так низко, что расположение его в капонире невозможно». По требованию коменданта Кронштадтской крепости, для укрытия пулеметов, поставленных на Алексеевском и Николаевском фортах для обороны со стороны суши, были установлены 24 «броневых поста», разработанных полковником Соколовым. Однако посты были недоработаны, и уже во время войны Артком решением от 3 ноября 1915 г. признал «необходимым сделать некоторые изменения в постах». В некоторых крепостях остались тяжелые пулеметы на крепостных лафетах, часть их в начале войны попала в пограничные дивизии.

Принятие десятилетней программы восстановления и развития армии и флота позволило улучшить финансирование производства нового оружия. В эту программу вошли и 1275 пулеметов для крепостей Ковно, Осовец, Новогеоргиевск, Брест и Владивосток (на сумму 5 100 000 руб.), причем в первую очередь ИТОЗ в июле 1910 г. получил наряд на 100 пулеметов для Владивостока, которые сдал к июлю 1911 г. (всего, согласно проекту 1910 г., Владивостокская крепость должна была иметь 268 пулеметов на сухопутном фронте и 56 — на береговом). Для вооружения сухопутного фронта Морской крепости Петра Великого на побережье Финского залива планировали 164 пулемета — пулеметы включали в состав «пулеметных батарей» артиллерии сухопутного фронта крепости.

По выполнении всей программы производства «облегченных» пулеметов обр. 1910 г. предполагалось переделать по его типу имеющиеся в войсках 2790 «тяжелых» пулеметов Максима (обр. 1905 г. и английские — заменой частей), но к последней операции приступили только в 1914 г. Для переделки старых пулеметов под остроконечный патрон начальник сборочно-пулеметной мастерской полковник А.А. Кубасов сконструировал вкладыш. Под новый патрон к началу Мировой войны успели переделать не все старые пулеметы, о чем свидетельствует сообщение ГАУ Начальнику артиллерийских снабжений Юго-Западного фронта от 12 октября 1914 г. о высылке из Тулы «в передовой запас Ровно 5 млн тупых патронов… для 100 тяжелых пулеметов».

Заметное влияние на пулеметное вооружение Русской армии оказала 1-я Балканская война 1912–1913 гг., в которой пулеметы применялись весьма интенсивно. В связи с этой войной в России провели учет запасов Военного министерства, причем оказалось, в мобилизационных запасах не хватало 24 % пулеметов, наличные патроны в большинстве старого образца (с тупоконечной пулей), а запасы новых патронов не обеспечивают даже норм, установленных в 1908 г. Причина малых норм и медленности заготовления патронов крылась, прежде всего, в регулярном срезании ассигнований. Все это пришлось учесть, составляя Программу по усилению армии. «Малая программа», ставшая законом 10 июля 1913 г. и рассчитанная на пять лет, основную долю средств направляла на развитие артиллерии, включая завершение поставок пулеметов по основному плану 1906 г., переделку «тяжелых» пулеметов в «легкие», а также окончание заготовления 3-линейных патронов к винтовкам и пулеметам. 24 июля 1914 г. была принята более масштабная «Большая программа по усилению армии», предусматривавшая доведение годового производства до 1000 пулеметов и 700 станков к ним, но к ее реализации даже не приступили. Уровень производства 1000 пулеметов в год считался предельным — в затрате средств на его увеличение свыше этой нормы просто не видели необходимости.

Пулемет «Максим» обр. 1910 г. на упрощенном станке Соколова из экспозиции Тульского государственного музея оружия. Вид спереди справа

Еще во время Русско-японской войны ставился вопрос о «расширении» Тульского оружейного завода, но по ее окончании власти было просто не до того. Но поскольку при новых нарядах на пулеметы на заводе продолжался выпуск и винтовок, и револьверов, для производства пулеметов требовались отдельные площади. ИТОЗ запланировал создание «двух новых пулеметных мастерских». Территория завода была ограниченна, и начальник ИТОЗ ходатайствовал перед ГАУ о выделении средств на строительство отдельной пулеметно-сборочной мастерской. Разрешение было получено еще 25 марта 1905 г. Финансовые трудности после Русско-японской войны и революции 1905–1907 гг. затянули решение вопроса приобретения нового участка. Только 21 мая 1912 г. Тульский Императорский Петра Великого оружейный завод с разрешения ГАУ приобрел у «Торгового дома Л.В. Готье» территорию, здания и оборудование «сталелитейного и механического завода». На строительство на этой основе нового пулеметного завода ГАУ выделило 1 300 тыс. рублей.

Производство пулеметов требовало наиболее точных для тех лет металлообрабатывающих станков и мерительного инструмента, высокой квалификации рабочих. Скажем, допуск на диаметр канала ствола по полям нарезов составлял 0,0028, по дну нарезов — 0,0031 дюйма. Некоторые же части замка пулемета «Максим» «притирались» друг к другу с точностью лекал, по которым делались. Если для производства 3-линейной винтовки требовалось 106 деталей и 540 лекал, то для производства пулемета «Максим» — 282 отдельные части и 830 лекал, а его станка — 126 частей и 234 лекала. Производство одного пулемета «Максим» занимало 2448 операций, 2422 перехода, 700 рабочих часов и загрузки 40 станков в сутки. Чистое время производства одной винтовки — 35 часов, одного пулемета — 500 часов, пулеметного станка — 170 часов. Для изготовления пулеметных стволов использовали литую сталь с низким содержанием углерода и примесями марганца и вольфрама. Производство пулеметов в целом значительно увеличило расход в оружейной промышленности высококачественных углеродистых и легированных сталей.

Динамику производства пулеметов, станков, частей к ним и вьюков можно увидеть из следующей таблицы, составленной по работам А.А. Маниковского и В.С. Михайлова.

Год

ИТОЗ

Брянский арсенал

Пулеметы Максим

Станки Соколова

Вьюки

Колеса пулеметные

Ящики для патронных лент

Тяжелые

Облегченные

Легкие

Учебные

Морские

1906

145

―

―

―

3

-

-

―

―

1907

488

―

―

―

77

-

-

―

―

1908

783

―

―

―

128

-

-

―

―

1909

283

―

―

―

101

-

-

―

―

1910

604

―

10

―

86

430

-

2 995

6 000

1911

312

160

5

112

7

200

-

1 165

10 000

1912

―

585

―

150

―

510

1 090

3 380

6 970

1913

―

732

―

―

56

490

3 800

1 130

10 815

Всего до 1914 г. в России изготовили 4782 пулемета, включая учебные и опытные.

«Морские» пулеметы «Максим» на кораблях ставились на тумбовые установки с большими углами возвышения. Для флота предлагался также колесный десантный лафет, отличавшийся от полевого разве что меньшей массой, шириной хода (для установки в шлюпку) и меньшими размерами щита, но он не был принят.

СЛУЖБА ПУЛЕМЕТОВ

С постановкой собственного производства «Максима» началось широкое внедрение пулеметов в войска, широкое обсуждение постановки пулеметного дела и активное обучение личного состава пулеметных команд. Военное руководство признавало, что «пулеметы должны быть принадлежностью войск», и потому пулеметные комары решено было иметь не при дивизиях, а при полках. 10 июля 1906 г. Совет Государственной обороны утвердил представление военного министерства о необходимости иметь в каждом пехотном полку и каждой кавалерийской дивизии пулеметную роту 8-пулеметного состава. Пулеметные команды 8-пулеметного состава ввели и в стрелковые полки. Нормы запасов вооружения и боеприпасов устанавливались, исходя из оценки отдельных сражений Русско-японской войны, а также из взглядов Главного Управления Генерального Штаба (ГУГШ), что будущая война продлится 2–6 месяцев, максимум — год. По нормам Мобилизационного управления ГУГШ, утвержденным в январе 1908 г., на один пулемет, находящийся в войсках, полагалось 75 тыс. патронов, в крепостях — 30–50 тыс. Комиссия военного министерства в 1910 г. оставила эту норму запасов военного времени без изменений (хотя многим было ясно, что она занижена), а запас пулеметов установила в 10 % от общего числа в войсках. По штатам и подготовке пулеметные команды по-прежнему напоминали легкие артиллерийские батареи.

Пулеметная команда 11-го пехотного Псковского полка с пулеметами «Максим» на крепостных лафетах. Тула, 1911 г.

Пулеметная команда на марше (с русской открытки). Пулеметы на двуколках, часть прислуги идет пешком

21 мая 1910 г. Главный Штаб разработал штаты конно-пулеметных команд по 4 пулемета «Максим» во вьюках. На основе «высочайше утвержденного» 8 августа 1910 г. доклада Военного совета с января 1911 г. началось формирование конно-пулеметных команд при 19 регулярных кавалерийских и 7 казачьих полках. Но в 1912 г. вместо полковых начали формирование. дивизионных конно-пулеметных команд 8-пулеметного штата с пулеметами «Максим». Заметим такую деталь: если в пеших пулеметных командах на каждый пулемет полагался дальномерщик с переносным дальномером, то в конно-пулеметной команде — один дальномерщик на 2-пулеметный взвод.

Пулеметная команда на марше. Прислуга едет на двуколках и верхом

Устав пулеметных команд определял пулемет как «вспомогательное оружие пехоты и конницы, дающее с узкого фронта в наикратчайший срок сильнейший, сосредоточенный и меткий пулевой огонь, но вместе с тем требующее, вследствие своей скорострельности, весьма большого расхода патронов». Признавалось, однако, что «благодаря своей подвижности и мощности огня, пулеметы являются действительным средством огневого боя, как на фронте, так и в особенности на флангах», значительно увеличивающим не только оборонительную, но и наступательную силу как пехоты, так и конницы. Осознавалось, что автоматическое оружие придало войскам качественно новые огневые возможности. Но накануне войны пулеметные команды, по сути дела, составляли своего рода полковую артиллерию (реальная полковая артиллерия будет создана уже после Первой мировой и Гражданской войн).

Началась регулярная подготовка пулеметных команд. В 1911 г. при Офицерской стрелковой школе организован специальный месячный курс для штаб-офицеров пехоты и кавалерии, «наблюдающих за пулеметными командами в войсках», по сути, готовили для войск инструкторов пулеметного дела. Весьма способствовали изучению «нужд пулеметного дела» общевойсковые и специальные сборы. В 1908 г. в Варшавском военном округе в опытном порядке провели первые сборы пулеметных команд, для наблюдения на сборы направили полковника Н.М. Филатова. В 1910 г. пулеметные сборы прошли в Варшавском и Виленском военных округах по инициативе самих округов. Войсковые сборы 1912 г. были самыми крупными перед мировой войной. В 1913 г. пулеметные сборы проводились по округам — так, в июле — августе специальные сборы прошли 40 пехотных пулеметных и 3 конно-пулеметные команды частей Московского военного округа у с. Клементьево. Для стимулирования наводчиков пулеметов, которые числились среди самых квалифицированных солдат-специалистов, 22 июня 1912 г. утвержден нагрудный знак «3а отличную стрельбу из пулемета» трех степеней.

Расчет вьючного пулемета «Максим». Пулемет со станком Соколова — во вьюке

Знак Русской армии «За отличную стрельбу из пулемета» (выставлялся на аукционе «Лейбштандарт»)

«РУЖЬЯ-ПУЛЕМЕТЫ»

Громоздкость первых пулеметов Максима, закупавшихся Россией, естественно, вызвала интерес военного руководства к «легким» пулеметам. В 1900 г. отставной ротмистр австрийской службы барон Адольф Одколек фон Аугезд представил русскому военному ведомству пулемет своей системы массой чуть более 10 кг под германский патрон. Пулемет имел автоматику с газовым двигателем, своеобразное ленточное питание (в качестве ленты использовался простой шнур, на котором патроны крепились узелками), плечевой упор и высокую сошку. Пулемет испытали на Главном Артиллерийском полигоне и в Офицерской стрелковой школе, после чего по приказу военного министра Куропаткина Одколеку предоставили возможность на казенные средства приспособить свою систему под русский патрон и доработать на Сестрорецком оружейном заводе. Потерпев неудачу, Одколек вернулся в Австро-Венгрию.

Вопрос о легком возимом пулемете остро поставила Русско-японская война. Он был нужен кавалерийским частям, действовавшим на театре военных действий. К 1904 г. практически единственным предлагавшимся на рынке образцом такого оружия был датский пулемет Мадсена. Им и заинтересовалось русское военное ведомство. В России, впрочем, «общество» предпочитало объяснять выбор датской модели влиянием вдовствующей императрицы Марии Федоровны — бывшей датской принцессы Дагмары. Ведь и в самой Дании пулемет Мадсена приняла тогда только морская пехота.

Демонстрация пулемета «Мадсен» на легком треножном станке

Первый серийный ручной пулемет, получивший в России название «ружье-пулемет» (также перевод французского названия «fusil-mitrailleur»), стал результатом работ офицера Мадсена и конструктора-оружейника Расмусена над «автоматической» винтовкой. В 1890 г. винтовку переработали при активном участии другого офицера датской армии, лейтенанта Й.Т. Скоуба (в нашей литературе для фамилии Schouboe используются также транскрипции Шубё и Шоубое, пулемет же часто именовался также «системой Скоуба»), превратив в конце концов в легкий пулемет с сошкой и возможностью установки на треножный станок. И с 1900 г. вновь созданный пулемет выпускался в Копенгагене «Данск Реккюлриффель Сюндикат». Ставший генералом, а в 1901 г. — и военным министром — Мадсен активно продвигал пулемет.

В сентябре 1904 г. на Главном артиллерийском полигоне и Ружейном полигоне Офицерской стрелковой школы испытали ружье-пулемет Мадсена, полученное через представителя Синдиката в Санкт-Петербурге А.И. Палтова. Начальник Офицерской стрелковой школы отметил, что «ружье-пулемет… обладая вполне хорошей меткостью, отличается легкостью, подвижностью, удобоприменяемостью к местности и вместе с тем представляет малую цель, почему несомненно принесет пользу армии». Инспектор кавалерии просил о безотлагательном заказе 200–250 ружей-пулеметов Мадсена. 15 сентября 1904 г. заключили первый контракт с Синдикатом на поставку 50 ружей-пулеметов под русский 7,62-мм винтовочный патрон, с прицелом, насеченным до 2400 шагов (1706 м). В соответствии с положением Военного совета от 5 февраля 1905 г. был заключен контракт еще на 200 ружей-пулеметов. Пулеметы закупались вместе с вьючными седлами, кобурами, парными седельными сумками и патронными вьюками. Поскольку Дания, как нейтральное государство, не могла поставлять оружие воюющей державе, поставки держались в секрете, а оружие в Русской армии получило обезличенное название «ружье-пулемет обр. 1902 г.». Поставки первых партий шли через Штеттин и русско-австрийскую границу, затем — через Ревельскую и Санкт-Петербургскую таможню как частный груз, в ящиках с надписью «Железные изделия». Часть пулеметов поставила лондонская компания «Рексер Армз Компани». Случались накладки. Так, 17 апреля 1905 г. Ревельская таможня, не получив вовремя соответствующих документов, вскрыла ящик Р 187/204 и обнаружила там «пулеметы ручные» (пожалуй, единственный в то время случай, когда был использован термин «ручной пулемет»). Возникло подозрение, что оружие может предназначаться для революционеров. Не так уж необоснованно — чуть позже революционеры наладили тайные каналы поставки оружия в Россию почти по тем же маршрутам. Эпизод с таможней ГАУ уладило.

Первые пришедшие из Дании пулеметы на месте переделывались заменой приклада и установкой новой планки прицела рабочими, командированными на Ружейный полигон Офицерской стрелковой школы с Сестрорецкого завода. Предназначалось оружие для конно-пулеметных команд по 6 ружей-пулеметов, формирование которых было проведено по Главному Штабу в ноябре 1904 г. Конно-пулеметные команды начали формироваться при гвардейской кавалерии и проходили обучение в Офицерской стрелковой школе. Командующий генерал Линевич 20 июня 1905 г. телеграфировал в ГАУ: «Пулеметные ружья… ни в каком случае не могут заменить пулеметы… Однако ввиду медленности посылки пулеметных рот, считаю весьма желательным посылку пулеметных ружей образца гвардейских команд по два ружья на батальон». В «Сводке тактических указаний, данных начальниками в войну 1904–1905 гг.» говорилось: «Ружья-пулеметы [датского образца], как не имеющие станка и холодильника, оказались малопригодными… При стрельбе они дают сильный удар в плечо, что при учащенной стрельбе заметно отражается на меткости стрельбы, утомляет стрелка и вместе с тем отзывается и на управлении огнем». Ружья-пулеметы рассматривались пока как замена «настоящих» пулеметов, а поскольку они не могли давать столь же интенсивного и меткого огня, то вызвали некоторое разочарование в войсках. Из доставленных 250 ружей-пулеметов к октябрю 1905 г. 210 были распределены по 35 конно-пулеметным командам, 40 оставлены в стрелковой школе (включая 12 в двух пеших пулеметных командах школы). 24 конно-пулеметные команды сформированы на Дальнем Востоке частями регулярной кавалерии и полками Кавказской сводной казачьей дивизии. В конце февраля 1906 г. их штатно включили в состав полков.

Кроме того, 14 апреля 1905 г. командир Отдельного корпуса Пограничной стражи подал запрос об условиях поставки «пулеметов т. н. Датской системы». Ввиду секретности дела все переговоры могли идти только через ГАУ, и 11 мая Штаб Отдельного корпуса обратился в ГАУ с просьбой «принять на себя труд заказать… для Заамурского округа 24 пулемета», потребных «для обороны мостов, тоннелей и других сооружений Восточно-Китайской железной дороги». 23 июня шеф Отдельного корпуса Пограничной стражи Коковцев получил «соизволение» на расход на это «30 000 рублей на счет Общества КВЖД». Заказ дали, ружья были поставлены в октябре.

Хотя никаких определенных данных о боевой эффективности ружей-пулеметов обр.1902 г. еще не было, 9 июля 1905 г. с Синдикатом был заключен третий контракт — на поставку 1000 ружей-пулеметов, 100 000 магазинов и 125 «снаряжателей». Но 23 августа был подписан Портсмутский договор, и эти 1000 ружей-пулеметов, оконченные поставкой — «по причинам беспорядков в наших прибалтийских губерниях» — только к концу 1906 года, «остались без назначения».

По окончании войны оружие чаще упоминалось в документах уже под «собственным» именем — «Мадсен». С развертыванием в стране революционных событий в 1905–1907 гг. этим пулеметам — как и «Максимам» — нашлось назначение на «внутреннем фронте». Ну и, разумеется, широко применяли. Военный совет 3 февраля 1906 г. решил «отпустить Донскому казачьему войску 60 пулеметов Мадсена … для самообороны станиц» — правительство постоянно кидало казаков на подавление революционных выступлений, так что нападений на станицы приходилось опасаться всерьез. Не меньшую тревогу испытывали и владельцы крупных имений. Предводитель московского дворянства князь Трубецкой даже закупил у Военного министерства «для охраны имения в Херсонской губернии» ружье-пулемет «Мадсен» с патронами.

В нашей литературе установилось утверждение, что ружья-пулеметы не были оценены по достоинству и после Русско-японской войны переданы в крепости. Но это не совсем так.

Действительно, в постановлении Совета Государственной обороны, «высочайше утвержденном» 10 июля 1905 г. (т. е. через день после последнего заказа ружей-пулеметов), признавалось необходимым «принять в кавалерии пулемет, одинаковой с пулеметом в пехоте системы Максима вьючный». Тем не менее в 1906 г. начали отпуск оставшихся ружей-пулеметов в кавалерийские и первоочередные казачьи части сначала Кавказского, а затем и других округов из расчета по 6 боевых и 1 учебное ружье-пулемет на полк. В 1908 г. «ввиду осложнений на Персидской границе» их отпустили и второочередным казачьим полкам Кавказского округа.

Ручной пулемет «Мадсен» без магазина и сошки. Дания. Пулеметы, заказанные Россией, получили обозначение «ружье-пулемет обр. 1902 г.»

Конно-пулеметные команды с ружьями-пулеметами приняли участие уже в первых пулеметных сборах осенью 1906 г. В 1907 г. на Ружейном полигоне прорабатывалась возможность установки «ружья-пулемета обр. 1902 г.» на испытывавшийся в России бронеавтомобиль фирмы «Шаррон, Жирардо и Вуа». «Мадсены» вызвали в целом не слишком хорошие отзывы. Кроме малой меткости (в сравнении, видимо, с «Максимом») указывались такие недостатки, как порча и заклинивание ствола при стрельбе, быстрый нагрев и невозможность быстрой смены ствола (которая требовалась после 400–500 выстрелов), невзаимозаменяемость запасных частей. Отзыв, данный по опыту применения «Мадсенов» частями 1-го Сибирского корпуса, гласил: «Ружья-пулеметы (датского образца), как не имеющие станка и холодильника, оказались малопригодными… При стрельбе они дают сильный удар в плечо, что при учащенной стрельбе заметно отражается на меткости стрельбы, утомляет стрелка и вместе с тем отзывается и на управлении огнем». К тому же сложная система с большим количеством мелких частей требовала продолжительного обучения пулеметчиков. Для обучения в 1909 г. разработали надульник для холостой стрельбы, но его применение увеличивало износ деталей пулемета. Ремонт ружей-пулеметов производил ИТОЗ, но запасных частей на нем не производили, и в 1910 г. пришлось специально заказывать их Синдикату. Из войск приходили запросы «не признается ли возможным заменить… пулеметные ружья пулеметами системы вьючных пулеметных рот» (т. е. — «Максимами» на треногах).

Вопрос о пулеметах для кавалерии был разрешен после принятия к пулемету Максима обр. 1910 г. станка Соколова, конструкция которого позволяла перевозить пулемет и станок во вьюках. Решено было заменить ружье-пулемет обр. 1902 г. в кавалерии пулеметом обр. 1910 г. 21 мая 1910 г. Главный Штаб разработал штаты конно-пулеметных команд (по 4 пулемета «Максим»), а оставшиеся команды с ружьями-пулеметами для отличия стали именовать «ружейно-пулеметными».

К 1 января 1911 г. в 137 кавалерийских, конных и казачьих полках и 4 казачьих дивизионах в различных округах оставалось на вооружении 874 ружья-пулемета. «В складах свободными от назначения» оставалось 156 ружей-пулеметов. Кроме того, было 143 учебных ружья-пулемета и 48 негодных и требующих исправления.

Генерал-инспектор кавалерии в своем отчете за 1910 г. требовал упразднить ружейно-пулеметные команды, на что получил «высочайшее» согласие. Но с началом изъятия ружей-пулеметов осенью 1911 года, естественно, встал вопрос об их назначении. Военный министр первоначально предполагал направить их «на усиление казачьих частей второй очереди», но там не оказалось «обученного состава» пулеметных расчетов. Интерес Морского ведомства к этому оружию оказался недолгим. Тогда-то и решили передать ружья-пулеметы в крепости «в смысле оружия капонирного назначения» для ближней обороны и отражения штурма. Приказ об этом последовал 25 июля 1912 г., и к 24 октября 1912 г. в различных крепостях числилось всего 1127 ружей-пулеметов, еще 18 в трех артиллерийских училищах, на складах Киевского округа — 58 (из них 13 учебных), в Читинском складе — 20, в Казанском — 45, в Хабаровском — 11, в Георгиевском — 21.

Таким образом, передача «Мадсенов» в крепости произошла только через 7 лет после Русско-японской войны — в это же время, кстати, в крепости передавали и «Максимы» обр. 1905 г. За эти годы войска получили опыт обращения с подобным оружием, причем не только кавалерия, но и пехота: ружья-пулеметы были в нескольких пехотных полках, включая 177-й Изборский, 189-й Измаильский, 196-й Ингарский, откуда попали на склады. В крепостях ружья-пулеметы дополняли пулеметы «Максим». Так, например, пехотные части крепости Осовец, выдержавшей во время Первой мировой войны более чем полугодовую осаду, к началу этой войны имели ружья-пулеметы «Мадсен», пулеметы «Максим» обр. 1905 и 1910 г., а также старые картечницы (всего — 200 разных пулеметов).

Ручной пулемет «Гочкис» с двуногой сошкой и задней опорой. Жесткой ленты (полосы) нет

Передача в крепости «Мадсенов» еще не означала отказа от «легких» пулеметов вообще. Напротив, их изучение продолжалось. Упомянутый выше Одколек успел продать права на свою систему французской компании «Гочкис э Компани», где инженеры Л. Бене и Х. Мерсье создали на ее основе станковый пулемет, а в 1909 г. «Гочкис» представила на рынок ручные пулеметы массой 7 и 10 кг, сразу же заинтересовавшие русских специалистов. Оружейный отдел Арткома ГАУ решил испытать в России «тяжелый образец» ручного пулемета с быстросменным стволом с радиатором. Хотя испытания на Ружейном полигоне прекратились в связи с поломкой ствольной коробки, Оружейный отдел, «принимая во внимание… распространение в иностранных армиях наряду с пулеметом также и ружей-пулеметов» (США, Япония), решил продолжить испытания, и через представителя фирмы инженера К.М. Соколовского был выдан заказ на 3 пулемета. В 1912 г. фирма представила «образец для воздушного флота» с пистолетной рукояткой вместо приклада, специальным прицелом и вертлюжной установкой (в России с 1912 г. изучалась возможность вооружения ружьями-пулеметами дирижаблей и аэропланов). 23 июля 1914 г. «Гочкис э Компани» непосредственно выслала 4 комплекта пулеметов в Офицерскую стрелковую школу.

В 1913 г. русских специалистов заинтересовал американский пулемет системы С. МакКлена и И.Н. Льюиса. Его производством уже занялось «Бельгийское общество автоматического оружия», и в начале июля 1913 г. представитель Общества Б.Г. Варбуртан доставил в Петербург образец пулемета с запасными частями и 250 магазинами. Его выдали было Офицерской воздухоплавательной школе, но Военный министр приказал передать пулемет в Офицерскую стрелковую школу. Прошедшие там испытания двух «Льюисов», согласно справке от 17 сентября 1913 г., выявили ряд недочетов. Главные нарекания вызвало охлаждение ствола, не позволявшее делать более 500–600 выстрелов (что считалось для пулемета мало). 9 июля ГАУ внесло в Военный Совет предложение закупить для испытаний в 1914 г. 10 ружей-пулеметов МакКлен-Льюиса, 3 — Гочкиса (для аэропланов), а также 2 легких пулемета Бертье (Бертье-Паши). 25 июля 1913 г. Военный совет утвердил закупку. С началом войны средства, ассигнованные на приобретение «Гочкис» и «Бертье», пустили «на усиление средств военного фонда», интерес же к «Льюису», видимо, сохранился. После испытаний 10 «Льюисов» доработанной системы в Офицерской стрелковой школе Начальник ГАУ распорядился передать их для обучения в Офицерскую кавалерийскую школу. Последняя от пулеметов отказалась, и распоряжением помощника военного министра пулеметы были переданы «на корпусной аэродром». Положительный отзыв Начальника ГАУ вдохновил Варбуртана предложить 8 августа — уже после начала войны — поставку 5000 ружей-пулеметов по 1500 рублей за комплект при уменьшении веса пулемета до 9,66 кг вместо 11,33 и с магазинами на 56 патронов. Однако выдавать новых заказов тогда не стали. Когда же потребность в таком оружии стала очевидна, пришлось ждать возможности заказа до конца 1915 года.

Вообще ружья-пулеметы в те годы, хотя и имелись в некоторых армиях, нигде не получили ясного места в системе вооружения, но нигде не ожидали существенной пользы для главного рода войск — пехоты. К тому же в ряде стран уже шли работы над «автоматической» (самозарядной, по современной классификации) винтовкой. Замена магазинной винтовки самозарядной хотя бы у лучшей, наиболее подготовленной части стрелков казалась куда более радикальным решением проблемы увеличения огневых возможностей пехоты. В России с 1908 по 1914 г. активно работала Комиссия по выработке образца автоматической винтовки. 2 апреля 1914 г. Комиссия сообщала: «В течение ближайшего будущего будет получено для полигонных испытаний три образца автоматической винтовки:

1) 12 экземпляров 3-х линейной винтовки подъесаула Токарева,

2) 10 экземпляров 6,5-мм винтовки полковника Федорова,

3) 10 экземпляров 3-х линейной винтовки г-на Браунинга.

…Так как во время произведенных Комиссией опытов ни одна из вышеперечисленных систем решительных преимуществ перед другими не обнаружила, по всей вероятности придется заказать каждого образца по 150 экземпляров».

Об этих работах еще придется вспомнить позже.

ПУЛЕМЕТЫ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

Потребность армии в вооружении определяло ГУГШ.

24 сентября 1910 г. Главный штаб отношением за № 4208 препроводил план снабжения армии пулеметами. В дальнейшем ГУГШ дало ряд дополнительных указаний по этому вопросу. В результате, по данным А.А. Маниковского, потребность в пулеметах исчислялась следующим образом:

В пехоте:

— 352 пулеметных команды 1-й очереди, по 8 пулеметов в каждой — 2816 шт.;

— 152 пулеметных команды 2-й очереди, по 8 пулеметов в каждой — 1216 шт.

В кавалерии:

— 32 пулеметных команды по 8 пулеметов в каждой — 256 шт.

Расчет пулемета «Максим» обр. 1910 г. на позиции. Пулемет — на треножном станке «Виккерс»

Закончить эту программу планировали к 1 января 1915 г.

Кроме того, по указаниям ГУГШ, полученным в разное время до начала мировой войны, должно было быть отпущено:

— в сформированную в апреле 1914 г. 4-ю финляндскую стрелковую бригаду на 4 команды 8-пулеметного состава — 32 шт.;

— Заамурскому округу пограничной стражи на 6 команд 4-пулеметного состава — 24 шт.;

— в 3 и 9-ю Сибирские стрелковые дивизии, назначавшиеся в гарнизон Владивостока, для доведения до нормы 2 пулемета на роту — 192 шт.;

— 10 % запаса военного времени — 454 шт.

Всего планировалось поставить 4990 пулеметов, из них 454 — в запас.

К июлю пулеметов в Русской армии имелось.

— 352 пулеметные команды 1-й очереди — 2816 шт.;

— 120 (вместо 152) пулеметных команд 2-й очереди — 960 шт.;

— 4 команды 4-й Финляндской стрелковой бригады — 32 шт.;

— 6 команд Заамурского округа пограничной стражи — 24 шт.;

— 32 команды в кавалерии — 256 шт.;

— в запасе — 69 шт.

Всего в войсках — 4098 пулеметов, в запасе — 69. Общая нехватка — 833 пулемета — падала на полки второй очереди и резерв. Но при одной 8-пулеметной команде на каждый пехотный и стрелковый полк четырехбатальонного состава и на каждую двухбригадную кавалерийскую дивизию (24 эскадрона) в среднем один пулемет приходился на 1000 человек. Что же касается упомянутых 3 и 9-й Сибирских стрелковых дивизий, то они к началу мировой войны имели лишь по одной 8-пулеметной команде.

Считалось, что при таких нормах снабжения «можно быть спокойными за пулеметное дело». В самом деле, русская пехотная дивизия на начало войны имела 32 пулемета, французская, германская и австрийская — по 24, русская кавалерийская дивизия — 8 пулеметов, французская — 6, при этом во французских войсках первой линии к началу войны не хватало 800 пулеметов. Перволинейные войска, которые, по данным на 1 марта 1914 г., могла выставить против России Германия, имели 2730 пулеметов (в среднем 1 пулемет на 495 человек), Австро-Венгрия — 1486 пулеметов (1 пулемет на 590 человек). Эти цифры показывают, что пулеметы накануне войны одинаково оценили — а точнее, одинаково недооценили — во всех странах, вступивших в войну. Равным образом ошибочно оценивали и характер, и длительность предстоящей войны, и напряжение сил, которого она потребует, и то значение, какое сыграет в ней «техника».

Соответственно, малы оказались и нормы запасов оружия и боеприпасов, что определялось также финансовым положением. Еще в 1908 г., с принятием в Русской армии патрона с остроконечной пулей, ориентируясь на опыт нескольких сражений Русско-японской войны, установили норму запасов: по 1000 патронов на винтовку в войсках, 1500 — в крепостях, 200 — в ополчении, по 75 000 — на войсковой пулемет, 30–50 тысяч — на крепостной. Всего — 3 346 000 000 штук, запланировали же около 3 миллиардов. Но к началу войны в запасах всех категорий имелось лишь 2 446 000 050 патронов.

В целом Русская армия вступила в войну, незначительно уступая своим противникам и союзникам по насыщенности армии современным вооружением и практически не уступая по характеристикам этого вооружения. Зато она сильно уступала им по своим промышленным возможностям. Мобилизационные запасы, копившиеся десятилетиями, намного превосходили все, что применялось в предыдущих войнах, но они были исчерпаны в первые месяцы, если не в первые недели войны. А потребности в вооружении и боеприпасах превзошли все ожидания и прогнозы.

В апреле 1915 г. ГАУ поставило вопрос о введении в полки второй пулеметной команды и доведении нормы пулеметов до 16 на каждый пехотный полк и 8 (одна команда) на каждый кавалерийский и казачий полк. С учетом необходимости пополнить передовые запасы ежемесячная потребность была исчислена в 800 пулеметов. Даже после уменьшения до 600 она оказалась в 15 раз выше, чем запланированная в 1910 г. (40 пулеметов в месяц). В мае 1915 г. ГУГШ утвердило соответствующее положение.

12 сентября уже военный министр А.А. Поливанов удвоил норму пулеметов и приказал довести ее до 2 на пехотную роту или до 32 на полк (в 4 раза против предвоенной). Требования командиров частей и соединений были еще выше. Но даже при 32 пулеметах на пехотный и 8 на казачий и кавалерийский полк требовалось:

— для доведения до нового штата 616 пехотных и 256 кавалерийских и казачьих полков — 19 564 пулемета,

— для снабжения 180 запасных батальонов — 720 пулеметов,

— 50 % общей потребности в запас — 10 886 пулеметов.

Пулеметный взвод с пулеметами «Максим» обр. 1910 г. на станках Соколова первоначального образца. Кавказский фронт Первой мировой войны

Всего требовалось подать в армию 31 170 пулеметов и выполнить это к 14 января 1917 г. Правда, к оговоренному сроку — началу января 1917 г. — потребность в пулеметах оказалась еще больше. Уже в 1916 г. раздавались требования дополнить пулеметные команды полков «переносными пулеметами на легких станках» при ротах. В середине 1916 года ГАУ определило годовую потребность в 22 000 пулеметов из расчета: 1) единовременная потребность — 17 200, из них на новые формирования и «для доведения до высочайше утвержденной нормы» в 32 пулемета на полк — 13 000, в запас — 3200, на пополнение до штата — 1000; 2) ежемесячные поставки по 400 штук — 4800. Главное Военно-техническое Управление (ГВТУ) военного министерства, кстати, на тот же период включило в свою потребность 102 «мотоциклета» с пулеметной коляской и 1042 с коляской для подвоза патронов.

С января 1915 г. войска начали присылать требования на патроны для винтовок и пулеметов в огромных количествах. Если до 1914 г. ежемесячная потребность военного времени оценивалась в 50 миллионов патронов, то в январе 1916 г. ее установили в 200 миллионов, а в 1917-м — 325 миллионов. Месячная потребность на один станковый пулемет в 1917 г. оценивалась в 10 000 патронов.

Оригинальная импровизация окопной войны — самодельный колесный станок для ружья-пулемета «Мадсен»

В первые же месяцы войны пришлось вспомнить о ручных пулеметах (ружьях-пулеметах) — поначалу в связи с все той же острой нехваткой пулеметов в кавалерии. Возвращали в части ружья-пулеметы «Мадсен». По словам генерала А.А. Маниковского, с началом войны «кавалерийские части, что называется, «с руками» рвали их у ГАУ». В 1915 г. ГАУ собрало в крепостях и через Петроградский склад передало фронтам еще пригодные «Мадсены», некоторые из них перед отправкой пришлось исправлять на Сестрорецком и Тульском заводах. Вскоре роль ружей-пулеметов выявилась яснее, как и проблема насыщения ими армии. Войска стали присылать все больше заявок на ружья-пулеметы, которые могли повсюду следовать в цепях пехоты, быстро занимать позицию и открывать огонь. От ружья-пулемета не требовалось «заливать» огнем позиции противника — достаточно было обстреливать очередями отдельные точки, где были замечены или могли находиться пулеметчики или стрелки противника. Ружья-пулеметы позволяли увеличить силу огня, одновременно сокращая число стрелков в цепи при наступлении, и «экономить» стрелков в передовых траншеях в обороне.

Кроме кавалерии и пехоты ружья-пулеметы понадобились «для вооружения воздухоплавательных аппаратов и речных броневых отрядов». 17 января 1915 г. Воздухоплавательный Отдел ГВТУ писал в ГАУ: «Для вооружения аэропланов необходимо спешно получить около 400 ружей-пулеметов. Из испытанных пулеметов оказались пригодными для этой цели ружья-пулеметы Льюиса и относительно пригодными ружья-пулеметы Мадсена». Но запас «Мадсенов» исчерпали меньше чем за год — в августе 1915 г. ГАУ сообщало, что в его распоряжении «ружей-пулеметов Мадсена ныне вовсе… не имеется». «Мадсены» уже «отработали» свое, наладить производство запасных частей к ним не удавалось. Порученное в начале 1917 г. мастерским Ружейного полигона Офицерской стрелковой школы изготовление частей «Мадсена» не было поставлено «ввиду приостановления в школе мастеров-оружейников всякого рода работ с наступлением революции» (имеются в виду февральские события 1917 года). Авиация заявляла, что «ружья-пулеметы Мадсена действуют плохо», и просила новых пулеметов.

На межсоюзнической конференции в Петрограде в январе 1917 г. Ставка Главковерха объявила следующую потребность: пулеметов «Максим» — 13 000 единовременно и 7200 в течение года (по 600 в месяц), кроме того — единовременно 10 000 станковых пулеметов «Кольт» и 110 000 ружей-пулеметов. Потребность в ружьях-пулеметах определялась — по 8 на роту, т. е. по 128 на пехотный и по 36 на кавалерийский полк (заметим отношение к ружьям-пулеметам, как к оружию роты и взвода), плюс — для вооружения аэропланов.

Общая ежемесячная потребность Русской армии определялась в 4430 пулеметов — сопоставимо с тем количеством, каким в 1914 г. собирались вести всю войну.

ПРОИЗВОДСТВО ПУЛЕМЕТОВ В РОССИИ

Единственным пулеметным производством оставалось пулеметное отделение Тульского Императорского Петра Великого оружейного завода (он же ИТОЗ). В 1914 г. завод выпускал в среднем 48 «Максимов» в месяц. Уже 24 июля 1914 г. Начальник артиллерийских технических заведений предписал довести выпуск пулеметов до 80 в месяц, 23 сентября Верховный Главнокомандующий увеличил это требование до 180–200, и ИТОЗ получил предписание увеличить выход пулеметов с 1 января 1915 г. до 200 в месяц. Но в первые 5 месяцев войны, т. е. до конца 1914 года, ИТОЗ смог лишь компенсировать предвоенную нехватку пулеметов, выдав 828 штуку — больше запланированного, но для 5-миллионной армии мало.

В мастерской. На первом плане — «Максим» обр. 1910 г. на треножном станке «Виккерс» обр. 1910 г., за ним — «Максим» на колесном станке Колесникова, далее — трофейный пулемет MG.08 на салазочном станке Schriften 08. Обратим внимание и на то, что рядом — вооружение минометной (бомбометной) команды

Россия, не имея ни достаточно развитой промышленности, ни даже достаточных запасов сырья, не могла увеличивать производство вооружений в требуемых войной темпах и объемах. Попытки привлечения частной промышленности к выпуску пулеметов натолкнулись на непреодолимые тогда трудности. Центральный военно-промышленный комитет (ЦВПК) и завод Однера просто не взялись за такой заказ. В январе 1916 г. в военное министерство поступили предложения о постановке производства «Максимов» от киевского промышленника М.И. Терещенко, инженера И.А. Семенова и акционерного общества «Пулемет». Если ИТОЗ поставлял пулеметы «Максим» по цене 1370 руб. за пулемет вместе с двумя запасными стволами, частные предприниматели предлагали поставлять пулеметы по цене от 2700 до 2800 руб. за штуку при условии предоставления им частей, полуфабрикатов и ряда льгот. Впрочем, заметное превышение цен на одно и то же изделие у частных и у казенных заводов было обычным делом. Но главное — для производства автоматического оружия частным заводам потребовалось бы существенное дооснащение или переоснащение, новые станки и инструменты, переподготовка рабочих. По словам генерала Е.З. Барсукова: «Не только простые рабочие, но мастера и даже большая часть инженеров гражданской промышленности… не представляли себе необходимость считаться с какой-то «тысячной дюйма». А производство пулемета «Максим» требовало точности от 0,5 до 2 тысячных дюйма, пулеметного станка — от 2 до 5 тысячных дюйма (0,051 — 0,127 мм). Невозможность постановки производства винтовок и пулеметов на частных русских заводах подтвердил и такой авторитетный эксперт, как директор Московского Императорского технического училища профессор В.И. Гриневецкий, изучив производство ИТОЗ.

Даже государственные оружейные заводы — Ижевский и Сестрорецкий, загруженные программой производства винтовок, не могли приступить к выпуску пулеметов и участвовали только в производстве отдельных частей. Новый пулеметный завод в России все же появился, но об этом — далее.

ИТОЗ с началом войны предпринял для увеличения производства оружия все доступные меры — удвоили число рабочих, перешли на круглосуточную работу, количество нерабочих дней уменьшили до двух в месяц, провели реквизицию станков на ряде других заводов. Под дополнительное оборудование занимались все площади.

Необходимость срочного расширения производства была очевидна, и уже осенью 1915 г. в Туле вступил в строй новый корпус для производства станковых пулеметов — тот самый, строительство которого начали накануне войны и закончили даже досрочно — к 1 июня 1915 г. вместо 1 ноября. Здесь создали 1-ю и 2-ю пулеметные и пулеметно-сборочную мастерские. Они стали основой нового завода. Несмотря на все усилия, до выхода России из войны не довели до плана даже первой очереди завода, а 16 августа 1918 г. строительство завода приостановили (его возобновили по новому плану в 1923 г.).

В марте 1915 г. дневной выход пулеметов на ИТОЗ вырос, по сравнению с довоенным, в 3 раза (в среднем 10,5 против 3,5), а станков Соколова — в 4 раза (6 против 1,5). Кстати, в начале 1915 года прекратились выплаты фирме «Виккерс». Кроме армии сохранялась потребность в пулеметах и на флоте — из 344 «Максимов», изготовленных в июле 1915 г., например, 40 штук ИТОЗ сдал Морскому ведомству.

Тульский завод старались, по возможности, разгрузить хотя бы от производства пулеметных станков за счет расширения кооперации «казенных заведений», о чем можно судить по следующей таблице (по В.С. Михайлову и Е.3. Барсукову):

Год

1914

1915

1916

1917

ИТОЗ

Станков Соколова

800

2 500

8 000

5 000

Ижевский сталеделательный завод

Черновых пулеметных стволов

3 800

30 900

66 400

99 900

Стенок короба пулемета

2 600

12 600

16 900

12 400

Щитов станка Соколова

1 300

5 900

9 500

4 700

Петроградский арсенал

Пулеметных станков

―

―

1 240

824

Треног

962

1 660

635

-

Двуколок

315

194

576

-

Брянский арсенал

Двуколок пулеметных и патронных

487

845

890

770

Станков Колесникова

―

―

340

510

Колес к станкам Соколова

300

5 610

17 340

8 350

Патронных коробок для пулеметных лент

10 330

40 550

92 327

75 515

Частную промышленность попытались привлечь хотя бы к производству пулеметных станков. ЦВПК отчитался в декабре 1916 г., что среди распределенных им заказов ГАУ было «4000 станков системы генерал-майора Соколова», из них 500 — Самарскому ВПК, 2000 — Петроградскому окружному ВПК, 1500 — Московскому ВПК. Земгору (Союзу городов и земств) еще 10 октября 1915 г. выдали заказ на 100 вьючных приспособлений для пулеметов.

По ходу войны вносились изменения в установки пулеметов, вызванные, с одной стороны, необходимостью упростить и удешевить производство, с другой — новыми задачами, которые пулеметы должны были решать. Станок Соколова лишился заднего ролика и подушки на хоботе. Затем убрали откидные ноги. Кроме ускорения производства и облегчения станка, это отвечало и условиям его применения — огонь из пулемета обычно вели из положения лежа либо ставили его на бруствер окопа.

В 1915 г. к «Максиму» приняли более простой в производстве станок системы мастера И.Н. Колесникова. Установилась окраска пулеметов, их станков и щитов в защитный цвет.

Вопрос о щите продолжал дебатироваться. Он возник раньше Первой мировой войны и решался еще долго после нее. Бронещит имело большинство станковых пулеметов, поступавших на вооружение в разных странах. Хотя еще Русско-японская война показала значение подвижности пулемета и удобства его маскировки, новые установки принимались со щитом (ведь и артиллерия получила тогда щиты). Однако и Русская армия, и РККА прочно держались за щит.

Бывший начальник ГАУ Маниковский приводил следующие данные о поставке пулеметов русского производства по месяцам:

1914 г.

1915 г.

1916 г.

1917 г.

В январе

72

216

560

1200

В феврале

40

224

624

1040

В марте

68

232

752

1200

В апреле

48

256

752

1116

В мае

48

301

800

1160

В июне

48

340

904

960

В июле

32

366

1000

740

В августе

112

412

1080

740

В сентябре

176

440

1120

880

В октябре

176

472

1136

1040

В ноябре

192

488

1144

940

В декабре

172

504

1200

440

Итого

1184

4251

11 072

11 456

Стоит отметить, что помесячные цифры производства, приводимые бывшим начальником 2-го Отдела (технических артиллерийских заведений) ГАУ В.С. Михайловым, отличаются от этих очень незначительно, несколько большая разница по ряду месяцев встречается, например, в документах Подготовительной комиссии по артиллерийским вопросам. Расхождение по разным источникам вполне естественно, поскольку количество вооружения, предъявленного к сдаче, принятого и переданного войскам, как правило, различно. Так, число сданных пулеметов составляет: 1184 за 1914 год, 4251 за 1915-й, 11 072 за 1916-й. В декабре 1916 — январе 1917 г. месячный выпуск пулеметов достиг своего максимума в 1200 штук — в 20 раз больше планировавшегося до войны. Однако на производстве уже начал сказываться общий финансовый, промышленно-экономический и транспортный кризис в стране.

Можно сравнить рост потребности в пулеметах, периодически определявшейся военным министерством и ГАУ, с текущим производством пулеметов в России:

Заявленная ежемесячная потребность в пулеметах

Производство пулеметов в тот же месяц

в мае 1915 г.

800

301

в августе 1915 г.

1000

412

в сентябре 1915 г.

2070

440

в январе 1917 г.

4430

1200

Как видим, рост производства пулеметов никак не поспевал за ростом потребности.

Можно сравнить округленные цифры производства пулеметов в России и других воюющих странах. Во Франции за 1914–1918 гг. выпустили около 312 тыс. пулеметов всех систем (из них около 225 тыс. — ручные), в Великобритании — 239 тыс., Германии — 280 тыс. (в 10 раз больше, чем в России), Италии — 101 тыс., США — 75 тыс., Австро-Венгрии — 40,5 тыс. В 1917 году среднемесячное производство пулеметов составляло (округленно) во Франции — 10 тыс., в Великобритании — 6,5 тыс., в Германии — 8,5 тыс., в России — 1 тыс.

3-линейных патронов для пулеметов и винтовок три русских патронных завода сдали, по данным В.С. Михайлова (в млн шт.):

Патронный завод

Казенные

Тульский частный

Всего

Петроградский

Луганский

II половина 1914 г.

156,9

91,1

93,4

341,4

1915 г.

436,5

324,5

264,2

1 025,2

1916 г.

623,3

567,1

303,4

1 493,8

1917 г.

442,7

453,6

312,9

1 209,2

Заметим, что и по этим цифрам в источниках имеются расхождения.

Всего же в 1914–1917 гг. русские патронные заводы дали от 4326,7 млн до 4334,5 млн трехлинейных патронов (если учитывать патроны, сданные за весь 1914 год). При том, что в мирное время выпуск патронов не превышал 300 млн в год, а предельные возможности к началу войны составляли 550 млн в год (по 200 млн патронов Петербургский и Тульский и 150 млн Луганский завод).

Между тем ежемесячная потребность уже на 1 сентября 1915 г. составляла 156 млн патронов. Годовая потребность в 1916 году составила 2 400 млн патронов, в 1917-м — 4 200 млн. Как видим, отечественное производство далеко не покрывало потребности. А после 1916 г. начался еще и спад производства. Для экономии боевых патронов при обучении пулеметчиков выпускались патроны с уменьшенным пороховым зарядом. Ящики с боевыми патронами, пригодными для пулеметов (уменьшенного заряда не хватало для работы автоматики), при отправке в войска помечали буквой «П». Винтовочные патроны русского образца пришлось заказывать в США и Канаде.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАКУПКИ

Как и с остальными видами вооружений, пришлось прибегнуть к массовым закупкам за границей. Обратились к союзникам, но тут, по словам генерала Беляева, «были встречены серьезные затруднения». Великобритания, и особенно Франция, получив за счет России в 1915 г. существенную передышку и возможность мобилизовать свою военную промышленность, своими ресурсами делились с Россией неохотно. В числе главных задач, поставленных миссии адмирала А.И. Русина, направленной в сентябре 1915 г. для переговоров с союзниками в Лондоне и Париже, было размещение больших заказов на станковые и ручные пулеметы, а также — ускорение доставки уже закупленного. В США затруднения в размещении заказов выражались, во-первых, в том, что свои заказы там уже разместили Великобритания и Франция, во-вторых, в возможности признания предметов вооружения «военной контрабандой».

И все-таки русские заказы на пулеметы удалось разместить полностью. Заказ на 10 000 пулеметов системы Максима приняла фирма «Кольт» по цене 2362 руб. за пулемет («тульские» обходились почти вдвое дешевле, но приходилось идти на такие траты), в контракте должны были участвовать «Виккерс» и «Пратт-Уитней».

Долго не удавалось разместить достаточные заказы на ружья-пулеметы, которые в России совсем не выпускались.

11 марта 1915 г. военный агент в Лондоне генерал-лейтенант Ермолов заключил контракт с действовавшим в это время в Англии «Бельгийским Обществом автоматического оружия» на поставку «1000 ружей-пулеметов Льюиса с запасными частями и треногами» по 1894 рубля за пулемет с поставкой до конца года. 11 октября 1915 г. помощник Военного министра генерал Беляев писал: «Полагал бы настоятельно необходимым… заказать фирме Люиса 1000 пулеметов для установки на аэропланы». То есть «Льюис» оказался пулеметом, изначально закупавшимся для авиации. Однако к 1 января 1916 г. поставлено было всего 400 штук.

С началом войны пулемет приняла на вооружение британская армия. Заказ выдали компании «Бирмингем Смол Армз» (BSA), но она не могла поставить производство в требуемых масштабах, и контракт передали американской «Сэведж Армз Компани».

В конце 1915 года британское правительство «согласилось уступить» России свои заказы американским компаниям — речь шла о 22 тысячах станковых пулеметов «Максим» и «Кольт» и 10 тысячах «Льюис». Пулеметы «Льюис» поставлялись с английскими патронами калибра.303 (7,71 мм). Во многом благодаря этому «Льюис», разработанный в CKA (там же выпущена и основная масса этих пулеметов для России), считался у нас «английским». К ноябрю 1916 г. сдано всего 1000 «Льюис». Только 14 ноября Гермониус телеграфировал, что «сдачи пошли лучше». В то же время к 20 сентября 1916 г. в Россию уже было отправлено около 170 млн английских винтовочных патронов. Сдачу всего заказа на «Льюисы» компания «Сэведж» закончила в мае 1917 г. Но британская BSA выполнила заказ только на 1200 «Льюис» под русский патрон — их, судя по всему, и ставили на аэропланы.

В Англии выпускался и ручной пулемет «Гочкис», и в декабре 1916 г. британское правительство предложило использовать мощности, освободившиеся после выполнения французского заказа, для производства пулеметов под русский патрон. Оружие не показало особых достоинств, за исключением сравнительной простоты устройства. Использовалось в основном в авиации. Модификация «Гочкис» Mk1 позже попала в Россию в виде пулеметного вооружения британских танков.

Во Франции в большом количестве выпускался ручной пулемет «Шоша». Полковник В.Г. Федоров, ознакомившись с этим оружием перед самым его запуском в крупную серию, писал в начале 1916 г.: «Ружье-пулемет полковника Шоша, как принадлежащее к системам автоматики с очень длинным откатом, в настоящее время считающимся уже устаревшим, не может быть признано вполне современным образцом». Оценка Федорова вполне оправдалась последующей эксплуатацией. Но насущная потребность вынуждала обращаться к любому оружию, которое можно было получить быстро и в большом количестве. Правда, только к концу 1916 года удалось заказать 50 000 ружей-пулеметов. Французское правительство обещало поставку с ноября 1916 г. по июнь 1917 г. примерно по 600 ружей-пулеметов «Шоша» С.S.R.G в месяц под французский 8-мм патрон «лебель» модели 1886 г. Этих сроков французы не могли выдержать и не выдержали.

Еще в январе 1915 г. не без помощи британского правительства удалось выдать заказ на 1000 пулеметов «Кольт» по цене $650 за пулемет (эта весьма выгодная для поставщика цена потом оставалась неизменной, общая же цена за комплект могла еще повышаться). 8 и 29 марта и 15 мая (по ст. стилю) русский военный агент в США полковник Голевский заключил соответствующие соглашения «с компанией Кольт» о поставках пулеметов до 30 октября. Первые 50 комплектов пулеметов отправилась из Сиэтла уже в марте 1915 г., а к 1 октября было сдано 700 пулеметов.

Пулеметы «Кольт» в Офицерской пулеметной школе. Обратим внимание на установки — «низкая» тренога, «высокая» тренога, опытный колесный станок

Несмотря на ряд замечаний русских специалистов по поводу прочности и удобства пулемета «Кольт», заказ пулеметов в США казался гарантией, быстрой поставки, и закупки продолжили. После «уступки» британцами своих заказов Русскому правительству основную часть русского заказа на пулеметы «Кольт» выполнял завод фирмы «Марлин» («Марлин-Рокуэлл») — сама «Кольт» взяла на себя русский заказ на 10 000 пулеметов системы Максима.

Заказы на пулеметы в США распределились следующим образом:

Завод фирмы

Пулемет «Кольт»

Пулемет «Максим-Виккерс»

Пулемет «Льюис»

«Кольт»

7 385

19 000

―

«Марлин»

17 500

―

―

«Сэведж»

―

―

10 000

Стоимость пулемета, USD

650

650-675

750

Стоимость с вьючными приспособлениями, USD

1 250

―

―

Первые 1750 пулеметов «Кольт» поставили с высоким треножным станком («французской треногой» — такую «Кольт» поставляла по французскому заказу), но он не удовлетворял требованиям боевого опыта. Усилиями русских представителей заводы «Кольт» и «Марлин» постепенно стали поставлять «низкие» треноги. Щиты оказалось надежнее делать в России на Ижорском заводе из 6,5-мм броневой стали.

На заводе фирмы «Кольт» в Хартфорде производство пулеметов вели полукустарным способом с пригонкой деталей вручную перед сборкой. Поэтому достичь полной взаимозаменяемости деталей не удалось. Спецификацию металлов определял производитель. Однако сдачу пулеметов завод «Кольт» вел довольно исправно.

Фирма «Марлин» для производства пулеметов «Кольт» спешно выстроила в г. Нью-Хэвен отдельный корпус и изначально ориентировалась на методы промышленного производства, с точным следованием чертежам и лекалам. В июле 1916 г. «Марлин» поставила первые 50 пулеметов, но при этом попросила отодвинуть срок окончания поставок до 1 января 1917 г., на что русские представители дали согласие. При этом заказ сократили до 9000 пулеметов, а контракт на оставшиеся 3 000 передали 28 сентября 1916 г. фирме «Кольт» с условием их сдачи в срок с ноября 1916 по март 1917 г.

Сдача пулеметов устойчиво росла: в сентябре 1916 г. завод «Марлин» сдал 1150 штук, в октябре — 1900, в ноябре — 2400, в декабре — 3050. Приходится признать, что завод «Марлин» за десять месяцев развил производство в большей мере, чем ИТОЗ за десять лет. Хотя тут сыграли свою роль и «машинная индустрия», и та щедрость, с которой Россия оплачивала заказы в США. Россия стала едва ли не самым крупным «потребителем» пулеметов «Кольт».

Постановка производства пулеметов системы Максима на заводе фирме «Кольт» шла с помощью «Виккерс» — из Англии прислали чертежи пулемета, лекал и инструмента и часть лекал в натуре. Оказывали помощь и русские приемщики. Сдача первых 100 пулеметов фирмой «Кольт» планировалась на апрель 1916 г., прибытие в Россию — на июнь, далее поставки должны были нарастать, и последние 2400 пулеметов прибыть в Россию в феврале 1917 г. 10 октября Гермониус 1916 г. сообщал, «что вследствие неисполнительности завода» фирме «Кольт» заказано только 6000 пулеметов Максима, да и те могут быть сданы лишь к 31 марта 1917 г. Наконец, заказ «Кольт» на пулеметы системы Максима сократили до 3000 со сдачей к июлю 1917 г. Однако с января по октябрь 1917 г. Россия получила 900 пулеметов, а к 1 января 1918 г. сдано всего 2000. К тому времени и сама фирма утратила интерес к контракту — в связи со вступлением США в войну она получила правительственный заказ на пулеметы «Кольт».

Кроме подобных проблем приходилось, понятно, сталкиваться и с мошенничеством. Только осторожность и квалификация представителей русского Военного ведомства позволили избегать заказов «поставщикам», чьи предложения не были обеспечены ничем, кроме желания урвать крупный аванс.

Продолжать поиски пулеметов приходилось на протяжении всей войны. Россия в большом количестве закупала за рубежом винтовки разных калибров, и естественно было желание приобрести пулеметы тех же калибров. В связи с накоплением запаса японских 6,5-мм патронов к закупленным в начале войны винтовкам «Арисака» встал вопрос о возможности поставки японских пулеметов. Считалась необходимой единовременная поставка 700 пулеметов и ежемесячная по 100 штук. Но японцы не могли обеспечить таких поставок, поскольку, по их словам, в самой японской армии имелось всего 503 пулемета.

Всего за границей было заказано:

Кому дан заказ

Заказано до 1 января 1917 г.

Отправлено до 1 января 1917 г.

Получено до 1 января 1917 г.

В США:

Фирме «Кольт» (на пулемет «Кольт»)

2 850

5 175

9 437

Заводу «Марлин» (на пулемет «Кольт»)

14 935

Заводу «Сэведж» (на ружье-пулемет «Льюис»)

10 000

1 114

В Великобритании:

Заводу «Бирмингем Смол Армз» (на ружье-пулемет «Льюис»)

1 200

741

Фирме «Виккерс» (совместно с «Кольтом» и «Пратт энд Уитней» на пулеметы «Максим» и «Виккерс» под русский патрон)

10 000

128 «Виккерс»

128 «Виккерс»

Ружей-пулеметов «Гочкис»

500

0

0

Во Франции:

Ружей-пулеметов «Шоша»

4 800

700

500

Георгиевский кавалер с трофейным германским пулеметом MG.08 (обратим внимание на дульное устройство для холостой стрельбы и на щит). 5-й Сибирский стрелковый полк

До 1 июня 1917 г., по данным ГАУ, за границей было принято 16 960 пулеметов всех систем, из них в Россию поступило 10 900. За 1917 г. (до 1 октября) из-за границы получено пулеметов:

«Льюис» — 9600 из США и 1860 из Англии,

«Шоша» — 6100 (по другим данным — 5600) из Франции,

«Гочкис» — 540 из Англии,

«Виккерс» и «Максим» — 900 из Англии и США,

«Кольт» — 13 871 из США.

Таким образом, из более чем 44 тыс. пулеметов, заказанных за рубежом, поставлено было около 43 тыс., из них около 33 тыс. (три четверти всех поставок) — в 1917 г. Союзники (Великобритания и Франция) поставили России около 8,6 тыс. пулеметов, остальное — США. Основная масса поставок пришлась уже на последний для России период Первой мировой войны. В 1914–1916 гг. Русская армия применяла в основном пулеметы отечественного производства и трофейные.

Трофейные пулеметы действительно стали неплохим подспорьем. Значительное количество австрийских «Шварцлозе», например, было захвачено в 1914 г. в Галиции. Часть трофейных пулеметов была переделана под русский 3-линейный патрон, остальные использовались с трофейными боеприпасами — в основном это были пулеметы, которые части сами оставляли у себя для пополнения в вооружении. Под русский патрон «Шварцлозе» переделывали в мастерских Киевского и Петроградского артиллерийских складов. Переделанные трофейные пулеметы имелись в войсках уже в 1915 г. Для снабжения патронами трофейных пулеметов и винтовок в России поставили производство австрийских патронов, но сделать это в достаточной мере не удавалось. Даже на 1 марта 1917 г. в армиях Северного, Западного и Юго-Западного фронтов станковых пулеметов числилось: «Максимов» — 10 793, «Кольтов» — 2433, переделанных трофейных австрийских и германских пулеметов — 408, не переделанных австрийских — 961, германских — 84. На 1 мая того же года на Юго-Западном фронте среди прочего числилось также 5 трофейных пулеметов «Бергман». Большое количество австрийских пулеметов — результат наступления Юго-Западного фронта летом 1916 г., когда среди трофеев оказалось 1795 пулеметов. Зато за 1917 г. количество пулеметов почти удвоилось по сравнению с 1916-м за счет поставок из-за рубежа.

Соотношение поставок отечественных «Максимов» и заграничных пулеметов видно из таблицы:

1914 г.

1915 г.

1916 г.

1917 г.

Всего

Отечественных

828

4251

11 072

11 420

27 571

От союзников

―

500

628

7 462

8 590

Из США

―

557

8 800

24 731

33 808

Пик общих поставок пулеметов пришелся на ноябрь 1916 г. — 2200 штук всех систем. Правда, к 1 ноября 1916 г. и общая численность действующей армии достигла максимума — 6 900 000 человек (для сравнения: к 1 октября 1914 г. она составляла 2 700 000, а к 1 ноября 1915 г. — 4 900 000 человек).

Что касается патронов, то к тому же 1 января 1917 г. Русская армия получила 2 850 млн патронов от отечественных заводов и 1 078 млн патронов из-за границы.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНД

В прямой зависимости от потребностей войск и поставок материальной части менялись количество и штат пулеметных команд. Начавшийся переход пехотных полков с четырехбатальонного на трехбатальонный штат позволил формировать пулеметные команды не 8-, а 6-пулеметного состава. Это увеличивало число команд, но не насыщенность войск пулеметами.

Так, в счет поставки первых 1000 пулеметов «Кольт» ГУГШ 9 августа 1915 г. выдало предписание о формировании 150 «пулеметных команд Кольта». Для ускорения формирования им определили сокращенный 4-пулеметный штат. Для формирования команд в Офицерской стрелковой школе создали нештатный «батальон пулеметных команд Кольта». Формирование и отправка 150 «команд Кольта» закончились к середине февраля 1916 г. Распоряжением Штаба Верховного Главнокомандующего эти команды придавались тем пехотным и конным частям, которые на текущий момент испытывали «наиболее острую нужду в пулеметах».

Чины пулеметной команды с пулеметом «Максим» и переносным дальномером

Зимой 1915/16 г. начали формировать новые пулеметные команды в коннице — вместо 8-пулеметных дивизионных вводились 4-пулеметные полковые. Увеличение поставок отечественных «Максимов» позволило в 1916 г. удвоить число пулеметных команд в пехотном полку и начать перевод «команд Максима» на 12-пулеметный состав.

Для «команд Кольта» 28 августа был утвержден новый 8-пулеметный штат. И 23 октября 1916 г. Начальник Штаба Верховного Главнокомандующего (Наштаверх) приказал при каждом полку иметь две 12-пулеметные команды «Максима» и одну 8-пулеметную команду «Кольта», т. е. через два года войны количество пулеметов в полку увеличили в 4 раза. 12 декабря 1916 г. Наштаверх отдал приказ об образовании в полках «взамен существующих одной вьючной, а другой повозочной пулеметных команд», то есть одна команда имела пулеметы во вьюках, другая на пулеметных двуколках. При этом количество 4-пулеметных взводов в каждой пулеметной команде доводили до соответствия штату полка — по 4 в четырехбатальонных полках и по 3 в трехбатальонных.

Война вызвала резкий рост доли пулеметов в вооружении войск. В Русской армии с 1914 по 1917 год общее количество пулеметов всех марок увеличилось в 6 раз (с 4152 до 23 800 на 1917-й). Для сравнения: в германской с 1914 по 1918 год — в 9 раз (с 12 000 до 104 000 в 1918 году), во французской — в 20 раз (с 5000 до 100 000).

По ходу войны отставание Русской армии от союзников и противников в «машинизации пехотного огня» становилось все больше. Если к началу войны на одну русскую пехотную дивизию приходилось по штату 32 пулемета, а на германскую, французскую и британскую — по 24, то к концу войны в русской пехотной дивизии было 72 пулемета, в германской — 324 (из них 216 ручных), британской — 684 (576 ручных), французской — 400 (336 ручных). Средняя насыщенность боевых частей русской пехоты пулеметами к 1917 г. увеличилась до 6,2 пулемета на 1000 штыков, однако она оставалась ниже, чем у противника и союзников. Скажем, во французской армии на тысячу штыков приходилось 8,5 пулемета, в бельгийской — 14,9 пулемета, сербской — 7,2 пулемета.

Чины полковой пулеметной команды с пулеметами «Максим» на станках Соколова

Специфика работы пулеметчиков, с одной стороны, и нехватка матчасти и опытных инструкторов, с другой, заставили формировать особые запасные части для подготовки и сколачивания пулеметных подразделений. 2 марта 1915 г. утверждено Положение о пулеметном запасном батальоне для подготовки «во время войны личного состава для укомплектования пулеметных команд». Батальон включал 8 рот (по 3 пулемета), конно-пулеметную команду (2 пулемета), учебную пулеметную команду (4 пулемета), административно батальон подчинялся Начальнику Офицерской стрелковой школы, в учебном — Инспектору стрелковой части в войсках. Уже 17 мая высочайше утверждено переформирование батальона в пулеметный запасной полк, число рот увеличено до 16. Для обучения «команд Кольта» 16 мая 1916 г. утверждено формирование в Ораниенбауме 2-го запасного пулеметного полка. В связи с ростом количества пулеметов в войсках в начале 1917 года сформированы 3-й и 4-й запасные пулеметные полки «Максима», расквартированные соответственно в Пензе и в Вятке. Летом 1917 года (уже при Временном правительстве) в Офицерской стрелковой школе создали Офицерские пулеметные курсы. Любопытно, что на знаке курсов, утвержденном в августе 1917 г., изображались силуэты пулеметов «Максим» и «Кольт» — к тому времени число «кольтовских» команд немногим уступало «командам Максима». Продвижение германских войск создало угрозу Ораниенбауму, формирование «команд Кольта» в июне 1917 г. частично передали 59-му запасному пехотному полку в г. Воронеже. 6 июня 1-й («Максима») и 2-й («Кольта») запасные пулеметные полки переподчинили Главнокомандующему Петроградским военным округом, а после эвакуации стрелковой школы в Москву ее нештатный батальон оставили в качестве гарнизона Петропавловской крепости.

Знак Офицерской пулеметной школы

Согласно приказу Начальника Штаба Верховного главнокомандующего от 3 февраля 1917 г. началась работа по обучению пулеметному делу пехотинцев: в каждой роте обучали одно отделение, его бойцы были ответственны за приданные роте пулеметы и были готовы заменить выбывшую из строя прислугу пулеметов. Своевременная мера — кроме уже установившейся практики придания на время боя ротам станковых пулеметов еще и ожидалось поступление из-за рубежа большого количества ручных пулеметов, которые должны были придаваться пехотным ротам. Хотя по степени использования ручных пулеметов Русская армия также сильно отставала от той же французской или германской.

Русский расчет ручного пулемета «Шоша» на позиции

О БОЕВОМ ПРИМЕНЕНИИ ПУЛЕМЕТОВ

Первая мировая война стала звездным часом пулеметов. Самая интенсивная и длительная артподготовка не могла уничтожить все пулеметы противника, которые «оживая» с началом атаки, встречали наступающего уничтожающим огнем. Результаты огневого воздействия обороны превзошли все предвоенные ожидания. Но ответный огонь артиллерии обороняющегося тоже не мог совершенно помешать наступающему подтягивать свои пулеметы за передовыми частями. Так что «перешедший в пехоту» пулемет стал «королем» не только «ничейной полосы» между окопами, но и полосы заграждений и передовых траншей, а фактически — всего поля боя. Именно огневая мощь пулеметов породила в ходе войны артиллерию сопровождения пехоты, «траншейную» артиллерию, танки, пулеметы во многом определили и развитие боевой авиации.

Тактика наступления, выработанная у воюющих сторон к началу войны, разбилась об огонь артиллерии и пулеметов. Фронтальные атаки густыми цепями только способствовали успеху фронтального огня, который пулеметы обороны в основном вели в начале войны (хотя преимущества флангового и перекрестного огня уже признавались перед войной). Готовясь к маневренной войне и стремясь «до последней крайности» избегать войны позиционной, войска почти не учили окапываться, а полевую оборону планировали строить как неглубокую линию опорных пунктов, фланкирующих подступы к соседним пунктам огнем. И поначалу главная оборонительная позиция состояла из отдельных опорных пунктов, составленных из групповых стрелковых окопов, небольших полевых укреплений и приспособленных к обороне местных предметов. Опорные пункты занимались передовыми пехотными батальонами и ротами, в них устанавливались практически все пулеметы полков. Такая оборона не отличалась устойчивостью против массированных атак противника, поддержанных тяжелой артиллерией. Правда, окопы уже начали удлиняться, а их фланги загибались, чтобы предотвратить обход противником и обеспечить огневую связь с соседними участками.

Вьючный пулемет «Максим» в пулеметной команде сибирских стрелков

Сибиряки за пулеметом. Пулемет «Максим» обр. 1910 г. на треноге «Виккерс» 1904 г.

В 1915 г. в наступлении на смену цепям приходят волны, которые должны были обеспечить продвижение пехоты на всю глубину полосы обороны, хотя такой боевой порядок замедлял движение пехоты в атаку, наращивания силы удара не получалось. Зато активнее применялись пулеметы.

Осенью 1915 года на русском фронте воюющие стороны переходят к позиционной обороне, глубже зарываясь в землю на виду друг у друга, прикрываясь проволочными препятствиями и совершенствуя свои позиции. Главная и тыловая позиции русской обороны теперь включали две-три траншеи полного профиля, оборудованные пулеметными гнездами и ходами сообщения, допускавшими маневр подразделениями, включая пулеметные расчеты. Маскировка пулеметных гнезд и позиций в целом пока еще была слабой. В то же время поле боя продолжало «пустеть» — боевые порядки наступающей пехоты более расчленяются по фронту и в глубину, пехота начинает передвигаться мелкими подразделениями, перебежками, оставляя обороняющемуся меньше времени на прицеливание и поражение целей. Все более широкое использование артиллерии и других «технических средств борьбы» только повышало значение ближнего боя пехоты. Это заставляло уделять больше внимания фланговому и перекрестному огню пулеметов, который позволял прикрыть фронт меньшим числом пулеметов, при этом лучше замаскировать сами пулеметы. Русские части уже в 1915 г. делали «изломы» в начертании траншей — именно для фланкирования позиций огнем. В то время, как на Западе, по замечанию майора Вогера, еще в 1916 г. «значительное число пулеметов стреляло в направлении, перпендикулярном фронту».

По опыту войны была выработана норма, согласно которой «для борьбы с хорошо организованной атакой» достаточно создать перед передним краем обороны плотность ружейно-пулеметного огня 5 пуль на 1 м фронта в минуту. По расчетам для получения такой плотности на 1 км фронта нужно было разместить 1 батальон с 10 станковыми пулеметами в первой линии. Насыщение обороны пулеметами в сочетании с искусственными препятствиями и траншеями позволило увеличивать и ширину, и глубину обороны.

С увеличением в 1916–1917 гг. глубины обороны пулеметы размещались не только в первой (для «прикрытия») и второй (основные усилия обороны) линиях окопов, но и в глубине полосы обороны. Больше внимания стали уделять маскировке позиций. Для оборудования траншей теперь используют обратные скаты высот, укрываясь от обстрела и наблюдения и создавая удобные условия для обстрела движущегося в атаку противника. Кроме того, организуются пулеметные «заставы», выдвинутые перед оборонительными позициями, на которых укрыто располагали подготовленные к стрельбе пулеметы. С переходом противника в атаку пулеметчики по замаскированным ходам выдвигались на «заставу» и открывали кинжальный огонь во фланг неприятельской пехоте.

Пулеметчик с «Максимом» обр. 1910 г. на станке Соколова первоначального образца в положении для стрельбы сидя, 1914 г.

В позиционный период зарождается система огня как один из главных элементов построения обороны. Она включала участки сосредоточенного ружейно-пулеметного и артиллерийского огня перед передним краем, на флангах и стыках между частями и подразделениями, увязывалась с искусственными и естественными препятствиями.

Расчет пулемета «Максим» (на упрощенном станке Соколова) в засаде

Пулеметы, находящиеся в первой линии, должны были «встречать наступление врага огнем с самых дальних дистанций», как только огонь сможет нанести наступающему потери. Для поражения противника, прорвавшегося в глубь оборонительной полосы, часть пулеметов ставили в глубине — во второй линии окопов.

В то же время количественный и качественный рост германской артиллерии заставил увеличивать расстояние между позициями и глубину самих позиций. Постепенно происходил отказ от упорной обороны первой траншеи — артиллерия противника быстро разрушала ее. Основные усилия обороны переносятся в глубину, основной задачей становится удержание главной позиции. От равномерного распределения сил и средств по фронту переходят к созданию на наиболее важных и угрожаемых участках сильных узлов сопротивления (опорных пунктов) и эшелонированию их в глубину. Позиции пулеметов в опорных пунктах приспосабливали для стрельбы вперед и в сторону флангов, для прикрытия огнем ходов сообщения от передовой полосы, промежутков между опорными пунктами.

Основой боевого порядка в обороне становится боевая группа пехоты в составе отделение-взвод; которая, тесно взаимодействуя с приданными и поддерживающими огневыми средствами, обороняла участок траншеи или опорный пункт. Вообще «группа» как новая тактическая форма зарождалась «снизу», в войсках. Группы, снабженные каждая пулеметом и ручными гранатами, быстро «обживали» воронки, ямы, участки траншеи, приспосабливая их для обороны. Они могли быстро локализовать успех противника, прорвавшегося в глубь обороны, остановить его, взяв в «огневой мешок», не дать закрепиться.

В атаке на местности, изрытой воронками, нередко пересекающимися друг с другом, через многорядные проволочные и другие заграждения постепенно «цепь» и «волны» сменяются «змейками» — колонками, перемещающимися почти в затылок, продвигающимися от укрытия к укрытию. Так группы могли сближаться с противником и даже просачиваться в его оборону, находясь на удалении 100–300 шагов одна от другой и представляя небольшую цель для пулеметов и артиллерии противника. Понятно, почему на Западном фронте, значительно более насыщенном «новыми техническими средствами», чем русский, групповая тактика оформилась четче и яснее. Но и в Русской армии увеличение числа станковых пулеметов, введение «траншейной» артиллерии и минометных команд в полки, ружей-пулеметов в пехотные роты и выделение «гренадеров» для действия ручными гранатами меняли характер пехоты.

«Строевой устав пулеметных команд» 1912 года гласил: «Стрельба по пулеметам противника, вследствие обычного тщательного укрытия и маскирования пулеметов, в большинстве случаев малоуспешна и не окупает расхода патронов. Для уничтожения пулеметов противника надлежит обращаться к содействию своей артиллерии». Это положение претерпело корректировку в ходе войны. Пулемет — наравне с легкой полевой артиллерией — стал и основным средством борьбы с вражескими пулеметами. Готовя атаку пехоты, станковые пулеметы должны были подавить стрелков и пулеметы противника на переднем крае его обороны. Для «приведения к молчанию» окопавшегося противника считалось необходимым создать плотность огня до 10 пуль на 1 м фронта в минуту. Таким образом, пулеметная команда могла подавить противника на фронте 300–400 м.

Подавление пулеметами огня из передовых траншей противника нередко способствовало успеху атаки, но потом нужно было подтягивать пулеметы на захваченные позиции и быстро устанавливать их там для отражения контратак.

Перестрелка пулеметчиков 132-го пехотного Бендерского полка с противником на р. Двине

Действия пехоты в целом и пулеметов в частности тщательно готовились в наступлении Юго-Западного фронта в 1916 г. Для атаки войска нужно было не только подвести как можно ближе к позициям противника — до 200–300 шагов, но и обеспечить возможность быстро и в порядке двинуться в атаку, продвижение за атакующими огневых средств. Для этого на плацдарме для наступления вместе с пехотными подразделениями к первой траншее подтягивали и пулеметы. Так, по два станковых пулемета держали уже позади окопов передовой роты и по одному на фланге, часть пулеметов и бомбометов размещали в убежищах позади передового батальона. Пехота должна была вести атаку волнами цепей. Таких волн требовалось образовывать три-четыре, держа за ними резервы. «Особое внимание, — указывал войскам Брусилов, — обращать на закрепление флангов, на сосредоточение к ним пулеметов для противодействия контрударам противника с флангов». Поэтому станковые пулеметы обычно следовали за второй и третьей волнами.

Согласно Боевому расписанию на 22 мая 1916 г., армии Юго-Западного фронта к началу наступления имели:

Штыков

Сабель

Пулеметов

Человек на 1 пулемет

Орудий

Автопулеметных взводов

7-я армия

101 081

12 273

471

241

345

2

8-я армия

303 206

22 819

890

366

704

3

11-я армия

124 707

5 914

525

249

382

3 + Бельгийский дивизион

9-я армия

145 394

19 030

486

338

495

4

Указанное число пулеметов составили не только штатные пулеметные команды полков, но и придававшиеся дивизиям отдельные команды.

В наступлении станковые пулеметы должны были занимать позиции позади стрелковых цепей и ружей-пулеметов для ведения огня в промежутки или через головы своих войск, выдвигаться в передовые линии — в основном — для ведения фланкирующего огня по позициям противника перед броском своей пехоты в атаку. Менять позицию «станками» должны были реже, чем ружья-пулеметы, чтобы максимально использовать свой огонь.

Обслуживание пулемета в бою вел расчет (прислуга), составлявший 10 человек. Из них «боевую часть» или собственно расчет пулемета составляли унтер-офицер, наводчик, помощник наводчика и два подносчика патронов.

Для передвижения пулемета на колесном станке Соколова предусматривались варианты:

— «на катки» — пулемет сдвигался на столе максимально назад и ставился на максимальный угол возвышения (чтобы не цеплять грунт дульной частью), механизмы закреплялись, наводчик и его помощник двигались, пригибаясь, и катили пулемет за собой за хобот станка. Этот способ был пригоден на ровной, укрытой со стороны противника местности;

— «тачкой» — двигаясь присядью, наводчик и его помощник толкали пулемет впереди себя за хобот. Так преодолевалось небольшое расстояние по открытой местности;

— «ползком» — наводчик и его помощник, переползая, тянули пулемет на катках или толкали вперед «тачкой»,

— «на носилки» — если хобот откинут назад, наводчик брал станок за хобот, его помощник — за правый каток, один из подносчиков патронов — за левый каток, ноги сложены назад; если же хобот подогнут вперед, а ноги назад, наводчик брался за ноги. Как «носилки» пулемет переносили обычно по пересеченной местности, через рвы, окопы, броды.

Позднее для передвижений пешком на большие расстояния и по пересеченной местности добавился вариант переноски на руках в разобранном виде — наводчик переносил за спиной станок, кладя хобот себе на плечи, в руках нес щит, а помощник наводчика нес на плече «тело» пулемета.

Опыт Первой мировой и последовавшей за ней Гражданской войны внес немало «тонкостей» в организацию огня пулеметов. Для станковых пулеметов выделяли четыре вида пулеметного огня: непрерывный («лента за лентой», 2–4 ленты подряд с боевой скорострельностью до 500 выстр./мин., допускался только в наиболее напряженные моменты боя), непрерывный с приостановками (длинными очередями, 250 выстр./ мин., нормальный вид огня), очередями (по 10 выстрелов), одиночный (по отдельным целям, для сохранения маскировки пулеметной точки). По наведению выделяли стрельбу «в точку» и с рассеиванием по фронту и в глубину. В обороне огонь пулеметов кроме того разделяли на «прицельный» и «заградительный» — под последним понимали обычно косоприцельный и перекрестный огонь в заранее определенных секторах, применяемый ночью, в туман, при дымовых завесах.

ПУЛЕМЕТЫ И «ТЕХНИЧЕСКИЕ РОДА ВОЙСК»

Широкое применение в ходе Первой мировой войны технических средств породило специальные пулеметы — авиационные, зенитные, танковые. «Танковые» пулеметы начинались с вооружения бронеавтомобилей. Двигатель внутреннего сгорания повысил подвижность пулеметов. Не случайно в эмблеме русских бронеавтомобильных частей периода Первой мировой знак автомобильных войск («колеса с крылышками») был наложен на знак пулеметных частей (силуэт «Виккерса» на треноге) или помещался рядом с ним. И это вполне соответствовало условиям русского фронта той войны с не столь застывшими, как на Западе, позиционными формами борьбы и не столь высокой плотностью огневых средств. Всего в 1914–1917 гг. в России построили 201 бронеавтомобиль, правда, отечественных шасси хватило только на 24 из них. Практически все русские бронеавтомобили и бронепоезда вооружались «Максимами». Часть из 496 импортированных бронеавтомобилей в России перевооружили теми же «Максимами».

Бронеавтомобиль «Остин» Русской армии, вооруженный двумя 7,62-мм пулеметами «Максим»

Еще в 1911 г. планировали установку пулеметов на автомобили учебной автороты. Во время Первой мировой войны автомобили использовали в качестве «пулеметовозов», стрельба с автомобиля или мотоцикла, как и с пулеметной двуколки, допускалась только в крайнем случае. Хотя в России автомобилей, как известно, было мало, да и дороги в основном были плохи, автомобили, вооруженные 1–2 пулеметами, нашли применение в ходе революции и Гражданской войны. Позднее в 1920-1930-е годы разрабатывались различные варианты установки на автомобили ручных, танковых и станковых пулеметов.

Вопрос о вооружении воздухоплавательных частей был поднят в России лет за пять до мировой войны. В 1912–1913 гг. провели опыты установки пулеметов на дирижабли и аэропланы и стрельбы с них по наземным целям. Но в войну авиационные части вступили, имея на аэропланах разве что личное оружие пилотов. И 17 января 1915 г. Воздухоплавательный Отдел ГВТУ писал в ГАУ: «Из испытанных пулеметов оказались пригодными для этой цели ружья-пулеметы Льюиса и относительно пригодными ружья-пулеметы Мадсена, в последних происходит застревание патронов». Но недостаток «легких» пулеметов заставлял устанавливать на аэропланы «тела» станковых пулеметов. Первое место здесь, конечно, заняли «Максимы», причем на части пулеметов для облегчения наполовину укорачивали кожух. Пулеметы «Виккерс» были чуть компактнее «Максимов», перезаряжание их было несколько проще.

Отметим, что специальной авиационной модификации пулемета «Максим» в России, в отличие, скажем, от Германии, во время Первой мировой войны не создали. Впрочем, в фондах Тульского музея оружия имеется опытный пулемет «Максим» с воздушным охлаждением, выполненным по типу германского LMG.08 (перфорированный кожух) и облегченным за счет профрезерованных наружных канавок коробом. Предполагается, что эта попытка создания авиационного пулемета относится к 1917 году. Между тем, еще в начале 1916 г., на ИТОЗ изобретатель П.П. Максимовский разрабатывал свой вариант «охлаждения пулемета Максима без воды». Однако практический результат дала только переделка «Максима» в авиационный пулемет уже в советское время.

Согласно докладу Начальника Управления Полевого Генерал-Инспектора Артиллерии от 19 апреля 1916 г., например, в авиачастях состояло 72 пулемета «Кольт», 150 «Максимов», 89 «Виккерс», 20 «Льюис», 14 трофейных. Зарубежные поставки более легких пулеметов позволили отказаться от «Максимов» и части «Виккерс». Из 1069 пулеметов, числившихся в авиации на 1 апреля 1917 г., было 186 пулеметов «Виккерс», 352 — «Кольт», 479 — «Льюис», 52 — «Гочкис». Большее, чем за год до того, но с учетом тяжелых воздушных кораблей с несколькими установками и некоторого количества истребителей с двухпулеметными установками — маловато. Но авиация просто не могла быть вооружена автоматическим оружием лучше, чем вся армия, которой так и не удалось преодолеть нехватку пулеметного вооружения.

Развитие «техники» в годы войны вызвало к жизни целый ряд специальных патронов. Петроградский патронный завод выпускал к русскому винтовочному патрону зажигательные пули «с углубленным капсюлем для стрельбы по твердым оболочкам». Полковник Солонина разработал вариант разрывной пули. Полковник Ульянин, один из ведущих специалистов в области авиации, предложил закупать к «Льюисам» английские «патроны с отмеченной траекторией», т. е. с дымовым трассером пули, но приобрести их в достаточном количестве не удалось.

ПРОТИВ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА

Вопросы стрельбы из пулеметов с летательных аппаратов и с земли по воздушным целям интересовали русское Военное ведомство еще до Первой мировой войны. Однако в стрельбе из пулеметов по воздушным целям достигли тогда очень немного. В 1909 г. под руководством полковника Смысловского проводили опыты стрельбы по воздушным шарам из орудий и винтовок. В 1910 г. на Ружейном полигоне провели опыты стрельбы по воздушным шарам из пулемета «Максим» со станка Соколова и треног «Виккерс» с отключенными механизмами наводки. Отключение механизма позволило вести огонь под углом возвышения 51° со станка Соколова и 26°36′ с треноги «Виккерс». В рапорте начальника полигона генерал-майора Н.М. Филатова от 16 апреля указывалось лишь, что при больших углах возвышения особенно проявляется чувствительность автоматики пулемета к натяжению возвратной пружины, чаще происходит перекос ленты, и давались рекомендации по обеспечению ее надежной работы. В феврале — марте 1912 г. Офицерская стрелковая школа совместно с Офицерской воздухоплавательной школой провела стрельбы по привязным аэростатам «как при расположении таковых на месте, так и при передвижении». Результаты были сведены в специальном отчете: «При равных прочих условиях результаты стрельбы из винтовок выше таковых при стрельбе из пулеметов». Вызывалось это тем, что стрельба велась с наземных станков в недостаточно устойчивом для них положении, а о специальных установках и прицелах даже не шла речь.

Опыт войны выявил насущную потребность организации стрельбы по воздушному противнику из пулеметов. В войсках делались различные варианты импровизированных зенитных установок — легкие деревянные тумбы, поворотные «опоры» под станок Соколова и т. п. К станку Соколова была разработана стойка с обоймой для зенитной стрельбы, но она применялась ограниченно. Упомянутый мастер Колесников осенью 1915 года изготовил в мастерских Ружейного полигона треножный «пулеметный станок для стрельбы по воздушным аппаратам», дававший круговой обстрел и большие углы возвышения. Прочная высокая тренога обеспечивала устойчивость и достаточную меткость, наводка — свободная для стрельбы с рассеиванием по направлению и высоте либо для стрельбы «в точку» с использованием зажима. На рукоятку затыльника пулемета мог крепиться приклад. 5-й (оружейный) Отдел Арткома 20 декабря 1915 г. признал «желательным сообщить начальникам воздушной обороны местности об этом станке, указав, что… обращаться с запросами следует в Офицерскую стрелковую школу». Титулярный советник Федоров представил зенитную установку, легко изготавливаемую из подручных материалов: на деревянной крестовине ставился деревянный же стержень, на котором горизонтально крепилось колесо с наклонным столом. На стол крепился пулемет «Максим» со станком Соколова. Установка, доработанная вместе с капитаном Ковалевым, не удовлетворила специалистов (особенно проигрывала она в сравнении со станком Колесникова). Весной 1916 года Федоров представил улучшенный и упрощенный вариант, допускавший стрельбу с углами вертикального наведения от +30 до +90°. По результатам испытаний на Ружейном полигоне Офицерской стрелковой школы 5-й Отдел Арткома 5 апреля предложил разослать в войска описание и этой установки. Таким образом, «заготовление» зенитных установок передавалось на усмотрение войск и их местные возможности. Некоторые такие установки делались мелкими партиями. Зенитную пулеметную установку своей системы предложил Путиловский завод, проект был рассмотрен Броневой комиссией ГВТУ, но оставлен без последствий. Штатной зенитной установки к пулемету Русская армия так и не получила. Впрочем, и во время Великой Отечественной войны, когда имелись штатные зенитные пулеметные установки, их хроническая нехватка вынудила даже включить в «Боевой устав пехоты» 1942 года чертежи простых установок для изготовления их в войсках.

Импровизированная зенитная установка для пулемета «Шварцлозе»

Зенитные пулеметные подразделения были не только в действующей армии — они включались и в «воздушную оборону» тыловых объектов и крупных административных центров (хотя главную роль здесь отводили, конечно, артиллерии). Так, в феврале 1916 г. командование 6-й армией дало указание командующему 42-м армейским корпусом регламентировать организацию противовоздушной обороны западных районов Финляндского княжества. На ряде участков для этой цели специально отражались пулеметные команды — например, к противовоздушной обороне г. Николайстада (Васа), где дислоцировался штаб 3-го боевого участка, привлекалась конно-пулеметная команда.

При организации в 1915 г. «воздушной обороны Петрограда» специально выделенные пулеметные команды прикрывали главные объекты в городе. Пулеметная команда в составе 6 пулеметов была назначена для обороны Императорской резиденции.

23 октября 1917 г. была сформирована Офицерская стрелковая школа стрельбы по воздушному флоту, включившая и пулеметный взвод. Уже после Октябрьской революции к началу 1918 года в воздушную оборону Петрограда входили 13 противосамолетных батарей и 5 пулеметных взводов. После переезда правительства в Москву началось формирование московской ПВО, и, согласно приказу № 01 руководителя московского района обороны от 25 апреля 1918 г., был создан отряд воздушно-артиллерийской обороны, в который вошли 35 самолетов, 4 противосамолетные батареи, 6 прожекторных станций и 6 пулеметных команд. Пулеметные команды несли круглосуточное дежурство, часть — на крышах высоких зданий. Устанавливалось, что высота поражения целей пулеметным огнем — до 1 км, но наиболее эффективно — на 500 м и ниже.

ПУЛЕМЕТЫ В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ

После Октябрьской революции многие артиллерийские и оружейные склады оказались на территории, контролировавшийся советским правительством. А равно — и единственный производитель пулеметов Тульский оружейный завод. Однако снабжение войск вооружением в ходе Гражданской войны шло очень неровно. Попытки «демобилизации» промышленности, ставшей одним из условий Брестского мира, безвластие, распад хозяйства, проблемы со снабжением продовольствием и другими товарами, вызванные мировой войной и усугубившиеся войной гражданской, рухнувшая финансовая система никак не способствовали производству. Временная потеря Ижевска заставила искать другого поставщика черновых пулеметных стволов, эвакуация Сестрорецкого завода в Златоуст (вскоре захваченный чехословаками) лишила оружейное производство новых лекал и инструмента. В 1918 г. ежемесячно сдавалось не более 400 пулеметов — по сравнению даже с 1917 г. падение более чем вдвое. Неудивительно, что запасы пулеметов стремительно сокращались — если на 10 июля 1918 г. в распоряжении Советской Республики имелось 11,8 тыс. пулеметов, то к концу года, по учетным данным, в войсках и на складах числилось всего 8850 пулеметов. Попытки привлечь к изготовлению стволов Сормовский и другие заводы были не слишком успешны — производство там налаживалось очень медленно, первые партии были низкого качества. Тульским оружейникам пришлось ставить собственное производство черновых стволов, мерительного и режущего инструмента. Производство лихорадило, в 1918 — 1920-м годах на заводе прошел ряд забастовок. Рядом решительных мер по борьбе с саботажем, повышению оплаты и относительному улучшению снабжения рабочих-оружейников, использованию старых специалистов, увольнением удалось добиться того, что с октября 1918 г. выпуск оружия, включая пулеметы, начал расти. В 1918 г. завод (с 31 октября 1918 г. по новому стилю — «Первый оружейный завод РСФСР», с 21 декабря того же года — «Тульские Первые оружейные заводы РСФСР») смог поставить всего 4621 пулемет, а в 1919-м — 6056. Если в январе 1919 г. на заводе собрали 480 пулеметов, то в сентябре — 690, это был пик производства, далее оно начало снижаться. За первую половину 1920 года выпущено 1874 пулемета. За 1920 г. изготовлено 4467 и отремонтировано 3072 пулемета — организация ремонта оружия на заводах играла не меньшую роль, чем поддержание его производства. В результате за три года Гражданской войны вооруженные силы РСФСР получили около 21 тыс. новых пулеметов «Максим» и отремонтированных разных марок.

Ситуация с винтовочными патронами была наиболее критической в 1918 г. — с мая по декабрь их общие запасы снизились с 500 543 000 до 85 767 000 и пополнялись с трудом. Эвакуация Петроградского патронного завода в Симбирск, также вскоре взятый чехословаками, нахождение Луганского завода в зоне военных действий, потеря ряда крупных складов огнеприпасов создавали серьезные проблемы в снабжении боеприпасами. Вновь образованные Симбирский и Подольский патронные заводы не могли быстро поставить производство. Реввоенсовет в 1918 г. установил норму расхода патронов на дивизию 200 000 в месяц. При том, что, как писал историк Гражданской войны Н.Е. Какурин, «в период империалистической войны один пехотный полк в день горячего боя расходовал до 2,5 миллиона патронов» — даже с поправкой на отсутствие в 1918 г. позиционных форм борьбы норма кажется мизерной. За 1919 г. выпущено 285 248 000 патронов, за январь — июнь 1920 г. — 159 750 000, всего же за 1918–1920 гг. Красной Армии подали 1 373 284 тыс. патронов для винтовок и пулеметов.

Производство и трофеи Гражданской войны позволили Красной Армии пополнить запасы вооружения. На конец 1921 года в войсках и запасах числилось 15,6 тыс. станковых и 5,7 тыс. ручных пулеметов — последних все еще было очень мало. Различных винтовочных патронов числилось около 293,4 млн штук.

Одним из наиболее важных итогов Первой мировой войны стало признание пулемета как «наиболее мощного огневого средства пехоты, усиливающего и дополняющего огонь артиллерии». На этом опыте базировалось применение пулеметов воюющими сторонами в Гражданской войне. Однако Гражданская война дала и принципиально новый опыт. Ее фронты были сильно растянутыми и не сплошными, а сама война — маневренной.

Весной 1918 года Военный совет в Петрограде установил штаты для войсковых соединений формируемой Красной Армии, согласно которым пехотный (стрелковый) полк на 3571 человека имел 20 пулеметов. По штату, объявленному приказом РВСР от 13 ноября 1918 г., стрелковый полк трехбатальонного состава имел на 3687 человек личного состава 36 пулеметов и 6 минометов. Батальон должен был включать три роты, каждая — по три стрелковых и одному пулеметному взводу. Разумеется, эти штаты были ориентировочными и редко выдерживались — реально полки имели 400 — 1000 штыков, а количество пулеметов нередко не превышало двух. Так же сильно отличались реальные штаты дивизий — они могли иметь от 7 до 15 тыс. человек личного состава, от 50 до 250 пулеметов, от 18 до 46 орудий. В 1921 г. количество пулеметов в штате стрелкового полка увеличили до 42, уменьшив численность личного состава полка до 2000 человек, т. е. относительное штатное количество пулеметов возросло в 2,5 раза (правда, при этом исключили минометы).

Пулеметы стали неотъемлемым элементом вооружения и кавалерии. Согласно приказу Наркомвоена от 20 апреля 1918 г., дополненному 26 апреля 1918 г., в штат кавалерийского полка стрелковой дивизии (численностью 872 человека) входила конно-пулеметная команда с 2 вьючными пулеметами. Позже кавполк в стрелковой дивизии упразднили, но затем восстановили приказом РВСР в июле 1919 г. Вместо конно-пулеметной команды кавполк теперь имел конно-пулеметный взвод, но с теми же 2 пулеметами (на 915 человек). Кроме «дивизионной» формировалась и «стратегическая» конница. Согласно приказу Наркомвоена от 3 августа 1918 г., кавалерийский полк кавалерийской дивизии включал четыре эскадрона и полковую конно-пулеметную команду 4-пулеметного состава, а приказом Реввоенсовета Республики от 27 февраля 1920 г. в кавполк ввели 5-й эскадрон и конно-пулеметный эскадрон с 20 пулеметами «Максим».

Характерно, что первым военно-учебным заведением Советской власти стала 1-я Московская Революционная пулеметная школа красного комсостава.

Приведем некоторые цифры, позволяющие судить о масштабах применения пулеметов и их наличии у воюющих сторон (большинство пулеметов составляли «Максимы»). К лету 1918 г. до перехода на воинскую повинность вооруженные силы РСФСР имели:

Пехоты

Сабель

Пулеметов

Человек на 1 пулемет

Орудий

Беломорский (впоследствии Северный) военный округ

8 831

419

101

92

29

Войска, действующие против чехословаков (впоследствии Восточный фронт)

35 500

2 318

224

158

38

Войска южной завесы

17 502

2 318

224

88

38

Войска западного участка отрядов завесы

3 441

463

562

7

96

Отряды завесы Петроградского района

10 514

699

235

48

49

Гарнизоны Московского округа и Москвы

32 297

1 723

260

131

792

Войска в районе витебского губвоенкома

7 902

―

29

272

8

Всего же на 123 977 бойцов приходилось 1050 орудий и 1635 пулеметов (остальное — на складах). «Всевеликое Войско Донское», противостоящее войскам южной завесы, еще в середине мая имело 58 пулеметов на 17 000 человек, а в середине августа — уже 281 на 40 000 (1 на 142 человека). Сибирская армия «Временного Сибирского правительства» на сентябрь 1918 г. имела 70 орудий и 184 пулемета на 37, 6 тыс. человек.

К концу 1918 года общая численность оккупационных войск Антанты в России и белых армий достигала 316,5 тыс. штыков, 78,3 тыс. сабель, которым было придано 607 орудий и 1604 пулемета.

Красные армии на январь 1919 г. имели (без учета бронепоездов и бронемашин):

Штыков и сабель

Пулеметов

Орудий

Человек на 1 пулемет

Южный фронт

117 000

2000

450

58

Восточный фронт

85 970

1474

372

58

Харьковская группа Украинского фронта

24 783

240

41

103

Согласно докладу Главного командования Председателю СНК В.И. Ленину от 23–25 февраля 1919 г., всего вооруженные силы Республики на тот момент имели: «…На фронте — 382 тысячи штыков и сабель с 6561 пулеметом… во внутренних округах Республики… около 58 тысяч штыков и 2000 сабель с 629 пулеметами… войск вспомогательного назначения до 183 тысяч штыков и сабель с 915 пулеметами». Доклад Главного командования Реввоенсовету от 24 июля 1919 г.: «В настоящее время вооруженные силы Республики… Всего на фронте — около 356 тыс. штыков и сабель, 7054 пулемета… Во внутренних округах… 14 400 штыков, 186 пулеметов… Силы и группировка противника… около 655 тыс. штыков и сабель, 5900 пулеметов».

Вооруженные силы Юга России в середине года сосредоточили на фронте 520 км от Елани до Харькова 80 300 человек при 560 пулеметах (1 пулемет на 143 человека и 0,93 км фронта). Насыщенность красных войск пулеметами была несколько выше.

Страны Антанты помогали белым армиям менять эти соотношения. Так, армии Колчака в декабре 1918 г. получили от США 100 пулеметов «Виккерс» и 4 736 тыс. патронов для пулеметов и винтовок. В 1919 г. СШ[А передали Колчаку около 1 тыс. пулеметов (в основном — «Кольт»), Франция — 1 700 пулеметов с боекомплектами (правда, изрядную долю их составили устаревшие «Сент-Этьены», от которых французская армия отказалась, передавая их в колонии и союзникам), Япония — 100 пулеметов. Около 2000 пулеметов к июлю 1919 г. поставила Колчаку Великобритания.

Воюющие стороны в значительной степени продолжали пополняться вооружением друг у друга. Так, согласно отчету И.В. Сталина ЦК от 19 января 1919 г., только при оставлении Перми красными частями в декабре 1918-го было среди прочего оставлено 250 пулеметов. А уже 29 декабря 1919 г. Сталин писал в одной из статей: «3а десять недель мы успели у Деникина отобрать всего лишь около 150 орудий, 600 пулеметов, 14 бронепоездов» — видимо, такие трофеи считались небольшими.

Ко времени генерального сражения на Южном фронте в сентябре 1919 г. противостоящие силы на фронте 1065 км имели:

Добровольческая армия

Красный Южный фронт

Пехоты

58 650

113 439

Сабель

48 200

27 328

Пулеметов

1 727

3 736

Человек на 1 пулемет

62

38

Пулеметов на 1 км фрнота

1,6

3,5

Орудий

560

774

Антанта весьма щедро снабжала вооружением и вновь образованное государство, включенное в «санитарный кордон» — Польшу. И в ходе советско-польской войны 1920 г. польская армия использовала трофейные германские и австрийские пулеметы, пулеметы, оставшиеся от Русской армии, а также французские. Например, к началу Киевской наступательной операции (май — июнь 1920 г.), в ходе которой советские войска оттеснили польских захватчиков с занятой ими территории, соотношение сил было таково:

Войска

Советский Юго-Западный фронт

Польский Юго-Восточный фронт

Штыков

22 400

69 100

Сабель

24 000

8 900

Пулеметов

1440

1847

Человек на 1 пулемет

32

42

Орудий

245

412

О насыщенности фронта пулеметами и соотношении между живой силой и количеством пулеметов можно судить по таким цифрам[1], которые можно сравнить с началом Первой мировой войны:

Приходилось на 1 км фронта

Штыков и сабель

Пулеметов (станковых и ручных)

Советско-польский фронт к началу августа 1920 г. (поход к Висле):

Красная армия

260

7,0

польские войска

245

5,9

Русский фронт к 1 октября 1914 г.:

русские войска

1200

2,6

австро-германские войска

670

1,8

Гражданская война породила и такой новый прием применения пулеметов, как пулеметная тачанка. Об авторстве идеи устанавливать пулемет на рессорную конную повозку и вести огонь прямо с нее можно спорить. Очевидно лишь, что именно в ходе Гражданской войны тачанки стали серьезным оружием, сочетающим огонь пулемета со скоростью и проходимостью кавалерии, маневренностью. Она требовала меньше лошадей, чем вьючные пулеметы, и была компактнее пулемета на двуколке, потому кроме кавалерии тачанки использовались и совместно с посаженной на подводы пехотой. При низкой плотности артиллерии и быстроте маневра применение тачанки вполне себя оправдывало. На тачанке обычно ставился пулемет «Максим» на станке (крепление допускало быстрое снятие с тачанки), усаживались два номера расчета и ездовой. Вместе с пятью патронными коробками с лентами, оружием и личными вещами прислуги, фуражом и провиантом на двое суток тачанка весила до 1000 кг. Поэтому вместо обычной пароконной запряжки применяли усиленную в три-четыре лошади.

Наиболее серьезным «подвижным пулеметом» оставался бронеавтомобиль. В различные периоды Гражданской войны Красная Армия располагала от 150 до 216 бронеавтомобилей. В боевых действиях, ведущихся вдоль железных дорог, большую роль играли бронепоезда. В том числе — состоявшие только из пулеметных бронеплощадок, без артиллерийского вооружения. Пулеметные команды бронепоездов нередко ссаживались с поезда для помощи пехоте в качестве обычных пулеметных команд.

«МАДСЕН», ИЛИ НОВЫЙ ПУЛЕМЕТНЫЙ ЗАВОД

18 октября 1915 г. русский военный агент в Риме Волконский сообщил, что к нему обратился представитель Синдиката с предложением о продаже ружей-пулеметов системы Мадсена и что он ведет переговоры через некоего Жентини. 14 ноября он сообщил детали предложения: «1)… немедленно 2,5 тыс. пулеметов… под 7-мм патрон Маузера… 2) принимается заказ на ежемесячную поставку по 1000 пулеметов того же или иного калибра». «Обходной маневр» компании «Данск Реккюлриффель Сюндикат» Синдиката объяснялся просто: Дания оставалась нейтральным государством, а Россия была в состоянии войны. Военное ведомство заинтересовалось предложением — военному агенту в Лондоне Рубану даже поручили выяснить возможность получения 7-мм патронов через британское правительство. 31 декабря новое, усовершенствованное ружье-пулемет Мадсена, доставленное инструктором Синдиката, испытали на Ружейном полигоне и признали «удовлетворяющим всем требованиям». Эти результаты сообщили в Ставку, и оттуда был получен ответ о возможности дать заказ Синдикату на 15 000 ружей-пулеметов. Однако «обойти» законодательство Дании было теперь куда сложнее. И 6 января 1916 г. через петроградского 1-й гильдии купца Д.Л. Лурье Синдикат подал в ГАУ новое предложение — о постройке в России завода для изготовления ружей-пулеметов под русский патрон с производительностью 600–800 пулеметов в месяц. Для переговоров в Петроград прибыла представительная делегация. Среди приехавших был и технический директор Синдиката Й. Скоуба. На заседании в ГАУ директорам Синдиката «было предложено отыскать в указанном районе место для постройки завода». Согласно документам, именно Скоуба выбрал место в г. Коврове Владимирской губернии.

Для «постановления на прочных основаниях выполнения столь важного заказа» вокруг будущего завода создали Первое Русское Акционерное Общество ружейных и пулеметных заводов. Его учредителями с русской стороны выступили генерал от артиллерии В.И. Гиппиус и тот же купец Д.Л. Лурье, с датской стороны — К. Винтер и 3. Йенсен. Директором Правления Общества стал В.Д. Сибилев, а кандидатом в директора генерал В.И. Гиппиус. Понимая, что заказ в любом случае не будет исполнен скоро, Начальник ГАУ генерал-лейтенант Маниковский в июле 1916 г. вновь пытался выяснить возможность другого заказа ружей-пулеметов Мадсена «желательно под русский патрон». Но предложений не было.

Англичане еще в мае 1916 г. предлагали построить в России завод для производства «Льюисов», французы в том же году предлагали установить в России производство пулеметов «Шоша». Но уже действовало приказание о постройке датского завода.

В начале сентября 1916 г. Совет министров, по запросу Особого совещания по обороне государства, наконец, разрешил ассигновать средства для заказа Синдикату ружей-пулеметов. Строительство завода уже шло. Участок для завода выделялся Ковровской городской думой на 99 лет — до 15 августа 2015 г. 14 августа (старого стиля) 1916 г. состоялась торжественная закладка. Договор на составление проекта и строительство Общество заключило с петроградской фирмой инженера И.Н. Квиля, руководил строительством инженер С.И. Оршанский. Предвидя, что строительство основного (большого) корпуса «А» затянется, в 1916 году приняли решение о строительстве временного (малого) деревянного корпуса «Б». Он был построен за 2,5 месяца, и уже в ноябре 1916 г. там начали размещать оборудование — более 200 станков, верстаки, участок сборки, установили два дизель-генератора. Часть оборудования для завода закупалась в США через русский комитет. Строительство корпуса «А» завершили только в 1918 г. Техническим директором завода стал датчанин лейтенант 1-го ранга С. Брандт-Меллер, коммерческим — капитан И. Юргенсен, должности старших мастеров, старших слесарей, старших машинистов и т. п. также занимали датчане.

28 января 1917 г. ГАУ заключило с Первым Русским Акционерным Обществом ружейных и пулеметных заводов контракт на производство 15 000 ружей-пулеметов «Мадсен Р.1916» с началом поставки в 1918 г. и окончанием в феврале 1919-го и о постройке и оборудовании завода. Цена одного ружья-пулемета с запасными частями и принадлежностями и с укупоркой — 1733 руб. 30 коп. Представителем ГАУ на строящийся Оружейный завод назначается старший техник Тульского оружейного завода штабс-капитан Г.А. Апарин. Военное ведомство уже не столько интересовали 15 000 «Мадсенов» (к тому же с поставкой в 1918–1919 гг.), сколько возможность получить новый, хорошо оборудованный оружейный завод с мерительным и рабочим инструментом, штатом опытных техников и мастеров-инструкторов.

Выпуск пулеметных курсов школы «Выстрел» 1922 г. В центре — начальник школы Н.М. Филатов. На переднем плане пулеметы, использовавшиеся в годы Гражданской войны и изучавшиеся на курсах (слева направо): «Шоша» с магазином, «Максим» с лентой на станке Соколова, «Шварцлозе» с лентой на треножном станке, «Кольт» на низкой треноге, MG.08 на салазочном станке, «Мадсен» (без магазина), «Льюис» (магазин стоит рядом)

В мае 1917 г. на заводе доводятся опытные пулеметы, а сам завод признан «работающим всецело на государственную оборону». В июле была изготовлена опытная партия пулеметов, 12 августа начали сдачу первых четырех ружей-пулеметов с запасными стволами — с этого момента и принято отсчитывать историю Ковровского пулеметного завода. Хотя приемные испытания прошли неудачно. Само производство носило пока черты кустарного. Только к декабрю 1917 г. закончили подготовку чертежной документации и начали производство двух серийных партий — в 50 и 300 пулеметов.

Новый завод будет запущен и достроен уже в советское время и сыграет большую роль в развитии отечественного автоматического оружия.

Советской власти и Красной Армии достались в наследство не только вооружение старой армии и все оружейные заводы, но и большой опыт, накопленный войсками и промышленностью, и — что не менее важно — выдающиеся специалисты «пулеметного дела», среди которых такие имена, как В.Г. Федоров, П.П. Третьяков, Н.М. Филатов (ставший первым начальником Высшей стрелковой школы «Выстрел») и другие.

«РУЧНОЕ РУЖЬЕ-ПУЛЕМЕТ» ФЕДОРОВА

На протяжении всего описанного периода на вооружении Русской армии состояли пулеметы только зарубежных систем: даже производившиеся в России картечницы и автоматические пулеметы в основе имели американские разработки Р.Дж. Гатлинга и Х.Ст. Максима. Россия только еще готовилась к созданию и производству собственного автоматического оружия. Первым автоматическим оружием русской разработки, доведенным до серийного производства, стал образец, широко известный как «автомат Федорова». Однако его появление напрямую связано с потребностями пулеметного дела.

«Из всех вопросов, связанных со стрелковым оружием и выдвинутых войной, вопрос о ручном пулемете был наиболее важным», — писал впоследствии сам В.Г. Федоров. Имевшиеся на вооружении ручные пулеметы не отвечали требованиям войск по своей маневренности. Это породило ряд «промежуточных» типов оружия, за которыми раньше просто не признали бы права на существование. Как ручные пулеметы появились между несостоявшейся автоматической винтовкой и станковым пулеметом, так в промежутке между ручным пулеметом, автоматической винтовкой и пистолетом появились пистолет-пулемет и автомат, которые передут в разряд индивидуального оружия только после войны. Первые серийные пистолеты-пулеметы — итальянский «Виллар-Пироза» системы А. Ревели и германский МР.18 «Бергман» системы Х. Шмайссера представляли собой род «легкого» пулемета для ближнего боя и даже имели поначалу расчет из двух человек. С другой стороны, в подобие ручного пулемета переделывались самозарядные винтовки. Пример тому — германская автоматическая винтовка «Маузер» 1910–1913 г., снабженная переводчиком для автоматической стрельбы и сменным магазином на 25 патронов и применявшаяся в основном в качестве авиационного вооружения, переделки в ручные пулеметы французской автоматической винтовки Шоша (придан сменный магазин на 20 патронов) и британской Фаркаруэра (магазин на 50 патронов).

В России, как уже было сказано, к началу войны были отобраны для войсковых испытаний «автоматические» винтовки систем Федорова, Токарева и Браунинга. Причем винтовка Владимира Григорьевича Федорова (1874–1966) была выполнена под им же разработанный 6,5-мм винтовочный патрон «улучшенной баллистики». К июлю 1914 г. на Сестрорецком оружейном заводе были изготовлены детали для 150 винтовок Федорова. С началом войны военное министерство распорядилось прекратить все опытные работы, в том числе и по автоматическим винтовкам. Но уже в 1915 году интерес к автоматическим винтовкам возрождается. С одной стороны, пехота требовала легкого автоматического оружия. Две автоматические винтовки Федорова направили для войсковых испытаний на фронт в 85-й Выборгский пехотный полк. С другой стороны, вновь активизировались слухи о германской автоматической винтовке Маузера. На волне этого интереса начальник Офицерской стрелковой школы Н.М. Филатов летом 1915 г. затребовал в школу детали 7,62-мм винтовки Федорова 1912 г. и 6,5-мм винтовки 1913 г. и добился перевода в Ораниенбаум с Сестрорецкого завода главного помощника Федорова в работе над винтовкой В.А. Дегтярева. 13 января 1916 г. 50 комплектов частей винтовок Федорова передали в мастерскую Ружейного полигона школы, Дегтярев начал их сборку и отладку.

В том же январе 1916 г. полковник В.Г. Федоров подает ГАУ «Записку-отчет» о работе миссии адмирала Русина в Лондоне, в которой особо касается вопроса об автоматическом оружии: «Заказываются не автоматические винтовки, а ружья-пулеметы, которые, по моему мнению,… в настоящее время имеют безусловно большее значение, чем упомянутые винтовки… Если бы у нас даже и была… законченная автоматическая винтовка… было бы нецелесообразно устанавливать ее производство на заводах… Полагаю, что и для нашей армии вопрос заключается лишь в необходимости самого широкого испытания в боевых условиях различных систем ружей-пулеметов и автоматических винтовок, причем… необходимо немедленно заказать некоторое количество до 3 или 5 тысяч автоматических винтовок, приспособленных для непрерывной стрельбы и имеющих магазин на 20–25 патронов… Для установки производства необходимо подыскивать частную мастерскую».

В мастерских Ружейного полигона Федоров с помощью Дегтярева занялся переделкой своей системы в ружье-пулемет. 6, 5-мм патрон «улучшенной баллистики» так и остался опытным, зато имелось значительное количество японских 6,5-мм патронов к винтовкам «Арисака»: готовые патроны поставляли из Японии и Англии, Петроградский патронный завод поставил снаряжение патронов, поставленных в разобранном виде, и собственное их производство. Японский патрон был меньше федоровского, и винтовки приспосабливали под него, вставляя в патронник особый вкладыш. Федоров рассчитывал на меньшие дальности стрельбы, нежели считалось необходимым ранее, что позволяло укоротить ствол с 800 до 520 мм и облегчить оружие в целом. Федоров ввел в систему флажковый переводчик, подвижную крышку затвора, разработал серию сменных магазинов. К сентябрю 1916 г. в мастерской полигона собрали восемь 7,62-мм ружей-пулеметов Федорова (получившего уже звание генерал-майора) с магазином на 15 патронов, три 6,5-мм с магазином на 25 патронов и два с магазином на 50 патронов, а также сорок пять 6,5-мм автоматических винтовок.

14 августа 1916 г. Начальник Генерального штаба направил в ГВТУ следующее письмо: «По обстоятельствам настоящего военного времени представляется необходимым сформировать теперь же роту, вооруженную ружьями-пулеметами и автоматическими ружьями системы генерал-майора Федорова по особому представленному здесь штату… Распыление ружей по существующим частям не даст полной картины полезного их действия, что может быть достигнуто только… в случае сформирования и командирования в действующую армию особой войсковой части, укомплектованной специально обученными офицерами и нижними чинами и имеющей достаточный запас личного состава для немедленной замены убывших». Предлагавшийся штат роты включал три взвода — один с 8 ружьями-пулеметами и два по 25 автоматических винтовок.

В течение лета и осени при Офицерской стрелковой школе на основе роты 189-го Измаильского пехотного полка 48-й пехотной дивизии была сформирована и обучена «команда особого назначения». Ей передали 45 винтовок и восемь 7,62-мм ружей-пулеметов Федорова, снабдив их клинковыми штыками «по образцу Кавказского казачьего войска» и чехлами для переноски оружия. Кроме того, команда была «снабжена всеми новыми техническими усовершенствованиями» — оптически ми прицелами, призматическими биноклями, приборами для стрельбы из-за закрытий, переносными полевыми стрелковыми щитами системы Технического Комитета ГВТУ, стальными шлемами Адриана. Оптические прицелы системы Герца были заказаны Обуховскому заводу еще в декабре 1914 г. для штатных 7,62-мм винтовок. Но в июне 1916 г. первые 20 прицелов передали для ружей-пулеметов Федорова. «Автоматической роте генерала-майора Федорова» (как одно время называли подразделение) придали второй комплект обученных нижних чинов, вооруженных пистолетами «Маузер», для замены выбывших из строя. Речь шла не просто о боевом испытании ружей-пулеметов и автоматических винтовок, но о пехотном подразделении с новой системой вооружения и оснащения. На примере этой роты могла быть опробована новая, групповая тактика.

Но опыта не получилось. «Автоматическую роту» как «отдельную стрелковую роту» (3 офицера и 150 нижних чинов) 189-го Измаильского пехотного полка в январе 1917 г. отправили на румынский фронт. Рота, по-видимому, распалась во время «эвакуации Румынии». Правда, оружие Федорова попало и на Западный фронт — на апрель 1917 г. здесь числилось 4 его ружья-пулемета.

После испытаний 6,5-мм ружей-пулеметов в 10-м авиадивизионе подполковника Горшкова заведующий авиацией великий князь Александр Михайлович телеграфировал: «Ружье-пулемет генерала Федорова дало прекрасные результаты… Прошу наряда на сто таких ружей для авиационных отрядов. Ружье во всех отношениях лучше ружья Шоша». Командир же другого авиаотряда Туноженский заключил, что «ружье-пулемет Федорова единственно пригодно для легкого аэроплана». V Отдел Арткома в Журнале № 381 от 6 сентября 1916 г., отнеся оружие Федорова к особому классу «ручных ружей-пулеметов», заключил, что кроме авиации «означенные ружья с пользой могли бы быть употреблены и на бронированных автомобилях, в особенности пушечных, где нет возможности поставить пулемет… Автоматическая винтовка Федорова могла бы быть использована для полевой позиционной войны как вооружение пехоты».

К новому оружию проявляли немалый интерес и ГАУ, и авиация, и даже Главное управление кораблестроения. Ружье-пулемет все же было принято в варианте под японский патрон. Выбор патрона объясняли следующим: 1) меньшая отдача и меньшее нагревание ствола, большая легкость и компактность, прочность запирающего механизма и более целесообразное устройство магазина, 2) ружья-пулеметы Федорова предполагалось выдавать войскам Северного фронта, вооруженным японскими винтовками, 3) еще до войны решено было перейти к патронам без выступающей закраины, а в 6,5-мм ружье-пулемете это уже выполнено.

С постановкой производства дело обстояло хуже. Еще в марте 1916 г. Федоров исследовал возможность заказа оружия на крупном частном заводе. Надежд тут было немного — допуски на изготовление деталей ручного ружья-пулемета Федорова были не менее жесткими, чем у пулемета «Максим». К тому же частным заводам были невыгодны небольшие заказы. Завод И.А. Семенова в Петрограде соглашался на заказ не менее 50 000 экземпляров, то же ответил и председатель промышленной группы Третьяков. Начальник ГАУ генерал А.А. Маниковский еще 23 октября 1916 г. распорядился организовать производство 15 000 автоматических винтовок Федорова на казенном Сестрорецком заводе сначала полукустарным способом с последующим переходом на «машинную фабрикацию», при изготовлении черновых стволов Ижевским сталеделательным, а коробок — Путиловским заводом. Начальник Сестрорецкого завода предлагал привлечь и частные петроградские заводы из числа тех, что уже выполняли заказы ГАУ, а сборку и отладку производить на Ружейном полигоне — получалось подобие германского «группового» метода производства оружия. В середине 1917 г. сформировали комиссию по подготовке производства «ручного ружья-пулемета» Федорова. Но Сестрорецкому заводу не удалось получить необходимые станки, так что организация нового производства здесь была весьма затруднительна.

Тогда в октябре 1917 г. и выбрали строящийся пулеметный завод в г. Коврове, оснащаемый вполне современным оборудованием. 11 января 1918 г. контракт Общества с ГАУ был изменен Дополнительной надписью № 8, гласившей: «На основании постановления Исполнительного Комитета при Военном Министерстве от 2 января 1918 г. …настоящая дополнительная надпись сделана… в том, что а) количество ружей-пулеметов Мадсена уменьшается с 15 000 до 10 000 и б) Общество обязуется поставить ГАУ согласно представленного образца и чертежей и согласно указаниям и под общим руководством генерала-майора Федорова 9 000 ружей-пулеметов системы генерала-майора Федорова… Начало валового производства… через 9 месяцев со дня подписания контракта». Отметим такой момент — шел январь 1918 г., Русской армии по сути уже не было, надорвавшаяся в ходе войны промышленность разваливалась, но оружейники продолжали работать над новым оружием, убежденные в его необходимости для России.

Сдача первых 500 ружей-пулеметов Федорова должна была начаться через 13 месяцев (1 февраля 1919 г.), затем должно было сдаваться по 1500 в месяц, а по окончании производства «Мадсенов» — по 2500. Стоимость ружья-пулемета Федорова с запасными частями и принадлежностью составляла 1090 рублей («Мадсен» — около 1730 рублей).

Предписанием ГАУ от 18 января 1918 г. на завод командируется В. Федоров, вместе с ним едет В. Дегтярев, в Ковров направили также П. Третьякова, П. Гусева и приемщиков-браковщиков. В Ковров все направленные прибыли только 24 февраля (9 марта нового стиля). Но к этому времени завод уже стоял, многих рабочих уволили.

21 марта 1918 г. все работы на Ковровском заводе были остановлены по финансовым и организационным причинам. Авансовые суммы израсходованы, снабжение остановлено, перспективы контрактов в связи с проводившейся «демобилизацией военных предприятий» неясны. В штате завода оставили только 60 человек. Весь 1918-й и начало 1919 года вместо запланированного производства завод занимался выживанием, по возможности — дооборудованием, набором кадров, а также — ремонтом оружия для Красной Армии. Федоров вынужденно занимает должности технического директора, директора-распорядителя, директора, главного инженера завода. Только в декабре 1918 г. Чрезвычайная комиссия по снабжению Красной Армии поставила вопрос об открытии Ковровского пулеметного завода и возобновлении контрактов на производство ружей-пулеметов системы Федорова и системы Мадсена. 17 декабря ГАУ предложило Федорову начать их производство полукустарным способом с привлечением квалифицированных слесарей, прежде всего к изготовлению лекал и инструмента, а не деталей оружия. 2 марта 1919 г. ГАУ предписывало Федорову: «Согласно постановлению Чрезвычайной Комиссии Вам надлежит принять все меры к скорейшему установлению на заводе производства ружей-пулеметов как Вашей системы, так и системы Мадсена. Кроме того, согласно указаниям Начальника ГАУ, Вам надлежит срочно пустить в работу 150 экз. ружей Вашей системы полукустарным способом». Федоров докладывает, что выполнение сразу двух заказов предоставляет для завода чрезвычайно трудную задачу, и просит определить очередность. Наконец, 22 июня 1919 г. (нового стиля) принято решение сосредоточить силы на производстве образца Федорова.

Изготовление первой пробной партии в 200 ружей-пулеметов Федорова начали во временном корпусе завода. Однако 10 июля во временном корпусе случился сильный пожар. Производство решили перенести в большой корпус, который еще достраивался.

В первых числах февраля 1920 г. одно ружье-пулемет Федорова доставили в Реввоенсовет Республики, где с ним ознакомился Главком С.С. Каменев. «Главком, ознакомившись с ружьем-пулеметом системы Федорова, — говорилось в телеграмме помощника начальника штаба Реввоенсовета Чрезвычайному уполномоченному по снабжению армии от 6 февраля 1920 г., — нашел его как с технический, так и с практической стороны крайне полезным, а посему просит принять все меры к поднятию производительности этих ружей на заводе с тем, чтобы 300 ружей-пулеметов было изготовлено в наикратчайший срок». К тому времени, правда, оружие получило новое название — «ружье-автомат» или просто «автомат» (применение этого названия к новому типу стрелкового оружия приписывают Н.М. Филатову). 14 октября 1920 г. уже М.В. Фрунзе просил у Каменева выслать автоматы для Южфронта. Но к 15 сентября 1920 г. были сданы только первые 15 (из них всего 8 снабжены запасными частями для отправки на фронт) и готовы комплекты для сборки 27–32 штук. До конца 1920 г. сдано только 100 автоматов. И только 21 апреля 1921 г. Совет военной промышленности признал, что массовое производство автоматов на Ковровском пулеметном заводе установлено.

Автоматы Федорова опоздали на Гражданскую войну, но применялись в ее так называемый «ликвидационный период» — на Кавказе и при подавлении Карельского восстания, поддержанного финскими интервентами. В январе — феврале 1922 г. успешный рейд по тылам финских интервентов в Южной Карелии совершил лыжный отряд Т. Антикайнена, составленный из курсантов Интернациональной военной школы и вооруженный автоматами Федорова, «трехлинейками» и шестью ручными пулеметами «Мадсен» (всего задействованный в операции батальон Интернациональной школы имел шесть пулеметов «Мадсен» и шесть «Шоша»). Как видим, автоматы использовали отдельные специально подготовленные «команды».

Ковровский завод все еще оставался в сложном положении. Он состоял из недавно достроенного главного производственного корпуса «А» и восстановленного после пожара временного деревянного корпуса «Б» (расшириться завод смог только к 1930 г.). С 1 октября 1922 г. по 1 октября 1923 г. на заводе изготовили 822 автомата, к концу 1923 г. число выпущенных автоматов достигло 1000.

Итак, анализ изменений в военном деле и направлений развития вооружения пехоты привел Федорова к новому типу оружия, призванному занять нишу между винтовкой и ружьем-пулеметом. Фактически В.Г. Федоров первым обосновал тактико-технические требования к «штурмовому» автоматическому оружию и наиболее полно реализовал его основные черты: масса и габариты приемлемые, удобные для передвижения на поле боя, сменный магазин большой емкости, возможность ведения огня одиночными выстрелами и очередями, мгновенного открытия автоматического огня на ходу, использование любых встречающихся на местности естественных упоров. Такой путь был найден не только в России. Дж. М. Браунинг в 1917 г. представил винтовку BAR-18 с переводчиком огня и отъемными магазинами на 20 и 40 патронов, созданную исходя из тех же соображений (хотя и без ухудшения баллистики), но переделанную вскоре в ручной пулемет. К тому же типу относилась и упомянутая автоматическая винтовка «Маузер» 1910/13 г., снабженная переводчиком для автоматической стрельбы и отъемным магазином на 25 патронов и применявшаяся в основном в качестве авиационного вооружения.

Тут стоит вспомнить, что и германский пистолет-пулемет МР/18 должен был решать в ближнем бою, по сути, те же задачи легкого ручного пулемета. И естественно, что вскоре по окончании войны специалистами в разных странах высказывалась идея патрона промежуточной мощности — между винтовочными и пистолетными.

ПЕРВОЕ УНИФИЦИРОВАННОЕ СЕМЕЙСТВО

С автоматом Федорова связана практическая реализация целого ряда новых направлений в развитии военного стрелкового оружия и формировании отечественной школы автоматического оружия. Организованные Федоровым в марте 1921 г. на заводе опытная мастерская во главе с Дегтяревым, а также проектный отдел и исследовательская группа в октябре того же года преобразуются в проектно-конструкторское бюро, хотя положение о КБ завода было выработано Главным управлением военной промышленности только в начале 1924 г. Еще 21 октября 1921 г. Федорова по его личной просьбе освободили от обязанностей директора завода, и он смог сосредоточиться на инженерной работе. Впервые в стране на постоянной основе создается оружейное КБ с опытным производством. В опытной мастерской и ПКБ прошли школу конструкторского и оружейного мастерства Г.Г. Марков, И.В. Долгушев, П.Е. Иванов, К. Фрейман, Е.К. Александрович, Г.С. Шпагин, С.Г. Симонов, И.И. Безруков, П.М. Горюнов и многие другие. На примере автомата Федорова формировалась поэтапная схема работы проектно-конструкторского бюро по созданию новых образцов оружия, изучалась проблема введения единых стандартов в оружейную промышленность. В 1927 г. были опубликованы работы В.Г. Федорова «Работа технико-конструкторского бюро при установке оружейного производства» и «Современные проблемы ружейно-пулеметного дела», способствовавшие постановке процесса разработки, испытаний, принятия на вооружение, организации производства оружия на прочную научную основу. В мае 1929 г. ПКБ Ковровского завода было преобразовано в Бюро новых конструкций и стандартизации (БНКиС), заведующим которым был назначен В.Г. Федоров. В июне 1931 г. Федоров был отозван в Москву для работы в центральном аппарате Орудийно-оружейно-пулеметного объединения, а БНКиС в январе 1936 г. преобразовано в Ковровское конструкторское бюро стрелкового вооружения, возглавил его военинженер 2-го ранга П.И Майн, в мае того же года бюро передается в состав завода и названо ЦКБ-2.

Опытный 6,5-мм ручной пулемет Федорова-Дегтярева с воздушным охлаждением ствола (по типу пулемета «Мадсен»)

Еще в 1921 г. Федоров предлагает идею «унификации», т. е. создания унифицированного семейства оружия на базе одного образца. До тех пор унификация имела место в пределах одного типа оружия — например, станковый, ручной и авиационный пулемет. Федоров значительно расширяет эти границы. Испытания готовых образцов унифицированного семейства прошли 31 мая 1923 г. В заключении Арткома по их результатам отмечалось: «Новый проект инженера Федорова переделки автомата в пулемет с водяным и воздушным охлаждением, стреляющий посредством ленты, представляет несомненный интерес, так как осуществление такого проекта… дало бы возможность получить все типы автоматического оружия… исходя из одной и той же системы, установка которой уже произведена, что представило бы колоссальные выгоды как в отношении однообразия изготовления на заводах, так и в отношении обучения красноармейцев». Выявленные задержки в работе образцов оказались связанными не с особенностями конструкции, а с плохим качеством металла для пружин и коробок магазинов. В записке В.Г. Федорова от 1926 г. о результатах работы ПКБ указывалось: «Разработаны самые различные типы автоматического оружия: 1. Автокарабин. 2. Автовинтовка. 3. Автомат. 4. Ручной пулемет с быстрой сменой ствола. 5. Ручной пулемет с водяным охлаждением. 6. Ручной пулемет с воздушным охлаждением. 7. Танковый пулемет. 8. Авиационный одиночный пулемет. 9. Авиационный спаренный пулемет. 10 Авиационный строенный пулемет. 11. Легкий станковый пулемет. 12. Тяжелый станковый пулемет. 13. Противоаэропланный пулемет». Для пулеметов был разработан ряд оригинальных станков разных типов. Кроме того, в 1922 г. изготовили автомат с укороченным цевьем и алюминиевым наконечником, в приливе которого делалось отверстие для присоединения легкой складной сошки — одна из попыток приблизить автомат к ручному пулемету. Стоит отметить, что в это время в СССР наряду с метрической системой еще применяли старую систему мер, и автоматы и пулеметы Федорова иногда именовались в документах «2,5-линейными».

Опытный 6,5-мм ручной пулемет Федорова — Дегтярева с водяным охлаждением ствола

Опытный станковый пулемет на основе ручного пулемета Федорова — Дегтярева с водяным охлаждением ствола, коробчатым магазином, на колесном полевом станке с двойным щитом

Опытный станковый пулемет на основе ручного пулемета Федорова с воздушным охлаждением ствола, дисковым магазином, на облегченном колесном полевом станке

Опытный станковый пулемет на основе ручного пулемета Федорова с воздушным охлаждением ствола и дисковым магазином на треножном станке с зенитной стойкой

Первый ручной пулемет на основе автомата был разработан Федоровым вместе с Дегтяревым еще в 1920 г. В 1921–1922 гг. Федоров и Деггярев разработали на основе автоматов несколько вариантов ручного пулемета, отличавшиеся, прежде всего, системой охлаждения ствола: без дополнительного радиатора и с кожухом ствола по типу пулемета «Мадсен» (наиболее естественное решение — на заводе были полная документация, образцы и приспособления к пулемету «Мадсен»); с радиатором воздушного охлаждения ствола по типу пулемета «Льюис», с водяным охлаждением по типу пулемета «Максим». В мае 1922 г. пулеметы Федорова — Дегтярева прошли полигонные испытания. Рассмотрев их результаты, Артиллерийский комитет отметил, что пулеметы заслуживают самого серьезного внимания благодаря легкости, портативности, удобству в переноске и перевозке. Принятие на вооружение для ускорения решения проблемы ручного пулемета МТ (Максима — Токарева) не снимало вопрос о новом ручном пулемете.

В рамках работ по унифицированному семейству появился и прототип единого пулемета — к 1926 г. был разработан 6,5-мм легкий пулемет с прикладом и возможностью стрельбы с сошки или со станка, прорабатывался вариант ленточного питания. Было очевидно, что унификация пулемета упростит снабжение и обучение, даст большую тактическую гибкость. Но это направление работ, видимо, не нашло достаточного понимания у главного заказчика — Артиллерийского управления.

В 1922 г. В.Г. Федоров с помощью Г.С. Шпагина разрабатывает спаренный ручной пулемет, состоящий из двух автоматов, смонтированных рядом затворами вниз (так, что магазины крепились сверху, левый пулемет имел рукоятку перезаряжания с левой стороны, правый — с правой), снабженный сошкой и плечевым упором.

На основе спаренного пулемета Федорова — Шпагина «перевернутой» схемы Д.Д. Иванов создает шаровую танковую пулеметную установку, которой вооружались первые бронеавтомобили БА-27, танки МС-1 и Т-12-1. Специальная комиссия во главе с председателем Стрелкового комитета РККА, начальником школы «Выстрел» Н.В. Куйбышевым 22 июля 1924 г. признала «наиболее пригодными… для вооружения авиационных аппаратов» спаренный 6,5-мм авиационный пулемет Федорова — Дегтярева с дисковыми магазинами на 50 и 75 патронов, для удобства размещения магазинов пулеметы монтировались на установке затворами вниз, один ниже другого, имели единый спуск. В 1925 г. Федоров и Дегтярев создают строенный авиационный пулемет — три пулемета монтировались на единой установке затворами вниз, средний размещался ниже крайних, что позволило ограничить поперечные размеры установки при довольно громоздких дисковых магазинах. 3 ноября 1926 г. Начальник ВВС РККА писал Начальнику Артиллерийского управления о необходимости ускорить работы по изготовлению образцовых экземпляров авиационных пулеметов для испытаний их в условиях работы в Воздушном флоте. В 1927 г. на вооружение ВВС приняли другой «переделочный» образец — воздушный пулемет ПВ-1 на основе того же «Максима», но он использовался в качестве неподвижного и вопрос о более легком и компактном пулемете для подвижных установок не снял. Правда, серийный авиационный пулемет удалось создать чуть позже уже на основе ручного пулемета ДП. Кстати, именно в ручном пулемете ДП была использована конструкция дисковых магазинов, разработанных для авиационных пулеметов Федорова — Дегтярева. Идея же унификации в серийном производстве была реализована на основе других образцов много позже и дала отличные результаты.

Опытный спаренный авиационный пулемет Федорова — Дегтярева

Опытный строенный авиационный пулемет Федорова — Дегтярева

Стоит отметить, что идея оружия типа «автомата» увлекает в это время и зарубежных специалистов — образцы, близкие этому типу, были созданы и в других странах практически в то же время. Дж. Браунинг в 1917 г. представил винтовку BAR-18 с переводчиком видов огня и отъемными магазинами, созданную, исходя из тех же соображений (хотя и при сохранении баллистики штатной магазинной винтовки), переделанную вскоре в ручной пулемет и использовавшуюся в вооруженных силах США в разных модификациях до 1972 г. Можно упомянуть и автоматическую винтовку «Маузер» с переводчиком видов огня и магазином емкостью 25 патронов, использовавшуюся в Германии в годы Первой мировой войны для вооружения самолетов. Для пехоты немцы нашли другое решение проблемы «легкого ручного пулемета», приняв на вооружение пистолет-пулемет МР/18 Бергмана — Шмайссера — только позже пистолеты-пулеметы станут индивидуальным автоматическим оружием. В Италии в 1921 г. испытывалась 6,5-мм автоматическая винтовка Тарни под патрон с укороченной гильзой. Интересно отметить и высказывание капитана рейхсвера Г. фон Риттера в его книге «Война и оружие будущего» (1924 г.): «Желательно создание единого патрона для ручного пулемета и пистолета-пулемета».

Выпуск автоматов и все работы над ними прекратили 1 октября 1925 г. после выпуска 3200 штук. Формально причинами были «нестандартный» калибр и сложность системы. Производство автомата действительно было сложно, требовало высокой точности и большой слесарной обработки деталей — достаточно упомянуть, что полная взаимозаменяемость деталей была достигнута только незадолго до окончания производства. Конструктивно первый автомат не относился к удачным. Даже после модернизации требовалась его доработка. Он был тяжел, сложен в эксплуатации для массового оружия. Впрочем, сам Федоров писал позже, что его оружие и не было предназначено на роль основного пехотного, а кроме того, указывал: «Из него можно было делать непрерывным огнем 300 выстрелов, в дальнейшем ввиду сильного нагрева ствола получались уже задержки… Наиболее часто применяемым видом стрельбы… являлась стрельба одиночная». Нормальным видом стрельбы очередями для автомата Федоров считал стрельбу «в 3–4 патрона».

В 1928 г. автоматы, остававшиеся в Московском полку Пролетарской дивизии, изымают из войск, а Ковровский завод сосредотачивает силы на производстве ручного пулемета ДП. Решение Арткома от 6 апреля 1930 г. о создании автоматической винтовки только с неподвижным стволом (для применения ружейного гранатомета) поставило крест и на самой системе, и на образцах унифицированного семейства этой системы. Но дело было не в конкретной системе — не были оценены по достоинству идеи автомата и семейства на его базе. Вернулись к идее автоматической винтовки с привычной баллистикой: идея такой винтовки держала в плену военных многих стран почти четыре десятилетия. История автомата Федорова ограничилась примерно десятилетием, однако значение этой работы оказалось куда более «долговременным». Новый тип оружия стал предвестником коренных преобразований системы стрелкового вооружения будущего.

ДВА БУРНЫХ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Два десятилетия между Первой и Второй мировыми войнами стали временем бурного развития вооружения и военной техники, и хотя за это время сменилось, по прикидкам военных теоретиков, одно поколение вооружений, эта смена существенно изменила облик войны. Изменились и требования к пулеметному вооружению. С.С. Каменев писал в 1924 г.: «Появление такого количества пулеметов и скорострельного оружия свидетельствует о переходе стрелкового боя на «пулеметные рельсы». При этих условиях система современного стрелкового боя должна, прежде всего, сказаться на широком использовании пулеметов всех видов и затем на умении стрелков, с одной стороны, использовать успех пулеметного боя для сближения с противником, и с другой — уметь вести бой в тех случаях, когда вышибленные противником пулеметы выходят из строя».

В РККА (как, кстати, и в германском рейхсвере) пулеметы считали «скелетом боевого порядка» подразделений, обеспечивавшим их маневр. Согласно советским взглядам 1920-х годов: «Станковые (тяжелые) пулеметы массовым точно прицельным огнем довершают действия артиллерии… Начиная с дальних дистанций ручного оружия — 8000–2400 м (1200–3500 шагов) центр тяжести огневой борьбы переносится на станковый (тяжелый) пулемет, который, следуя с пехотой, обстреливает противника до последнего момента боя, т. е. атаки. Выдвигать в передовую часть под огонь противника сильные стрелковые части не следует. Эти задачи должны ложиться на станковые (тяжелые) и легкие пулеметы…» («Бой пехоты. Руководство для командного состава»). Станковые пулеметы «вступали в дело» с больших дальностей, то есть 2400–2500 м, легкие (ручные) со средних — от 800 м, автоматы (введение которых в армию планировали) — с ближних дальностей (от 400 м), все стрелки — с 300 м. Станковые пулеметы должны были вести огонь в промежутки, а при возможности и через головы, стремясь держать противника под огнем непрерывно, ручные пулеметы — перекрестным огнем обеспечивать общее продвижение. Интервалы между частями боевого порядка пехоты определялись «возможностью ведения огня станковым (тяжелым) пулеметом в промежутки между частями».

В ходе реорганизации РККА пулеметы вводили во все звенья организации пехоты и кавалерии. В 1922 г. в РККА были сформированы «показные» («машинизированные») роты, призванные культивировать новую групповую тактику пехоты и «перенести центр тяжести» в мелкие подразделения, заменив отделения звеньями. Формировались стрелковые, автоматные, ружейно-пулеметные, пулеметные звенья. Взвод состоял из 3 стрелковых и 2 пулеметных звеньев, последние — за недостатком ручных пулеметов — временно вооружали станковыми «Максимами». Опыт окончился неудачей из-за нехватки легкого автоматического оружия и хорошо подготовленных младших командиров.

Согласно штатам, принятым в октябре 1924 г., в каждую стрелковую роту входили три стрелковых и один пулеметный взвод (два станковых пулемета), во взвод — три стрелковых отделения, 1 станковый и 1 ручной пулемет. Таким образом, каждая стрелковая рота должна была иметь 5 станковых и 3 ручных пулемета, а каждый полк — 45 станковых и 27 ручных пулеметов. В стрелковых батальонах имелись пулеметные команды по 12 станковых пулеметов. Затем приняли новый штат стрелкового батальона, включавший три стрелковые, одну пулеметную роту (6 станковых пулеметов), а в стрелковом взводе пулеметы передали в отделения — по две штуки (один станковый и один ручной, по мере поступления ручных пулеметов они должны были заменять в отделениях станковые). Станковые пулеметы возились на двуколках, ручные носились расчетами.

Высказывались и противоположные предложения: не вводить пулеметы в отделения, а подчинять их командирам взводов или даже рот, формировать пулеметные батальоны, призванные — по образцу французской армии — «прикрывать огнем пассивные участки» фронта (их не следует путать со сформированными позднее пулеметными батальонами для обороны укрепленных районов). Но верх одержали другие тенденции.

К тому же пулеметы уже не были единственными «выразителями интенсивности стрелкового огня». Почти все звенья войсковой организации получали свою артиллерию. На конец 1920-х годов «групповое оружие пехоты» (или иначе «тяжелое оружие пехоты») распределялось таким образом. Стрелковый полк включал три стрелковых батальона и дивизион 76-мм полковых пушек, батальон — три стрелковые роты, пулеметную роту (три взвода по два станковых пулемета) и взвод батальонной артиллерии (на тот момент это старые 58-мм минометы и 37-мм траншейные пушки), стрелковая рота — три стрелковых взвода и пулеметный взвод (два станковых пулемета), стрелковый взвод — три стрелковых отделения, один ручной и один станковый пулемет, три ружейных гранатомета.

О вооружении кавалерии Б.М. Шапошников в работе «Конница» писал в 1923 г.: «Бронированная конница» наших дней должна… увеличить число пулеметов как в дивизионных, так и в полковых командах… усилить себя придачей автоброневых средств с пушками и пулеметами, легкими автомобилями с теми же средствами огня». Штат кавалерийского полка армейской конницы к концу 1920-х годов включал четыре сабельных и пулеметный эскадроны (16 станковых пулеметов во вьюках или на тачанках), в каждый сабельный взвод вводилось пулеметное отделение (1 станковый пулемет).

Насыщение пехоты автоматическим оружием, гранатами и орудиями сопровождения стало одной из основ внедрения в пехоту групповой тактики, а далее — с насыщением армии новыми «техническими средствами» — ее перерастает в тактику общевойскового «глубокого боя», тем более требовавшую легких пехотных пулеметов. С развитием тактики глубокого боя вводилось деление частей и подразделений в бою на ударную, сковывающую и огневую группы. Станковые пулеметы вместе с артиллерией включали в огневую группу, призванную либо поддерживать весь боевой порядок, либо усиливать огневую подготовку действий ударной группы, либо усиливать сковывающую группу.

Не менее нуждались в легких пулеметах зарождающиеся воздушно-десантные войска.

Стрельба из ручных пулеметов МТ в 9-й кавалерийской бригаде ОДВА, 1932 г.

Как росла доля пулеметов в вооружении стрелковых дивизий РККА с середины 1920-х по середину 1930-х годов, можно судить по таким данным. По штатам военного времени, принятым в 1925 г., стрелковая дивизия имела 15 300 человек личного состава и 74 станковых пулемета (примерно 1 пулемет на 207 человек), в 1929 г. дивизия имела 81 ручной и 189 станковых пулеметов на 12 800 человек личного состава (1 пулемет на 48 человек), в 1935 г. — 354 ручных и 180 станковых пулеметов на 13 000 человек (1 пулемет на 24 человека). Видно, что рост происходил в основном за счет ручных пулеметов.

Можно выделить некоторые общие черты развития пулеметного вооружения в 20 — 30-е годы ХХ века. В частности, необходимость в легком оружии огневой поддержки мелких подразделений намного повысила роль ручных пулеметов, широкое применение «технических средств борьбы» породило авиационные и танковые пулеметы с одной стороны, а с другой — зенитные и крупнокалиберные пулеметы для борьбы с воздушными и бронированными наземными целями.

К.Е. Ворошилов в 1926 г. приводил такие данные: до Первой мировой войны французская армия на 1000 человек имела 2,4 тяжелого (станкового) пулемета, а «теперь на 1000 чел. положено… легких пулеметов — 49,0, тяжелых — 10,7». Характерно создание уже в течение 1920-х годов в разных странах ряда ручных пулеметов — французские «Гочкис» М1922 и Мlе1924 «Шательро», британский «Виккерс-Бертье», американский М1922 «Браунинг», чешский ZB-26, швейцарские «Фуррер» М25 и S2-100 «Золотурн», финский L/S 26 «Лахти-Залоранта», японский «Тип 11 Тайсе», итальянский «Бриксиа» 1923 г., советский ДП. Стремясь получить легкий и быстро перезаряжаемый пулемет, использовали воздушное охлаждение ствола и магазины емкостью от 20 до 50 патронов. Многие пулеметы имели режим одиночного огня, хотя последующий опыт не подтвердил его необходимости. Если к концу Первой мировой средняя масса ручных пулеметов составляла 11,5 кг, то в середине 1930-х — 8,5 кг. Легкие ручные пулеметы окончательно перевели в разряд индивидуального оружия пистолеты-пулеметы и автоматы.

О количественном изменении пулеметного вооружения и его места в вооружении соединений за два межвоенных десятилетия можно судить по таким цифрам[2]:

Дивизии пехотные

Активных штыков, тыс.

Пулеметов ручных (легких)

Пулеметов станковых

Минометов

Батальонных орудий (37 — 47 мм)

Пушек 75 — 77 мм

Гаубиц 105 — 155 мм

Франция:

1918 г.

8,5

576

108

18

12

36

8

1938 г.

3,8

430

196

71

27

36

24

Германия:

1918 г.

7

216

108

18

―

24

24

1938 г.

3,2

351

133

141

16

20

54

Великобритания:

1918 г.

9,0

336

64

16

―

54

22

1938 г.

4,5

472

252

36

32

12

36

США (1938 г.)

4,6

1320

256

―

48

72

―

Япония (1938 г.)

4,8

400

152

24

―

40

―

Польша (1935 г.)

3,5

261

130

―

27

42

―

С 1920-х годов популярно стало создание к ручным пулеметам легких треножных станков в надежде заменять ими станковые. Иное направление взяли в Германии, где старались соединить маневренность ручного пулемета, его «приспособляемость к любой позиции» и простоту маскировки пытались соединить с могуществом огня станкового. К началу новой большой войны это породило первый единый пулемет MG.34.

Станковые пулеметы развивались не столь интенсивно. В большинстве стран были вполне довольны пулеметами-ветеранами Первой мировой войны, оставив их штатными и в начале Второй мировой: в британской армии — «Виккерс», в американской — М1917 «Браунинг», во французской — Мlе1914 «Гочкис», в японской — «Тип 3 Тайсе». Изменения касались в основном прицелов и установок. Однако нужно отметить активные работы над облегченными станковыми пулеметами в СССР, Германии, Италии.

Станковый пулемет оставался одним из важнейших средств огневого воздействия на противника и должен был перекрывать огнем район действий батальона, что определяло требования к дальности стрельбы. Высокая скорострельность и большая дальность стрельбы при наличии специальных устройств позволяли использовать его для борьбы с воздушными целями. Поскольку на вооружение поступил еще и отечественный ручной пулемет системы Дегтярева, одно время для отличия расчетов станковых пулеметов даже употребляли термин «пулеметчики-максимисты», но куда более употребим стал все же термин «станковые пулеметчики». «Наставление по стрелковому делу РККА» 1932 г. определяло назначение станкового пулемета: «а) в наступательном бою — огневое обеспечение наступления и атаки своих войск и отражения контратак противника; б) в оборонительном бою — отражение наступления и атаки противника и огневое обеспечение контратак своих войск. Кроме того, станковые пулеметы являются наиболее действенным средством пехоты (конницы) для борьбы с самолетами противника (на дистанции до 1500 м) и могут быть использованы для борьбы с броневыми силами». Имела место явная переоценка возможностей стрелкового оружия по дальности стрельбы. Так, пулеметы должны были открывать огонь на уничтожение или подавление с больших дальностей — до 1500 м для одиночного пулемета и до 2500 м для пулеметного взвода (4 пулемета). Группы (батареи) станковых пулеметов начинали вести огонь по крупным целям на расстояниях до 3 и даже до 5 км непрямой и полупрямой наводкой. Это отвечало траектории полета пули винтовочного патрона, но никак не меткости стрельбы пулеметов на таких дальностях — даже для такого пулемета, как «Максим». Кроме того, такая стрельба «пулеметных батарей» только обнаруживала бы пулеметы раньше времени, к моменту подхода противника на дальность эффективного огня пулемета часть пулеметов уже была бы выведена из строя, и «скелет боевого порядка» был бы нарушен.

Переноска пулемета «Максим» двумя номерами расчета «на руках». 1930-е гг.

Тем не менее большие усилия приложили к оснащению пулеметов оптическими прицелами и квадрантами для стрельбы непрямой и полупрямой наводкой.

Предполагалось также привлечение ручных пулеметов к постановке заградительного пулеметного огня на дальностях до 1500 м.

В 1920 — 1930-е годы можно увидеть бурное развитие различных зенитных пулеметных установок и универсальных станков, зенитных прицелов, введение в пулеметные подразделения приборов управления зенитным огнем. Здесь также можно увидеть переоценку возможностей пулеметов нормального калибра. Так, «Наставление по ПВО» 1929 г. указывало для «7,62-мм пулемета зенитного «Максима» высоту обстрела 1500 м и радиус 4000 м. К концу 1930-х годов дальности указывались уже более реальные, и зенитные пулеметные установки вполне успешно действовали против самолетов противника на малых высотах, например в 1939 г. на Халхин-Голе.

Важные перемены произошли в предвоенный период и в семействах винтовочных (винтовочно-пулеметных) патронов. Стремление повысить эффективность пулеметного огня на больших дальностях заставило ввести тяжелые пули (с большей поперечной нагрузкой, т. е. отношением массы к площади наибольшего поперечного сечения), более устойчивые на траектории и меньше теряющие скорость в полете. Надо сказать, что неудобство конфигурации старого винтовочного патрона обр. 1908 г. (с большой разницей диаметров по длине гильзы и выступающей закраиной гильзы) для автоматического оружия давно и хорошо осознавалось отечественными специалистами. Собственно, этот патрон принимался когда-то как «временный», а накануне Первой мировой войны велась разработка 6,5-мм патрона «улучшенной баллистики». После Гражданской войны специалисты возобновили работы над новым патроном уменьшенного калибра и измененной конфигурации, но уже в 1924 г. работы над новыми патронами прекратили: урезание бюджета не позволяло заново ставить их производство. И хотя в феврале 1928 г. Артком предлагал вернуться к 6,35 — 6,5-мм патрону, основным стал модернизированный 7,62-мм патрон обр.1908/30 г., который с определенными изменениями и служит до сих пор. Под него и создавались образцы автоматического оружия — автоматические и самозарядные винтовки, ручные, станковые, танковые и авиационные пулеметы. В 1930 г. среди прочих модернизированных артиллерийско-стрелковых систем на вооружение был принят модернизированный пулемет «Максим». Быстрое развитие военной техники и усложнение условий боя повысило значение специальных пуль. Так, в СССР в рамках семейства винтовочного 7,62-мм патрона обр. 1908 г. (1908/30 г.) вслед за дальнобойной тяжелой пулей Д в 1930–1932 гг. были приняты патроны с бронебойной пулей Б-30, зажигательная З и бронебойно-зажигательной Б-32, важную роль в корректировке стрельбы наземных и зенитных пулеметов играли патроны с трассирующей пулей Т-30 и пристрелочно-зажигательной ПЗ. Характерен и переход итальянской и японской армий от калибра 6,5 мм к калибрам 7,7–8 мм, при сохранении на вооружении французской армии наряду с 7,5-мм старого 8-мм патрона для станковых пулеметов. Шаг, казалось бы, невыгодный с точки зрения веса боекомплекта, настильности траектории и выбивающийся из общего пути развития винтовочных патронов, но он был вызван необходимостью сохранить большую прицельную дальность и сложность при имеющихся технологиях выполнять в малых калибрах специальные пули.

Крупнокалиберные пулеметы появились в конце Первой мировой войны как реакция на появление сначала боевой авиации, а затем и танков. Пионерами здесь считаются французский 11-мм пулемет Мlе1917 «Гочкис» (1917 г.) под старый патрон «гра» с вновь разработанной зажигательной пулей (пулемет предназначался для стрельбы по аэростатам наблюдения) и германский 13,32-мм TuF (1918 г.) под новый патрон с бронебойной пулей для борьбы с танками и с зажигательной пулей — для борьбы с воздушными целями. И хотя оба пулемета выпущены были в небольшом количестве и оказались не очень удачными, крупнокалиберный пулемет казался более удобным и маневренным средством, чем автоматические пушки вроде 37-мм «Максим — Норденфельд» или 40-мм «Виккерс». Конечно, он не заменял пушки, а заполнял нишу между артиллерией и пехотным оружием в борьбе с новыми техническими боевыми средствами. Развитие боевой авиации и бронетехники подстегивало развитие крупнокалиберных пулеметов после Первой мировой войны. Выделились два направления — пулеметы калибра 12,7 — 14,5 мм с воздушным или водяным охлаждением ствола и приближенные к ним автоматические пушки калибра 20–25 мм («Эрликон», «Золотурн», «Мадсен»). Интерес к «противотанковому» пулемету был связан не только с увеличением вероятности попадания в подвижную цель при стрельбе очередью, но и с идеей, что «воздействие струей пуль» по броне даст большее разрушающее действие, чем отдельные попадания. Но по мере роста бронезащиты танков и возможностей авиации «противотанковый» характер отходил на задний план, зато росло «противовоздушное» значение.

ПОТРЕБНОСТИ «ПУЛЕМЕТНОГО ДЕЛА»

Сразу по окончании Гражданской войны советское руководство приступило к восстановлению разрушенной военной промышленности. В 1922 г. началась замена на предприятиях изношенного оборудования. Для этого закупались за границей металлорежущие станки, кузнечно-прессовое оборудование, инструмент, разворачивалась подготовка кадров. В 1924–1925 гг. качество военно-промышленных изделий и расход материалов на единицу продукции удалось приблизить к «довоенной» (до 1914 г.) норме. Формировалась новая система руководства оборонной промышленностью. Для руководства оружейной промышленностью в декабре 1926 г. был образован Оружейно-пулеметный трест Главного управления военной промышленности (ГУВП).

Однако, согласно докладу Президиума BCHX от 5 апреля 1927 г., по пулеметам отставание от уровня производства 1916 г. составляло более 5 тысяч штук (а в 1916–1917 г., как было видно выше, выпуск пулеметов в России был наибольшим). Мощности военной промышленности СССР на начало 1927 г. уступали, например, Франции по пулеметам — в 2 раза, по винтовочным патронам — в 7 раз. К.Е. Ворошилов, выступая 13 декабря 1927 г. на XV съезде ВКП(б), отметил: «Серьезнейшей задачей для военной промышленности является национализация производства… Кое-что сделано на патронных заводах. На оружейных заводах способы производства по-прежнему отсталые». В промышленности боеприпасов требовалось намного увеличить производство — автоматическое оружие резко повысило их расход.

Реконструкция оружейного производства шла на основах массового производства. Если, например, во Франции и Великобритании сохранялось достаточно изолированное положение оружейных фирм, производство оружия велось на специальном оборудовании с широким использованием квалифицированного ручного труда, то в СССР и Германии провели основательную работу по внедрению в военную промышленность единой системы нормалей и стандартов, использованию в оружейном производстве стандартных станков и недефицитных материалов. По опыту Первой мировой войны для производства, использования и обслуживания одного пулемета требовалось 12 человек на фронте и 60 в тылу. Развитие военной техники и масштабов ее использования не допускало далее подобной расточительности ресурсов. Тут стоит отметить тесную связь военно-технических работ в СССР и тогда еще Веймарской Германии во второй половине 20-х — начале 30-х годов ХХ века и определенную близость тактических и организационных взглядов. Советских специалистов весьма интересовали также новинки в организации и оснащении оружейного производства в Германии. В частности, в 1925 г. в командировку в Германию был направлен ведущий специалист по пулеметному производству П.П. Третьяков. С другой стороны, германские специалисты работали, например, на Ковровском пулеметном заводе. В Германии закупали станки и высокоточный инструмент для оружейного производства. В обеих странах вводили централизованное управление разработкой и производством вооружений, происходил переход от эмпирического развития вооружений к широким и систематическим научным исследованиям и поставленным на научную основу опытно-конструкторских работам при тесном взаимодействии заказчика, исследователя, разработчика, производителя и пользователя с привлечением специалистов производства на этапе разработки.

В СССР, как уже упоминалось, первое проектно-конструкторское бюро (ПКБ) стрелкового вооружения было организовано усилиями В.Г. Федорова на Ковровском пулеметном заводе в 1921 г. 31 марта 1927 г. утверждено положение о ПКБ Первых Тульских оружейных заводов, костяк ПКБ составили опытные руководители производства П.П. Третьяков, А.А. Кубасов, И.А. Пастухов, конструкторы Д.М. Кочетов, С.А. Коровин, Г.В. Кувшинников. Здесь имелась своя специфика. Если ковровское ПКБ кроме обслуживания текущих потребностей производства вело активную научно-исследовательскую работу, то тульское ПКБ поначалу было нацелено на более близкие задачи и на быстрое их решение на основе имеющихся конструкций. Известен даже действовавший тогда принцип: «Не изобретать, а конструировать». Но расширение круга и усложнение задач, стоящих перед разработчиками стрелкового вооружения, требовало и расширения работ ПКБ. Так, тульское ПКБ в 1933 г. вышло из состава завода и получило название ЦКБ стрелкового вооружения (ЦКБСВ, с 1936 г. именовалось ЦКБ-14, в 1966 г. переименовано в КБ приборостроения).

Важную роль в развитии автоматического оружия сыграла научно обоснованная классификация систем оружейной автоматики, разработанная В.Г. Федоровым к 1930 г. и основанная на способе использования энергии пороховых газов для приведения в действие автоматики («Основания устройства автоматического оружия», 1931 г., «Эволюция стрелкового ору-жия», т. 2., 1939). Классификация Федорова была доработана А.А. Благонравовым, видным теоретиком проектирования автоматического оружия. А.А. Благонравов стал первым руководителем ружейно-пулеметного отделения, созданного в 1929 г. на артиллерийском факультете Военно-технической академии, и созданной в 1930 г. в той же академии кафедры и лаборатории стрелкового вооружения. В 1932 г. с реорганизацией Военно-технической академии и созданием Артиллерийской академии ружейно-пулеметное отделение становится факультетом стрелкового вооружения Академии. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на кафедре и в лаборатории стрелкового вооружения Артиллерийской академии развернули такие известные впоследствии специалисты, как М.В. Гуревич, П.И. Майн, М.Н. Кондаков, В.А. Малиновский, А.М. Сидоренко, Н.Н. Дубовицкий. С 1934 г. систематическую подготовку инженеров ружейно-пулеметного производства начал Военно-механический институт (г. Ленинград). С 1920 г. действовал Научно-испытательный оружейно-пулеметный полигон, в дальнейшем преобразованный в Научно-исследовательский полигон стрелкового вооружения ГАУ (НИПСВО, п. Щурово), Научно-исследовательский полигон стрелкового и минометного вооружения (НИПСВО) и просуществовавший до 1960 г. В то же время принимались меры для культивирования единой системы взглядов в «пулеметном деле» — этим, в частности, занималось пулеметное отделение (курс) Стрелково-тактических курсов усовершенствования командного состава «Выстрел».

Взглянем более подробно на развитие отдельных типов пулеметного вооружения РККА.

РАСТЕТ СЕМЬЯ «МАКСИМА»

В начале 1920-х годов как первоочередной в системе вооружения РККА был поставлен вопрос о ручном пулемете. Ручной пулемет «Льюис» еще держался на вооружении РККА — во всяком случае, на 1927 г. в официальных наставлениях среди группового оружия из всех пулеметов упоминаются только ручной пулемет «Льюис» и станковый «Максим». Но и он, и тем более французский пулемет «Шоша» к середине 1920-х годов были сильно изношены, конструктивно принадлежали к устаревшим системам, не имели запасных частей и должного количества боеприпасов, которые в условиях изоляции Советской страны не могло быть восполнено. Планировавшаяся на 1918 г. постановка на производство датского «Мадсен» под русский патрон не состоялась.

Разработка и доводка собственной модели ручного пулемета требовали времени. Заместитель Председателя Реввоенсовета СССР М.В. Фрунзе писал в журнале «Военный вестник» № 20 за 1924 г.: «Испытанные станковые пулеметы «Максим» были с введением «показной» роты совершенно заброшены, между тем производство этих пулеметов у нас поставлено хорошо и запасы достаточны… Наши заводы имеют полную возможность станковый пулемет переделать в легкий». Хорошо изучен был германской опыт переделки станкового пулемета MG.08 в ручные MG.08/15 и MG.08/18.

7,62-мм ручной пулемет МТ на сошке, без ленты

Начло проектно-конструкторским работам по созданию ручного пулемета на базе станкового «Максима» было положено еще в 1923 г., когда Артком ГАУ выдал полигону курсов «Выстрел» задание на переделку пулемета «Максим» в ручной. К работе был привлечен конструктор полигона И.Н. Колесников, затем в нее включился Ф.В. Токарев, работавший с 1921 г. на Тульских Первых оружейных заводах.

Тактико-технические требования к будущим ручным пулеметам были разработаны специальной комиссией Реввоенсовета СССР под председательством С.М. Буденного, образованной 8 сентября 1924 г.: ствол должен быть укорочен и выполнен сменным, а кожух — съемным, пулемет должен иметь регулируемую мушку на кожухе и упрощенный прицел, складную сошку с возможностью поворота в горизонтальной плоскости, приклад винтовочного типа, гильзоотводная трубка должна быть исключена. Нетрудно увидеть, что за основу взят MG.08/19. Во главу угла ставились требования по максимальному облегчению системы без изменений основных деталей и узлов пулемета «Максим».

Образец И.Н. Колесникова создан уже в 1923 г., а Ф.В. Токарева — в ноябре 1924 г. Испытания, проведенные 10 апреля 1925 г. с участием не только «буденовской» комиссии, но и представителей Штаба РККА, сухопутных войск, ВВС и даже флота, выявили преимущества варианта Токарева, получившего обозначение МТ («Максим — Токарев»). В создании МТ участвовали также П.П. Третьяков, И.А. Пастухов, Н.Ф. Васильев.

Войсковые испытания, проводившиеся в Московском, Западном и Украинском военных округах, в целом подтвердили возможность применения пулеметов МТ в войсках несмотря на присущие ему, как и всем переделочным системам, недостатки. На вооружение РККА «Максим — Токарев» приняли 26 мая 1925 г., еще до получения окончательных результатов испытаний. В отчете Комиссии по вооружению РККА при Реввоенсовете СССР подчеркивалось, что в связи с принятым на ближайшие годы стандартом по станковым пулеметам «Максим» и имеющимися производственными возможностями ручной пулемет «Максим — Токарев» следует считать одним из основных образцов оружия пехоты.

1 июля 1925 г. Тульские Первые оружейные заводы приступили к установке производства пулеметов МТ, которое началось с ноября. Доводка конструкции потребовала времени, и к 1 июля 1926 г. туляки выпустили только 50 МТ. За 1926–1927 гг. было выпущено 2450 пулеметов, после чего изготовление этого оружия было прекращено, так что по количеству выпущенных образцов и распространенности МТ не превзошел автомат Федорова. Неудивительно, что рядом с МТ в частях продолжали службу и старые «Льюисы». Главной причиной стало принятие на вооружение нового, более совершенного ручного пулемета системы Дегтярева. Тягаться с ним по массе, маневренности и многим другим показателям «переделочный» пулемет не мог — он оставался все же довольно тяжелым, а сохранение холщовой ленты («расстрелянный» конец которой свисал с левой стороны пулемета) даже при ее укорочении вдвое делало не слишком удобными передвижения пулеметчика в бою. Встречаются упоминания о передаче снятых с вооружения ручных пулеметов МТ республиканским войскам Испании.

Предпринятая Ф.В. Токаревым в 1926 г. попытка более глубокой переделки станкового пулемета в ручной не увенчалась успехом. Новый образец хоть и был легче и лучше прежнего МТ, но в целом сохранял главные недостатки своей ранней модели, а коренная модернизация ряда деталей вообще лишала смысла саму идею переделки. Ввиду этого второй образец переделочного пулемета был отклонен. Кстати, такая же участь постигла и опытный авиационный вариант Максима-Токарева.

Разработка авиационного варианта «Максима» началась в мае 1923 г. — с инициативным предложением выступил летчик и авиаинженер А.В. Надашкевич. Поначалу работа велась на московском заводе «Авиаработник». Однако отсутствие должного опыта и соответствующего оборудования для оружейного производства вынудили в 1924 г. перенести работы в Тулу, где к А.В. Надашкевичу подключились такие знатоки конструкции «Максима», как П.П. Третьяков и И.А. Пастухов.

19 мая 1926 г. новый образец, получивший название ПВ-1 (пулемет воздушный, первый), успешно прошел полигонные испытания. В ноябре того же года был принят для снабжения ВВС РККА. Но официальное принятие его на вооружение состоялось несколько позже. Дело в том, что Реввоенсовет СССР предложил сначала провести сравнительные испытания ПВ-1 и английского авиационного пулемета «Виккерс» модели 1924 г. На них выяснилось, что отечественный образец обладает некоторыми преимуществами. 31 января 1927 г. начальник снабжения РККА П.Е. Дыбенко и начальник Артиллерийского управления РККА Г.И. Кулик обратились в РВС СССР с ходатайством о принятии на вооружение нового пулемета, переделанного из станкового пулемета «Максим» по системе Надашкевича. «В настоящее время, — говорилось в рапорте, — закончено испытание изготовленных Тульским оружейным заводом трех экземпляров 3-лин. авиационных пулеметов «Максим», оборудованных по проекту тов. Надашкевича для ускоренного темпа стрельбы (около 750 выстр./ мин.). Это испытание показало, что пулеметы для такого темпа стрельбы разработаны достаточно удовлетворительно и испытание выдержали». Но сравнительными стрельбами дело не ограничилось. ПВ-1 направили на войсковые испытания в 26-ю авиационную эскадрилью. К началу 1928 года они были закончены. Пулемет признан годным для воздушной стрельбы. Но отмечалось, что безотказность оружия во многом зависит от подготовки обслуживающего персонала и хорошей отладки пулемета. Постановлением РВС СССР пулемет ПВ-1 принят на вооружение истребительной авиации для неподвижной установки на самолетах вне плоскости, ометаемой винтом, и для синхронной стрельбы через винт.

Выпуск ПВ-1 был налажен на вновь строящемся (с того же 1923 г.) самостоятельном производстве Тульского оружейного завода. К 1 октября 1929 г. в ВВС РККА имелось уже 2480 ПВ-1 (сравним с общим количеством пулеметов, которое имелось на аэропланах русской авиации хотя бы в 1917 г.). В 1932 г. было изготовлено 3019 пулеметов ПВ-1, в 1933 г. — 1284, в 1934 г. — 3465, в 1935 г. — 1915, в 1937 г. — 1603, в 1938 г. — 3867. То есть ПВ-1 оставался в производстве и после принятия на вооружение специального скорострельного пулемета ШКАС под тот же патрон. Производство ПВ-1 прекратилось только в 1940 г., хотя официального постановления о снятии пулемета с производства не было. Всего с 1926 по 1940 г. ВВС было передано свыше 17 800 пулеметов.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПУЛЕМЕТА «МАКСИМ»

«Боевая практика, боевой опыт маневренной войны нам доказывает с полной очевидностью, — писал в 1925 г. в ежемесячном пехотном журнале «Выстрел» М.Н. Тухачевский, — что станковый пулемет, даже такой тяжелый, как пулемет «Максим» с бронзовыми частями, все-таки всегда являлся самым надежным другом передовых пехотных цепей и никогда от них не отставал». Тут было некоторое лукавство — нужно было оправдать временное введение в мелкие подразделения станковых пулеметов вместо ручных и убедить в возможности использования надежных, но громоздких «Максимов» в маневренных боевых действиях. Пулемет «Максим» отечественного производства, получивший в войсках ласковое прозвище «Максимка», действительно заслужил признание и доверие за возможность ведения интенсивного огня и меткость, но достигалось это в основном большой массой пулемета и станка, водяным охлаждением ствола. Уже в начале 1920-х годов выдвигались естественные требования создания менее громоздкого станкового пулемета, но при этом требовалось время не только на разработку, но и на реконструкцию производства. Зато имеющееся производство позволяло провести вторую модернизацию отработанной системы «Максима» для повышения его боевых и эксплуатационных возможностей, упрощения технологии.

Модернизации предшествовала немалая экспериментальная работа. Еще в 1926 г. конструкторы Сверчков, Шанин и другие предложили комплекс изменений для упрощения производства пулемета — изменения вносились в затвор (замок), приемник, спусковой механизм, крышку короба и другие детали. Модернизация станкового пулемета стала одной из главных задач ПКБ Первых Тульских оружейных заводов. Кроме П.П. Третьякова и И.А. Пастухова в модернизации участвовали К.Н. Руднев, А.А. Троненков и другие. Работа по модернизации шла в сотрудничестве с Научно-испытательным оружейно-пулеметным полигоном, и в 1929 г. была выпущена опытная партия пулеметов. Использовали ряд конструктивных решений, предложенных еще при разработке туляками «легкого» пулемета в 1912–1913 годах. Любопытно, что на этих пулеметах появилось широкое водоналивное отверстие кожуха ствола, но тогда это изменение не было принято для серийного производства.

Расчет пулемета «Максим» на учениях. Начало 1930-х гг. Обратим внимание на маскировочную окраску щита

Модернизацию ускорило принятие на вооружение нового патрона с тяжелой дальнобойной пулей Д (системы Добржанского и Смирнского) с максимальной дальностью полета 5 км. Это заставило существенно изменить прицел пулемета «Максим». Новый прицел позволял поражать цели на больших дистанциях, чем прежде. Более того, «Максим» оснастили оптическим прицелом и угломер-квадрантом для ведения огня на большие дальности полупрямой и даже непрямой (по отметке — реперу) наводкой. Те же задачи позволял решать оптический прицел обр. 1932 г., выполненный по германскому образцу. Соответственно изменили и бронещит — в нем появилось овальное окно для прицела.

Большое внимание уделялось использованию штатных станковых пулеметов в системе ПВО. И.П. Уборевич, изучая в 1928 г. военное строительство Германии, специально отмечал: «Немецкие станковые пулеметы имеют приспособления для перехода в 30 секунд к стрельбе против воздушных целей… У нас целые дивизии не имеют этих приспособлений. Немецкие пулеметы имеют оптические прицелы <…>, имея возможность вести точную стрельбу до 2½ км и имеют угломеры, дальномеры для ведения огня с закрытых позиций».

Для изучения устройства пулемета «Максим» в войсках и в системе ОСОАВИАХИМа широко использовались «разрезные» пулеметы

Поэтому вполне логичным завершением модернизации «Максима» было введение на вооружение в 1931 г. универсального станка системы С.В. Владимирова, конструктора тульского ПКБ. Станок, раскладывающийся в зенитную треногу, допускал огонь по наземным и по воздушным целям. Кроме универсального станка С.В. Владимирова в войсках для зенитной стрельбы использовали складную треногу конструктора М.Н. Кондакова обр. 1928 г. Небольшая (16 кг) масса треноги допускала ее обслуживание одним человеком, а также транспортировку в специальном вьюке вместе со станком Соколова. Перед Великой Отечественной войной в пулеметной роте стрелкового батальона по штату полагалось иметь одну такую треногу. Та же тренога обр. 1928 г. использовалась для зенитной стрельбы из пулеметов ДП и ДТ. Создание и применение универсального станка обр. 1931 г. и зенитной треноги обр. 1928 г. значительно расширили боевые возможности «Максимов», но не решили вопроса «универсализации», более того, из-за большого веса (39 кг) станок С.В. Владимирова не смог вытеснить станок системы А.А. Соколова. Он выпускался параллельно с ним, но в меньшем количестве.

7,62-мм станковый пулемет «Максим» обр. 1941 г. (с приемником под холщовую и металлическую ленту) на универсальном станке обр. 1931 г. системы Владимирова

Летом 1928 г. тульскому ПКБ было предложено спроектировать спаренную, строенную и счетверенную зенитно-пулеметные установки под пулеметы системы «Максима». К этой деятельности были привлечены несколько конструкторов ПКБ: Н.Ф. Токарев (сын Ф.В. Токарева), Г.Г. Куренков, С.А. Прилуцкий и А.И. Панов. К 1930 г. они выполнили задание.

Основные требования к счетверенной установке и конной повозке для нее РВС СССР утвердил протоколом № 25 в 1929 г. Первоначально предполагалось, что на установке смогут монтироваться любые пулеметы калибра 7,62 мм с темпом стрельбы не менее 500 выстр./мин. (видимо, проявилось ожидание скорого появления облегченного станкового пулемета). Но в феврале 1930 г. Начальник вооружения РККА потребовал, чтобы на установке использовались пулеметы «Максим», и уточнил требования к установке. В 1930 г. в тульском ПКБ рассмотрели несколько проектов спаренных, строенных и счетверенных установок. При этом счетверенные установки разрабатывались в двух вариантах — на конной повозке П-21 и для стационарного закрепления или размещения на автомобилях, железнодорожных платформах, кораблях и т. п. По результатам внутреннего конкурса лучшей была признана счетверенная установка Н.Ф. Токарева. В 1931 г. ЗПУ Токарева принята на вооружение РККА. Использовались и спаренные установки на повозках. Были разработаны также шкворневые установки для зенитной стрельбы из «Максима» с автомобиля и складная установка для стрельбы по наземным и воздушным целям с тачанки — на такую установку «Максим» крепился со станком Соколова. Тачанки использовались в советской кавалерии до 1950-х годов, но в основном для возки пулеметов — для этого нередко на тачанку ставили по два «Максима» (пулеметный взвод).

Расчет 7,62-мм счетверенной зенитной пулеметной установки «Максим». 1939 г.

При модернизации пулемета также было обращено внимание на удешевление производства. Решено было окончательно заменить цветные металлы сталью. Это прежде всего коснулось приемника ленты, который вместо латуни стали делать стальным методом фрезеровки. В дальнейшем его изготавливали еще более простыми способами, но об этом несколько позже. С 1934 г. совершенствованию технологии производства станковых пулеметов на Тульском оружейном заводе стали уделять особое внимание. Для этих целей было создано специальное бюро. Разработанные здесь плоскошлифовальные станки для обработки стенок короба пулемета «Максим» полностью заменили тяжелый ручной труд слесарей, резко сократив при этом объем и время работ. То, что металлическая звеньевая лента, необходимость в которой была давно осознана, не была принята для использования в пулеметах, объясняется отсутствием соответствующего штамповочно-прессового оборудования для ее массового изготовления.

Установка пулемета «Максим» на кавалерийской тачанке с возможностью зенитной стрельбы

Производство модернизированного пулемета продолжалось на ТО3 до 1940 г. Динамика производства выглядит так: 1931 г. — 16 305 пулеметов,1933 г. — 8637, 1934 г. — 4899, 1935 г. — 4409, 1937 г. — 8052, 1938 г. — 16 094. В 1940 г. Красная Армия получила всего лишь 4049 пулеметов «Максим» — снижение производства было связано с постановкой производства станковых пулеметов ДС (о чем будет рассказано далее). Внедрялась пооперационная сборка, позволившая поставить ее на конвейер с заданным ритмом работы. То есть старый добрый «Максим» переводился на поточную технологию.

На флоте сохранялись тумбовые установки для пулемета «Максим». До постановки широкого производства танкового пулемета ДТ пулемет «Максим» пытались использовать для вооружения танков и бронемашин, в 1930 — 1940-е годы он оставался вооружением бронепоездов и мотоброневагонов.

«Максим» заслужил репутацию надежного, удобного в управлении и точного в стрельбе пулемета. Однако высокая точность и кучность достигались большим весом пулемета на станке. По своим размерам и весу «Максим» к концу 30-х годов уже не удовлетворял современным требованиям, особенно с учетом официально принятой концепции «глубокого боя», требовавшей от пехотных подразделений высокой маневренности и хорошего применения к местности. Масса же «Максима» на станке Соколова (без воды в кожухе) составляла 66 кг, на треноге обр. 1928 г. — 35 кг, масса коробки с патронной лентой — 9,88–10,3 кг, коробки с носимым комплектом запасных частей — 7,2 кг. На походе пулемет должна была обслуживать команда из 5–7 человек, составлявших пулеметное отделение, в бою — 2–3 человека. Правильное снаряжение холщовой ленты патронами требовало постоянного их выравнивания и было не слишком удобно даже при использовании механической машинки. Перекосы и складывания холщовой ленты, особенно с учетом отдельно устанавливаемой пулеметной коробки, вызвали стандартный прием стрельбы — один из номеров расчета (обычно — помощник наводчика) поддерживал и подавал ленту, пока пулеметчик вел огонь. Кроме того, надежное действие пулемета требовало высокой точности при сборке и отладке, т. е. наличия большого количества высококвалифицированных сборщиков. Однако, чтобы не слишком нарушать хронологию, к теме облегченного станкового пулемета мы вернемся чуть позже.

СОВЕТСКИЙ РУЧНОЙ ПУЛЕМЕТ

Заместитель начальника Штаба РККА М.Н. Тухачевский так освещал роль пулеметов в групповой тактике в 1925 г.: «Встал вопрос о том, чтобы центр тяжести огневого состязания снять со станкового и переместить на ручной пулемет… Сила огня не ослаблялась, но зато боевой порядок значительно разрежался… достигалась значительная маскировка всего нашего наступательного движения… В обороне центр тяжести выпадает на перекрестный огонь рассредоточенных по фронту и в глубину ручных и станковых пулеметов» («Военный вестник» № 2 за 1925 г.).

Разработку собственного образца ручного пулемета начальник мастерской ПКБ Ковровского завода Василий Алексеевич Дегтярев (1880–1949 гг.) начал в конце 1923 г. За основу он взял схему своего же автоматического карабина, предложенную им еще в 1915 г. Тогда, совместив известные схемы автоматики с газовым двигателем (с поперечным газоотводным отверстием в стенке ствола снизу) и запирания канала ствола двумя боевыми упорами, разводимыми ударником, с собственными конструктивными решениями, он получил вполне компактную систему, заслужившую одобрительный официальный отзыв В.Г. Федорова. В тот период автоматика на основе отвода пороховых газов через отверстие в стенке ствола начала завоевывать все большую популярность, выходя вровень с предпочитавшейся до того автоматикой на основе отдачи ствола. К недостаткам газового двигателя автоматики тогда относили «резкость» удара пороховых газов в поршень (из-за действия пороховых газов в течение очень короткого промежутка времени), опасность засорения газоотвода нагаром и «снижение баллистики» из-за «потери» части газов (последнее не подтвердилось опытом). Зато система позволяла получить компактное и сравнительно легкое оружие.

7,62-мм ручной пулемет обр. 1927 г. ДП

22 июля 1924 г. Дегтярев представил свой первый опытный образец пулемета с дисковым магазином комиссии, возглавляемой Председателем Стрелкового комитета РККА, начальником школы «Выстрел» Н.В. Куйбышевым (младшим братом видного советского деятеля В.В. Куйбышева). Комиссия отметила «выдающуюся оригинальность идеи, безотказность работы, скорострельность и значительную простоту в обращении системы тов. Дегтярева». Отметим для дальнейшего, что в тот же день комиссия рекомендовала на вооружение ВВС РККА спаренный авиационный 6,5-мм пулемет Федорова — Дегтярева. 6 октября 1924 г. опытный образец пулемета Дегтярева прошел испытания на стрельбище в Кусково вместе с переделочными пулеметами Токарева и Колесникова, но выбыл из конкурса из-за поломки бойка. Комиссия по выбору образца ручного пулемета под председательством С.М. Буденного рекомендовала вскоре для принятия на вооружение РККА ручной пулемет МТ. Но это не прервало работы над новыми образцами.

Следующий опытный образец Дегтярев представил только осенью 1926 г. Он имел ряд отличий от первого, в частности — изменилось крепление спусковой рамы к ствольной коробке, газовый поршень крепился на шток на резьбе, при этом поршень был удлинен и увеличен в диаметре, газовый регулятор ввинчивался в газовую камеру. 27–29 сентября 1926 г. два его экземпляра сделали около пяти тысяч выстрелов, при этом выявились слабость выбрасывателей и ударников, чувствительность системы к запылению. Следующие два пулемета испытывались в декабре в неблагоприятных условиях стрельбы, дали всего 0,6 % задержек на 40 000 выстрелов, но также были возвращены на доработку.

Дегтяреву пришлось внести в конструкцию ряд изменений: за счет изменения формы и применения хромоникелевой стали была упрочнена затворная рама, из такой же стали изготавливались выбрасыватель и шток поршня, изменено положение газоотводного отверстия, увеличены наружный диаметр газового регулятора и диаметр поршня и его стержня, диаметр и длина возвратно-боевой пружины, для упрочнения ударника его форма приближена к ударнику пулемета «Льюис». Два экземпляра пулемета Дегтярева доработанного образца были испытаны 17–21 января 1927 г. непосредственно на Ковровском заводе комиссией Арткома Артиллерийского Управления и признаны «выдержавшими испытания». 20 февраля комиссия признала также «возможным предъявить оба пулемета как образцы для всех последующих работ и соображений по установке на производство». Не дожидаясь результатов доработки, заводу в феврале 1927 г. выдали заказ на 100 пулеметов. 26 марта Артком утвердил разработанные ПКБ Ковровского завода «Временные технические условия на приемку ручного пулемета Дегтярева».

Летом 1927 г. проводились сравнительные испытания пулемета Дегтярева, усовершенствованного образца Максима — Токарева и германского легкого пулемета «Дрейзе» модели 1918 г., привлекавшего тогда большой интерес руководства РККА (и, кстати, имевшего вариант с дисковым магазином большой емкости). Заместитель Председателя РВС СССР и Наркома по военным и морским делам С.С. Каменев писал наркому К.Е. Ворошилову: «Сравнение дало следующие результаты: на первом месте, несомненно, наш пулемет Дегтярева, на втором — Дрейзе и на третьем — Максима — Токарева. Пулемет Дрейзе нам был интересен, когда мы не имели еще легких пулеметов своего производства. Теперь наш пулемет Дегтярева во многом лучше Дрейзе».

Еще в апреле 1927 г. на заседании комиссии, обследовавшей завод, решено было, «что заводу надлежит дать задание окончить сдачу 100 пулеметов Дегтярева к 1 ноября 1927 г.». Срок предъявления первых образцов опытной партии был установлен 15 сентября 1927 г., но в связи с конструктивными изменениями, требующими переработки операционной технологии, срок продлили на полтора месяца. Первые 10 серийных пулеметов Дегтярева были представлены военной приемке 12 ноября 1927 г., а 3 января 1928 г. военный приемщик полностью принял партию в 100 пулеметов. 11 января 1928 г. РВС СССР дал указание направить 60 пулеметов для производства войсковых испытаний. Пулеметы направлялись в том числе в военно-учебные заведения военных округов, дабы одновременно с испытаниями комсостав мог ознакомиться с новым оружием во время лагерных сборов. На 1927/28 г. был выдан заказ на 2500 пулеметов. При этом специальное совещание 15 июня 1928 г. с участием руководства Наркомата обороны и ГУВП, признавая сложности постановки крупносерийного производства нового пулемета, определило 1929/30 г. как предельный срок для его установления с полностью взаимозаменяемыми частями.

Постановлением РВС СССР от 4 января 1928 г. пулеметы были направлены в войска, причем предусматривался широкий сбор отзывов о пулемете командиров и рядовых бойцов по особой программе, разработанной ГАУ, для дальнейшей его доработки (не случайно много позже В.А. Дегтярев наставлял молодого конструктора М.Т. Калашникова: «Налаживай контакт с войсковыми рационализаторами»). Полигонные и войсковые испытания продолжались весь 1928 г. В феврале по результатам испытаний на Научно-испытательном оружейно-пулеметном полигоне и полигоне курсов «Выстрел» было рекомендовано ввести пламегаситель для уменьшения демаскирующего и ослепляющего действия дульного пламени в ночное время и сумерки, высказан ряд других замечаний — неудобство чистки патрубка регулятора, отсутствие в принадлежности приспособления для извлечения из патронника разорвавшихся гильз, недостаточная взаимозаменяемость частей, самоотвинчивание центрального винта магазина. В целом те же замечания поступили из войск Московского, Белорусского и Украинского военных округов. В августе 1928 г. прошел полигонные испытания усовершенствованный образец с пламегасителем и несколько измененным патрубком регулятора газовой камеры.

В конце 1928 г. решено было прекратить производство в Туле пулеметов МТ. Ручной пулемет Дегтярева оказался на вооружении РККА еще до официального его принятия. Пулемет получил обозначение «7,62-мм ручной пулемет обр.1927 г.» или ДП («Дегтярева, пехотный»), именуется также ДП-27. Он стал и первой массовой системой автоматического оружия полностью отечественной разработки и вывел Дегтярева в число главных и наиболее авторитетных оружейников страны. Но что не менее важно — позволил на практике отработать процесс доводки и постановки на массовое производство автоматического оружия в нескольких модификациях (начало этим работам, как мы видели, было положено В.Г. Федоровым при участии В.А. Дегтярева).

Пулеметчики РККА с пулеметами ДП

Производство пулемета ДП, а также металлорежущего инструмента поставил Ковровский завод, именовавшийся с декабря 1927 г. Инструментальным заводом № 2 Оружейно-пулеметного треста (с января 1934 г. — Государственный союзный инструментальный завод № 2 им. К.О. Киркижа Наркомата тяжелой промышленности, с января 1942 г. — Государственный союзный завод № 2 им. К.О. Киркижа Наркомата вооружения, с января 1949 г. — завод им. В.А. Дегтярева). ДП отличался простотой в изготовлении — его производство требовало в два раза меньше локальных обмеров и переходов, чем на револьвер, и в три раза меньше, чем на винтовку. Общее количество технологических операций оказалось в 4 раза меньше, чем для «Максима», и в три раза меньше, чем для МТ. Сказался многолетний опыт работы Дегтярева как оружейника-практика и задел по отработке технологичных конструкций. В процессе установки производства пришлось вносить изменения в термическую обработку наиболее ответственных деталей, подбирать сорта сталей, вводить новые нормали точности обработки. В.Г. Федоров вложил немало труда и энергии в постановку производства ДП и в стандартизацию оружейного производства на этой основе — в ходе этих работ в производство были внедрены т. н. «нормали Федорова», т. е. система допусков и посадок, призванная повысить точность оружейного производства. Большой вклад в постановку производства ДП внес и другой бывший офицер ГАУ русского военного ведомства, а ныне гражданской инженер Г.А. Апарин, поставивший на заводе локальное и инструментальное производство. Производство пулеметов велось на основе кооперации. Полуобработанные стволы, например, поставлял Тульский оружейный завод, с других предприятий поступали также листовая сталь, цельнотянутые стальные трубы, сталь для пружин магазинов и т. п.

Заказ пулеметов Дегтярева на 1928/29 год составил уже 6500 штук (из них 4000 пехотных, 2000 авиационных и 500 танковых). После испытаний в марте — апреле 1930 г. специальной комиссией 13 серийных пулеметов ДП на живучесть В.Г. Федоров констатировал, что «живучесть пулеметов поднята до 75 000–100 000 выстрелов», а «наименее стойких деталей до 25 000 — 30 000 выстрелов (бойков и выбрасывателей)».

В 1920-е годы в разных странах был создан ряд легких ручных пулеметов с магазинным питанием. «Дегтярев» выгодно отличался от большинства из них большей емкостью магазина и сравнительно высокой надежностью. Начальник вооружений германского рейхсвера генерал Баккельберг, посетив Россию в мае 1933 г., просил обменять образец пулемета ДП на новый пулемет «Дрейзе» для взаимного изучения (однако в это время советско-германское военное сотрудничество уже начали сворачивать в связи с приходом к власти в Германии нацистов). Отметим, что практически одновременно с ДП было принято на вооружение еще одно средство поддержки пехоты — 76-мм полковая пушка обр. 1927 г. В то же время на вооружение поступил ружейный (винтовочный) гранатомет Дьяконова с осколочной гранатой. В 1920-е годы к серийному производству в нашей стране было принято мало образцов вооружения, так что можно понять, насколько срочным был вопрос ручного пулемета и легких средств поддержки.

«Дегтярев», или иначе «Дегтярь», стал самым массовым пулеметом Советских вооруженных сил на два десятилетия — и это были самые «военные» десятилетия. Боевое крещение пулемет ДП прошел в пограничных частях ОГПУ в Маньчжурии — во время советско-китайского конфликта на КВЖД, в связи с этим в апреле 1929 г. Ковровский завод получил дополнительное задание на выпуск ДП. В составе войск ОГПУ пулемет ДП воевал и с бандами басмачей в Средней Азии. ДП применялся РККА в боевых действиях на о. Хасан в 1938 г., на р. Халхин-Гол в 1939-м, наряду с другим советским оружием «участвовал» и в гражданской войне в Испании, в войне в Китае, в 1939–1940 гг. воевал на Карельском перешейке. Тот же путь прошли и танковый ДТ на советских танках и бронемашинах, и авиационный ДА-2 (на самолетах ТБ-3 и Р-5), так что к началу Великой Отечественной войны пулеметы Дегтярева были испытаны в самых различных условиях.

Мотоциклисты РККА, 1941 г. На колясках — мотоциклетная установка пулемета ДП

В стрелковых подразделениях ДП вначале вводился в состав стрелкового взвода, при этом отделение ручного пулемета включало пять человек — командира, пулеметчика, его помощника и двух подносчиков патронов. Но уже вскоре ДП стал групповым автоматическим оружием стрелкового отделения. В кавалерии ручные пулеметы ДП вводили в сабельные отделения. Расчет пулемета в составе отделения состоял из двух человек — пулеметчика («наводчика») и его помощника (именовавшегося иногда по-старому «вторым номером»). Расчет пулемета с двумя бойцами, выделенными для подноса патронов, мог переносить «на себе» в трех коробках 9 магазинов, всего — 441 патрон к пулемету. Ручные пулеметы имелись и в артиллерии — в состав артиллерийской батареи входило отделение ручных пулеметов для самообороны и ПВО.

В тот же период велись работы над автоматическими и самозарядными винтовками. Неудивительно, что уже в 1932–1933 гг. развернулась дискуссия о замене ручных пулеметов группами стрелков с автоматическими винтовками. Однако принятие на вооружение и автоматической винтовки обр. 1936 г. системы Симонова (АВС), и самозарядных винтовок обр. 1938 г. и обр. 1940 г. системы Токарева (СВТ) отнюдь не привели к уменьшению роли ручного пулемета в вооружении пехоты. Напротив, в 1938–1940 гг. велись работы по расширению мощностей для его производства на случай войны.

Боевой устав пехоты 1938 г. определял, что ручной пулемет должен очищать дорогу стрелковым отделениям при наступлении ведением огня по стрелковым и пулеметным группам противника на средних и близких дистанциях, служить наиболее действительным средством для усиления охраняющих и разведывательных частей, вступать в бой с противником со средних (800 — 1000 м) дистанций, не ввязываясь в продолжительное состязание со станковыми пулеметами противника, но открывая по ним огонь, когда это необходимо, отражать атаки самолетов на высоте до 500 м. Кроме того, он должен был поддерживать взаимодействующие с пехотой танки путем сосредоточенного обстрела расчетов противотанковых средств. Обстрел смотровых щелей танков и бронемашин противника допускался с 200–100 м. Считалось, что «стрелковое отделение, опираясь в основном на огонь ручного пулемета, может надежно поражать своим огнем полосу шириной до 250 м… глубина огневой полосы взвода в обороне может достигать 800 — 1200 м. Ширина огневой полосы при использовании на основном направлении огневых средств стрелкового взвода может достигать 500 м» («Тактика пехоты» М., 1935).

СЕМЕЙСТВО «ДЕГТЯРЯ»

Утверждалась и идея унификации автоматического оружия. Хотя здесь предстояло решить еще немало проблем. Штаб РККА считал необходимым унификацию пулеметного вооружения на базе дегтяревской схемы. Снова пригодились работы В.Г. Федорова.

7,62-мм авиационный пулемет ДА на шкворневой установке

Еще 17 мая 1926 г. Артиллерийский комитет утвердил техническое задание на разработку унифицированного скорострельного пулемета, который мог бы использоваться как ручной в пехоте и кавалерии и как синхронный и турельный в авиации. Однако более реальной оказалась разработка авиационных пулеметов на основе пехотных — практика такого «превращения» установилась еще с Первой мировой войны. В декабре 1927 г. в НИИ УВВС был представлен опытный авиационный пулемет Дегтярева. С декабря 1927-го по февраль 1928 г. пулемет, получивший обозначение ДА («Дегтярева, авиационный»), проходил испытания. Научно-технический комитет Управления ВВС РККА счел «возможным одобрить для учета в плане серийного заказа представленный образец» Дегтярева. И в 1928 г., одновременно с неподвижным пулеметом ПВ-1 (конструкция А.В. Надашкевича на основе станкового «Максима»), на вооружение ВВС РККА поступает турельный авиационный пулемет ДА с трехрядным (трехъярусным) дисковым магазином на 65 патронов, пистолетной рукояткой, новыми прицельными приспособлениями.

В марте — апреле 1930 г. на стрельбище Ковровского завода состоялись испытания 13 экземпляров пулеметов Дегтярева трех модификаций — пехотного, танкового и авиационного. Испытания проводились под председательством заместителя Начальника вооружений РККА Н.Н. Ефимова. Цели испытаний включали: выявить живучесть пулеметов, определить сравнительную живучесть стволов, выяснить причину массовых неполадок и неисправностей в магазинах пулеметов, определить живучесть возвратно-боевых пружин из обыкновенной и из специальной стали, установить, насколько достигнута взаимозаменяемость частей пулемета ДП, получить точные отправные данные по живучести отдельных деталей пулемета, чтобы уточнить нормы носимого и складского комплектов запасных частей. По результатам Артиллерийское управление сообщило заводу, какие детали требуют доработки. Особое внимание обращалось на необходимость доработки магазина в плане как повышения надежности его работы, так и снижения себестоимости (для отъемного магазина весьма существенный показатель) и упрощения эксплуатации в войсках. В то же время совещание 10 апреля у Начальника вооружений РККА И.П. Уборевича приняло решение: «Результаты работы комиссии тов. Ефимова выявили весь характер боевой ценности пулемета Дегтярева и показали, что система этого пулемета для строевых частей в основном доработана удовлетворительно, причем достигнута взаимозаменяемость; этого нельзя сказать в отношении конструкции авиационного и танкового пулеметов, которые требуют значительного улучшения».

Турельная установка спаренных 7,62-мм авиационных пулеметов ДА-2 на бомбардировщике ТБ-3

В июле — августе 1930 г. на заводе прошли очередные испытания доработанных пулеметов, которые показали, что внесенные изменения целесообразны и их можно рекомендовать в производство. На 30 марта 1930 г. 1200 пулеметов ДА уже имелось в частях ВВС РККА и 1000 было готово к сдаче заказчику.

7,62-мм ручной пулемет ДП (без магазина) и танковый пулемет ДТ с сошкой и съемным прицельным приспособлением

В том же 1930 г. на вооружение поступила спаренная турельная установка ДА-2 — разработку спаренной установки на основе ДА для повышения скорострельности Научно-технический комитет Управления ВВС заказал Оружейно-пулеметному тресту еще в 1927 г. В разработке самой установки принимали участие И.И. Безруков и Н.В. Рукавишников. К тому времени спаренные авиационные установки, позволявшие достичь высокой скорострельности при пулеметах, переделанных из «наземных», вошли в практику вооружения боевых самолетов разных стран.

И ДА, и ДА-2 оказались принятыми на вооружение Управлением ВВС без официального оформления приказа Наркомата обороны — новый легкий авиационный пулемет, как и пехотный, был срочно необходим. ДА и ДА-2 ставились на турели, в выдвижные самолетные пулеметные башни. ДА-2 с другим прицелом пытались ставить и на легкие танки БТ-2, однако причиной появления «пулеметной» модификации этого танка были не какие-либо тактические соображения, а просто временная нехватка танковых пушек. Впоследствии пулеметы ДА и ДА-2, как и ПВ-1, заменялись специальным авиационным скорострельным (высокотемпным) пулеметом ШКАС.

17 августа 1928 г. Оружейно-пулеметный трест, в ведении которого находился и Ковровский завод, сообщил Артиллерийскому управлению РККА о готовности танкового пулемета на основе ДП. После соответствующих испытаний 12 июня 1929 г. в качестве вооружения танков и бронемашин был принят танковый пулемет ДТ («Дегтярева, танковый», именуется также «танковый пулемет обр. 1929 г.») в шаровой установке, разработанной Г.С. Шпагиным. Его принятие естественно совпало с развертыванием серийного отечественного производства танков.

Конструктивные отличия авиационного и танкового пулеметов, созданных на основе ДП, были связаны в основном с особенностями установки пулеметов — соответственно на подвижных авиационных установках и в спаренных и шаровых установках танков и бронемашин. Кроме того, с учетом необходимости ведения более интенсивного огня пулеметы снабжались магазинами большей емкости, а с учетом работы в ограниченном замкнутом объеме, заполненном другими механизмами, — гильзосборниками.

Заметим, что уже в начале Великой Отечественной войны разрабатывался вариант замены пулемета ДТ «танковым» пистолетом-пулеметом (на основе ППШ) с меньшей эффективной дальностью стрельбы, зато с большим боекомплектом. После Второй мировой войны то же попытались проделать финны на имевшихся у них трофейных советских танках с использованием своего «Суоми». Но в обоих случаях на танках и бронемашинах остались пулеметы ДТ. Это, впрочем, не отменяло попыток разработки специализированных танковых пулеметов. Один из таких пулеметов, например, в 1939 г. разработал в Коврове конструктор Булкин в калибре 7,62 мм.

Производство пулеметов Дегтярева стало главной специализацией Ковровского завода. Можно взглянуть на производство этих пулеметов от их принятия на вооружение до середины 1930-х годов[3]:

Год

Дегтярев пехотный

Дегтярев танковый

Дегтярев авиационный одиночный

Дегтярев авиационный спаренный

Дегтярев крупнокалиберный

1928–1929

―

416

1857

7081

―

1929–1930

7301

306

122

―

―

4 кв. 1930

7050

1036

1056

―

―

1931

28268

4113

3787

―

―

1932

25571

1491

6092

3046

―

1933

16637

5463

―

2519

12

1934

12116

3016

―

2589

―

1935

8774

8320

―

805

―

1936

9556

6380

―

―

―

По ходу производства проводили мероприятия по уменьшению себестоимости пулеметов. Так, изменения, внесенные в конструкцию ДП, ДТ и ДА-2 только в течение 1933 г., дали годовой экономический эффект 4 452 537 руб. С 17 апреля 1941 г. на Ковровском заводе № 2 работал отдел главного конструктора производства пулеметов ДП и ДТ, а с 30 апреля развернулось производство ДП и ДТ в новом корпусе «Л» завода. В этом корпусе, построенном ускоренными методами, было установлено 700 металлорежущих станков, созданы термическое и гальваническое отделения, стрельбище, в нем развернули производство ручных пулеметов и пистолетов-пулеметов. Наркомат вооружения дал этому производству права филиала № 1 завода (с 1950 г. это — отдельный завод № 575 с собственным ОКБ, затем Ковровский механический завод).

В 1931, 1934 и 1938 годах Дегтярев представлял модернизированные варианты своего ДП. Опытный образец 1931 г. не имел кожуха ствола, а для большей надежности работы автоматики газоотводное отверстие и газовая камера были отнесены ближе к казенной части ствола (в область большего давления пороховых газов), при этом газоотводный узел был выполнен в специальной муфте, соединенной со ствольной коробкой. Соответственно поршень и его шток были укорочены, а возвратно-боевая пружина перенесена в тыльную часть спусковой рамы, изменены ударник и предохранитель, введена пистолетная рукоятка управления.

В 1936 г. Дегтярев предложил вариант пулемета с более компактным коробчатым магазином секторной формы, в 1936–1937 гг. — облегченный авиадесантный вариант без кожуха, с усиленным оребрением ствола и запиранием одной боевой личинкой, коробчатым секторным магазином. Тогда же был представлен пулемет с таким же магазином и перенесением возвратно-боевой пружины в приклад. Образцы остались опытными. Так же в опытном порядке на ДП ставился и прицел с возможностью введения поправок на боковой ветер, в 1935 г. испытывался ДП с оптическим прицелом (призматического типа) или с оптическим визиром — идея снабжения ручного пулемета оптическим прицелом долгое время была популярна не только в нашей стране.

Система автоматики и узла запирания канала ствола, воплощенная в ДП, была использована также в крупнокалиберном пулемете и в опытной автоматической винтовке Дегтярева. Первый опытный пистолет-пулемет Деггярева 1929 г. с автоматикой на основе отдачи полусвободного затвора — и тот нес конструктивные черты ДП.

Приемник опытного ручного пулемета Деггярева 1938 г. под винтовочные патронные обоймы. Подпружиненная крышка приемника поднята

Известный конструктор И.Н. Колесников в 1933 г. разработал к ДП универсальный треножный станок массой 12 кг. В 1936 г. Дегтярев представил универсальную модификацию ДП с легким складным неотъемным треножным станком и креплением для складного кольцевого зенитного прицела. Этот образец также остался опытным. Слабость и недостаточная устойчивость штатной сошки вызвали ограниченное использование с ДП установки с дополнительными тягами к ногам сошки.

В 1938 г., после боев на о. Хасан от комсостава поступило предложение о принятии на вооружение ручного пулемета с системой питания по типу японского пулемета «Тип 11» — с постоянным магазином, снаряжаемым патронами из штатных винтовочных обойм. Предложение активно поддержал Начальник ГАУ Г.И. Кулик. Ковровский завод № 2 представил вариант ДП с приемником Купинова и Разоренова под обоймы от винтовки обр. 1891/1930 г. К ствольной коробке пулемета слева крепился бункер-магазин, наполнявшийся сверху пятью снаряженных винтовочными обоймами по пять патронов, т. е. его емкость составляла 25 патронов. На обойму надавливала сверху крышка, подгруженная сильной пружиной. Патроны по одному извлекались из нижней обоймы и подавались на линию досылания рычажным механизмом с подвижной площадкой. По израсходовании патронов одной обоймы ее место занимала следующая. Против введения подобного приемника возражали специалисты Наркомата обороны, и вопрос о нем очень скоро был справедливо снят. Единственным достоинством такой системы была возможность быстро пополнять магазин пулемета из подсумков находящихся рядом стрелков с винтовками да еще внешняя портативность (по сравнению с «блином» дискового магазина). Но это не компенсировало недостатков — масса пулемета без патронов достигла 9,8 кг, система питания работала ненадежно, да и по емкости уступала штатному магазину ДП. Практика заставила повсеместно отказаться от пачечного, обойменного или бункерного питания ручных пулеметов, оставив специалистов перед выбором — отъемный магазин или лента.

Разумеется, советские военные и инженеры проявляли интерес отнюдь не только к японским образцам. Активно и, по возможности, детально изучались германские, чешские, британские, американские, французские серийные и опытные системы. Образцы попадали в страну различными путями. В феврале 1939 г., например, из Болгарии был переправлен опытный ручной пулемет — его конструктор, офицер болгарской армии Х. Спасов передал свою систему СССР, видимо, не одобряя сотрудничество своей страны с нацистской Германией. В 1963 г. министр обороны СССР на запрос болгарского посольства сообщил, что «ручной пулемет Х. Спасова был использован в работе советскими конструкторами» (при том, что пулемет Спасова имел откатный двигатель автоматики, не слишком популярный у советских конструкторов).

ЛЕГКИЙ СТАНКОВЫЙ ПУЛЕМЕТ

Потребность в станковом пулемете, более легком и маневренном, нежели «Максим», была осознана уже по опыту Первой мировой и Гражданской войн. В отсутствии собственной системы облегченного станкового пулемета даже намеревались принять германскую систему «Дрейзе» — в 1926 г., например, заказали для испытаний «легкие и тяжелые пулеметы Дрейзе под русский патрон». Но удачный ручной пулемет ДП системы Дегтярева заставил переориентироваться на него.

Задание на проектирование облегченного образца станкового пулемета было дано Штабом РККА еще 13 июля 1928 г. 2 августа 1928 г. Артиллерийский комитет разработал тактико-технические требования и дал заказ конструкторам на проектирование такого пулемета. В тактико-технических требованиях указывались следующие свойства: 1) с целью стандартизации системы, удобства и простоты обучения он должен проектироваться по типу ручного пулемета Дегтярева, 2) охлаждение ствола — воздушное, 3) способ питания пулемета — лента на 150 патронов, 4) темп стрельбы — 500 выстрелов в минуту, 5) практическая скорострельность — 200–250 выстрелов в минуту, 6) вес системы со станком — не более 30 кг, 7) станок пулемета — тренога или легкий колесный станок весом не более 15 кг. Идея унификации пулеметного вооружения уже прочно утвердилась, и станковый пулемет должен был войти в семейство пулеметов — к «Дегтяреву пехотному», «Дегтяреву танковому», «Дегтяреву авиационному» должны были добавиться «Дегтярев станковый» (ДС») и «Дегтярев крупнокалиберный».

Первый образец облегченного станкового пулемета В.А. Дегтярев представил уже в начале 1930 г. Пулемет был выполнен на основе ДП, с радиатором охлаждения ствола по типу пулемета «Льюис», ленточным приемником конструкции Г.С. Шпагина, рамочным прицелом со шкалами для легкой и тяжелой пуль (максимальная дальность стрельбы соответственно 2400 и 3000 м), на универсальном колесно-треножном станке И.Н. Колесникова. Возвратно-боевая пружина тут перенесена в трубку затыльника (позже такое решение используют при модернизации ДП). Испытания в конце 1930 г. прошли в целом удовлетворительно, и 11 февраля 1931 г. Начальник вооружений РККА И.П. Уборевич докладывал в РВС СССР: «Изготовлен опытный образец легкого станкового пулемета Дегтярева на станке Колесникова с приемником Шпагина, допускающий питание из ленты… Образец требует некоторой доработки (особенно станок)». Система охлаждения ствола не позволяла выполнить требования по быстрой смене ствола. Станок Колесникова намного превысил заданную массу — 40 кг против предусмотренных тактико-техническими требованиями 25 кг. В конструкции пулемета Дегтярев перешел к тяжелому сменному стволу с развитым оребрением. Впоследствии пулемет дорабатывался неоднократно, как в связи с выявлявшимися недостатками, так и из-за менявшихся требований. Так, в 1933 г. пулемет приспособили под матерчатую ленту от «Максима». От «Максима» и «Виккерса» были заимствованы и некоторые элементы системы подачи патрона: патрон удерживался за захваты жесткими лапками затвора, извлеченный из ленты патрон снижался в лапки затвора снижателем, смонтированным в крышке ствольной коробки. Направление подачи патронной ленты — справа налево (в отечественных пулеметах оно так и сохранится). Уже в 1933 г. опытный пулемет выпустили в Коврове небольшой серией в количестве 50 штук для широких испытаний.

Доработанные варианты пулемета ДС-34, изготовленные несколькими партиями в 1935–1936 гг., проходили испытания в 1935, 1936 (в этом году выпустили еще 50 пулеметов ДС), 1938 годах. В разработке пулемета вместе с В.А. Дегтяревым принимали участие П.Е. Иванов, С.М. Крекин, мастер А.И. Кузнецов, слесарь-механик Н.Д. Зернышкин. Переключились на рассыпную ленту типа «Максим — Виккерс», вместо пистолетной рукоятки управления и спускового крючка с предохранительной скобой ввели вертикальные рукоятки затыльника по типу «Максима» и спусковой рычаг, соответственно изменили расположение возвратно-боевой пружины. Дегтярев разработал легкий складной треножный станок. Ожидание скорого поступления на вооружение облегченного станкового пулемета проявилось и в Боевом уставе пехоты 1938 года, указывавшем, что станковый пулемет «только в том случае сумеет выполнить свое назначение в бою, если не будет отставать от стрелковых подразделений, находясь в постоянной готовности поддержать их своим огнем». А это требовало массы системы не более 30–35 кг, причем сохранялись требования и могущества огня на дальности до 3000 м, и универсальности станка. В результате многочисленных доработок станковый пулемет становился все менее унифицированным с ручным, однако ряд общих черт сохранил. В задержке работ свою роль играло настойчивое желание заказчика получить кучность стрельбы, сопоставимую с «Максимом», что для «легкого» пулемета с воздушным охлаждением ствола оказалось невозможно.

Во второй половине 1930-х произошли существенные изменения в системе вооружения армий, включая пулеметное. В СССР это выразилось в появлении новых станкового и крупнокалиберного пулеметов. Долгая работа В.A. Дегтярева над станковым пулеметом была, наконец, близка к завершению. Он не был единственным претендентом. Среди конкурентов был, в частности, пулемет ТКБ-67, разработанный в тульском ЦКБ-14 В.И. Силиным. Пулемет Силина успешно прошел полигонные испытания и получил от ГАУ индекс 54-П-427. Но приоритет оставался за пулеметом Дегтярева.

Его принятие на вооружение ускорила начавшаяся 1 сентября 1939 г. Вторая мировая война. Уже 22 сентября на вооружение приняли «7,62-мм станковый пулемет обр. 1939 системы Дегтярева (ДС-39)». Спешность принятия нового пулемета, как и ряда других новых образцов ВВТ, можно понять — уже началась Вторая мировая война, и не было сомнения, что СССР окажется вскоре втянут в нее. Главный противник на востоке — Япония, и главный потенциальный противник на западе Германия (несмотря на любые подписанные договоры) уделяли самое серьезное внимание оснащению войск автоматическим оружием. А Германия в результате недавней оккупации Чехословакии не только резко повысила насыщенность войск пулеметами, но и получила в свое распоряжение сильную оружейную промышленность. Маневренный ДС наряду с винтовкой СВТ был важной составной частью программы перевооружения РККА.

7,62-мм станковый пулемет ДС на треножном станке, без щита

Выпуск пулемета ДС с треножным станком на заводе № 2 в Коврове поставили уже в 1939 г., в июне 1940 г. серийное производство ДС начали на Тульском станкостроительном заводе (завод № 66 Наркомата вооружения, впоследствии — Тульский машиностроительный завод им. В.М. Рябикова, он же «Туламашзавод»). Этот завод был в июле 1939 г. выделен из состава Тульского оружейного завода и занялся поначалу производством станкового пулемета «Максим» и авиационного ШКАС. По сравнению с ранее выпускавшимся «Максимом» пулемет ДС требовал большей точности изготовления деталей, и производство налаживалось медленно. Наркомату вооружения и тогдашнему наркому Б.Л. Ванникову пришлось принимать энергичные меры для ускорения производства, и вскоре выпуск ДС превысил выпуск «Максима» — из выпушенных за 1940 г. 10 677 станковых пулеметов ДС составили 6628 (то есть 62 %).

Нарком обороны Маршал Советского Союза С.К. Тимошенко и начальник Генерального штаба генерал армии Г.К. Жуков среди новых образцов оружия РККА осматривают станковый пулемет обр. 1939 г. (ДС-39)

Но надежность ДС оказалась недостаточной. Изменения, предложенные для ДС конструктором В.И. Симониным — радиатор ствола с продольными ребрами, флажковый замыкатель ствола, новый стопор крышки — и реализованные в опытном пулемете в 1941 г. (в том же году этот пулемет прошел полигонные испытания), не исправляли главных недостатков. Уже через месяц после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз производство «Максимов» было возобновлено. В нашей литературе принято относить ДС к неудачам. Его история считалась настолько неудачной, что в воспоминаниях В.А. Дегтярева работы над ним, длившиеся более десяти лет, даже не упомянуты. «Несчастная пулеметная драма» кануна Великой Отечественной войны (как ее именуют иногда по аналогии с «несчастной ружейной драмой» 1860-х годов) была вызвана не столько конструктивной, сколько технологической недоведенностью новой системы пулемета ДС. Однако необходимость срочного наращивания производства в условиях военного времени не оставляла возможностей завершить доводку системы, не законченную в мирное время и требовавшую существенных изменений конструкции, сложная и дорогая новая система не позволяла быстро расширить ее производство, необходимость срочных новых формирований из резервистов, не знакомых с новыми системами, делала возвращение к давно освоенной промышленностью и войсками системе вполне логичным.

Семейство пулеметов Дегтярева должно было стать основой пулеметного вооружения РККА. На фото — станковый пулемет обр. 1929 г. ДС и танковый пулемет обр. 1929 г. ДТ. При всех различиях и невзаимозаменяемости деталей в основе они имели одну систему

И тут стоит коснуться вопроса обучения. Различные пособия, приспособления и учебные приборы для изучения пулеметов «Максим» и ДП и обучения наводке и стрельбе из них были предметом постоянного внимания специалистов, войсковых изобретателей и конструкторов-оружейников. Интересно применение в 1930-е годы для обучения пулеметчиков малокалиберного пулемета с оригинальным барабанным магазином, специально разработанного в 1929 г. М.Н. Блюмом. Малокалиберное оружие под 5,6-мм патроны кольцевого воспламенения — оригинальное или переделанное из боевого (для лучшего закрепления навыка) — широко применялось для обучения личного состава во многих армиях. Его использование давало существенную экономию — патроны были значительно дешевле боевых винтовочных, сохранялся ресурс боевого оружия, для стрельбы достаточно было небольших тиров и стрельбищ, да и в техническом плане расчеты обучались по принципу «от простого к сложному». Так что неудивительно, что к малокалиберным пистолетам, револьверам и винтовкам добавился малокалиберный пулемет. Он крепился на станковый «Максим» или имитировал ручной, танковый и авиационный пулеметы Дегтярева. Ковровский завод № 2 в 1933 г. выпустил 33 пулемета Блюма, в 1934 г. — 1150, в 1935 г. — 1515.

КРУПНОГО КАЛИБРА

В рассказе об отечественных крупнокалиберных пулеметах принято ссылаться на войсковые маневры 1929 г., выявившие необходимость в автоматическом оружии для борьбы с авиацией на высотах до 1500 м. Однако работы над крупнокалиберными пулеметами начались несколько раньше. 27 октября 1925 г. Реввоенсовет СССР предложил Артиллерийскому комитету Артиллерийского управления РККА к 1 мая 1927 г. разработать пулемет калибра 12–20 мм. Дабы уменьшить вес пулемета, его решили выполнить на основе ручного с магазинным питанием (подобно, скажем, британскому пулемету «Бирдмор-Фаркауэр»). В 1926 г. Первые Тульские оружейные заводы получили задание на разработку. За основу взяли 12,7-мм патрон «виккерс» (12,7×81) и схему германского ручного пулемета «Дрейзе».

Работу вел ветеран «пулеметного дела» И.А. Пастухов. После испытаний П-5 («пулемета 5-линейного») в 1928 г. тульскому ПКБ предложили увеличить темп стрельбы и надежность работы. В то же время ПКБ ковровского завода № 2 поручили разработать пулемет под более мощный патрон на основе только что принятого на вооружение ручного пулемета ДП системы Дегтярева. А после маневров 1929 г. Нарком по военным и морским делам К.Е. Ворошилов попросил Дегтярева ускорить работу. Член Реввоенсовета СССР И.П. Уборевич, находясь в командировке в Германии, в докладе Ворошилову от 13 января 1929 г. предлагал учитывать данные германского 20-мм «зенитного пулемета» при разработке «станковых пулеметов, с помощью которых мы собираемся бороться с воздушным противником в пехотных подразделениях». Учитывалась при разработке и задача борьбы с наземными подвижными бронированными целями. В 1930 г. появился более мощный 12,7-мм патрон с бронебойной пулей, а в конце этого года в мастерской БНКиС завода № 2 собрали первый опытный образец крупнокалиберного пулемета Дегтярева с дисковым магазином конструкции А.С. Кладова емкостью 30 патронов.

Опытная зенитная установка 12,7-мм пулемета с коробчатым магазином. Обратим внимание на приводы наведения, сиденье наводчика и установку прицела, связанную со стволом. Однако в то время подобных одинарных зенитных установок для крупнокалиберных пулеметов на вооружение не приняли, отдав предпочтение универсальному станку

В феврале 1931 г. прошли испытания двух 12,7-мм пулеметов — «системы Дрейзе изготовления ТО3 на станке Прилуцкого и системы Дегтярева на станке Колесникова». Комиссия, проводившая испытания, отдала предпочтение «Дегтяреву крупнокалиберному» (ДК) как более легкому и простому в изготовлении. Кроме того, он был более пригоден для дальнейшей переделки под ленточное питание — пока же и «тозовский», и «ковровский» образцы имели магазинное питание. ДК был принят на вооружение, производство малой серии началось на заводе № 2 в 1932 г., но в 1933 г. выпустили всего 12 штук.

Войсковые испытания ДК и дополнительные полигонные испытания 1934 г. показали, что пулемет малопригоден для борьбы с быстродвижущимися целями из-за низкого темпа стрельбы (360 выстр./мин.) и недостаточной боевой скорострельности, связанной с тяжелыми и громоздкими магазинами. Экспериментировали с коробчатыми магазинами, но они имели еще меньшую емкость. ДК испытывался с различными типами установок. Но в 1934 г. производство ДК приостановили, а в 1935 г. прекратили. 19 июня 1936 г. на том же ковровском заводе № 2 им. К.О. Киркижа начали работу по переделке американского станкового пулемета «Кольт-Браунинг» под 12,7-мм патрон ДК, но эта работа, продолжавшаяся в 1938–1939 гг., не дала приемлемого результата, и усилия сосредоточили на совершенствовании ДК. Активизации работ способствовало включение в состав завода ЦКБ-2, объединившего опытно-конструкторские работы. Для увеличения живучести деталей и темпа стрельбы в пулемет был введен пружинный буфер затворной рамы, увеличивший скорость наката подвижной системы, что потребовало введения устройства противоотскока для предотвращения отскока рамы после удара в крайнем переднем положении. Серьезной проблемой оставалась отработка системы питания пулемета. В 1937 г. Шпагин существенно доработал свой вариант ленточного приемника, создав барабанный механизм подачи металлической ленты остроумной конструкции. Приемник Шпагина приводился в движение от движущейся в процессе автоматической стрельбы рукоятки перезаряжания, потому не требовал существенной переделки системы самого пулемета. В апреле 1938 г. пулемет с ленточным питанием был успешно испытан, 17 декабря выдержал полигонные испытания. И 26 февраля 1939 г. постановлением Комитета Обороны при СНК СССР образец принят на вооружение под обозначением «12,7-мм станковый пулемет образца 1938 г. ДШК «(Дегтярева — Шпагина крупнокалиберный)», хотя в документах он именовался и как «ДК». Пулемет был принят на универсальном станке системы И.Н. Колесникова с отделяемым колесным ходом и раскладной треногой. Пулемет рассматривался как средство борьбы с воздушными целями, легкими бронемашинами, а также с живой силой и огневыми точками противника в укрытиях. Прицельная дальность стрельбы составляла 3500 м по наземным и 2400 м (наклонная дальность) по воздушным целям, досягаемость по высоте — 1500 м.

Поскольку к тому времени на основе 7,62-мм ручного пулемета ДП уже был выполнен авиационный пулемет ДА, появилось желание и крупнокалиберный авиационный пулемет выполнить на основе наземного ДК (аналогичным образом английский 12,7-мм авиационный пулемет «Виккерс» и американский «Браунинг» выполнялись на основе наземных). В 1931 г. был изготовлен опытный 12,7-мм пулемет по схеме ДК с увеличенным темпом стрельбы, приемником конструкции Шпагина, приспособлением противоотскока рамы и ударно-спусковым механизмом с синхронизатором. Второй его экземпляр изготовили в 1932 г. Пулемет получил обозначение ДАК-32. По результатам испытаний в 1933 г. его предложили доработать. Но доработку провели только в 1937 г., после отработки базового наземного пулемета. В 1938–1939 гг. ЦКБ-2 провело опытные работы по применению ДШК в качестве авиационного — в синхронных и крыльевых установках. Но авиационный пулемет на базе ДШК оказался не слишком актуален — к тому времени уже существовал специальный авиационный высокотемпный 12,7-мм пулемет ШВАК (разработан ковровским конструктором С.В. Владимировым на базе 7,62-мм ШКАС), производство которого в 1935 г. начали в Коврове.

12,7-мм крупнокалиберный пулемет обр. 1938 г. ДШК на универсальном станке Колесникова

Пулемет ДШК в положении для наземной стрельбы. Хорошо видны органы управления, прицел, крышка приемника пулемета, вертлюг и крепление ног станка

Серийное производство пулеметов ДШК развернули в 1939 г. В РККА и РККФ пулеметы ДШК начали поступать в 1940 г., всего за этот год Государственный союзный завод № 2 им. К.О. Киркижа выпустил 566 ДШК, хотя план заказов Наркомата обороны на 1940 г. составлял 900 пулеметов плюс 40 для Наркомата Военно-морского флота. В первом полугодии 1941 г. выпущено 234 ДШК, хотя план на 1941 г. предполагал 4000 ДШК.

Советский военно-морской флот на начало войны имел 830 ДШК, за время войны РККФ получил от промышленности 4018 ДШК, еще 1146 пулеметов передали на флот из РККА.

НАКАНУНЕ ВОЙНЫ

«Машинизация» войны, поглощающей теперь громадное количество продукции военного производства, делала индустриализацию экономики страны жизненно важной не только для «мирного» народного хозяйства, но и, прежде всего, для обеспечения обороноспособности страны. 1 февраля 1930 г. Совет труда и обороны принял решение «О реорганизации военной промышленности». В апреле — мае упразднены ГУВП и Оружейно-пулеметный трест. Кадровые оружейные и артиллерийские заводы вошли во Всесоюзное Орудийно-оружейно-пулеметное объединение Высшего совета народного хозяйства, работавшее на основах хозрасчета.

В исследовании Н.С. Симонова «Военно-промышленный комплекс СССР в 1920 — 1950-е годы» приводятся следующие данные о размерах заявок военного ведомства по стрелковому вооружению и их выполнении в 1930-е годы.

Заказ

Выполнение

% выполнения

1929/30 г.

Винтовки (тыс. шт.)

150

126

84

Пулеметы (тыс. шт.)

26,5

9,6

36,2

Винтовочные патроны (млн. шт.)

251

235

93,6

1930/31 г.

Винтовки (тыс. шт.)

305

174

57,0

Пулеметы (тыс. шт.)

49,5

40,9

82,6

Винтовочные патроны (млн. шт.)

410

234

57,0

1932 г.

Винтовки (тыс. шт.)

385

224

58,1

Пулеметы (тыс. шт.)

75,8

45

59,3

Витовочные патроны (млн. шт.)

666

260

39,0

1933 г.

Винтовки (тыс. шт.)

375

241

64,2

Пулеметы (тыс. шт.)

61,6

32,6

52,9

Винтовочные патроны (млн. шт.)

800

311

38,8

1934 г.

Винтовки (тыс. шт.)

300

303

101,0

Пулеметы (тыс. шт.)

23,7

29,2

123,2

Винтовочные патроны (млн. шт.)

367

191

52,0

1935 г.

Винтовки (тыс. шт.)

237

221

93,2

Пулеметы (тыс. шт.)

41,3

31,8

76,9

Винтовочные патроны (млн. шт.)

704

612

86,9

1936 г.

Винтовки (тыс. шт.)

415

403

97,1

Пулеметы (тыс. шт.)

40,4

31,1

76,9

Винтовочные патроны (млн. шт.)

1 153

722

62,6

1937 г.

Винтовки (тыс. шт.)

650

567

87,2

Пулеметы (тыс. шт.)

76,182

74,657

97,9

Винтовочные патроны (млн. шт.)

1 285

1 015

78,9

1938 г.

Винтовки (тыс. шт.)

1 155

1 171

101,3

Пулеметы (тыс. шт.)

126,799

112,01

88,3

Винтовочные патроны (млн. шт.)

2 500

1 848

73,9

1939 г.

Винтовки (тыс. шт.)

1 920

1 497

77,9

Пулеметы (тыс. шт.)

115,881

96,433

83,2

Винтовочные патроны (млн. шт.)

2 160

2 194

101,5

Видно, как росли заказы на вооружение и с какими трудностями сталкивалось их исполнение. В 1936–1937 гг. началась масштабная реорганизация и реконструкция заводов оборонной промышленности, включая оружейные, металлургические, патронные. Массово закупались новые станки, расширялось производство собственных станков, инструментальное производство, создавались запасы металлов и топлива.

Во второй половине 1930-х годов утверждалась практика перенесения в оружейное производство технологий массового производства, ранее осваивавшихся в других отраслях и позволявших экономить материалы и снизить требования к квалификации рабочих — штамповки деталей вместо ковки или механической обработки, холодной штамповки из стального листа, формирования, точечной сварки. Внедрение холодной штамповки позволяло намного ускорить и удешевить процесс изготовления ряда деталей и уменьшить отход металла. Надо сказать, введение в оружейное производства штамповки встречало недоверие со стороны многих специалистов, поскольку она не могла обеспечить такой высокой точности, как механическая обработка деталей квалифицированными рабочими. Но существенная экономическая выгода заставила вложить средства в доведение и внедрение этой технологии. В изготовлении стволов — наиболее ответственной детали стрелкового оружия. — также стремились заменить резание давлением. Процесс формирования (дорнования) заключался в продавливании через канал ствола дорна с фигурными выступами, соответствовавшими числу, размерам и наклону нарезов. Это намного сокращало время изготовления стволов по сравнению с нарезанием (строжкой шпалером), экономило металл и давало большую выгоду в производстве стволов именно автоматического оружия. Технология формирования была разработана еще в середине 1930-х В.Н. Новиковым, А.Я. Фишером, С.С. Пенкиным, и в 1936 г. была изготовлена первая опытная партия дорнированных заготовок стволов для пулеметов ДП для Ковровского завода № 2. Инженер М.С. Лазарев провел большую работу по внедрению формирования в пулеметное производство завода № 2. Уже во время войны формирование освоили в Ижевске. Во второй половине 1930-х активизировались и работы по внедрению в промышленность единой системы стандартов. Оружейное производство — одно из самых металлоемких и требовательных к качеству металлов, и при оружейных заводах развивали собственную металлургию, кузнечно-прессовое производство с оборудованием для сложной термической обработки, топливные ресурсы.

В патронном производстве освоили изготовление гильз и оболочек пуль из биметалла (сталь, плакированная томпаком), а затем — гильз и стальной полосы, что позволяло увеличить выпуск винтовочных патронов. Важное значение имели здесь работы спецсектора Центрального института металлов. Отрабатывались пули со стальным сердечником вместо свинцового. В сочетании с созданием собственной станкостроительной базы для патронного производства и ряда новых патронных заводов это обеспечило увеличение производства патронов в годы войны.

В январе 1939 г. состоялось разделение Наркомата оборонной промышленности по инициативе наркома М.М. Кагановича. В частности, были образованы наркоматы вооружений и боеприпасов. Устанавливался жесткий централизованный контроль за деятельностью военно-промышленных наркоматов, что не в последнюю очередь обеспечило их готовность к работе в условиях войны.

Если в 1938 г. в РККА поставили 52 600 пулеметов, то в 1939 г. — 73 600, в 1940 г. из-за освоения новых моделей поставки снизились до 52 200. Всего же с 1939 до середины 1941 г. число ручных пулеметов увеличилось в РККА на 44 %, станковых — на 29 %.

В плане военных заказов наркоматов обороны, военно-морского флота и внутренних дел на 1941 г. предусматривалось: «…По сухопутному вооружению

…Винтовок всего — 1 800 000

В том числе самозарядных обр. 40 г. — 1 100 000

…7,62-мм пистолетов-пулеметов Шпагина — 200 000

7,62-мм пулеметов Максима — 3 000

7,62-мм ручных пулеметов ДП

7,62-мм танковых пулеметов ДТ — 39 000

7,62-мм пулеметов Шкас — 3 500

12,7-мм крупнокалиберных пулеметов ДШК — 4 000

12,7-мм пулеметов Таубина — 2 872

…7,62-мм патронов — 3 136 000 т. шт.»

(Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 7 февраля 1941 г.)

Как видим, полностью сворачивать выпуск «Максимов» не намеревались. Заметим также, что в план 1941 г. включили увеличение выпуска «квалифицированных и специальных станков».

Пулеметный взвод со станковыми пулеметами «Максим» обр. 1910/30 г. На кожухе второго справа пулемета видно крепление для переднего визира кольцевого зенитного прицела. 1941 г.

К началу Великой Отечественной войны сложилась достаточно стройная система артиллерийско-стрелкового вооружения стрелковых подразделений и частей, включая групповое оружие огневой поддержки для поражения живой силы (как открыто расположенной, так и в укрытиях), огневых точек, танков, бронемашин и самолетов. В отношении тех звеньев организации, в которых находились пулеметы, это выглядело так:

— отделение-взвод — ручные пулеметы и винтовочные гранатометы; командир роты мог дополнить это 50-мм минометами;

— батальон — станковые пулеметы, 45-мм противотанковые пушки, 82-мм минометы;

— полк — 45-мм противотанковые и 76-мм полковые пушки, 120-мм минометы, зенитные пулеметные установки.

По последнему предвоенному штату, принятому 5 апреля 1941 г., стрелковая дивизия РККА военного времени включала 14 483 человека, 558 пулеметов (38,5 пулемета на 1000 человек), 1204 пистолета-пулемета, 144 орудия, 150 минометов, 16 легких танков, 13 бронеавтомобилей. По сравнению со штатом 18-тысячной дивизии от сентября 1939 г. количество личного состава уменьшилось, в то же время возросли ее огневые возможности — в том числе за счет автоматического стрелкового оружия. Штат дивизии включал три стрелковых полка, каждый стрелковый полк — 3 стрелковых батальона, артиллерийскую, истребительно-противотанковую и минометную батарею. Рота ПВО полка включала три 12,7-мм и шесть комплексных 7,62-мм пулеметов. На примерно 3,2 тысячи человек полка приходилось более 160 пулеметов. Стрелковый батальон включал роты — три стрелковые, пулеметную, минометную, артиллерийский взвод. Стрелковая рота должна была иметь 4 станковых пулемета ДС, 12 ручных пулеметов ДП.

Штаты дивизий на 1941 г.[4]:

Тип дивизии

Личный состав

Ручных пулеметов

Станковых пулеметов

Стрелковая типовая мирного времени (12-тыс. состава)

10291

371

164

Стрелковая сокращенного состава (6-тыс. состава)

5864

324

163

Горнострелковая, штат 4/140

8829

314

110

Стрелковая военного времени

14483

392

166

Кавалерийская дивизия имела на 8968 человек 64 станковых пулемета.

С 1939 г. по середину 1941 г. количество ручных пулеметов в войсках увеличилось на 44 %, и на 22 июня 1941 г. в РККА числилось 170 400 ручных пулеметов. Это был один из видов вооружения, которым соединения западных военных округов оказались обеспечены даже сверх штата. Так, в Киевском особом военном округе на июнь 1941 г. стрелковые дивизии 5-й армии имели 162–233 станковых (средняя укомплектованность 117,8 % от штата) и 419–481 ручной (114,5 %) пулемет, а три укрепрайона в полосе этой армии — 616 пулеметов. Стрелковые соединения 6-й армии были обеспечены ручными пулеметами на 110 % от штата, а станковыми — на 128 %, 26-й армии — соответственно 112 и 118 %, 12-й армии — 100 и 103 %. Горнострелковые дивизии округа имели в среднем 103 % от положенных ручных и 126 % от станковых пулеметов.

Армия, дивизия

Личный состав

Винтовки

Самозарядные винтовки

Пистолеты-пулеметы

Ручные пулеметы

Станковые пулеметы

5-я армия

45-я сд

8373

8958

―

351

360

156

62-я сд

9546

8877

―

400

442

182

87-я сд

9973

7269

―

562

448

170

124-я сд

9471

7788

―

265

391

147

135-я сд

9232

6682

―

422

542

161

6-я армия

41-я сд

9912

8867

4128

420

464

292

97-я сд

10050

7754

3540

401

437

174

159-я сд

9548

8278

3259

305

391

173

26-я армия

72-я гсд

9904

7462

2579

365

351

110

99-я сд

9912

11056

3611

660

449

179

173-я сд

7177

7848

3727

300

427

213

12-я армия

44-я гсд

9159

8306

3741

359

435

166

192-я сд

8865

8043

1780

300

349

147

60-я гсд

8313

7742

3449

939

357

209

96-я гсд

8477

7442

1778

294

327

111

58-я гсд

10279

8292

3628

322

478

236

164-я сд

9930

10444

3621

400

439

195

Немецкая пд

16859

10691

3876

767

495

118

Составлено по:

— Гуров А.А. Боевые действия советских войск на юго-западном направлении в начальный период войны // Военно-исторический журнал, 1988 № 8.

— Владимирский А.В. На киевском направлении. М., 1989.

Интересное применение получили в этот период танковые ДТ — Директивой Генштаба от 16 мая 1941 г. вновь образованные 50 танковых полков мехкорпусов до укомплектования их танками получали пушки для борьбы с танками и пулеметы ДТ (по 80 на полк) — для самообороны.

Однако по легкому автоматическому оружию большинство дивизий не успели довести до штата. Еще хуже было с зенитными пулеметами. Фактическое наличие зенитных пулеметов было примерно 1 на дивизию. В той же 5-й армии, например, дивизии имели в среднем 6 % от положенных по штату зенитных пулеметных установок. А вот в Одесском военном округе на начало войны имелось 25 % положенных крупнокалиберных и 90 % зенитных 7,62-мм пулеметных установок.

Пулеметы имелись и в пулеметных батальонах, артиллерийско-пулеметных батальонах и ротах укрепленных районов (в полосе той же 5-й армии три укрепрайона располагали 6161 станковыми и 285 ручными пулеметами). Но укрепрайоны в основном не были достроены, содержались по сильно сокращенным штатам и с неполным вооружением.

Автоматическое оружие в стрелковых дивизиях РККА и пехотных дивизиях вермахта (согласно штату) на начало 1941 г.

Соединение

Стрелковая дивизия, СССР

Пехотная дивизия, Германия

Личный состав, чел.

14 483

16 859

Пистолетов-пулеметов, шт.

1 204

767

— на 1000 чел.

83

45,5

Ручных пулеметов, шт.

392

495

— на 1000 чел.

27

29,4

Станковых пулеметов, шт.

174

118

— на 1000 чел.

12

7

Зенитные пулеметные установки (включая крупнокалиберные), шт.

33

―

ВЫПУСК ПУЛЕМЕТОВ В ГОДЫ ВОЙНЫ

Вторую мировую не напрасно именуют «войной заводов» или «войной индустрий». И Великая Отечественная война, как основная составляющая Второй мировой, стала противостоянием высокоразвитой и сформировавшейся индустрии Германии и подчиненных ею государств Европы (Австрии, Чехословакии, Франции, Бельгии и др.) с молодой индустрией Советского Союза. В то же время катастрофическое развитие событий для советской стороны в 1941 — начале 1942 г., огромные потери в живой силе и вооружении поставили вопрос не просто о восполнении потерь и наращивании выпуска вооружений, а фактически о формировании и вооружении новой армии.

Все руководство военной промышленностью сосредоточилось в образованном 30 июня 1941 г. Государственном Комитете Обороны (ГКО) во главе с И.В. Сталиным. Производство стрелково-пулеметного вооружения и стрелковых боеприпасов входило в ведение Наркомата вооружения, которым руководил Д.Ф. Устинов. Производство пулеметов всех типов в Наркомате находилось в ведении главного управления (Главка) стрелкового и авиационного вооружения во главе с Е.Ф. Соболевым, производство патронов — в ведении заместителя наркома А.Н. Сергеева. В ГКО за «выполнение решений ГКО по производству вооружения и минометов», а также боеприпасов с февраля 1942 г. отвечал Л.П. Берия.

За первые 3 месяца войны производство крупнокалиберных пулеметов выросло в 5 раз, станковых — в 2 раза. Но уже в октябре 1941 г. производство пулеметов резко снизилось из-за эвакуации заводов, включая тульские предприятия. В последнем квартале 1941 г. фронт вместо запланированных 12 тысяч пулеметов «Максим» получил 867. Вместо 2100 крупнокалиберных пулеметов изготовили 459, патронов к ним — 25 миллионов вместо 54 миллионов.

Тем не менее при потере значительной части мощностей, ресурсов и квалифицированных кадров, спешной эвакуации ряда заводов и столь же спешной переориентации ряда производств на выпуск вооружения промышленность смогла обеспечить большинство потребностей в вооружении. Большую роль сыграли предвоенные быстрые темпы роста металлургической промышленности и станкостроения, широкая подготовка инженерно-технических кадров, организация производства специальных высококачественных сталей, стандартизация производства (позволившая быстро найти для производства образцов вооружения заводы-дублеры — также с близлежащей «металлургией»), заделы в области новых технологических операций поточного массового производства. Проблемы тем не менее возникали серьезные. Так, на Ижевском металлургическом заводе в 1942 г. пришлось срочно «разбронировать» мобилизационные запасы ферросплавов, чтобы не сорвать выпуск специальной оружейной стали. Война потребовала резкого увеличения производства, при этом нарушая многие связи между предприятиями. Даже при «бронировании» квалифицированной рабочей силы в среднем квалификация рабочих неизбежно снижалась — на заводы приходила необученная молодежь, подростки, женщины (с 1943 г. 58 % принятых на работу на Ковровский заводе № 2 составляли работники в возрасте до 18 лет), значительно ухудшались условия жизни и работы. К тому же квалифицированных рабочих с производства приходилось отправлять в составе фронтовых бригад на фронты для ремонта вооружения на месте. «Традиционным» оружейным предприятиям, даже не подвергавшимся эвакуации, приходилось отдавать часть своего оборудования для организации новых оружейных производств, выпускать для них станки и оснастку. В этих условиях немаловажное значение имели быстрый поиск и внедрение в производство подходящих заменителей, различных приспособлений, внешне порой незначительных. Само достижение в условиях тяжелой напряженной жизни «тыла» таких масштабов производства уже было настоящим подвигом работников оружейной и патронной промышленности.

Расчет пулемета «Максим» ведет бой. Зима 1941 г. обратим внимание на щит пулемета с окном для использования — оптического прицела

Стоит коснуться и вопроса ленд-лиза в данной области. В первом, Московском протоколе о поставках Советскому Союзу от 1 октября 1941 г. практически не шла речь о стрелковом оружии (за исключением противотанковых ружей), зато указывались заявки на свинец, биметалл, порох, различные типы проволоки, быстрорежущую и инструментальную сталь, электропечи, металлорежущие станки, т. е. материалы и оборудование для производства вооружения и боеприпасов. Затем автоматическое оружие все же вошло в поставки. За время войны в СССР отправили из США 131 633 пулемета (а также 1 млрд патронов), из Великобритании — 4005 винтовок и пулеметов, а в СССР только в 1942 г. выпущено 356,1 тыс. пулеметов. Правда, пулеметы прибывали еще с образцами БТВТ, самолетами и кораблями. Но вот один пример: в декабре 1943 г. Главное автобронетанковое управление решило перевооружить поставлявшиеся по ленд-лизу британские БТР «Юниверсал» с британского ручного пулемета «Брэн» и противотанкового ружья «Бойс» на советские пулеметы ДТ и ПТР. Зато немаловажную роль сыграли самоходные зенитные установки. Советский ВМФ до июня 1945 г. получил от союзников 1659 спаренных тумбовых установок 12,7-мм пулеметов «Браунинг», 248 таких пулеметов на турельных установках, 92 счетверенных установки 12,7-мм пулеметов «Виккерс» и 11 спаренных установок «Виккерс» (по данным В.Н. Крылова и И.В. Крылова, «Ленд-лиз для СССР»).

Советский боец с американским 7,62-мм пулеметом М1919 А4 «Браунинг», установленным на «ленд-лизовском» американском бронетранспортере

Советские бойцы на «ленд-лизовском» британском бронетранспортере «Юниверсал Кэрриер», вооруженном ручным пулеметом «Брэн» и противотанковым ружьем «Бойс»

А здесь мы видим британский «Юниверсал», уже перевооруженный советским пулеметом ДТ. 1945 г.

Но во второй половине 1941 г. проблема вооружения оказалась чрезвычайно острой. Потери матчасти в первые месяцы войны (во второй половине 1941 г. потеряно 54 700 станковых пулеметов) заставили сокращать их число в подразделениях. Так, уже в июле из штата стрелковой роты вывели пулеметный взвод. Неслучайно в первом периоде войны в системе огня возродили почти забытый со времен Первой мировой залповый огонь из винтовок отделением, взводом, ротой. Он позволял отчасти компенсировать недостаток автоматического оружия в напряженные моменты боя.

Московское ополчение, осень 1941 г. Среди прочего вооружения видны польский ручной пулемет «Браунинг» и германский MG.08. Рядом виден треножный станок (в него ополченцы вставили штыки от французских винтовок) — возможно, от польского станкового «Браунинга»

Вынужденно использовались старые пулеметы иностранных систем, а также пулеметы, доставшиеся Красной Армии в 1939–1940 гг. в ходе присоединения Западной Украины, Западной Белоруссии, Прибалтики. В основном они оказались на вооружении частей народного ополчения. Так, в 17-й стрелковой дивизии народного ополчения (московского), по свидетельству В. Шемелева, командовавшего пулеметным взводом одного из полков этой дивизии, на сентябрь 1941 г. было 167 станковых пулеметов, из них 160 — старые «Кольты». Хорошо известна фотография знаменитого московского парада 7 ноября 1941 г., когда перед Мавзолеем проходят ополченцы с пулеметами «Льюис». У московского ополчения были и трофейные польские wz.35 «Браунинг», и германские MG.08. Это, правда, усугубляло проблему — боеприпасов к ним было мало, а личный состав не успевал их осваивать.

О вооружении ополченческих соединений можно судить по таким цифрам. На середину июля 1941 г. из московских дивизий народного ополчения (дно) первого этапа формирования лишь две имели кое-какое пулеметное вооружение: 1-я дно — 30 пулеметов, 7-я дно — 201 пулемет.

Вооружение дивизий московских рабочих к концу октября 1941 г.

Дивизия

Личный состав, чел.

Винтовок, шт.

Пулеметов, шт.

Пистолетов-пулеметов, шт.

3-я дмр

9 753

6 990

479

40

4-я дмр

7 260

6 625

472

1

5-я дмр

7 291

6 691

271

2

Не все оружие было комплектно. Так, из 201 пулемета, доставленного в 7-ю дно Бауманского района, 40 не имели станков.

Дивизии народного ополчения, сформированные в Ленинграде к середине июля 1941 г.:

Дивизия

Личный состав, чел.

Винтовок, шт.

Станковых и ручных пулеметов, шт. получено (по штату)

1-я дно

12 102

9 739

197 (570)

2-я дно

8 721

8 500

248 (537)

3-я дно

10 094

9 650

219 (546)

— Колесник А.Д. Ополченческие формирования Российской Федерации в годы Великой Отечественной войны, 1988.

Многие дивизии довооружали уже непосредственно перед отправкой на фронт. Так, 1-я дивизия народного ополчения вместо положенных по штату 550 станковых и ручных пулеметов имела всего 10 и только за два дня до отправки на фронт получила 108 станковых и 162 ручных пулемета.

Во втором полугодии 1942 г. выпуск пулеметов вновь стал расти — всего за полгода он вырос на 65 %, достигнув в октябре пика в 41 100. За весь 1943 г. выпущено 458 500 пулеметов (127 % от выпуска 1942 г.), за 1944 г. — 439 000 (заказы на пулеметы начали снижаться в связи с насыщением войск автоматическим оружием). Заметим резкий рост в войсках в 1943–1944 гг. количества крупнокалиберных пулеметов и удвоение за 1943 г. количества ручных и станковых пулеметов и насыщенности ими частей. Это стало и результатом роста производительности — если в 1941 г. для производства крупнокалиберных пулеметов в год требовалось 210 рабочих на 100 единиц продукции, то в 1943 г. — 110. Не забудем и рост во втором и третьем периодах войны количества танков, САУ и бронемашин с их пулеметным вооружением — на 1 января 1945 г. в РККА имелось не менее 50 000 танковых пулеметов.

На сборке пулеметов рядом со взрослыми работали подростки — учащиеся ремесленных училищ

Главным производителем пулеметов ДП и ДТ во время войны стал цех № 1 Ковровского завода № 2. Всего за время Великой Отечественной войны завод им. Киркижа выпустил и передал для Красной Армии 809 823 пулемета ДП и ДТ.

В 1941 г. в связи подходом германских войск к Москве встал вопрос о заводах-дублерах на случай прекращения выпуска вооружений ковровским заводом № 2. Производство ДП и ДТ было поставлено на Урале в г. Сталинские (Новокузнецк) на заводе № 526 Наркомата вооружения, собирали ДП также и на ленинградском заводе «Арсенал». Станки и инструмент для организации производства в Сталинске поставил Ковровский завод № 2 — всего для завода № 526 он отгрузил 337 станков с производства и 138 новых станков своего изготовления. Однако постановка и развертывание производства потребовали немало времени и усилий. В феврале 1942 г. из 257 прибывших на завод станков работали только 95. Поскольку в Сталинские не было оружейного производства, инженерно-технические работники прибыли из Коврова, Ижевска, Тулы, немало было рабочих, эвакуированных из Ленинграда, Донбасса и Сталинграда. Выпуск пулеметов ДП фактически начался в июне 1942 г., но даже в декабре из прибывших на завод 914 станков в работе было только 727. В феврале 1943 г. начали производство ДТ. На заводе работали литейный и кузнечно-прессовый цехи, поставлявшие заготовки основных деталей, пять механических, ремонтно-механический, термический цеха. Трудности, однако, сохранялись. Отпускная цена пулемета ДП была установлена в 1200 рублей, между тем себестоимость пулемета завода № 526 составляла 1890 рублей, цена ДТ. была установлена в 808 рублей, а себестоимость его на заводе № 526 была 2555 рублей (что было даже больше стоимости 1939 г. — 1400 рублей). Велик был процент брака — по отдельным деталям от 17 до 51 %. И все же за 1943 г. завод № 526 выпустил 19 380 ручных пулеметов, покрыв 23,4 % потерь пулеметов на фронте. Правда, в целом это составило 7,7 % их выпуска по всем заводам, так что производство в Сталинские носило, скорее характер вспомогательного. В 1945 г. завод № 526 выпустил 13 304 пулемета ДП, 24 ДТ, отремонтировал 8276 ДП, присланных на завод.

Условия производства военного времени потребовали снизить требования к отделке стрелкового оружия — в частности, отменили чистовую обработку наружных деталей, не принимающих участия в работе автоматики. В оружейную промышленность в целом внедрялись более дешевые и производительные технологии — точеные и фрезерованные детали заменялись штампованными, винтовые и клепаные соединения точечной сваркой и т. п. В то же время вся технологическая документация на стрелковое оружие выполнялась «по литере Б», т. е. требовала неукоснительного соблюдения стандартов и не допускала каких-либо изменений в форме, размерах и материалах. Выпуск ручных пулеметов оставался сравнительно устойчивым. По воспоминаниям заместителя наркома вооружения В.Н. Новикова, «этот пулемет не вызывал в Наркомате вооружения особого напряжения». Удалось и сохранить его надежность. Так, до войны для отстрела ручного пулемета расходовали 150–200 патронов, но с началом войны из-за дефицита боеприпасов пришлось сократить норму до 5 патронов — всего 2 выстрела на проверку автоматики и 3 для проверки точности боя. Но жалоб на заводские недостатки ДП, по свидетельству того же В.Н. Новикова, не поступало. Ковровский завод № 2 за 1941–1945 гг. выпустил всего 809 823 пулемета ДП, ДПМ, ДТ и ДТМ.

Главным производителем станковых пулеметов продолжал оставаться Тульский станкостроительный (машиностроительный) завод № 66, а основным типом станкового пулемета — «Максим». В июле 1941 г. на специальном заседании в Туле с участием заместителя Наркома вооружения В.Н. Новикова и руководства завода № 66 конструктор В.А. Дегтярев просил на доработку своего станкового пулемета ДС-39 три-четыре месяца. Директор завода Б.М. Пастухов сообщил, что производство «Максима» можно расширить за одну неделю. Руководство Наркомата приняло решение о возобновлении производства пулеметов «Максим» вместо ДС. Однако понадобилось срочно провести модернизацию «Максима» для упрощения производства и возможности использования металлической ленты. С прекращением выпуска ДС выпуск «Максимов» за первые 3 месяца войны увеличили в 7,5 раз выпуск крупнокалиберных пулеметов за тот же период увеличился почти в 5 раз. За весь 1941 г. выпущено 9691 пулемет, «Максим» и 3717 ДС (около 28 %).

В период с 4 по 12 октября 1941 г. на заводе № 66 инженерами И.Е. Лубенцом и Ю.А. Козариным под руководством главного конструктора завода А.А. Троненкова была предпринята новая модернизация «Максима». Для быстрого заполнения кожуха ствола не только водой, но и снегом, льдом он был снабжен широкой горловиной. Был упрощен прицел, переделан приемник (подробнее об этих изменениях будет рассказано далее). Внесенные в конструкцию пулемета изменения и улучшения вместе с упрощением технологии способствовали быстрому наращиванию производства. Для расширения производства заводу № 66 передали мощности Тульской гармонной фабрики и ремесленного училища № 5.

Однако в октябре того же 1941 г. в связи с приближением гитлеровских войск к Туле завод № 66 эвакуировали, что на время резко снизило производство пулеметов. Производство «Максимов» начали в г. Златоусте Челябинской области. Строительство заводов по производству стрелкового оружия (заводы № 54 и № 385, ставшие предшественниками современного Златоустовского машиностроительного завода) началось в Новом Златоусте в 1938 г., и к осени 1941 г. едва начал работать инструментальный цех. Эвакуированное сюда производство тульского завода № 66 и Подольского механического завода пришлось размещать в недостроенных корпусах — потребовалось еще оборудовать цеха, не имевшие ни отопления, ни минимальных санусловий, сопоставить специальные станки, закончить подъездные пути. Здесь большую работу проделал замнаркома вооружения И.А. Барсуков. В начале 1942 г. новый завод развернул выпуск «Максимов» и станков Соколова к ним, наряду с другим вооружением. С 1944 г. здесь серийно выпускали станковые пулеметы Горюнова СГ, поэтому производство пулеметов «Максим» свернули.

В 1942 г., в условиях острого недостатка автоматического оружия в армии, оружейный завод в Златоусте занялся переделкой устаревших авиационных пулеметов ПВ-1 в станковые путем их установки на колесные станки Соколова обр. 1910 г. Всего таким образом переделано 3009 пулеметов ПВ-1, которые использовались потом на фронтах Великой Отечественной.

В самой Туле во время осады (ноябрь — декабрь 1941 г.) на базе Тульского оружейного завода и с использованием оборудования, собранного с остальных предприятий города, среди прочего оружия было собрано: «станковых пулеметов Дегтярева — 224, пулеметов системы «Максим» — 71» (справка архива завода за 1941 г., дело № 12). Кроме того, туляки вели ремонт оружия. В.Н. Новиков описывает эпизод, когда рабочим-ремонтникам принесли пулемет «Максим», иссеченный и пробитый осколками, и оружейники «через два часа вернули пулемет на передовую». В январе 1942 г. после контрнаступления советских войск под Москвой и снятия осады Тулы Наркомат вооружения обязал руководство Тульского пулеметного завода наряду с организацией производства «Максима» на новом месте возобновить производство пулеметов «Максим» на станке Соколова на прежних производственных площадях в Туле. Заводчане возвращаются в Тулу, и уже в апреле выпускают первую партию пулеметов, собранных вручную. И уже в 1942 г. выпуск «Максимов» составил 55 258 штук.

Можно сравнить выпуск станковых пулеметов до войны и в первый период войны.

Производство станковых пулеметов

1937 г.

1938 г.

1940 г.

1941 г.

1942 г.

«Максим»

8052

16 094

4049

9601

55 258

ДС

―

―

6628

3717

―

Завод № 66 в Туле с 1942 по апрель 1945 г. выпустил всего 51 148 пулеметов «Максим» и около 20 000 станков к ним.

К производству «Максима» подключали предприятия, никогда ранее не имевшие дела с оружием. Например, в г. Ижевске для этих целей использовали мощности Государственного Союзного мотоциклетного завода, который получил название «завод № 524». Задание ГКО было жестким — довести выпуск «Максимов» в Ижевске до 100 штук в сутки. Завод начал производство в январе 1942 г., за первый месяц собрал 300 пулеметов, первые 120 пулеметов (это изделие именуется в документах «объект № 503–504») были сданы только в марте. Большую роль в постановке достаточно сложного производства сыграла помощь Ижевского завода № 74 и личное участие заместителя наркома В.Н. Новикова (который фактически руководил заводом № 524 с ноября 1941 г., т. е. с момента постановки задачи, по май 1942 г., когда наладился устойчивый выпуск). Вопросу придавали исключительное значение: в воспоминаниях В.Н. Новикова приводится телефонный разговор с «одним из членов ГКО» (видимо, имеется в виду Л.П. Берия), в котором тот от имени Сталина требовал срочно указать цифры наращивания ежемесячного производства «пулеметов Максима». К сентябрю 1942 г. выпуск достиг 2500 в месяц, а всего за годы войны завод дал фронту 77 000 (по другим данным — 83 000) пулеметов «Максим». Для пристрелки и регулировки пулеметов использовали подвальные помещения ижевского ВТУЗ-комбината. Для помощи в постановке производства в Ижевск срочно самолетом направили опытных тульских слесарей-сборщиков из Златоуста. Постановка нового производства наталкивалась на многие трудности. К примеру, первая партия «Максимов» ижевского производства имела тульские замки, случайно оказавшиеся среди эвакуированных комплектующих. Поскольку замки оказались наиболее сложным узлом, их еще некоторое время поставляли в Ижевск из Златоуста. Кроме того, через ГАУ завод получил замки, собранные в войсках с разбитых пулеметов. Не удавалось поначалу наладить изготовление в Ижевске холщовых пулеметных лент, из которых не вывалились бы патроны, пока специально командированные тульские работницы не объяснили, что при постановке заклепок в ленту нужно держать ее в натяге. Стоит отметить, что устаревшая и относительно сложная система «Максима» была все-таки рассчитана на поставленное и отлаженное производство, поэтому пулеметы «не тозовского» изготовления не могли сразу достичь той же степени надежности, тем более при характерном для военного времени дефиците во времени, материалах и квалифицированных кадрах. При допустимых условиями приемки 0,15 % задержек «Максимы» вновь поставленного производства давали на полигоне до 1 % задержек и более. С этим приходилось мириться в условиях, когда войска нужно было срочно снабжать оружием.

При изготовлении станков к пулеметам приходилось использовать подручные материалы, свободные станки и приспособления. Отсюда — большое разнообразие станков военного производства. Наиболее характерным вариантом упрощенного производства были пулеметы «Максим» ленинградского производства. Осажденный город вынужден был налаживать самостоятельное производство оружия для снабжения войск. Под производство станкового пулемета «Максим» приспособили мощности завода полиграфических машин (полиграфическая техника также требует точного машиностроения). За 9 месяцев 1942 г. труженики осажденного города передали войскам Ленинградского фронта 1975 пулеметов, известных под названием «Максим — Ленинградец» или под обозначением ПМ-Л 1/1 («пулемет Максим — Ленинградец, один/один»). Пулеметы имели упрощенные станки с колесами в виде деревянных дисков.

Производство крупнокалиберных пулеметов ДШК продублировали в г. Куйбышеве, куда из Коврова передали 555 станков и приспособлений. Производство на заводе № 2 Наркомату вооружения останавливать не пришлось (хотя и велось оно в тяжелейших условиях), так что в ходе войны шло основное производство пулеметов ДШК в Коврове и дублирующее в Куйбышеве. Производство и поставки крупнокалиберных пулеметов ДШК в войска на заключительном этапе войны, в отличие от ручных и станковых пулеметов, не снижались — потребность войск по этой позиции по-прежнему оказывалась больше поставок.

Всего за 1941–1945 гг. заводы Наркомата вооружения выпустили 1 515 900 пулеметов всех типов. Для сравнения — Германия за тот же период произвела 1 048 500 пулеметов.

Изменения динамики производства можно проследить по таким цифрам[5]:

Год

Выпуск пулеметов всех типов

Примечания

1941

II полугодие

106 200

Эвакуация ТОЗ и завода № 66

1942

I полугодие

134 100

Производство ДП на заводе № 526 (Сталинск)

Производство «Максимов» на заводе № 524 (Ижевск)

Производство «Максимов» на заводе № 54 (Златоуст)

Возобновление производства «Максимов» заводом № 66 (Тульским машиностроительным заводом)

Производство ДШК в г. Куйбышеве

II полугодие

222 000

1943

I полугодие

236 000

II полугодие

222 500

Производство СГ на заводе № 2 (Ковров)

1944

I полугодие

230 500

Производсвто СГ на заводе № 54 (Златоуст)

II полугодие

208 600

1945

I полугодие

117 500

Поставлено в Вооруженные силы СССР*

ручных

станковых

крупнокалиберных

1941 II полугодие

45 300

8 400

1 400

1942

172 800

58 000

7 400

1943

250 200

90 500

14 400

1944

179 700

89 900

14 800

1945 I полугодие

14 500

10 800

7 300

* Учтено оружие из довоенных запасов и поставленное по ленд-лизу.

Можно сравнить выпуск пулеметов всех типов по первому полугодию 1943 года[6]:

1943

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

СССР

37 800

38 000

38 700

39 700

39 700

41 200

Германия

15 600

14 700

19 600

16 500

17 800

21 600

Высокотемпный 7,62-мм пулемет ШКАС системы Шпитального и Комарицкого заменил в авиации пулеметы ПВ-1 и ДА того же калибра

12,7-мм авиационные пулеметы УБ системы Березина из экспозиции Тульского государственного музея оружия

В первый период войны рост производства пулеметов был явно недостаточен, с трудом восполняя потери оружия и не позволяя увеличивать насыщенность пулеметами стрелковых частей. В 1941–1942 гг. возможности частей в плане противопехотного огня росли в основном за счет увеличения количества пистолетов-пулеметов и минометов.

В июле — ноябре 1942 г. ГАУ передало фронтам юго-западного направления 5302 пулемета. При подготовке Курской битвы с марта по июль 1943 г. войска Центрального, Воронежского, Степного фронтов и 11-й гв. армии Западного фронта получили 31 600 станковых и ручных и 520 крупнокалиберных пулеметов. Войска, перешедшие в наступление под Курском, имели 60 700 пулеметов всех типов. К началу Крымской операции в апреле 1944 г. войска 4-го Украинского фронта, Отдельной Приморской армии и части ПВО имели 10 622 ручных и станковых пулемета (по отношению ко всей численности личного состава это составляет примерно один пулемет на 43 человека).

Потери пулеметов также характерны: за 1942 г. подано в войска 58 000 станковых пулеметов, потеряно 24 500, за 1943 г. — соответственно 90 500 и 21 000, за 1944 г. — 89 900 и 38 200, за 1945 г. — 10 800 и 12 900. Средний процент потерь станковых пулеметов за всю войну составил 45,3 % к ресурсу (по годам — от 64,6 % в 1941-м до 6,6 % в 1945-м), ручных пулеметов — 51,3 % (соответственно от 64,6 до 6,6 %).

Различные типы стрелковых боеприпасов, использовавшихся РККА Верхний ряд: 7,62-м револьверный патрон «наган» (7,62×38R); 7,62-мм пистолетный патрон ТТ (7,62×25); 7,62-мм винтовочные (7,62×53R) патроны с легкой (Л), тяжелой (Т), трассирующей (здесь — Т-46), бронебойно-зажигательной (Б-32) пулями

Нижний ряд: 12,7-мм крупнокалиберные (12,7×108) патроны с бронебойной (Б-30), бронебойно-зажигательной (Б-32), бронебойно-зажигательной трассирующей (БЗТ-44), фосфорной бронебойно-зажигательной (БЗФ-46), зажигательной мгновенного действия (МДЗ-3) пулями, 14,5-мм (14,4×114) с бронебойно-зажигательными пулями Б-32 и БС-41

Стремительно росли в годы войны потребности в патронах, тем более что значительная часть их запасов была потеряна в первые же месяцы (Западный фронт, например, к 10 июля 1941 г. потерял — именно потерял, а не израсходовал — по неполным данным, 67 410 500 винтовочных патронов). Вместе с эвакуацией патронных заводов это породило недостаток боеприпасов во второй половине 1941 г. Уже в 1942 г., с развертыванием патронных заводов на новых местах и организацией производств на предприятиях, переданных из гражданской промышленности, выпуск патронов рос. Если в 1941 г. выпустили 4336 миллионов патронов всех типов, то в 1944-м — 7406 миллионов. Еще до войны автоматизировали производство винтовочных патронов, в ходе войны автоматизировали производство и других типов боеприпасов, включая 12,7– и 14,5-мм. Важную роль сыграло снижение себестоимости. Так, по заводу № 3 себестоимость 1 тысячи патронов снизилась со 138 руб. в 1941 г. до 130 руб. в 1943-м. К 1944 г. выпуск патронов увеличился более чем в 1,5 раза по сравнению с 1942 г. А на период этого роста приходится Курская битва, но показателям которой можно судить о соотношении расхода боеприпасов: в ходе всей битвы израсходовали около 500 млн винтовочных и пистолетных патронов (значительная часть этого расхода приходилась на пулеметы и пистолеты-пулеметы), 3,6 млн патронов к ПТР и 3,3 млн патронов к ДШК.

В условиях производства военного времени разброс параметров патронов одного типа, но разных заводов и серий был весьма велик. Поэтому, когда говорят об ухудшении меткости пулеметов военного времени, следует учитывать вклад в это параметров патронов — отобрать для пристрелки и стрельбы патроны одной партии удавалось далеко не всегда. Кроме того, часть патронов военного времени снаряжалась импортным порохом (так называемый «порох особой доставки») повышенной калорийности и сильного корродирующего действия, что увеличивало разгар стволов.

ПУЛЕМЕТЫ В БОЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Доля станковых пулеметов в вооружении пехоты начала расти уже в 1942 г., что естественно совпадает с ростом их выпуска. Если принять количество оружия в РККА на 1 января 1942 г. за 100 %, то увеличение по индивидуальному и групповому стрелковому оружию составит:

— количества винтовок и пистолетов-пулеметов — до 180 % на 1 января 1943 г. и до 280 % на 1 января 1944 г.,

— количества пулеметов — 210 % на 1 января 1943 г. и 450 % на 1 января 1944 г.

Количество пулеметов в основном тактическом подразделении — стрелковой роте — за время войны увеличилось более чем вдвое.

ОГНЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТРЕЛКОВОЙ РОТЫ РККА[7]

Время

Количество вооружения в роте:

Общее количество пуль, выпускаемых ротой в 1 мин

Средняя плотность огня при обороне на фронте 1 км (пуль на 1 м фронта в 1 мин)

винтовок (карабинов)

пистолетов-пулеметов

ручных пулеметов

станковых пулеметов

Июль 1941 г.

141

6

6

―

2490

2,5

Декабрь 1941 г.

126

9

9

―

2880

2,8

Июль 1942 г.

107

12

12

―

3230

3,2

Декабрь 1942 г.

103

12

18

1

3920

3,9

Июль 1943 г.

103

12

18

1

3920

3,9

Декабрь 1944 г.

73

54

12

2

7590

7,6

Уменьшение доли пулеметов (особенно ручных) к концу войны связано с ростом числа пистолетов-пулеметов и минометов.

Стрелковый полк к концу войны имел на 2398 человек 54 станковых и 108 ручных пулеметов (для сравнения: германский пехотный полк — 24 станковых и 107 ручных, правда, на 2000 человек).

Об изменениях штата и возможностей ружейно-пулеметного и минометного огня стрелкового полка за время войны можно судить по следующей таблице.

Апрель 1941 г.

Январь 1945 г.

Подразделения

3 стрелковых батальона, артиллерийская батарея, минометная батарея, истребительно-противотанковая батарея, подразделения боевого обеспечения и тыла

3 стрелковых батальона, 2 роты автоматчиков, артиллерийская батарея, минометная батарея, истребительно-противотанковая батарея, взвод крупнокалиберных зенитных пулеметов, подразделения боевого обеспечения и тыла

Личного состава, чел.

3200

2398

Пулеметов (ручных и станковых)

160

162

Крупнокалиберных пулеметов

―

6

120-мм минометов

4

6

82-мм минометов

18

18

ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ ПО ШТАТАМ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ РККА В 1941–1945 гг.

Номер штата и дата его утверждения

Личный состав

Винтовок и карабинов

Пистолетов-пулеметов

Ручных пулеметов

Станковых пулеметов

Зенитных пулеметов (крупнокалиберных/комплексных 7,62-мм)

04/400. 05.04.41

14483

10240

1204

392

164

33 (9/24)

04/600. 29.07.41

10859

8341

171

162

108

27

04/750. 06.12.41

11626

8565

582

251

108

12 (12/-)

04/200. 18.03.42

12795

9375

655

352

114

9 (9/-)

04/300. 28.07.42

10386

7241

711

337

112

9 (9/-)

04/550. 12.1942 (обычная)

9435

6474

727

494

111

―

04/500. 12.1942 (гвардейская)

10670

7095

1097

499

166

―

04/550. изменения 15.07.43

9380

6274

1048

494

111

―

05/40. 18.12.44

11706

6330

3594

337

166

18 (18/-)

05/40. изменения 09.06.45

11780

6188

3557

383

178

18 (18/-)

Из этих цифр можно увидеть изменение насыщенности автоматическим оружием и огневых возможностей стрелковой дивизии РККА:

Апрель 1941 г.

Июль 1941 г.

Декабрь 1941 г.

Декабрь 1942 г.

Декабрь 1944 г.

Июнь 1945 г.

Личный состав, чел.

14 483

10 859

11 626

9 435

11 706

11 780

Пистолетов-пулеметов, шт.:

общее количество

1 204

171

582

727

3 594

3 557

на 1000 человек

83

15,75

50

77

307

302

Ручных пулеметов, шт.:

общее количество

382

162

251

494

337

383

на 1000 человек

27

15

21,5

52,4

28,8

32,5

Станковых пулеметов, шт.:

общее количество

166

108

109

111

166

178

на 1000 человек

11,5

10

9,4

11,76

14,2

15,1

Количество выстрелов в минуту из стрелково-пулеметного оружия, шт.

297 460

140 470

190 930

204 710

491 160

492 720

СРАВНЕНИЕ НАСЫЩЕННОСТИ ДИВИЗИЙ АВТОМАТИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ (СОГЛАСНО ШТАТУ)[8]

Год

1941 (декабрь)

1943 (начало)

1944 (декабрь)

Соединение

стрелковая дивизия

пехотная дивизия

стрелковая дивизия

пехотная дивизия

стрелковая дивизия

пехотная дивизия

Страна

СССР

Германия

СССР

Германия

СССР

Германия

Личный состав, человек

11 626

14 742

9 435

13 656

11 706

12 801

Пистолетов-пулеметов, шт.

528

705

727

681

3594

1595 (со штурмовыми винтовками)

Ручных пулеметов, шт.

251

454

494

337

614

Станковых пулеметов, шт.

109

112

111

166

102

Зентные пулеметные установки (включая крупнокалиберные), шт.

33

-

-

18 (20-мм)

18 (12,7-мм)

ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ ПО ШТАТАМ ОТДЕЛЬНОЙ СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ РККА В 1941–1942 гг.

Дата утверждения штата (по Постановлению ГКО)

№ ГКО-828сс от 21.10.41 г.

№ ГКО-1603сс от 14.04.42 г.

№ ГКО-2124сс от 29.07.42 г.

Личный состав

4 500

5 000

6 000

Винтовок

3 048

3 293

3 830

Пистолетов-пулеметов

483

621

824

Ручных пулеметов

59

145

145

Станковых пулеметов

36

48

75

Крупнокалиберных зенитных пулеметов

3

3

3

Вспомним и об автоматическом оружии других формирований советской пехоты. К примеру, лыжная бригада численностью 3000 человек, согласно Постановлению ГКО от 28 августа 1942 г., имела кроме другого вооружения 948 пистолетов-пулеметов, 55 ручных, 18 станковых пулеметов и 3 крупнокалиберных (во взводе ПВО) пулемета. Пехота входила также в соединения бронетанковых и механизированных войск. Так, с 1942 г. формировались отдельные механизированные бригады и механизированные бригады механизированных корпусов. К концу войны в состав механизированной бригады кроме танкового полка входили рота автоматчиков и мотострелковый батальон, включавший три стрелковые, одну пулеметную (9 станковых пулеметов), одну противотанковую роту, истребительно-противотанковую батарею и батарею 82-мм минометов. В танковые бригады, формировавшиеся с августа 1941 г., также входил мотострелковый (или моторизованный стрелково-пулеметный) батальон.

НАЛИЧИЕ ПУЛЕМЕТОВ В ВОЙСКАХ

Ручных

Станковых

Крупнокалиберных

22.06.1941 г.

170 400

76 300

2 200

01.01.1942 г.

81 000

30 000

2 200

01.01.1943 г.

177 100

63 500

4 700

01.01.1944 г.

344 500

133 000

18 200

01.01.1945 г.

418 100

184 700

31 100

09.05.1945 г.

405 400

182 600

37 500

Крупнокалиберные пулеметы, как уже указывалось, использовались в ПВО не только войсковых частей и соединений, но и в системе ПВО страны, в ПВО военно-морских баз и т. д. Соответственно наличие пулеметов непосредственно в действующей армии было меньше указанных цифр. Так, на 1 января 1942 г. в действующей армии числилось 720 крупнокалиберных пулеметов, на 1 января 1944 г. — 8442.

Тенденция увеличения дальнобойности стрелкового вооружения, существовавшая до войны и связанная со стремлением максимально «сковывать боевые порядки противника» огнем всех видов на всю глубину, сменилась обратной тенденцией — сокращению дальности стрельбы и повышению плотности огня на малых дальностях. Если в 1942 г. плотность ружейно-пулеметного огня в обороне составляла 3–5 пуль на погонный метр фронта в минуту, то во время Курской битвы летом 1943 г. достигала 13–14 пуль (стоит, конечно, учесть заранее подготовленную фактически позиционную оборону советских войск). Средняя плотность ружейно-пулеметного огня в обороне увеличилась с 1,2–1,6 пули в минуту на 1 погонный метр в первом периоде войны до 9 — 12 в третьем. Однако глубина сплошного стрелкового огня уменьшилась с 400 до 200 м, поскольку главный вклад в него вносили пистолеты-пулеметы.

Расчет «Максима» прикрывает переправу подразделения через небольшую реку

Уже в первом периоде войны снижение производства самозарядной винтовки и небольшая эффективная дальность стрельбы пистолетов-пулеметов повысили значение пулеметов в огневом бою на средних (до 1000 м) и больших (до 2000 м) дальностях. Порой огнем станковых пулеметов пытались компенсировать недостаток артиллерии. Так, начальник штаба 29-й армии генерал-майор Шарапов в начале января 1942 г. указывал: «Командиру 243-й сд: а) Создать из станковых пулеметов 4 батареи: 2 из них по 7 пулеметов и 2 другие по 5 пулеметов. Указанные батареи использовать для стрельбы через головы своих войск, в промежутках и на флангах с дистанцией действительного пулеметного огня с задачей непрерывного сопровождения наступающей пехоты, воздействуя как на живую силу противника, так и, особенно, на огневые точки, мешающие движению пехоты… Командиру 183-й сд: а) Создать две пулеметные батареи по 3–4 пулемета каждая с теми же задачами». Правда, теперь «пулеметные батареи» уже не вели огонь на дальностях до 2,5 или до 4 км.

Опыт уже первого периода Великой Отечественной войны заставил, с одной стороны, объединять огонь всех видов оружия при их тесном взаимодействии, с другой, пересмотреть дальности применения стрелкового оружия в сторону уменьшения. Поскольку главной задачей пехоты был признан ближний бой, ее вооружение в первую очередь должно быть приспособлено к потребностям ближнего боя. Увеличение количества минометов и артиллерийских орудий поддержки, широкое применение танков и штурмовой авиации освобождало пехоту от необходимости вести огонь из стрелкового оружия на дальностях более 1 км, тем более что на таких дальностях этот огонь был мало действителен и приводил только к большому расходу боеприпасов. Особенно резко снизилась дальность применения огня станковых пулеметов. «Боевой устав пехоты» 1942 г. устанавливал, что «пулеметное отделение ведет действительный огонь до 1000 м; но лучше вести внезапный огонь с дистанции 600 м и ближе», из ручных пулеметов все с той же дальности 800 м, но рекомендовал также внезапный огонь с 600–650 м («близкие» дальности) как наиболее эффективный. «Пулеметное отделение ведет огонь с маскированных открытых позиций… Длительное ведение пулеметного огня с одной позиции недопустимо». По самолетам и парашютистам ручные пулеметы вели огонь на дальностях до 500 м, станковые — до 1000 м со специальным зенитным прицелом и до 500 м с обычным прицелом. Сравним: до войны дальность открытия огня ручных пулеметов устанавливалась в 800 — 1200 м, станковых — до 3000–5000 м по наземным целям и до 1500 м по воздушным. Если в первом периоде войны основой системы огня был огонь станковых и ручных пулеметов, то уже во втором периоде таковой стал огонь артиллерии и минометов, дополнявшийся ружейно-пулеметным. Но это не делало пулемет «вспомогательным» средством и не уменьшало значения его огня, на что советское Верховное командование специально указывало пехотным командирам в ряде приказов. Менялись представления об огневых задачах, решаемых автоматическим оружием пехоты. Скажем, при стрельбе по грузовым целям накануне войны выделяли стрельбу на уничтожение (поражение 80 — 100 % фигур, составляющих цель), на подавление (50 %), заградительный (по рубежам, поражение — 50 %) и тревожащий (25 %). К концу войны уже выделяли стрельбу на уничтожение (поражение не менее 80 % фигур), подавление (50 %), беспокоящий (20 %). Большее значение стало придаваться маневру огнем, что позволяло увеличивать плотность ружейно-пулеметного огня на наиболее важных участках.

Отмена уже в первом периоде войны деления боевого порядка на ударную и сковывающую группы вернула ручной пулемет в цепь стрелкового отделения. При наступлении ручной пулеметчик, как правило, передвигался на новую позицию первым, при выходе из боя отходил последним. В ходе атаки пулеметчики с ручными пулеметами вели огонь в движении с ремня. Действуя в составе танкового десанта, ручной пулеметчик должен был прикрывать действо стрелков и вести огонь по расчетам противотанковых средств противника. С кормы танка пулеметы, случалось, вели огонь, защищая танк от гранатометчиков и «фаустников». Основным для ручного пулемета теперь считался огонь короткими очередями, нормальной боевой скорострельностью — 80 выстр./мин. Боевой порядок стрелковой роты теперь состоял из стрелковых взводов и огневой группы, в которую включались минометы, пулеметы, ПТР.

Девичий расчет пулемета ДП из истребительного батальона. Ленинград, январь 1943 г.

Станковый пулемет оставался главным автоматическим оружием подразделений, способным к длительному ведению интенсивного огня с боевой скорострельностью до 250–300 выстр./мин, обеспечивавшим при винтовочных патронах требуемые прицельную дальность и поражающее действие, а при устойчивых станках — хорошую кучность и точность стрельбы. Согласно БУП-42, станковые пулеметы, распределенные по фронту и в глубину, прикрывали выдвижение стрелкового подразделения, поражали расчеты тяжелого оружия противника, поддерживали атаку, обеспечивали фланги и продвижение в глубину, отражали контратаку. Пулеметные роты обычно повзводно придавали стрелковым ротам. При инженерной подготовке исходного положения для наступления (атаки) требовали создавать «наиболее выгодные условия для использования станковых пулеметов, минометов и орудий». Это позволяло использовать ручные и станковые пулеметы в огневой подготовке атаки — непосредственно перед ее началом. В атаке пулеметный взвод компактно или по отделениям должен был двигаться на стыках и флангах стрелковых рот от одного огневого рубежа к рубежу, отдельные пулеметы — в промежутках между взводами, в готовности к отражению контратак противника. Огонь расчеты станковых пулеметов вели с коротких остановок, из-за фланга или в промежутки своих войск, хотя последний вид огня требовал хорошей подготовки пулеметчиков. Тяжелый станковый пулемет по-прежнему действовал во вторых линиях или в составе пулеметных групп на флангах — размеры и маневренность даже облегченного пулемета, время на смену им позиций и подготовку к стрельбе не позволяли выдвигать его в передовые линии. Из-за этого пулеметы могли запоздать с реакцией на контратаку противника или его ожившие огневые точки.

Передвижение пулемета «Максим» по полю боя «тачкой» ползком

Переноска пулемета «Максим» тремя номерами расчета старым способом «на носилки». Северный Кавказ. Октябрь 1942 г. Так же позднее перемещали по полю боя и пулемет СГ на колесном станке

Пулемет «Максим» обр. 1940 г. на автомобиле «Виллис» — «тачанка» Великой Отечественной войны

Танки в наступлении для станковых пулеметов иногда играли роль «пулеметовозов». Находили и другой способ их «подтягивания» за танками с пехотой. Командир 23-го танкового корпуса генерал-лейтенант Пушкин докладывал в ГАБТУ 14 июля 1943 г.: «В боях в тылу противника при ограниченном количестве, притом плохих дорогах станковые пулеметы мотострелковых батальонов отставали от продвижения десантной пехоты и опаздывали участвовать в боях. Весенний и летний период практических учений с применением станковых пулеметов, установленных на машине «Виллис» по принципу установки пулеметов на тачанки в период Гражданской войны, с успехом себя оправдал».

Переносной стрелковый щит, а также разборный броневой колпак НТП (толщина бронелистов 10–13 мм) и бетонный колпак — для быстрой организации пулеметного долговременного огневого сооружения. Открытая экспозиция Центрального музея Великой Отечественной войны

Станковый пулемет свою мощь и возможности проявлял в основном в обороне. В каждом батальоне готовили схему пулеметного огня. Станковые пулеметы располагались по всей глубине батальонного района обороны. При этом позиции старались приспособить к требованиям круговой обороны и для стрельбы на всех дальностях — от предельной до поражения противника, вклинившегося в оборону, широко практиковали оборудование огневых позиций на обратных скатах высот.

Дальнейшее развитие получили пулеметные огневые сооружения. Так, в Московском оборонительном сражении только на брянском направлении на фронте 230 км в июле — августе 1941 г. построили 6650 пулеметных окопов, 2300 пулеметных ДЗОТов и ДОТов. В ходе Сталинградской битвы в самом городе создали 200 ДЗОТов, установили 37 железобетонных и броневых колпаков для пулеметов. В ходе Московского сражения начался постепенный переход от очаговой системы обороны подразделений, когда каждый боец, каждый пулеметный расчет располагался в своем окопчике (ячейке), к траншейной системе — точнее, это было возвращение к ней на новом уровне. Траншеи значительно повысили защищенность подразделений и расширили возможности быстрой, скрытной и сравнительно безопасной смены позиций огневыми средствами пехоты. Практически любой участок траншеи можно было приспособить под огневую позицию для пулемета. Поначалу ячейки, пулеметные гнезда, окопчики на отделение соединялись сплошной траншеей, готовились ходы сообщения в тыл, затем система совершенствовалась и развивалась в глубину. Основная позиция в главной полосе обороны оборудовалась 2–3 траншеями, ходами сообщения и системой инженерных заграждений, прикрытых огнем. Расстояние между первой и второй траншеями обычно было 150–250 м. Такое построение обороны, с одной стороны, обеспечивало огневую связь между подразделениями и позволяло маневрировать силами и средствами по фронту и из глубины в ходе боя, под огнем противника, с другой, исключало одновременное поражение личного состава в траншеях артиллерийским и минометным огнем противника при стрельбе на одном делении прицела.

Передвижение пулемета «Максим» по снегу волоком

Бойцы морской стрелковой бригады с пулеметами «Максим» на лыжных установках, 1941 г.

Система огня стрелкового оружия стала теснее увязываться с общей системой огня, и прежде всего с огнем минометов, батальонной, полковой и дивизионной артиллерии. На передовых позициях шире стали использовать фланговый (направленный во фланг цели), перекрестный (ведущийся по одной цели не менее чем с двух направлений) и косоприцельный (под углом к фронту) огонь пулеметов. Эти виды огня позволяли без перемены прицела, в короткое время и с меньшим расходом патронов поражать цепи вражеской пехоты и повышали плотность и действительность в выбранных зонах стрелкового огня. В опорных пунктах стрелковых рот огнем станковых и ручных пулеметов прикрывали заграждения, обеспечивали промежутки и фланги, прикрывали позиции ПТР и артиллерии, их старались выдвигать в передовые пункты и позиции, выделяли отдельные дежурные и «кинжальные» пулеметы. Последние обычно прикрывали открытые фланги и стыки в обороне, узкие подступы (лощины, овраги, броды, просеки, особенно эффективны были в лесу и на резко пересеченной местности). Дальность ведения «кинжального» огня зависела от характера местности и задачи, но в целом была не более 300 м (до войны ее устанавливали до 600 м), соответственно и позиции кинжальных пулеметов маскировались более тщательно.

Перевозка станкового пулемета «Максим» зимой на лодке-волокуше. Огонь можно было вести прямо с лодки

Громоздкость «Максима» часто мешала расчетам поспевать за передовыми подразделениями пехоты при переходе в атаку. Фото 1944 г.

Траншеи имели криволинейное или ломаное начертание, пулеметные площадки выполнялись примкнутыми к траншее или ходу сообщения либо вынесенными (соединялись с траншеей ходом сообщения). Открытые пулеметные площадки старались готовить с расчетом на ведение огня по воздушным и наземным целям в полосах обстрела перед передним краем, внутри района обороны и перед соседними районами. Перекрытые («легкие блиндированные») пулеметные гнезда сверху защищались одним рядом толстых жердей или накатника, обсыпанным слоем земли, причем защищалась и амбразура для пулемета. Вынесенные пулеметные гнезда имели вид открытых площадок или «рубленого пулеметного гнезда» в виде установленного над площадкой низкого сруба, обсыпанного землей и замаскированного, с амбразурой. Характерной чертой второго периода войны был перенос закрытых пулеметных огневых сооружений типа ДЗОТ с первой линии обороны в ее глубину. 2–3 замаскированных позиции, соединенных окопом, быстрая смена позиции, внезапное открытие огня, огонь короткими очередями больше способствовали живучести пулеметов на передовых позициях, нежели организация здесь ДЗОТов. Так, с одной стороны, увеличивалась устойчивость системы огня пулеметов, а с другой, увеличивалась эластичность обороны, можно было дольше держать противника под воздействием организованного огня.

Расчет станкового пулемета «Максим» в готовности к бою. На заднем плане — подносчик патронов с патронной коробкой

Ручные пулеметы стрелковых отделений располагались во взводных опорных пунктах, преимущественно у переднего края, в стрелковых окопах или вблизи от них в гнездах для ведения флангового и косоприцельного действия. О насыщенности обороны стрелковых соединений и частей пулеметами на главных направлениях можно судить по приказу командующего 1-м Украинским фронтом генерала армии Н.Ф. Ватутина от 29 января 1944 г. о порядке создания обороны на внешнем фронте окружения: «В траншеях иметь сооружения: 1. а) открытые пулеметные площадки (для станковых и ручных пулеметов) в среднем через каждые 30 м; б) ячейки для стрелков через каждые 4–6 м;… иметь в среднем на 1 км фронта каждой из трех полос: а) дзотов пулеметных с покрытиями противоосколочного или легкого типов 6 шт…». Благодаря насыщению войск пулеметами и лучшему снабжению боеприпасами повысились возможности ведения сосредоточенного и заградительного огня станковых пулеметов (здесь как нельзя кстати был «Максим») накладываемого на участки минометно-артиллерийского огня. Скажем, под Курском на участках 36-й и 39-й гвардейских дивизий было подготовлено 23 и 22 участка сосредоточенного огня автоматического оружия и неподвижного заградительного огня станковых пулеметов. Однако с середины войны значение заградительного пулеметного огня снижалось — эта задача все более переходила к минометам.

Вариант окопа для пулеметного отделения с основной и запасными площадками, ячейками для стрелков и вынесенной ячейкой для зенитной стрельбы. Ниже — варианты зенитных установок для пулемета «Максим», предлагавшиеся для изготовления в войсках (из «Боевого устава пехоты» 1942 г.)

В «Инструкции по организации системы огня пехотного оружия», утвержденной командующим 5-й армией генерал-лейтенантом П.Г. Шафрановым 20 ноября 1944 г., говорилось: «Система пехотного огня в обороне строится: а) из ружейно-автоматного огня с переднего края; б) огня ручных пулеметов, также с переднего края; в) огня станковых пулеметов кинжального действия; г) огня станковых пулеметов пулеметных рот, действующих в своих секторах; д) заградительного и сосредоточенного огня пулеметов и 82-мм минометов».

Вариант открытого пулеметного гнезда в траншее с укрытием-нишей для станкового пулемета

Значительно больше внимания стало уделяться ведению огня ночью, при ограниченной видимости, в лесу и при подавлении ненаблюдаемых целей. Для этого широко использовались различные приемы огня по заранее, еще засветло пристрелянным участкам с искусственным рассеиванием по фронту и в глубину (установка пулеметов на подпорки, колышки с бечевками, ограничивающими сектор обстрела, канавки в бруствере и т. д.). Для стрельбы ночью широко использовали патроны с трассирующими пулями, иногда магазины и ленты пулеметов снаряжали патронами через один — с обыкновенной и с трассирующей пулями. Этим достигалось не только лучшее направление стрельбы, но и психологическое воздействие на противника. В обороне ночью назначали дежурные пулеметы с дежурными расчетами для отражения внезапных атак противника.

Замаскированное пулеметное гнездо с использованием бетонного колпака

Танковый пулемет ДТ на сошке применялся и в пехоте. 1941 г.

Обучение обращению с пулеметом «Максим» входило в программу Всевобуча

Несколько слов нужно сказать о подготовке пулеметчиков. Подготовка шла и в тылу, и на фронте. Среди воинских специальностей, по которым велась подготовка в системе всеобщего военного обучения (Всевобуча) по 110-часовой программе, были и ручные пулеметчики, и станковые пулеметчики. Но в системе Всевобуча и ОСОАВИАХИМа решались главным образом задачи первоначальной военной подготовки резервов. Ведение же ожесточенной и кровопролитной войны требовало большого количества хорошо обученных в военном отношении ресурсов. Поэтому с началом войны были развернуты запасные части всех родов войск, а с августа 1942 г. и учебные части.

Важное значение имела подготовка командного состава. Приказ Наркома обороны № 046 от 12 декабря 1941 г. касался подготовки на курсах «Выстрел» командиров батальонов и полков и задавал основные направления этой подготовки: «Основными задачами подготовки поставить: для командиров батальонов: …б) овладеть стрелковым оружием, состоящим на вооружении батальона, и уметь использовать его в бою». Военно-пехотные и пулеметно-минометные училища Красной Армии готовили командиров взводов — младших лейтенантов — по ускоренным программам, всего за шесть месяцев, а подготовка красноармейцев и младших командиров в запасных полках, учебных батальонах и полковых школах велась еще быстрее. В 1942 г. открыты курсы по подготовке командиров взводов, включая стрелковые и пулеметные. Однако по результатам проверки в июне-июле 1942 г. пехотных и пулеметно-минометных училищ нескольких округов заместитель Наркома обороны генерал-майор Румянцев отмечал: «В огневой подготовке во всех училищах слабым местом являются вопросы управления огнем… Навыки курсантов в приемах стрельбы, особенно из пулеметов и минометов, не доведены до автоматизма». В 1943 г. военно-пехотные училища переводили с 5-батальонного на 3-батальонный штат, при этом в третьем батальоне велась подготовка командиров пулеметных и минометных подразделений. Вводился целый комплекс мероприятий поощрения личного состава в освоении воинских специальностей. К примеру, Постановление ГКО от 11 мая 1942 г. и приказ НКО № 0388 устанавливали: «1. Комплектование должностей помощников наводчиков станковых и ручных пулеметов производить красноармейцами, вполне овладевшими своим оружием с одновременным присвоением звания «ефрейтор»… 3. В целях поощрения пулеметчиков установить: а) за отличие в боях пулеметчикам станковых пулеметов независимо от продвижения по должности присваивать очередные воинские звания… командиру отделения (нач. пулемета) — «ст. сержант»; зам. командира отделения (наводчик) — «сержант»; пом. наводчика пулемета — «младший сержант»; пулеметчику — «ефрейтор», б) за отличие в боях пулеметчикам ручных пулеметов независимо от продвижения по должности присваивать воинские звания… зам. командира отделения — «сержант»; пулеметчику (пом. наводчика) — «младший сержант». 21 мая 1942 г. среди прочих «отличных» знаков утвердили нагрудный знак «Отличный пулеметчик». Противник уже в ходе войны признавал «умелые действия советских пулеметчиков» (газета «Берлинер берзенцайтунг»).

Нагрудный знак «Отличный пулеметчик», 1942 г.

В боевых действиях пехоты намного вырос удельный вес уличных боев. В условиях постоянного тесного соприкосновения с противником особенно большое значение имело насыщение подразделений пулеметами. Так, в ходе боев в Сталинграде на участке обороны 39-го гв. стрелкового полка протяженностью 1300 м на огневых позициях было установлено 32 станковых и 48 ручных пулеметов. Только их огнем создавалась плотность свыше 9 пуль на 1 м в минуту. Способность «Максима» вести интенсивный огонь имела важное значение как при отражении атак противника, так и при подавлении его огневых точек в атаке, однако массивность пулемета затрудняла расчетам перемещения по уличным завалам и внутри зданий, когда требовались организация многоярусного огня или внезапный фланкирующий огонь. Большие трудности вызывало снабжение пулеметов водой. В Сталинграде, например, солдаты простреливали водопроводные трубы и по каплям собирали оставшуюся воду — прежде всего для пулеметов. Надо полагать, кожухи пулеметов заполняли жидкостью и «по-пионерски».

Расчет пулемета ДП ведет бой в Берлине. Апрель 1945 г.

Расчет станкового пулемета «Максим» ведет бой на улицах Вены. Март-апрель 1945 г.

В штурмовых группах расчеты ручных и станковых пулеметов включали обычно в группу прикрытия и закрепления (штурмовая группа на основе взвода получала обычно отделение станковых пулеметов), вместе с минометчиками и снайперами подавляли фланкирующие огневые точки противника, отражали его контратаки, после захвата противника организовывали круговую оборону. Пулеметы выделяли в засады на путях противника, устанавливали в ДОТЫ и ДЗОТЫ, блокировавшие огнем улицы.

Еще более сложно было действовать с «Максимом» в горах, где необходима организация многоярусного огня, а возможности маневра тяжелым оружием затруднены. Между тем роль станкового пулемета была особенно велика как средства поддержки — здесь дальность прицельного огня доходила до 2300 м, чаще практиковали стрельбу через головы своих войск. В горах колесные станки иногда заменяли самодельными треногами. Пулеметы в горах располагали в окопах, в специально вынесенных вперед гнездах из мешков с грунтом, в легких сборных сооружениях или пещерах. Для фланкирующих пулеметов и орудий устраивались такие же гнезда и полукапониры, врезанные в крутости скатов высот или примкнутые к отвесным стенам скал; в долинах, проходах и ущельях могли устраиваться блокгаузы из крупного камня и мешков с грунтом, в горно-лесистой местности — из дерева и камня. Стрельба станковых пулеметов на большие дальности кроме гор применялась, например, при переправах через водные преграды, но и тогда не далее 2000–3000 м (такие дальности теперь считались предельными) вместо ранее установленных дальностей до 5000 м.

Возросшее значение борьбы пехоты с низколетящими самолетами и парашютистами при нехватке специальных зенитных установок заставляло — как и в Первую мировую войну — рассылать в войска и даже включать в уставы описания кустарно изготавливаемых установок. Пулемет на станке Соколова мог, например, крепиться на колесе, вращающемся на вертикальном штыре, вместо колеса мог использоваться просто брусок с канавкой, в которую укладывалась ось станка. На дальностях до 1000 м использовался зенитный прицел (например, ракурсный обр. 1943 г.), до 500 м — обычный прицел.

В зимних условиях лыжные подразделения перевозили пулеметы ДП и «Максим» на изготавливавшихся в войсках лыжных установках или лодках-волокушах, расчет из двух лыжников тянул такую установку за постромки, огонь вел прямо с волокуши (лодки-волокуши пригодились также в болотистых районах).

Партизаны вернулись к пулеметам на подводах и санях. Основу пулеметного вооружения партизан составляли трофейные и отремонтированные пулеметы, хотя автоматическое оружие поставляли им и с Большой земли, специальные и диверсионные группы ГРУ и НКВД также забрасывались с запасом оружия. Белорусский штаб партизанского движения за время войны отправил партизанам 2674 пулеметов, передавали им оружие и фронты. Для сброса пулеметов десантникам и партизанам использовали парашютный десантный мешок ПДММ-42. Впрочем, уже в начале войны десантники-пулеметчики освоили прыжки со штатным ДП на ремне, часто использовали вместо него «ручной» вариант ДТ, более компактный, с более емким и менее подверженным погибам магазином.

Пулемет ДС на партизанской подводе. Белоруссия

Для крупнокалиберных пулеметов главной стала роль зенитных. Однако, согласно «Наставлению по стрелковому делу», крупнокалиберные пулеметы предназначались «для стрельбы по воздушным целям» и «для борьбы с огневыми точками противника и его живой силой, прикрытой легкой броней». И кроме стрельбы по воздушным целям крупнокалиберные пулеметы нашли применения в борьбе с огневыми точками противника и его живой силой, прикрытой легкой броней, а также с легкобронированными подвижными целями. В приказах начального периода войны, когда германские войска еще достаточно широко использовали легкие танки в боевых подразделениях, нередко можно встретить указания о «привлечении» крупнокалиберных пулеметов к борьбе с танками. Позднее также неоднократно можно встретить рекомендации по установке ДШК на позициях противотанковых подразделений (например, в составе противотанковых опорных пунктов или противотанковых районов), но для защиты их от авиации противника, атакующей с малых высот.

Огонь по живой силе и огневым точкам противника ДШК часто вели в городских боях. В борьбе с противником, засевшим в укрепленных зданиях, крупнокалиберный пулемет часто оказывался эффективнее пулемета нормального калибра — за счет большего пробивного действия пули. Это, например, обусловило их применение для поддержки огнем действий штурмовых групп. В Краткой сводке обобщенного боевого опыта, подготовленной оперативным отделом штаба 5-й ударной армии 25 мая 1945 г. по опыту Берлинской операции, говорилось: «Придавать штурмовой группе 45-мм орудия или 76-мм орудия полковой артиллерии совершенно нецелесообразно так как вследствие малой мощности огня они не производят в кирпичных постройках никаких разрушений, а следовательно, успеху штурмовой группы способствуют мало. Опыт показал, что при недостатке орудий большой мощности штурмовым группам лучше придавать станковые пулеметы или пулеметы ДШК. Они успешно подавляют огонь огневых точек противника, более маневренны и легко маскируемые».

При форсировании водных преград взводы и роты ДШК старались переправлять первыми для быстрой организации ПВО на плацдарме, но нередко пулеметы, пользуясь своей дальнобойностью, вели огонь через водную преграду для поддержки десанта.

Изучение пулемета ДС в партизанском отряде. Белоруссия

Одна из импровизаций Великой Отечественной войны — авиационный пулемет на станке Соколова. Пулемету добавили прицел и рукоятки управления.

Установка ДШК на торпедных катерах, 1944 г.

К концу войны установился взгляд на крупнокалиберный пулемет как на оружие, предназначенное для стрельбы по воздушным целям на дальностях до 1500 м и для борьбы с огневыми точками противника (до 800 м) и его живой силой, прикрытой легкой броней (до 500 м).

Несколько слов о танковых пулеметах. Поскольку чисто пулеметные танки перестали использоваться как боевые уже в первый период войны, танковые пулеметы играли роль вспомогательного вооружения для борьбы с пехотой и истребителями танков и обстрела низколетящих самолетов. Значение зенитных танковых пулеметов к концу войны возросло. Обязательным стало пулеметное вооружение бронемашин даже вспомогательного назначения.

Вторая мировая война окончательно «развела» наземные и авиационные пулеметы, установив в качестве основного авиационного тип скорострельного крупнокалиберного пулемета, дополняющего авиационные пушки. Пулеметам нормального калибра еще суждено будет вернуться «в воздух», но уже в качестве вооружения вертолетов.

ПУЛЕМЕТЫ В СИСТЕМЕ ПВО

С зенитным вооружением к началу войны дело обстояло, пожалуй, хуже всего.

В начале войны стрелковый полк имел по штату зенитную роту из трех 12,7-мм пулеметов и шести 7,62-мм установок, еще шесть установок входили в артиллерию дивизии, кавалерийский полк должен был иметь три установки. Однако реально к началу войны эти штаты — по крайней мере, по стрелковым соединениям обеспечены не были, что отрицательно сказалось на зенитном прикрытии войск и объектов, когда противник максимально использовал свое превосходство в воздухе. Стрелковая дивизия имела не более 1 установки, моторизованные и танковые дивизии — по 6. Характерный пример: стрелковые соединения 5-й армии Киевского особого военного округа на июнь 1941 г. были обеспечены ручными пулеметами в среднем на 114,5 % от штата, станковыми — на 117,8 %, а зенитными пулеметными установками — всего на 6 %. Всего на 22 июня 1941 г. в частях РККА имелось около 2200 крупнокалиберных пулеметов, а в течение 1941 г. на пополнение убыли и новых формирований поступило около 1400.

Тачанки с зенитными установками для «Максима» все еще применялись

Счетверенная зенитная пулеметная установка на крыше Государственного исторического музея. Москва, 1941 г.

Потребность в зенитных средствах, включая пулеметы, была велика. Когда в начале июня 1942 г. в войсковую ПВО передали часть вооружения войск ПВО страны — 474 орудия и 750 зенитных пулеметов — это, по словам начальника штаба артиллерии РККА генерал-полковника артиллерии Ф.А. Самсонова, была «капля в море по сравнению с нуждами фронта». На 19 ноября 1942 г., к началу контрнаступления под Сталинградом, зенитные части и подразделения Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов имели всего 707 орудий и 907 ДШК.

В войсках ПВО, прикрывавших территорию страны, ситуация была несколько лучше. По штату, утвержденному в январе 1941 г., корпус ПВО (такие корпуса прикрывали Москву, Ленинград, Баку) должен был среди прочего иметь 231–236 крупнокалиберных пулеметов, бригада ПВО — пулеметный батальон из 27 пулеметов, полк ПВО — 18 пулеметов, важные объекты должны были прикрывать отдельные зенитные пулеметные роты.

ОСНАЩЕННОСТЬ ПВО СТРАНЫ ЗЕНИТНЫМИ ПУЛЕМЕТНЫМИ УСТАНОВКАМИ НА 22.06.1941 г.

Зоны ПВО

Зенитные пулеметные установки, шт.:

по штату

укомплектовано

% укомлектованности

Северная

258

155

60

Северо-Западная

69

69

100

Западная

225

122

54

Киевская

240

178

74

Южная

118

118

100

Итого в 1-й полосе

910

642

70,5

Московская

238

105

44

Орловская

32

6

19

Харьковская

57

4

7

Итого во 2-й полосе

327

115

35

Всего

1237

757

61

Расчет зенитной установки сержанта Д. Яновского в составе бронепоезда. Ленинградский фронт, сентябрь или октябрь 1941 г.

Кроме крупнокалиберных ДШК и счетверенных «Максимов» могли использоваться и спаренные установки пулеметов ШКАС, но такие установки, хотя и поставлялись с 1936 г., были крайне немногочисленны, к тому же их эффективность — как и эффективность установок с пулеметами «Максим» — ограничивалась слабостью винтовочного патрона для борьбы с современными боевыми самолетами (бронирование, протектированные баки).

16 июля 1941 г. начальник Главного управления ПВО Осипов писал начальнику ГАУ Яковлеву: «По причинам недостатка зенитных крупнокалиберных и счетверенных пульустановок в частях ПВО имеется их некомплект до 3000 шт., чем снижена борьба с низколетящими самолетами и десантами противника. Указанный некомплект зенитных пулеметов может быть в значительной степени ликвидирован, если быстро приспособить для зенитной стрельбы до 1500 шт. спаренных пулеметов ДА-2 и 1500 пулеметов ПВ-1, снятых с самолетов». На зенитно-артиллерийском полигоне счетверенную установку Н.Ф. Токарева переделывали под ПВ-1. Второй слева «Максим», связанный с прицелом, сохранялся, остальные заменялись на ПВ-1. Устройство принудительной циркуляции охлаждающей жидкости снималось. Однако такая переделка оказалась сложной для массового производства. Поэтому уже в августе 1941 г. Н.Ф. Токарев разработал упрощенную строенную установку, состоявшую из основания и вертлюга с головкой. Основание представляло собой трубу с тремя подкосами и тремя лапами для крепления на стационарной или подвижной платформе. На качающейся головке устанавливались три пулемета ПВ-1. Производство таких установок начали на заводе «Ревтруд» в Тамбове, где уже в 1941 г. изготовили 626 установок, их выпускали и в 1942 г. В 1941 г. успели изготовить 626 таких установок. Они производились и в 1942 г., использовались при обороне Ленинграда и Сталинграда. На НИПСВО упрощенную зенитную пулеметную установку разработал А.И. Судаев, ее производство поставили на московских заводах.

Спаренная зенитная установка пулеметов «Максим» на бронепоезде

Только в феврале 1943 г. 7,62-мм пулеметные установки как устаревшие вывели из состава зенитных полков и зенитных дивизий Резерва Главного командования. Оставшиеся в войсках установки, разумеется, продолжали использоваться. Они, в частности, оказались достаточно эффективны на зенитных бронепоездах и отдельных зенитных платформах, прикрывавших эшелоны и отдельные станции. Иногда «шквальный» огонь счетверенных установок помогал срывать атаки вражеской пехоты (не отсюда ли попытки создать «установки шквального огня»).

Значение пулеметного огня в войсковой ПВО и ПВО страны сохранялось на протяжении всей войны. Из 3837 самолетов противника, сбитых войсками фронтов с 22 июня 1941 г. по 22 июня 1942 г., 295 приходились на зенитные пулеметные установки, 268 — на ружейно-пулеметный огонь войск. С июня 1942 г. в штат армейского зенитно-артиллерийского полка входила рота ДШК, имевшая 8 пулеметов, а с февраля 1943 г. — 16 пулеметов. Формировавшиеся с ноября 1942 г. зенитные артиллерийские дивизии (зенад) РВГК имели по одной такой же роте в каждом полку малокалиберной зенитной артиллерии. Достаточно характерен резкий рост количества крупнокалиберных пулеметов в войсках в 1943–1944 гг. Только при подготовке к Курской битве на фронты было направлено 520 12,7-мм пулеметов. Правда, с весны 1943 г. количество ДШК в зенад уменьшалось с 80 до 52 при одновременном увеличении числа орудий с 48 до 64, а согласно обновленному весной 1944 г. штату, зенад имела 88 зенитных орудий и 48 пулеметов ДШК. Но при этом приказом Наркома обороны от 31 марта 1943 г. с 5 апреля в штат танковых и механизированных корпусов вводился зенитно-артиллерийский полк (16 зенитных орудий калибра 37 мм и 16 крупнокалиберных пулеметов, такой же полк ввели и в состав кавалерийского корпуса), B штат танковых, механизированных и моторизованных бригад — зенитно-пулеметная рота с 9 крупнокалиберными пулеметами. В начале 1944 г. зенитно-пулеметные роты по 18 ДШК ввели в штат некоторых стрелковых дивизий.

Пулеметы ДШК обычно использовали повзводно. Так, зенитно-пулеметная рота дивизии обычно четырьмя взводами (12 пулеметов) прикрывала район огневых позиций артиллерии, двумя взводами (6 пулеметов) — командный пункт дивизии.

Зенитные пулеметы вводили и в состав зенитных батарей среднего калибра для прикрытия их от атак противника с малых высот. Пулеметчики нередко успешно взаимодействовали и с истребителями ПВО — отсекая огнем истребители противника, они обеспечивали своим летчикам уход от преследования. Зенитные пулеметы располагали обычно не далее 300–500 м от переднего края обороны. Они прикрывали передовые подразделения, пункты управления, прифронтовые железнодорожные и автомобильные дороги. Так, в мае 1943 г. на защите железнодорожных коммуникаций фронтов трудились 558 крупнокалиберных пулеметов.

Организованный зенитный огонь пулеметов нередко заставлял противника отказываться от действия с малых высот и ее воздействие по советским войскам снижалось. Для борьбы со снижающимися самолетами противника выделялись: в стрелковых ротах — по одному отделению или пулемету, в пулеметных ротах — по одному взводу или отдельные пулеметы. Например, в 148-й стрелковой дивизии 15-го стрелкового корпуса во время оборонительного сражения под Курском летом 1943 г. к ведению огня по воздушным целям было подготовлено 66 ручных и 27 станковых пулеметов. С другой стороны, использование станковых пулеметов, хотя и давало пользу при постановке заградительного огня (признавалось его сильное моральное действие на пилотов), не могло заменить специальных зенитных установок.

Расчеты крупнокалиберных пулеметов ДШК в готовности к отражению нападения воздушного противника

Хотя главная роль в борьбе с авиацией противника отводилась истребителям и зенитной артиллерии, росло число пулеметных установок и в системе ПВО страны. За время войны количество пулеметов в Войсках ПВО страны возросло в 12,1 раза, и в основном это были крупнокалиберные. В 1-м корпусе ПВО, защищавшем Москву, на 22 июня 1941 г. было 105 зенитных пулеметов (в основном — счетверенных 7,62-мм), к 22 июля 1941 г. — 336 зенитных пулеметных установок (счетверенных), на 1 января 1942 г. — 511 установок, а на 1 октября 1944 г. — 686. Характерно Постановление ГКО «О противовоздушной обороне Москвы» от 9 июля 1941 г.: «Дополнительно к существую щим к 18 июля сформировать: два полка артиллерии среднего калибра… два полка малокалиберной артиллерии… два полка крупнокалиберных пулеметов по 250 пулеметов в каждом». На 10 сентября 1941 г. в системе ПВО действовали 394 установки 12,7-мм пулеметов. в Московской зоне ПВО — 112, Харьковской — 66, Орловской — 9, на Карельском фронте — 13, Северо-Западном — 37, Западном — 27, Юго-Западном — 72, Южном — 58. Количество — явно недостаточное в условиях превосходства противника в воздухе. Пулеметы нормального калибра наносили самолетам незначительные повреждения, однако играли немаловажную роль для борьбы с самолетами, действовавшими на малых высотах и пикирующими. Так, во время первого налета германских ВВС на Москву 22 июля 1941 г. бомбардировщик, пытавшийся атаковать Белорусский вокзал, был сбит огнем счетверенной установки. С другой стороны, генерал-полковник Д.А. Журавлев, командовавший тогда 1-м корпусом ПВО, отмечал, что из-за недостаточной подготовки «расчеты пулеметов и малокалиберных орудий порой открывали стрельбу по вражеским самолетам, которые находились явно вне зоны досягаемости их огня». Пулеметным установкам случалось расстреливать и парашютные осветительные бомбы, затрудняя противнику бомбометание ночью.

На 1 мая 1942 г. на обороне крупных административных центров стояли в общем 1340 зенитных пулеметов, крупных промышленных объектов — 71, прифронтовых железнодорожных объектов — 573, для прочих нужд — 84, в июне 1943 г. на прикрытие промышленных центров, мостов и электростанций выделили еще около 1500 ДШК. На 1 июня 1944 г. в войсках ПВО страны оставалось 358 пулеметов, зато возрастала роль зенитных пулеметов на фронте.

Нередко зенитные пулеметы оказывались наиболее употребимым в данной ситуации средством ПВО. Так было, например, при обороне Дороги жизни на Ладоге зимой 1941/42 гг. ДШК можно было устанавливать на лед толщиной 30 см или перевозить на санях и салазках (в составе «кочующих групп») по льду толщиной 16–20 см без дополнительного наращивания «ледовых подушек». К 31 декабря 1941 г. Дорогу жизни прикрывали кроме зенитной артиллерии 20 пулеметных установок, расставленных на льду попарно с интервалами около полутора километров. За период войны на счету зенитных пулеметов (ДШК и счетверенные «Максимы») набрался 2401 сбитый самолет противника.

Фактическим провалом в системе ПВО Красной Армии было отсутствие самоходных комплексированных зенитных установок высокой проходимости. «Самоходные» установки в основном представляли собой грузовики ГАЗ-АА или пикапы М-1 с установленными в кузове счетверенными 7,62-мм установками или ДШК на станке в зенитном положении. Проходимость таких установок оставляла желать лучшего, бронезащита отсутствовала. В 1942 г. на шасси легкого танка Т-60 был создан «зенитный» Т-603 со спаренной установкой ДШК, в 1943 г. — подобный ему Т-90 (ЗСУ-Т-90) на шасси танка Т-70, но они остались опытными. Зато не без успеха использовались полученные по ленд-лизу 12,7-мм счетверенные американские установки типа М-17 на основе пулеметов М2НВ «Браунинг» («Кольт-Браунинг»), смонтированные на полугусеничном БТР (всего поставлено около 1000 таких установок), а также установки М15А1 с 37-мм пушкой и двумя 12,7-мм пулеметами (поставлено 100 шт.). Этот опыт сказался в создании вскоре после войны отечественных зенитных пулеметных установок на шасси БТР.

Кроме того, в СССР поставили 1161 американскую спаренную зенитную установку 12,7-мм М2 «Браунинг» с водяным охлаждением ствола, их использовали в основном на кораблях, а также бронепоездах и в системе ПВО городов. Пулеметы М2НВ «Браунинг» с воздушным охлаждением попадали в СССР и как вооружение американских танков и бронемашин, но встречались и пулеметы на «пехотных» установках. Бронепоезда ПВО вооружались и 7,62-мм ЗПУ и зенитными ДШК на тумбах или треногах. Встречались и другие пулеметы. Например, в вооружении построенного в Коврове в 1941 г. бронепоезда «Ковровский большевик» использовали 20-мм авиационные пушки ШВАК (а эту пушку в силу калибра и патрона, созданного на основе пулеметного, нередко относят к крупнокалиберным пулеметам) на морских тумбовых установках для ДШК.

«Ленд-лизовские» американские самоходные зенитные установки М-17 на параде

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРОФЕЕВ

С начала войны неоднократно обращали внимание войск на необходимость сбора вооружения и имущества на поле боя. С конца сентября 1941 г. в стрелковых и артиллерийских частях формировались рабочие команды по сбору трофейного имущества. Командиры подразделений, даже имея достаточно собственных пулеметов, охотно пользовались германскими. Да и грех бы было не пользоваться. В ходе Московского сражения только с 16 ноября по 10 декабря 1941 г. противник потерял 5416 пулеметов, в Сталинграде только за шесть дней боев в январе 1943 г. среди прочего вооружения было взято 1950 разных пулеметов, войска 1-го Прибалтийского фронта с 13 августа 1943 г. по 7 февраля 1944 г. взяли 3223 пулемета противника. Постановлением ГКО № 1481 от 23 марта 1942 г. для «сбора, учета и охраны вооружения, имущества, продфуража и металлолома в войсковом тылу» вводились армейские трофейные роты. Согласно Приказу НКО № 6 от 5 января 1943 г. устанавливал: «Все собранное трофейное и отечественное вооружение и имущество по указанию начальников довольствующих служб используется или направляется: а) годное используется на удовлетворение табельной потребности частей; б) требующее войскового ремонта направляется в войсковые ремонтные организации; в) требующее заводского ремонта направляется на соответствующие ремонтные заводы промышленности; г) излишнее направляется в центральные склады НКО; д) негодное и ненужное отправляется как утиль или металлолом». А также, что «трофейное вооружение и имущество, взятое войсками в процессе боя и немедленно используемое в боях против врага, остается в войсках».

Солдат трофейной роты после сбора оружия. Среди прочего трофейного оружия можно увидеть пулемет MG.34

Трофеи являли немалое разнообразие моделей. Кроме единых MG.34 и MG.42 в различных модификациях тут были и устаревшие станковые MG.08 и ручные MG.08/15, и MG.13 «Дрейзе», и чешские ручные пулеметы Vz.26 и Vz.30 (обозначавшиеся соответственно MG 26(t) и MG 30(t) и станковые Vz.37 (MG.37(t), и австрийские MG30, М/07/12 и М/07/24 «Шварцлозе». А среди трофеев были еще и венгерские ручные пулеметы 31М («Золтурн»), и итальянские ручные Модель 30 «Бреда» и станковые Модель 37 «Бреда», финские ручные пулеметы L/S 26 «Лахти-Салоранта» и станковые m32 (m32/21) и m32/33 (системы Максима), не считая пулеметов, взятых у японской армии на Дальнем Востоке. «Коллекции» трофеев Красной Армии сами по себе говорят о том, какой силе пришлось ей противостоять и какую роль она сыграла во Второй мировой войне.

Cбор и учет трофейного оружия. B пирамиде на переднем плане можно увидеть различные образцы пулеметного — вооружения вермахта — MG.34, MG.42, MG.26(t), MG.37(t)

Трофеи брались не только у войсковых частей противника или на его армейских складах, оставленных немцами при отступлении. Кроме этого, отступая с оккупированных территорий, вермахт передавал оружие оставлявшимся националистическим формированиям для организации «партизанской» войны против СССР. Органы НКВД только в ходе операции по выселению крымских татар в мае 1944 г. среди прочего оружия изъяли 622 пулемета (хватило бы на пехотную дивизию). Еще лет десять после войны оставленные немцами пулеметы «воевали» в бандах националистов на Западной Украине и в Прибалтике. Схроны с германским оружием находили и много позже.

Лихой боец с трофейным пулеметом MG.42 — А.М. Смирнов, в будущем знаменитый советский артист

С другой стороны, и противник довольно охотно использовал трофейные советские пулеметы. Рачительные немцы наряду с другими трофейными пулеметами передавали захваченные ДП иностранным формированиям и предателям, воевавшим на стороне нацистов, вроде казачьего легиона или власовской POA. Вермахт и сам использовал трофейные ДП как оружие «ограниченного стандарта», Управление вооружений сухопутных сил присвоило ему обозначение MG.120(r). Но наиболее широко среди противников нашей страны использовали ДП и ДТ финны. В финских источниках указывается, что во время советско-финской войны 1939–1940 гг. финская армия в числе трофеев получила более 3000 пулеметов ДП и около 150 ДТ, а к 1944 г. в финской армии имелось около 9000 ДП. Пулеметы ДП и ДТ финнам весьма понравились — благо финская армия использовала такие же винтовочные патроны типа 7,62×54R — и даже получили в финской армии обозначения соответственно 7.62 PK D (7.62 pk/ven.) и 7.62 РК D PSV (7.62 pk/ven. psv.), да еще и имя собственное «Эмма». Считается, что причиной такого прозвища стал популярный в Финляндии вальс «Эмма» — видимо, дисковый магазин пулемета слишком напоминал патефонную пластинку. Количество трофейных ДП и надежность их работы настолько удовлетворяло финскую армию, что в Финляндии по сути свернули производство собственного ручного пулемета L/S 26, зато финская промышленность начала производство магазинов и запчастей для ДП и ДТ. На вооружении финской армии ДЛ оставался до 1960-х годов, а ДТ, стоявший на захваченных финнами советских танках, долгие годы оставался основным танковым пулеметом финской армии.

Советские моряки осматривают трофейный ручной пулемет MG.26(t) (чешский Vz.26). Севастополь, 1941 г.

Старые чешские ручные пулеметы советские войска будут брать в качестве трофеев и позже — например, в 1980-е годы в Афганистане

Среди оружия этого партизанского отряда можно увидеть и отечественные ДП, и трофейный германский MG.34

Белорусские партизаны изучают трофейный станковый пулемет «Шварцлозе» — эта устаревшая модель использовалась в германских тыловых и охранных частях

Советский пулемет ДП у германского подразделения «охраны водного транспорта», сформированного на оккупированной территории

Германская армия, не имевшая штатных крупнокалиберных пулеметов, охотно использовала трофейные ДШК под обозначением MG.286(г). Их ставили, например, вместо единых пулеметов на БТР Sd.Kfz.250 и 251 (тут стоит вспомнить, что опытный предвоенный советский полугусеничный БТР Б-3 также должен был вооружаться ДШК). Германская армия, кстати, располагала и французским 13,2-мм пулеметом «Гочкис» с различными вариантами установок.

СТАНКОВЫЙ ГОРЮНОВА

1943 год — год перелома Второй мировой войны — ознаменовался существенными изменениями в системе вооружения воюющих армий многих новых образцов вооружения. В середине войны начался переход на новую систему вооружений. Это затронуло и пулеметное вооружение. В 1943–1945 гг. успели модернизировать ручной пулемет ДП, принять на вооружение новый легкий станковый пулемет, развернуть работы по разработке нового ручного пулемета под промежуточный патрон и ротного пулемета под винтовочный патрон, модернизации крупнокалиберного пулемета.

Начальный период войны остро поставил вопрос об улучшении маневренных характеристик оружия. Снижение дальностей прицельного огня, отказ от сложных приемов стрельбы на большие дальности с закрытых позиций позволяли, во-первых, упростить пулеметный прицел (на дальности до 1000 м для тяжелой и легкой пули можно было использовать одни установки прицела), отказаться от специальных прицельных приспособлений и упростить пулеметные установки (от них уже не требовали прежней устойчивости), во-вторых, снова поставить вопрос об облегченном станковом пулемете. Уже в начале 1942 г. были объявлены конкурсы на облегченные образцы пистолета-пулемета, ручного и станкового пулеметов. И среди новых образцов вооружения, поступивших в РККА в 1943 г., был облегченный станковый пулемет СГ-43.

Никакие модернизации пулемета «Максим» не могли ликвидировать его главный недостаток — громоздкость. Его масса в среднем на 20–24 кг превышала массу современных иностранных образцов. В отзыве командования 2-го Украинского фронта от 1943 г. говорилось: «7,62-мм пулемет Максима по надежности и безотказности действия, живучести пулемета в целом и мощности огня полностью удовлетворяет требованиям войск и пользуется большим доверием. Но по весу своему пулемет Максима является неудовлетворительной конструкцией, снижающей маневренность частей, и, кроме того, в период наступательных боев отстает от своих стрелковых подразделений, что в ряде случаев приводит к неиспользованию его огневой мощи. Опыт… по применению станковых пулеметов… показывает, что пулеметы весом более 40 кг … не отвечают условиям ведения маневренной войны». Бывший командир пулеметного взвода А.И. Цирлин вспоминал: «В пулеметчики приходилось отбирать лучших и самых крепких, чтобы не бросил «Максима» при отходе». К тому же война кроме боевых и служебно-эксплуатационных выдвинула в число важнейших и производственно-технологические требования, а система «Максима» при всей отработанности оставалась плохо приспособленной для технологий массового производства. Да и новое оружие нужно было поставить на производство быстро. Это было учтено в тактико-технических требованиях к облегченному станковому пулемету нормального калибра, подготовленных Управлением стрелкового вооружения ГАУ. Наркомат вооружения постарался расширить круг участников конкурса.

«Тело» опытного 7,62-мм станкового пулемета Дегтярева 1942 г. (ДС-42)

В мае — августе 1942 г. на Ковровском заводе № 2 им. К.О. Киркижа провели конкурс на лучшую конструкцию станкового пулемета. На конкурс были представлены 8 пулеметов:

— два образца В.А. Дегтярева,

— С.В. Владимирова,

— П.П. Полякова и А.А. Дубынина,

— Н.Н. Лопуховского, С.А. Харыкина, А.П. Финогенова и В.К. Егорова,

— А.И. Шилова,

— С.М. Разоренова,

— П.М. Горюнова.

В целом конкурс был одним из наиболее представительных за время войны — с 17 августа 1942 по июнь 1943 г. Комиссия под председательством начальника курсов «Выстрел» генерал-майора С.А. Смирнова рассмотрела 14 различных конструкций станковых пулеметов с различными вариантами станков. Кроме Горюнова и Дегтярева испытывались конструкции И.И. Ракова — А.А. Булкина, Н.В. Рукавишникова, В.И. Силина, С.Г. Симонова, КБ Ижевского и Тульского заводов, кафедры вооружения Артиллерийской академии (станковый и ручной пулеметы Горова и Любимова) и другие. На ижевском заводе № 74 в 1942 г. в инициативном порядке шла разработка станкового пулемета БАС конструкции Бачина, Светличного, Севрюгина, в 1943 г. — СП-74 Левашова. Все представленные на конкурс пулеметы имели быстросменный ствол воздушного охлаждения и ленточное питание, но в целом системы были довольно разнообразны. Автоматика действовала за счет отвода пороховых газов (большинство систем) или отдачи ствола с коротким ходом (3 образца), запирание производилось перекосом затвора, поперечным клином, поворотом затвора (пулемет Ракова — Булкина), парой шарнирно сочлененных рычагов, отличалось и крепление ствола к ствольной коробке. Изначально ТТТ ГАУ предусматривали прямую (однотактную) подачу патрона из ленты, но конфигурация отечественного винтовочного патрона вкупе с необходимостью использовать старые холщовые ленты заставили сохранить двухтактную подачу — из 14 опытных систем пулемета двухтактную подачу использовали только на 4. Да и металлическая лента с замкнутым звеном уже была отработана и применялась, а ленту с открытым звеном еще нужно было отрабатывать (хотя достаточно удачный ее вариант применялся в опытном пулемете Силина).

В.А. Дегтярев, возглавлявший КБ-2 Ковровского завода, главную ставку сделал на усовершенствованный вариант своего ДС (описание ДС-39 приведено ниже). Но ДС-42 имел существенные отличия от предыдущих. Разведение боевых упоров затвора производилось не ударником, а специальным выступом затворной рамы, он же наносил удар по ударнику и разбивал капсюль патрона. Извлечение стреляной гильзы из патронника производилось выбрасывателем, пружина которого расположена не в затворе, а на затворной раме. Направляющий стержень возвратно-боевой пружины размещен в затыльнике. Спусковой механизм снабжен флажковым неавтоматическим предохранителем. На затыльнике размещены спусковой рычаг и складные рукоятки управления. Привод механизма подачи патронной ленты — качающимся рычагом, взаимодействующим с роликом затворной рамы. Ствол — быстросменный, с продольным оребрением (испытывался вариант и с гладкой конической внешней поверхностью), крепится в ствольной коробке с помощью поперечного клина с защелкой. Прицел — рамочный, с двумя шкалами, до 2000 м для легкой пули и до 2200 м для тяжелой.

Краткие популярные изложения истории появления пулемета Горюнова породили своего рода легенду о талантливом слесаре-самоучке, «внезапно» и абсолютно самостоятельно создавшем замечательную конструкцию. В действительности путь Петра Максимовича Горюнова (1902–1943) к конструированию был сложнее. На Ковровском заводе № 2 он трудился с 1930 г., стал одним из лучших слесарей-отладчиков опытной мастерской БНКиС, только в феврале 1940 г. в качестве конструктора перешел в ОГК завода. В том же 1940 г. Горюнов представил изготовленный им деревянный макет ручного пулемета с автоматикой на основе отвода пороховых газов и запиранием перекосом затвора. Помощь в дальнейшей работе ему оказали его племянник слесарь М.М. Горюнов (впоследствии принимал участие в конкурсе на ручной пулемет под патрон обр. 1943 г.) и мастер В.Е. Воронков, расчеты автоматики выполнил инженер В.А. Прокофьев. Опытный пулемет получил обозначение ГВГ («Горюнов — Воронков — Горюнов»). Одной из важных черт конструкции было широкое применение штампованных деталей, что обещало упростить и удешевить производство. Испытания ручного ГВГ весной 1942 г. показали «прекрасную живучесть всех деталей» и соответствие техническим требованиям. После объявления конкурса на станковый пулемет ГВГ был переделан в станковый. Стоит отметить, что поддержку проекту оказал Дегтярев.

7,62-мм станковый пулемет обр. 1943 г. системы Горюнова СГ (СГ-43) на колесном станке Дегтярева — Гаранина. Пламегаситель и щит сняты

Станковому варианту ГВГ поначалу не повезло — на полигоне стрелкового вооружения в сентябре он не показал удовлетворительной надежности, часты были разрывы гильз (аналогичной болезнью страдал и ДС-39). Однако образец Горюнова подкупал простотой устройства и оригинальностью конструктивных решений, потому был рекомендован для доработки и дальнейших испытаний, состоявшихся в ноябре. Уже в декабре 1942 г. решено было выпустить опытную партию в 50 штук с предварительной доработкой по надежности и по кучности стрельбы (здесь ГВГ заметно уступал массивному «Максиму», а все еще предусматривалось сохранение кучности). Испытания на полигоне в феврале 1943 г. доработанного образца показали его удовлетворительную работу, и в марте изготовили партию ГВГ на станке Дегтярева; 5 из них прошли испытания на НИПСВО, 45 направили для войсковых испытаний в части Московского ВО и Свердловское пехотное училище. Активное участие в войсковых испытаниях ГВГ (а затем — и серийных СГ-43) приняли офицеры полигона В.С. Дейкин и В.Ф. Лютый. В апреле изготовлены и также направлены на испытания пулеметы Дегтярева ДС-43 (доработка ДС-42). К этому времени пулеметы Горюнова и Дегтярева стали главными претендентами, в качестве «резервного» образца на случай неудачи ГВГ шел также опытный пулемет В.И. Силина. Он имел газовый двигатель автоматики с расположением газовой камеры снизу ствола, затвор запирался с помощью поперечного клина, пулемет представлялся на колесном станке В.С. Сорокина со складной стрелой. Но пулемет Силина «сошел с дистанции» на последнем этапе испытаний. По станковому ГВГ специальная комиссия под председательством начальника НИПСВО генерал-майора Н.Н. Дубовицкого, созданная приказом НКО от 29 марта 1943 г., высказала следующие пожелания:

— по самому пулемету — обеспечить удобство смены нагретого ствола, сделать удобнее защелку крышки приемника, изменить крепление регулятора;

— по станку — обеспечить возможность стрельбы с бруствера окопа, изменить положение ручек стрелы, убрать подлокотники и передние сошники, исключить удары маховичка точной вертикальной наводки о стрелу, шум колес и их заклинивание на осях.

В конструкцию внесли ряд изменений: на стволе сделали выточки на казенной части и установили на него рукоятку, штампованные детали приемника пришлось заменить более прочными фрезерованными, левую подачу ленты заменили более привычной по «Максиму» правой, секторный прицел — рамочным, металлические колеса станка — деревянными, одинаковыми со станком Соколова к «Максиму», стрелу станка сделали складной, удалили подлокотники и коробку для запчастей; масса пулемета в боевом положении уменьшилась с 45–46 до 40,4 кг. В начале мая 1943 г. улучшенные пулеметы ГВГ и ДС-43 прошли сравнительные испытания. Для обоих был взят опытный пехотный станок Дегтярева КБ-С-360 (вариант этого станка КБ-С-420, кстати, пытались приспособить к «Максиму»). Комиссия генерал-майора С.А. Смирнова указала, что при равной скорострельности и дальности стрельбы пулемет ГВГ показал в 1,5 раза лучшую кучность стрельбы, нежели ДС, в 2,5 раза большую живучесть деталей, большую безотказность работы. Количество задержек в двух ГВГ составило от 0,06 до 0,25 %, механизм подачи пулемета надежно работал при свисающей ленте длиной от 1 до 2 м. Кроме того, он был технологически проще. Важна была и возможность использования металлической и холщовой лент — необходимость перехода на металлическую ленту, значительно более удобную в работе, снаряжении и переноске, не подверженную влиянию погоды, была давно очевидна, но и большой запас холщовых лент нельзя было оставлять без применения. Нарком вооружения Д.Ф. Устинов ратовал за образец Горюнова прежде всего с точки зрения производственной, начальник полигона Н.Н. Дубовицкий и испытатели в войсках отмечали его служебные преимущества.

Однако еще 7 апреля И.В. Сталин, благоволивший к Дегтяреву и считавший его непререкаемым авторитетом в пулеметном деле, предложил Устинову «принять за основу пулемет ДС 1939 года на упрощенном универсальном станке». ГАУ и Наркомат вооружения оказались в сложной ситуации — испытания выявили преимущества образца Горюнова, а Председатель ГКО склоняется в пользу образца Дегтярева. Хорошо известен эпизод, когда на специальном совещании о выборе станкового пулемета Сталин обратился непосредственно к Дегтяреву:

«— Какой пулемет считаете нужным принять на вооружение — Ваш или конструктора Горюнова?

— Пулемет Горюнова лучше, товарищ Сталин, — ответил оружейник. — И промышленность его освоит быстрее».

Вряд ли эти слова определили судьбу пулемета (такие решения обычно тщательно готовились заранее, на совещаниях у Сталина они лишь проверялись, уточнялись и утверждались), но свою роль они сыграли. И сразу после совещания, 14 мая 1943 г. решением ГКО на вооружение РККА был принят «7,62-мм станковый пулемет обр. 1943 г. конструкции Горюнова (СГ-43) на станке Деггярева». Колесный станок был создан под руководством В.А. Дегтярева техником Г.С. Гараниным (Дегтярев даже предлагал включить его в список на Сталинскую премию за пулемет СГ, иногда станок упоминается как «Деггярева — Гаранина») и относился к полевым универсального типа.

Для производства пулемета Горюнова без снижения выпуска других образцов вооружения на Ковровском заводе уже 8 мая начали строительство нового корпуса «И», получившего имя «Комсомольский», и возвели его за 2,5 месяца методом «народной стройки» — проще говоря, за счет внеурочной работы всех сотрудников завода. В начале июля на заводе организуются новые производства — пулеметов, станков и патронных коробок. Причем металлообрабатывающие, станки, приспособления и новый инструмент для этого делали тут же в Коврове, и никто не снижал планов производства станков для других производств и восстанавливающихся заводов — за 1943 г. станкостроительное производство в Коврове выпустило 1615 металлорежущих станков. В новом корпусе «И» расположили цехи № № 85, 86, 87 и 88 для производства комплекта деталей, в корпусе «А» — цех № 89 для сборки пулеметов. В конце июля — начале августа начались монтаж и пуск оборудования в корпусе «И», а с 10 августа — отладка оборудования и технологии. Первые пулеметы отправили на фронт в октябре 1943 г. С 10 ноября по 25 декабря первые серийные СГ-43 испытывали на курсах «Выстрел».

7,62-мм станковый пулемет СГ на станке Дегтярева — Гаранина. Щит при установке перевернули задом наперед

Своей технологичностью СГ удивил даже опытных производственников — конструкция была рассчитана на высокопроизводительные технологические операции изготовления деталей и сборки. В результате армия не только получила новый облегченный станковый пулемет, но и могла получать его в нарастающем количестве. И это в середине войны. Всего до конца войны завод № 2 выпустил 28 882 пулемета СГ. В 1944 г. производство СГ параллельно с уже выпускавшимися «Максимами» освоили также на заводе № 54 в Златоусте. И хотя выпуск СГ был значительно меньшим, чем «Максимов», в третьем, завершающем периоде Великой Отечественной войны СГ участвовал в боях уже практически наравне с патриархом «Максимом».

Масса «тела» СГ была на 6,5 кг меньше, чем у «Максима» (без воды), а масса готового к стрельбе пулемета на станке — меньше на 25,6 кг, т. е. масса СГ на станке Дегтярева составляла 64 % массы «Максима» на станке Соколова. При этом СГ имел почти равную с «Максимом» юность стрельбы на дальности до 1000 м, установленной БУП-42 как дальность открытия огня станковых пулеметов — в целом же кучности тяжелого «Максима» достичь, конечно, не удалось. Наилучшие же результаты давало внезапное открытие огня с 600 м.

Однако, как и у всякого образца военного времени, некоторые узлы и детали СГ-43 оказались излишне упрощенными. Странным выглядит пристрастие командиров РККА к колесному пулеметному станку. Он, правда, позволял перекатывать пулемет готовым к бою (многие пулеметы на треножных станках для переноски приходилось со станков снимать, а на новой позиции устанавливать заново) и был приспособлен к новым условиям боя — скажем, складная стрела позволяла быстро установить пулемет на краю траншеи. Однако в целом станок скорее стеснял действия расчетов, оказался не слишком удобен и, быстро расшатываясь, не обеспечивал стабильности боя. Бывший офицер 83-й отдельной бригады морской пехоты М.В. Ашиев описывал пулеметчиков на марше с пулеметами Горюнова в собранном виде: «Ни один добросовестный пулеметчик, как бы он ни устал, не позволит себе в походе тянуть пулемет по земле на катках — точность стрельбы может нарушиться. Поэтому и несут на руках. Впереди шагает наводчик, придерживая на плече надульник… Его напарник, коренастый солдат, положив на плечо длинную стрелу от станка, еле поспевает за широко шагающим матросом». Через траншеи, ручьи, по лестницам, по пашне пулемет все равно приходилось переносить «на руках» в собранном виде, чтобы быстрее изготовить его к бою: наводчик брал пулемет за поручни стрелы, его помощник — за правый каток, один из подносчиков патронов — за левый каток. В таком положении стволом вперед пулемет переносился через траншею. Площадку под новую позицию нужно было еще расчистить. На катках пулемет обычно перемещали по склонам (если позволял грунт), мостам, по дну траншеи и т. п. Приходилось выполнять траншею по ширине пулемета на колесном станке, предусматривать место для укрытия пулемета на дне пулеметного гнезда. Опыт войны показал преимущества наземных треножных станков с возможностью зенитной стрельбы перед колесными и универсальными. Встал вопрос о легком станке без щита, допускающем переноску готового к стрельбе пулемета расчетом прямо на станке. Кроме того, вынужденные технологические упрощения дали недостаточную живучесть (25 тыс. выстрелов) — особенно в сравнении с «Максимом». Собственно говоря, работы по улучшению конструкции СГ-43 продолжались и после его принятия на вооружение, и к 1945 г. был накоплен определенный задел, учитывавший результаты войсковой эксплуатации. Стоит отметить, что модернизация также шла на конкурсной основе — участники конкурса предлагали свои комплексы изменений. Немалый вклад в модернизацию пулемета внес представитель завода инженер А.А. Зайцев.

Реализовать модернизацию СГ в серийном образце удалось сразу после окончания войны в пулемете СГМ («станковый Горюнова модернизированный»). Важным новшеством стало принятие к СГМ не только облегченного колесного станка, но и складного треножного полевого станка конструкции В.А. Малиновского и А.М. Сидоренко.

Пулемет СГ на облегченном колесном станке Гаранина — Селезнева. Пулемет снабжен опытным вариантом ствола с радиатором с поперечными ребрами

На основе СГМ были выпущены танковый (СГМТ) и бронетранспортерный (СГМБ) пулеметы для вооружения бронированных машин вместо снятого с производства ДТ. В 1950-е годы СГМ проходил также испытания как вооружение… кавалерийской тачанки, но в середине 1950-х годов кавалерия как род войск была упразднена.

Любопытно заметить, что впоследствии инженер А.А. Зайцев как сотрудник Отдела главного конструктора завода № 2 оказал большую помощь молодому конструктору М.Т. Калашникову в доводке его опытного автомата; в то же время одной из ранних работ М.Т. Калашникова, проведенных им на НИП-СВО в первой половине 1944 г., было приспособление к пулемету СГ для стрельбы холостыми патронами. Впоследствии именно под руководством Калашникова будет создан пулемет, заменивший на вооружении СГМ. Так тесно переплетаются «биографии» образцов оружия.

В.А. Дегтярев в 1944 г. предложил вариант «унифицированного» станкового пулемета на основе ДПМ с барабанным ленточным приемником, установкой на треножный или колесный станок. Органы управления включали пистолетную рукоятку со спусковым крючком, приклада не было. Для охлаждения ствола Дегтярев вернулся к радиатору по типу пулемета «Льюис». Но по своим ТТХ этот пулемет в целом уступал СГ. А что представлял собой сам ДПМ?

МОДЕРНИЗАЦИЯ «ДЕГТЯРЯ»

В предвоенной программе нового стрелкового вооружения не предусматривалось модернизации ручного пулемета. Отчасти это было связано с удовлетворенностью имеющимся ДП, отчасти — реанимацией идеи, что массовая самозарядная винтовка возьмет на себя часть задач ручного пулемета. Практика же подтвердила мнение В.Г. Федорова и А.А. Благонравова, что как раз облегченные ручные пулеметы снимают актуальность «автоматических» винтовок под патрон винтовочной мощности (запуск уже во время войны весной 1942 г. в производство автоматической АВТ был временной мерой, вызванной именно нехваткой ручных пулеметов). Война несколько сократила дальности огня ручного пулемета и изменила служебно-эксплуатационные требования. Опыт указывал на необходимость создания более компактного и легкого образца, подтвердил необходимость легких ручных пулеметов для десантников. Это было дополнительным стимулом создания нового ручного пулемета.

Опытный 7,62-мм ручной пулемет Дегтярева 1943 г. с выдвижным прикладом и переносом возвратно-боевой пружины в тыльную часть ствольной коробки

Активизировались работы по двум направлениям — давно назревшая модернизация пулемета ДП и создание нового ручного пулемета, который бы обслуживался и переносился вместе с боекомплектом одним бойцом.

Управление стрелкового вооружения ГАУ разработало требования на новый ручной пулемет нормального калибра, и уже в 1942 г. был объявлен конкурс на разработку 7,62-мм ручного пулемета весом не более 7,5 кг. При этом для пулемета был задан весьма жесткий режим огня — до 500 выстрелов без охлаждения ствола, боевая скорострельность не менее 100 выстр./мин. 6 — 21 июля 1942 г. прошли полигонные испытания опытные пулеметы, разработанные в КБ-2 В.А. Дегтярева, а также разработки С.В. Владимирова, С.Г. Симонова, П.М. Горюнова, нескольких начинающих конструкторов вроде М.Т. Калашникова. Пулеметы, представленные КБ Дегтярева, имели разные варианты системы питания — ленточное, с прямой и с двухсторонней подачей ленты, и магазинное, из коробчатого магазина, расположенного сверху ствольной коробки. Опытный пулемет Симонова также имел газовый двигатель автоматики, но с расположением газоотводного отверстия и газовой камеры сверху ствола, запирание канала ствола производилось перекосом затвора вниз, питание — из коробчатого магазина емкостью 20 патронов, крепящегося снизу. Возвратная пружина помещалась в крышке ствольной коробки, что позволило выполнить приклад складывающимся и уменьшить размеры пулемета. Образец Калашникова имел автоматику на основе отдачи ствола с коротким ходом, узел запирания с качающимся рычагом (клином), емкость крепившегося снизу коробчатого магазина — для уменьшения размеров и веса оружия — уменьшена до 15 патронов.

Лучшие результаты в ходе испытаний на НИПСВО показал тогда опытный пулемет Симонова РПС-6, однако он, как и другие представленные образцы, получил список замечаний по доработке. Весной 1943 г. Ижевский завод получил задание на выпуск опытной партии в 50 пулеметов РПС. Их сборкой и отладкой на заводе занимались слесари-сборщики А.И. Лобанов и П.А. Меличихин. Однако в результате конкурс так и не дал приемлемого образца. Выполнить надежно работающий ручной пулемет под винтовочный патрон при таких ограничениях по массе не удавалось.

Более успешными оказались работы по модернизации ДП, тем более что модернизированный вариант можно было быстрее запустить в производство. На заводе № 2 в это время работало несколько конструкторских коллективов со своим кругом задач. И если КБ-2, возглавляемое В.А. Дегтяревым, работало в основном над новыми конструкциями, то проблемами модернизации выпускаемых образцов занимались в Отделе главного конструктора завода. Модернизация ряда узлов осуществлена еще в апреле 1943 г. Работы по модернизации пулеметов возглавлял А.И. Шилин, но и Дегтярев, конечно, не выпускал их из поля зрения. Под его контролем конструкторы А.Г. Беляев, А.И. Скворцов, слесарь-отладчик А.А. Дубынин, П.П. Поляков провели в 1944 г. работы по модернизации ДП прежде всего с целью повышения надежности и управляемости. Одной из главных проблем пулемета ДП была быстрая осадка расположенной под стволом возвратно-боевой пружины из-за ее интенсивного нагрева и потери ею своих качеств. Поэтому главным мероприятием было перенесение возвратно-боевой пружины из-под ствола в заднюю часть ствольной коробки. Были реализованы и другие изменения — в частности, введены пистолетная рукоятка управления и неавтоматический флажковый предохранитель (по типу ранее реализованного в ДТ).

29 августа 1944 г. Начальник ГАУ Н.Д. Яковлев и Нарком вооружения Д.Ф. Устинов представили на утверждение Государственного Комитета Обороны внесенные в конструкцию изменения, указав при этом: «В связи с конструктивными изменениями в модернизированных пулеметах: 1) повышается живучесть возвратно-боевой пружины и возможность замены ее без снятия пулемета с огневой позиции; 2) исключается возможность утери сошек; 3) улучшается кучность и меткость боя; 4) улучшается удобство ведения огня». 14 октября 1944 г. решением ГКО изменения были утверждены, и пулемет принят на вооружение под обозначением ДПМ («Дегтярева, пехотный, модернизированный»). Переход на выпуск ДПМ на заводе № 2 без существенного уменьшения общего выхода изделий происходил за счет совмещения обработки на одной поточной линии одноименных деталей ДП и ДПМ.

7,62-мм ручной пулемет ДПМ с отделенным дисковым магазином, 1944 г.

Опытный 7,62-мм танковый пулемет 1944 г. — попытка снабдить пулемет ДТМ тяжелым стволом

Опытный вариант пулемета ДП с приемником Полякова под холщовую патронную ленту. 1940–1942 гг.

Соответствующие изменения были внесены и в танковый ДТ (ДТМ), причем перенос возвратно-боевой пружины назад облегчил разборку и обслуживание танкового пулемета без снятия его с установки. 1 января 1945 г. прекратили производство ДТ, оставив в производстве только ДТМ.

Осталась поисковой интересная разработка, проведенная в 1942–1943 гг. на НИПСВО его сотрудниками В.Ф. Лютым, Н.М. Афанасьевым и В.С. Дейкиным — легкий пулемет под 7,62-мм пистолетный патрон ТТ, с тяжелым длинным стволом, ленточным питанием (лента на 100 патронов в прицепной патронной коробке) и сошкой. Этот «ручной пулемет» массой 5,56 кг имел автоматику на основе отдачи свободного затвора, рычажный механизм подачи ленты, прямое досылание патрона из звена ленты в патронник, снабжался дульным тормозом, выстрел производился с заднего шептала, огонь — только автоматический, темп стрельбы — 600 выстр./мин. Баллистика патрона ТТ отвечала такому стремлению увеличить меткость и интенсивность стрельбы на малых дальностях. Работы над такими системами не получили развития, поскольку уже близилась к завершению разработка патрона промежуточной мощности.

НОВЫЙ ПАТРОН, НОВАЯ СИСТЕМА

Ключевым моментом дальнейшего развития системы стрелкового вооружения стало создание автомата под промежуточный патрон как наиболее универсального типа индивидуального оружия. Идея промежуточного патрона разрабатывалась давно в нескольких странах, но наиболее продвинулась к реализации в Германии и СССР. Появление нового автоматического оружейного комплекса не случайно пришлось на середину войны. Кроме сокращения дальности ведения огня индивидуального оружия до 400–600 м, а автоматического группового оружия — до 800 м играли роль требования к массе и маневренности оружия, вызванные условиями боя в траншеях, зданиях, в лесу и горах, удобства ведения огня очередями из различных положений, в том числе с ходу, с борта боевых и транспортных машин.

Для оружия звена отделение-взвод решение мог обеспечить только промежуточный патрон, дающий дальность прямого выстрела по грудной мишени до 350–375 м при достаточном убойном действии. Термин «промежуточный» означал, что по своим размерам, массе, мощности и баллистическим характеристикам патрон занимает промежуточное положение между пистолетным и винтовочным (впоследствии такие патроны получили название «автоматных»). Первым таким серийным оружейным комплексом, нашедшим боевое применение, стала германская штурмовая винтовка МР.43 (St.G.43) под 7,92-мм «курцпатрон» (7,92×33). Интересно, что когда на советско-германском фронте появился его предшественник — автоматический карабин MKb.42 (Н), его поначалу приняли за «новый ручной пулемет» — видимо, благодаря большой емкости магазина, сравнительно большой массе и производству выстрела с заднего шептала. Однако вскоре стало понятно, что речь идет об индивидуальным оружии. Трофейные штурмовые винтовки вместе с 7,92-мм «курцпатронами» передали на изучение специалистам. Патрон, разумеется, вызвал наибольший интерес. Уже на совещании в Техническом совете Наркомата вооружения 3 сентября 1943 г. были представлены первые варианты промежуточного патрона отечественной разработки. И в декабре 1943 г. испытали первую партию отечественных 7,62-мм промежуточных патронов.

7,62-мм промежуточный патрон обр. 1943 г. (7,62×39) был разработан Н.М. Елизаровым, П.В. Рязановым, Б.В. Семиным и А.И. Забегиным. Импульс отдачи этого патрона был в 2,2 раза больше, чем у пистолетного патрона 7,62×25, и в 1,6 раза меньше, чем у винтовочного патрона 7,62×54R. Заметим, что советский патрон обр. 1943 г., как и германский «курцпатрон», сохранил нормальный калибр, несмотря на предложения его уменьшения — на этом, например, настаивали такие выдающиеся специалисты, как В.Г. Федоров (занимавший тогда пост заместителя Председателя Технического совета Наркомата вооружения) и А.А. Благонравов, предложившие варианты калибра 6,5 мм. Даже после официального принятия 7,62-мм патрона обр.1943 г. продолжалась его доработка и испытания альтернативных образцов. В выборе патрона калибром 7,62 мм кроме вопроса убойного действия пули важную роль сыграли технологические соображения — при сохранении нормального калибра можно было использовать большую часть имевшегося измерительного и калибровочного инструмента, проще было выполнить и специальные пули (трассирующие, бронебойно-зажигательные).

Новое массовое оружие пехоты, автомат, рождалось как бы в центре треугольника «автоматическая винтовка — пистолет-пулемет — ручной пулемет», но не должно было заменить эти типы оружия. Уже осенью 1943 г. началась разработка новой системы стрелкового вооружения под 7,62-мм промежуточный патрон. Это также не было новинкой. В.Г. Федоров, например, в конце 1930-х годов, говоря о необходимости создания «одного патрона с уменьшенной для винтовок и увеличенной для пистолетов-пулеметов прицельной дальностью», предлагал разработать под него не только «автомат-карабин», но и ручной пулемет. Теперь для замены пистолетов-пулеметов предназначался автомат с отъемным магазином и переводчиком видов огня, магазинного карабина — самозарядный карабин с постоянным магазином, ручного пулемета — облегченный ручной пулемет. Массовый выпуск патрона обр. 1943 г. начался в марте 1944 г., что позволило быстрее вести разработку оружия.

Конкурс на новый облегченный ручной пулемет был объявлен в 1944 г. В нем приняли участие В.А. Дегтярев, С.Г. Симонов, Г.С. Шпагин, А.И. Судаев, Ф.В. Токарев, А.И. Шилин и др. Все образцы, представленные КБ-2 В.А. Дегтярева, имели газовый двигатель автоматики с отводом пороховых газов через газовую камеру, расположенную снизу ствола. Запирание канала ствола в одном из них производилось разведением в стороны боевых упоров затвора, спусковой механизм был рассчитан на ведение только автоматического огня и снабжался флажковым неавтоматическим предохранителем. Питание патронами — из плоского дискового магазина на 50 патронов по типу ДП (уже не столь необходимого с учетом новой конфигурации патрона). Пулемет снабжался складной сошкой, пистолетной рукояткой управления и передней рукояткой удержания — новое оружие рассчитывалось на прицельную стрельбу на ходу. Во втором образце Дегтярева запирание канала ствола производилось перекосом затвора вверх, спусковой механизм допускал автоматический и одиночный огонь. Питание патронами — из крепящегося снизу коробчатого магазина. Третий образец (КБ-П-310) имел ленточное питание с металлической звеньевой лентой на 100 патронов.

Образец, представленный Симоновым, по сути, представлял собой его же опытный пулемет 1942 года, переделанный под промежуточный патрон и отличавшийся, кроме другого ствола и размеров ряда деталей, креплением сошки впереди газовой камеры и использованием трубчатых ног сошки для размещения принадлежности (впоследствии похожее размещение будет использовано в едином пулемете ПК). Автоматика опытного ручного пулемета Судаева также работала на основе отвода пороховых газов через отверстие в верхней части ствола, запирание канала ствола производилось перекосом затвора вниз, спусковой механизм допускал автоматический и одиночный огонь, питание патронами — из двухрядного коробчатого магазина, крепящегося снизу. Пулемет имел пистолетную рукоятку управления, легкая складная сошка крепилась к стволу впереди цевья. У всех представленных пулеметов прицел был насечен до 1000 м.

После ряда испытаний и доработок был выбран доработанный третий образец Дегтярева, получивший обозначение РД-44. Отдельно располагавшаяся патронная коробка (круглая с лентой на 100 патронов и квадратная на 200) требовала наличия на позиции второго номера расчета и не допускала стрельбу на ходу, поэтому введена была небольшая прицепная коробка с лентой на 100 патронов, позволявшая решить проблему повышения боевой скорострельности при сохранении маневренности и боеготовности.

И уже в августе 1944 г. прошли госиспытания ручной пулемет Дегтярева и автомат Судаева. Стоит отметить, что и первые опытные автоматы под промежуточный патрон (Дегтярева, Токарева, Коровина, Судаева, Кузьмищева), представленные на испытания в апреле 1944 г., снабжались длинными (500 мм) стволами, сошками, некоторые — также магазинами большой емкости, т. е. приближались к легким ручным пулеметам.

Большую помощь в работе над новой конструкцией ручного пулемета Дегтяреву оказали сотрудники КБ Е.К. Александрович, В.Н. Иванов, П.Е. Иванов, В.В. Дегтярев (сын Василия Алексеевича), мастер А.И. Кузнецов и главный конструктор КБ Н.А. Бугров. Установочная партия в 1000 ручных пулеметов была выпущена Ковровским заводом № 2 уже в 1944 г. и прошла войсковые испытания, в том числе в частях действующей армии.

Пулемет был принят на вооружение под обозначением «7,62-мм ручной пулемет Дегтярева обр. 1944 г. (РПД)», стал первым официально принятым на вооружение образцом под патрон обр. 1943 г. и в то же время — последним поступившим на вооружение детищем В.А. Дегтярева. Производство РПД удалось наладить только в самом конце войны — для этого на заводе № 2 организовали специальную линию, параллельно с линией производства ДПМ. Пулемет продолжали дорабатывать. Продолжались испытания и пулеметов других конструкторов — так, в 1947 г. испытали пулеметы Е.К. Александровича, М.М. Горюнова, В.И. Соловьева, В.К. Егорова. Однако в 1948 г. завод № 2 выпустил опытную партию в 250 улучшенных пулеметов. За это время претерпел некоторые изменения и патрон обр. 1943 г. (отработана пуля со стальным сердечником и измененной формой, созданы специальные пули, укорочена гильза, так что патрон обозначается 7,62×39 вместо 7,62×41).

РАЗРАБОТКИ, ПРОЕКТЫ, АЛЬТЕРНАТИВЫ

Стоит коснуться и некоторых направлений разработки пулеметного вооружения, которые не нашли воплощения в серийных образцах.

В техническом плане интересны долгие поиски альтернативы пороховому автоматическому оружию. Появление достаточно малогабаритных быстроходных двигателей способствовало интересу к использованию для метания пуль и снарядов центробежной силы, заменив ею энергию пороховых газов. В 1920 — 1930-е годы многие изобретатели и даже коллективы разрабатывали подобные проекты, причем наиболее популярны были «центробежные пулеметы», но ни один не вышел из стадии модели.

Более интересны работы во время войны над жидкими метательными веществами. В 1942 г. в уральском поселке Билимбай группа инженеров эвакуированного из Москвы завода № 293 разрабатывала систему пулемета и пушки на основе работ над жидкостными ракетными двигателями. Разработчики решили «непрерывно впрыскивать в заснарядное пространство» топливо с окислителем (керосин и азотная кислота), для опытов использовали ствол 14,5-мм противотанкового ружья. «Керосиновый» пулемет впервые испытали 5 марта 1943 г. и неудачно. Отрабатывали и схему с унитарным патроном с жидким ВВ. Впоследствии проблема надежно работающего оружия на жидких метательных веществах стала предметом широких НИОКР, но не решена и по сию пору.

Поисковые работы велись и в более традиционных направлениях. Ухудшение меткости стрельбы пулеметов военного времени было одной из причин общего стремления повысить плотность огня даже в ущерб его прицельности. И неудивительно появление установок «шквального огня» вроде опытного 8-ствольного пулемета И.И. Слостина. Работа над многоствольным скорострельным пулеметом Слостина началась в Коврове в 1936 г., полигонные испытания 7,62-мм восьмиствольного пулемета начались в 1938 г. Пулемет даже ставили на колесный станок Соколова для использования в качестве наземного, позднее испытывали и зенитный вариант. Темп стрельбы достигал 5000 выстр./мин. Схема автоматики с вращающимся блоком стволов имела давнюю историю, но в данном случае она приводилась в действие не внешним, а внутренним газопороховым двигателем (с отводом газов из каналов стволов). В 1939 г., впрочем, работу пулемета Слостина признали неудовлетворительной. В 1943 г. Технический совет Наркомата вооружения поручил ковровскому заводу № 2 провести доработку пулемета и устранить выявленные конструктивные недостатки. Доводка многоствольного пулемета Слостина велась в 1944–1945 гг. Одновременно Е.В. Ивановым, В.А. Введенским и С.М. Крекиным велась разработка образцов аналогичной схемы под 14,5-мм патрон. В 1937 г. параллельно со Слостиным тульский конструктор М.Н. Блюм разработал 12-ствольной пулемет с вращением блока стволов электроприводом, а спустя год — с установкой на автомобиль и приводом от автомобильного двигателя (пулемет давал темп стрельбы до 13 000 выстр./мин.). Работы по многоствольным пулеметам Слостина, Введенского и Крекина были остановлены после полигонных испытаний 1947 г. Решить проблему сочетания вращающегося блока стволов («схемы Гатлинга») с внутренним газопороховым двигателем удалось позже в авиационных пулеметах ЯкБ-12,7 (П.Г. Якушев, Б.А. Борзов) и ГШГ-7,62 (Е.Б. Глаголев, А.Г. Шипунов, В.П. Грязев), а также автоматических пушках типа ГШ-6-23, ГШ-6-30 (В.П. Грязев, А.Г. Шипунов). Но это было уже авиационное вооружение. К «пехотным» вариантам такого оружия заказчик интереса не проявил.

Опытный многоствольный 7,62-мм пулемет Слостина 1944 г.

Были и другие варианты установок «шквального огня» — комплексированные. Так, в начале Великой Отечественной войны в возглавлявшемся Дегтяревым КБ-2 Ковровского завода в опытном порядке была создана так называемая «установка шквального огня» — счетверенная установка пулеметов ДП (ДТ) для вооружения легких танков, бронемашин, пехоты, кавалерии, а также для нужд ПВО. Пулеметы комплексировались В горизонтальной плоскости или в два ряда и снабжались коробчатыми магазинами на 20 патронов или штатными дисковыми. В «пехотном» и «зенитном» вариантах установка монтировалась на станке Колесникова от ДШК. Темп стрельбы достигал 2000 выстр./мин. Но этот путь «борьбы за скорострельность» себя не оправдал, действие отдачи на установку и рассеивание оказывались слишком велики. Уже в 1948 г. генерал-майор Задорожный предлагал проект «штурмового танка», способного подавить огонь вражеской пехоты огнем счетверенной пулеметной установки — при этом он ссылался на опыт применения во время войны в наступлении счетверенных установок на ленд-лизовских бронетранспортерах для стрельбы по наземным целям.

Опытная установка «шквального огня» с четырьмя 7,62-мм пулеметами ДТ на универсальном треножном станке (показана в положении для зенитной стрельбы). 1942 г.

Еще одним интересным направлением в разработке стрелково-пулеметного вооружения стало так называемое «кривоствольное» или «криволинейное» оружие. В годы Второй мировой войны разработка такого оружия из удела отдельных изобретателей приобрела форму вполне официальных опытно-конструкторских работ — оно казалось отличным решением создания малозаметных долговременных огневых сооружений и вспомогательного вооружения танков и бронемашин для обстрела «мертвой зоны» возле машины. В частности, разработка кривоствольного оружия велась в годы Второй мировой войны в Германии. После Великой Отечественной войны подобное оружие разрабатывали советские оружейники. Например, в 1945 г. Г.С. Шпагин разработал вариант своего 7,62-мм ППШ обр. 1941 г. с искривленным каналом ствола и кожухом ствола. Но кроме пистолетного патрона эксперименты велись также со стволами под 7,62-мм винтовочный патрон, 12,7-мм ДШК и 20-мм патрон к авиационной пушке ШВАК.

7,62-мм кривоствольный пулемет КСГМ (на основе станкового СГМ)

7,62-мм ручной пулемет РПД с опытной кривоствольной насадкой (с отклонением на 45°) и перископическим прицельным приспособлением

В ленинградском ОКБ-43 в 1953 г. была разработана бронированная установка И-16 для монтажа в ДОТ с башенной установкой двух 7,62-мм пулеметов КСГМ (криволинейный станковый Горюнова модернизированный). В 1955 г. установка под обозначением БУК-2 была принята на вооружение.

Лучших результатов добились с 7,62-мм патроном обр. 1943 г. благодаря сравнительно небольшой относительной длине пули и меньшему уровню давления пороховых газов в канале ствола. Была создана кривоствольная дульная насадка для ручного пулемета РПД. Для бронетанковых войск был разработан опытный образец 7,62-мм кривоствольного пулемета на основе системы автомата Калашникова (АК). Работа по созданию опытного образца криволинейного пулемета с кривизной ствола 90° была проведена конструкторами ЦКБ-14 (ныне это — тульское КБ приборостроения) Н.Ф. Макаровым (создателем знаменитого пистолета ПМ), выполнившим все проекты криволинейного узла, и К.Т. Куренковым, отработавшим шаровую установку. Установка предназначалась для ближней самообороны танков. Однако установку приходилось монтировать на люке башни танка. Танкистам такой вариант не понравился из-за неудобства выхода-входа в боевую машину — даже при предварительно извлеченном автомате установка затрудняла открывание и закрывание крышки люка. В сочетании с рядом мелких дефектов это привело к отказу от дальнейших работ в этом направлении.

Конструктор Н.Ф. Макаров разработал криволинейный насадок для автомата Калашникова под 7,62-мм промежуточный патрон обр. 1943 г., а К.Г. Куренков — танковую шаровую установку с рукоятками управления и складывающимся прикладом. Торможение пороховых газов повышало их давление, что — как и особенности компоновки конструкции — требовало изменений газоотводной системы. Были доработаны флажок предохранителя и спусковой крючок. Предполагалось размещать такую установку на люке башни танка. Однако установка занимала в башне много места, мешала открывать люк, и танкисты отнеслись к ней отрицательно.

На основе 7,62-мм пулемета РПК были разработаны кривоствольные образцы с установкой в бронеколпаке для стационарных фортификационных сооружений укрепрайонов (как вспоминает М.Т. Калашников, такое оружие в шутку называли «пулеметом для стрельбы из-за угла»). Такой кривоствольный пулемет (1960 г.) без боекомплекта весил вместе с шаровой установкой 27,3 кг при общей длине ствола 1020 мм и кривизне ствола 90°. Поскольку вектор импульса отдачи сильно отклонен от продольной оси оружия, кривоствольным системам свойственна плохая кучность при стрельбе на средние и большие дальности.

Кривоствольный пулемет на основе автомата АК с отклонением 90° для установки в танковой башне

Опытная установка ТКБ-450А с кривоствольным пулеметом на основе АК на танке Т-54

Более перспективной оказалась тема дистанционно управляемых пулеметных установок.

ПОСЛЕВОЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ

В целом, как в СССР, так и в других странах, образцы оружия, пущенные в серию во время войны, решили задачи, которые не успели решить к ее началу.

В соответствии с пятилетним планом заказов на 1946–1950 гг. Советская Армия должна была получить 1,2 миллиона карабинов, 300 тысяч автоматов, 30 тысяч станковых пулеметов, 1,4 миллиарда винтовочных и 1,2 миллиарда пистолетных патронов. Одновременно в сложных условиях восстановления разрушенного войной хозяйства и набиравшей обороты «холодной войны» (готовой взорваться «горячей») разработка новых систем вооружений велась практически по всем направлениям. Создавалось новое противотанковое и зенитное оружие, новое поколение бронетанковой и авиационной техники, огромные средства шли на создание ядерного и управляемого ракетного оружия. Тем не менее создание новой системы стрелкового вооружения оставалось объектом пристального внимания военного и государственного руководства. Разработка нового поколения стрелкового вооружения велась на новой ступени развития отечественной оружейной школы как в плане научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, так и в плане общего промышленного и специального оружейного производства

Война потребовала от пехотного оружия повышения маневренных качеств, оптимизации соотношения плотности и меткости огня, унификации и универсализации оружия. Опыт войны требовал «солдатского» оружия — простого в освоении, обслуживании и ремонте, надежно работающего в различных условиях. Это в полной мере относилось к пулеметам.

О готовности новой системы стрелкового вооружения к моменту окончания Великой Отечественной войны можно судить по Приказу № 0114 от 16 июня 1945 г. о проведении войсковых испытаний опытных образцов за подписью заместителя Наркома обороны генерала армии Н.А. Булганина: «1. Главному инспектору пехоты в период июль-август т. г. провести войсковые испытания следующих опытных образцов стрелкового вооружения:

а) 7,62-мм ручной пулемет РПД конструкции Дегтярева под 7,62-мм промежуточный патрон обр. 1943 г.;

б) 7,62-мм автомат АС-44 конструкции Судаева под 7,62-мм промежуточный патрон обр. 1943 г.;

в) 7,62-мм ручной пулемет ДПМ с ленточным питанием под штатный винтовочный патрон;

г) 7,62-мм укороченную винтовку обр. 1891/30 гг. с неотьемным штыком…

Испытания провести в следующих военных округах и фронтах: Московском, Среднеазиатском, Закавказском и на курсах усовершенствования офицерского состава «Выстрел».

Главному инспектору пехоты дать указания военным советам округов и фронтов, где проводятся испытания, и начальнику КУОС «Выстрел» — о назначении комиссий для проведения испытания опытных образцов вооружения. В состав комиссий включить представителей от инспекции пехоты, Главного артиллерийского управления и командующего кавалерией Красной Армии».

Войсковые испытания ручного пулемета Дегтярева и автомата Судаева летом 1945 г. прошли также в Ленинградском военном округе и в Группе советских войск в Германии.

7,62-мм станковый пулемет СГМ на треножном станке Малиновского-Сидоренко и на станке Гаранина — Селезнева (обеспечивал лучшую устойчивость), без щита

Опытные работы расширялись. Только в 1947–1949 гг. шли работы по пулеметам:

— испытания ручных пулеметов под промежуточный патрон (Е.К. Александровича, М.М. Горюнова, В.И. Соловьева, В К. Егорова, В.А. Дегтярева);

— войсковые испытания модернизированного станкового пулемета Горюнова;

— разработка на заводе № 2 в Коврове единого пулемета на основе станкового СГ под винтовочный патрон и ручного РПД-44 под промежуточный патрон;

— испытания криволинейных насадок к стволам автоматического стрелкового оружия;

— разработка взводного пулемета под промежуточный патрон (А.И. Шилин);

— доводка пулеметов РПД, РП-46, КПВ;

— разработка пехотного станка и зенитных установок к 14,5-мм пулемету КПВ;

— разработка танковых пулеметов калибра 7,62 и 14,5 мм;

— разработка установок для монтажа 14,5-мм пулеметов на БТР;

— разработка самоходной зенитно-пулеметной установки СУ-ЗП со счетверенными крупнокалиберными пулеметами на модернизированном гусеничном шасси СУ-76.

Установка 7,62-мм бронетранспортерного пулемета СГМБ на БТР-60

Всего в 1945–1951 гг. на вооружение Советской Армии поступило несколько образцов стрелкового вооружения: самозарядный пистолет Макарова (ПМ), автоматический пистолет Стечкина (АПС), самозарядный карабин Симонова (СКС), автомат Калашникова (АК), ручной пулемет Дегтярева (РПД), ротный пулемет РП-46, модернизированный станковый пулемет Горюнова (СГМ), модернизированный крупнокалиберный пулемет Дегтярева-Шпагина (ДШКМ), крупнокалиберный пулемет Владимирова (ПКП), зенитные пулеметные установки. Добавим сюда гранатометы и получим, что за короткий срок, в условиях не менее тяжелых чем в годы войны, была создана принципиально новая система вооружения пехоты. Что касается патронов к пулеметам, то тут на вооружении оказалось сразу четыре их типа — 7,62-мм промежуточный, 7,62-мм винтовочный (винтовочно-пулеметный), 12,7– и 14,5-мм крупнокалиберные.

7,62-мм ручной пулемет Дегтярева обр. 1944 г. РПД с питанием из металлической патронной ленты

Ручной пулеметчик с пулеметом РПД на позиции. Учения Польской Народной армии

О масштабах производства нового оружия и его значении в перевооружении армии можно судить по таким цифрам — мобилизационная заявка уже на 1951–1955 гг. включала подачу в случае войны 4,4 миллиона автоматов АК и карабинов СКС, 19,5 тысячи крупнокалиберных пулеметных систем. Продолжалась доработка и новых образцов оружия, и патронов (так, промежуточный патрон получил лакированные стальные гильзы вместо биметаллических).

Важным направлением развития стрелкового оружия стала его унификация, позволявшая удешевить и облегчить массовое производство, освоение и ремонт оружия в войсках, разгрузить систему снабжения. В рамках указанной системы стрелкового вооружения можно увидеть унификацию только по патрону. Под промежуточный патрон приняли три системы — Дегтярева, Симонова и Калашникова, — существенно отличавшихся друг от друга по решению газового двигателя автоматики, узла запирания, механизма питания, ударно-спускового механизма. Систему для создания унифицированного семейства еще предстояло выбрать по опыту эксплуатации. Параллельно решались вопросы модернизации оружейной и патронной промышленности, благо уменьшение объемов производства допускало это. В восстановлении промышленности и ее технологическом совершенствовании свою роль сыграли репарации, в том числе — установка и пуск оборудования демонтированных германских предприятий.

Ручной пулемет РПД, как и его предшественник, имел мотоциклетную установку

Рассмотрим упомянутые работы несколько подробнее.

КРУПНЫЙ, ЕЩЕ КРУПНЕЕ

Модернизация крупнокалиберных пулеметов и создание качественно новых зенитных пулеметных установок для борьбы с авиацией, атакующей на малых высотах, вошли в число основных задач, вытекавших из опыта войны. Нехватка у пехоты собственных зенитных средств стоила ей не меньших потерь, нежели нехватка противотанкового оружия.

Еще в конце Великой Отечественной войны К.И. Соколов и А.К. Норов провели существенную модернизацию крупнокалиберного пулемета ДШК. Прежде всего, вновь меняется механизм питания — барабанный приемник сменяется ползунковым. Кроме того, повышается технологичность изготовления, изменяется крепление ствола пулемета, осуществляется ряд мер по повышению живучести. Повысилась надежность работы системы — если согласно техническим условиям на ДШК допускалось 0,8 % задержек при стрельбе, то на ДШКМ уже 0,36 %. Первые 250 модернизированных пулеметов были выпущены в феврале 1945 г. на заводе в Саратове (туда еще в 1941 г. эвакуировали часть производства Тульского машиностроительного завода), освоением их производства руководил Е.С. Соболев. В 1946 г. пулемет принимается на вооружение под обозначением «12,7-мм пулемет обр. 1938/46 г., ДШКМ» (несмотря на замену приемника имя Шпагина в марке пулемета справедливо сохранили). ДШКМ сразу стал танковым зенитным пулеметом (ДШКМТ) — он ставился на танки серии ИС, Т-54/55, Т-62, на БТР-50ПА, модернизированные ИСУ-122 и ИСУ-152, специальные машины на танковом шасси.

Война выявила потребность и в более мощном варианте. С одной стороны, с середины войны стрелковое оружие уже не могло вести борьбу с танками, но тот же опыт войны требовал маневренного и скорострельного оружия для борьбы на дальностях до 1000 м с легкобронированными целями — бронеавтомобилями, бронетранспортерами, бронезащита которых росла. Опыт применения 12,7-мм пулеметов ДШК и 14,5-мм противотанковых ружей (которые в первом периоде войны стали основным противотанковым средством пехоты) возродил интерес к «противотанковому» пулемету. Часто цитируется письмо, написанное группой фронтовиков В.А. Дегтяреву 23 августа 1942 г. и приведенное в работе известного историка оружия Д.Н. Болотина «Советское стрелковое оружие»: «Нас часто соблазняет мысль, каким грозным оружием был бы против танков противотанковый пулемет… Противотанковый пулемет мог бы быть решающим огневым средством в деле отражения атак противника и уничтожения его живой силы». Однако работа над пулеметами такого калибра велась еще до войны. В 1938 г. конструктор НИПСВО Симонин разработал 14,5-мм танковый пулемет. Собственно, 14,5-мм патрон разрабатывался с расчетом на применение в автоматическом оружии, и с принятием его на вооружение пытались разработать 14,5-мм противотанковый пулемет, но неудачно. Как неудачной оказалась тогда и попытка переделки автоматической 20-мм пушки ШВАК в «универсальное» зенитно-противотанковое оружие на треножном станке. В том же 1942 г. конструкторы ЦКБ-14 Салищев и Галкин спроектировали противотанковый пулемет, хотя теперь его точнее было бы назвать «противоброневым». Кроме борьбы с бронемашинами он должен был решать и другие задачи. Увеличивалось количество огневых средств, с которыми небольшим подразделениям приходилось вести борьбу, и требовалось скорострельное оружие для ведения огня по скоплениям живой силы и техники, огневым точкам до 1500 м. С другой стороны, авиация все шире применяла атаки бомбардировщиков и штурмовиков на малых высотах, а сами самолеты получили бронирование и протектированные баки, увеличивали скорость полета. Требовалось качественное улучшение характеристик зенитных пулеметных установок. 12,7-мм ДШК и ДШКМ нужно было дополнить пулеметом с большим бронебойным действием пули и досягаемостью по дальности и высоте. И здесь как раз подходил 14,5-мм патрон (14,5×114), освоенный во время войны в массовом производстве. Правда, патрон этот использовался пока только в ПТР и, соответственно, имел варианты с бронебойными и бронебойно-зажигательными пулями (Б-32, БС-41, БЗ-39). В декабре 1942 г. ГАУ утвердило тактико-технические требования на 14,5-мм пулемет. И в 1943 г. разработку нового пулемета начали на Ковровском заводе № 2 несколько конструкторов. В КБ-2 при заводе под руководством В.А. Дегтярева были разработаны три варианта пулемета, все с уже отработанным и «преемственным» газовым двигателем автоматики, но с различными узлами запирания: поворотом затвора, разводимыми в стороны личинками (по типу ДШК) и перекосом затвора вверх. Артком ГАУ счел целесообразным изготовление опытного образца с поворотным затвором и использованием элементов конструкции станкового пулемета СГ, с ленточным питанием. Пулемет был показан со станком конструкции Гаранина, предназначенным только для наземной стрельбы. Однако высокое давление, создаваемое 14,5-мм патроном, делало резким работу газового двигателя автоматики, затрудняло экстракцию стреляной гильзы, живучесть ствола оказалась невысокой при стрельбе бронебойными пулями. В мае 1943 г. разработку своего варианта пулемета начал конструктор Отдела главного конструктора завода С.В. Владимиров, взяв за основу свою 20-мм авиационную пушку В-20. Идея унификации систем автоматической пушки и крупнокалиберного пулемета уже была практически опробована к тому времени — например, тем же С.В. Владимировым в Коврове (создание 12,7-мм авиационного пулемета, а затем и 20-мм пушки ШВАК, на основе 7,62-мм ШКАС) и М.Е. Березиным в Туле. Пушка ШВАК имела газовый двигатель автоматики, однако для своей следующей 20-мм пушки В-20 Владимиров выбрал откатный двигатель. В 1942 г. В-20 проиграла пушке Б-20 Березина, во многом из-за недоверия заказчика к надежности работы автоматики на основе отдачи ствола с коротким ходом. Однако при мощном патроне такая автоматика выглядела вполне обоснованной. Патрон требовал утяжеления ствола, а при подвижном стволе это давало даже положительный эффект — увеличение массы подвижной системы позволяло сделать работу автоматики плавнее, не слишком увеличивая длину хода системы, и при сравнительно небольших размерах короба. Семена Владимировича Владимирова назначили в Отделе главного конструктора ведущим по пулемету, ведущим по станку стал Гавриил Петрович Марков, по тумбовой зенитной установке — Иван Сидорович Лещинский. Вместе с Владимировым над пулеметом работали В.А. Рыжков, А.И. Буланов, П.П. Протасов, А.П. Финогенов, В.В. Калинин, С.А. Харыкин, А.А. Прокофьев. Напряженная работа по проектированию и изготовлению опытного образца пулемета заняла около полугода, и уже в ноябре 1943 г. первый пулемет поступил на заводские испытания. Затем пулемет Владимирова с модернизированным универсальным колесно-треножным станком Колесникова и тумбовой зенитной установкой был направлен на полигонные испытания на НИПСВО (НИПМСВО), которые прошли в феврале 1944 г. с удовлетворительным результатом. Известный российский историк оружия С.Б. Монетчиков приводит заключение НИПСВО, в котором среди прочего говорилось: «…4. По живучести деталей конструкция пулемета удовлетворяет тактико-техническим требованиям и значительно превосходит все ранее испытывавшиеся 14,5-мм пулеметы… 7. Автоматика 14,5-мм пулемета заслуживает внимания. Пулеметы могут найти себе применение для борьбы с транспортными средствами противника, огневыми точками и при обороне укрепленных районов. Пулеметы калибра 14,5 мм также могут быть широко применены в противовоздушной обороне танковых соединений, бронетранспортеров, бронепоездов, в прикрытии артсоединений и т. п.». Полигон рекомендовал начать серийное производство пулеметов для проведения войсковых испытаний при условии разработки «станков, установок и зенитных прицелов», а также повышения живучести деталей. В апреле 1944 г. ГАУ и Наркомат вооружения предписали Ковровскому заводу № 2 изготовить серию из 50 пулеметов и одну зенитную установку для войсковых испытаний. Так пулемет, получивший обозначение КПВ-44 («крупнокалиберный пулемет Владимирова обр. 1944 г.»), пошел в серийное производство еще до конца войны. Уже на основе КПВ Владимиров разработал 23-мм авиационную пушку. На войсковые испытания пулемет и опытная зенитная установка попали сразу по окончании Великой Отечественной войны — в мае 1945 г. По опыту войсковых испытаний потребовалась и дальнейшая доработка пулемета — прежде всего, в плане обеспечения надежной работы автоматики в затрудненных условиях.

Работа с 12,7-мм пулеметом ДШКМТ, установленным над люком заряжающего на башне танка Т-55

Опытный 14,5-мм «противотанковый» пулемет Владимирова 1944 г. на станке Колесникова от пулемета ДШК

Использовавшийся поначалу универсальный станок Колесникова оказался малоустойчивым, а универсальный колесный станок, разработанный конструкторами КБ-2 А.А. Кашановым и Г.Ф. Кубыновым, — слишком тяжелым (296 кг с пулеметом и патронной лентой). И в мае 1948 г. прошли конкурсные полигонные испытания пехотных станков для КПР-44: Г.С. Гаранина из КБ— 2, Г.П. Маркова из ОГК завода № 2, С.А. Харыкина (разработана в ленинградском ОКБ-43), Куйбышевского машиностроительного завода. Полигон поначалу отдал предпочтение станку КБ-2, но доработка станка Харыкина позволила ему выйти вперед, и после новых испытаний на вооружение был выбран именно он, доработка же его велась в КБ-2.

Параллельно в 1946–1947 гг. шли испытания модификаций германского авиационного 15-мм пулемета MG.151, разработанных для СССР специалистами германской фирмы «Икариа Верке» — STL-151/12 на треножном наземном станке и зенитные Flа-SL-151.

Счетверенная 14,5-мм зенитная пулеметная установка ЗПУ-4

И в 1949 г. наряду с другими новыми образцами пехотного оружия на вооружение был принят «14,5-мм пехотный крупнокалиберный пулемет Владимирова (ПКП)» на полевом колесном станке С.А. Харыкина, а также несколько зенитных 14,5-мм установок.

Первые зенитные установки под пулемет КПВ, включая одиночную и спаренную, разработали С.В. Владимиров и Г.П. Марков. 30 июня 1944 г. успешно прошли все положенные испытания 14,5-мм пулемет Владимирова КПВ-44 и зенитная установка к нему. Одиночная установка ЗУВМ-44 была отклонена, но уже в ноябре — декабре 1944 г. С.В. Владимиров и Г.П. Марков разработали спаренную установку ЗУВМ-44-2 с круговым обстрелом и ножным спуском. И.С. Лещинский с участием Л.М. Борисовой и Г.Ф. Шафирова разработал счетверенную установку УЛ-14,5 на основе своей УЛ-12,7 для пулеметов ДШК. 22 ноября 1944 г. И.С. Лещинский представил также счетверенную установку код КПВ. Свой вариант установки предложил и Н.Ф. Токарев. Но лучшей признали установку ЗУВМ-44-2, которая и была рекомендована к производству под обозначением ЗПУ-2 («зенитная пулеметная установка, спаренная»). Первоначально 14,5-мм комплексированные установки рассчитывались на стационарные барбетные установки, но уже вскоре заказчик потребовал поставить установки на буксируемый колесный ход. В Коврове выполнили монтаж счетверенной установки КПВ-44 на четырехколесную тележку под 25-мм зенитную пушку. В 1949 г. на вооружение были приняты счетверенная зенитная пулеметная установка Лещинского под обозначением ЗПУ-4 (в качестве дивизионного средства ближней ПВО), спаренная Владимирова и Маркова — ЗПУ-2 (для полкового звена). Производство ЗПУ-4 поставил Куйбышевский машиностроительный завод. Что же касается одиночной установки, то предпочтение отдали установке Евгения Дмитриевича Водопьянова и Евгения Константиновича Рачинского — специалистов ижевского института НИТИ-40, направленных в ковровское КБ-2 для проведения этой работы. Эта установка получила обозначение ЗПУ-1. Конструктор А.И. Ивашутич разрабатывал счетверенную установку с электроприводом для монтажа на БТР-152.

В 1949 г. за разработку зенитных средств в составе пулемета КПВ-44 и установок ЗПУ-1, ЗПУ-2, ЗПУ-4 конструкторы С.В. Владимиров, А.П. Финогенов, Г.П. Марков, И.С. Лещинский, Л.М. Борисова, а также Е.Д. Водопьянов и Е.К. Рачинский были удостоены Сталинской премии. Производство пулемета поставил ковровский завод им. В.А. Дегтярева (это имя присвоили заводу № 2 в том же году). Уже в 1952 г. завод им. В.А. Дегтярева поставил вооруженным силам 8 тысяч зенитных пулеметов КПВ.

Позже были созданы и другие 14,5-мм зенитные пулеметные установки — ЗУ-2 для воздушно-десантных войск и горная ЗГУ-1.

Параллельно велись работы над установкой 14,5-мм пулемета на танки — выше уже упоминалось о выявленной войной роли крупнокалиберных пулеметов в танковом вооружении. Модифицированный соответствующим образом КПВ (КПВТ) применялся для вооружения тяжелых танков (в качестве зенитных и даже спаренных), боевых разведывательно-дозорных машин и бронетранспортеров. Из всего семейства 14,5-мм пулеметов КПВТ оказался самым долгоживущим — именно как вооружение БТР. С принятием 14,5-мм пулеметов — и в соответствии с задачами, которые они должны были решать — расширялось семейство 14,5-мм патронов.

Установка пулемета КПВТ на опытном образце среднего танка Т-54М

Отметим, что в ряде стран (ФРГ, Франция, Швейцария) для решения тех же задач после Второй мировой войны выбрали 20-мм автоматические пушки, хотя проблема выбора между крупнокалиберным пулеметом и пушкой не разрешена и до сих пор.

СТАНКОВЫЙ ИЛИ РОТНЫЙ

Обратим внимание, что в первое послевоенное десятилетие еще не сделали выбор патрона для группового оружия ротного и батальонного звена. Зато появился несколько необычный образец автоматического оружия ротного звена — «ротный пулемет» с ленточным питанием, сменным тяжелым стволом, но ведением огня только с сошки.

Основой ротного пулемета стал уже поставленный на производство ручной пулемет ДПМ.

В опытном порядке для пулемета ДП (ДПМ) было разработано семь вариантов приемников под ленту. Еще опытный вариант единого пулемета ДП-39 имел приемник слесарей-отладчиков А.А. Дубынина и П.П. Полякова под металлическую звеньевую ленту. В 1942 г. Дубынин и Поляков разработали к ДП очередной вариант приемника под холщовую или металлическую ленту, в июне пулеметы с таким приемником из штампованных деталей прошли испытания на НИПСВО и были возвращены на доработку. В том же 1942 г., кстати, испытывался и танковый пулемет ДТ в варианте с ленточным приемником. В 1943 г. два варианта приемника под ленту представил и сам Дегтярев. Один из вариантов, прошедший полигонные испытания в том же 1943 г., имел барабанный приемник системы Г.С. Шпагина (по типу ДШК) под металлическую звеньевую ленту. Довольно габаритный барабанный приемник заставил установить рамочный прицел вместо секторного. В 1944 г. на НИПСВО проходил испытания опытный образец ДП с приемником под холщовую ленту пулемета «Максим». Однако большой вес пулемета, достигавший 10–11 кг, неудобства пользования подобной системой питания и загруженность Ковровского завода № 2 более насущными заказами затягивали работы. Между тем в отчете полигона от 20 января 1945 г. отмечалось: «Ленточное питание ручных пулеметов является принципиальным вопросом, заслуживающим серьезного внимания. До настоящего времени вопрос о преимуществах ленточного или магазинного питания ручных пулеметов не решен».

7,62-мм ротный пулемет РП-46 без ленты

В мае 1944 г. прошли испытания стандартного ДП и еще не принятого на вооружение ДПМ, снабженных приемником, разработанным А.А. Дубыниным и П.П. Поляковым — постоянными участниками работ по модернизации ДП — под руководством конструктора А.И. Шилина и с участием слесаря-отладчика В.Д. Лобанова. В конце концов, этот вариант приемника и был принят. Постановлением Совета Министров СССР от 24 мая 1946 г. принят на вооружение «7,62-мм ротный пулемет обр. 1946 г. (РП-46)». Это был последний отпрыск унифицированного «семейства ДП» винтовочного калибра.

Название «ротный пулемет» указывало на стремление заполнить нишу автоматического оружия поддержки ротного уровня — имевшиеся станковые пулеметы были средством командира батальона, а ручные находились в отделениях. Станковые пулеметы по своим характеристикам не соответствовали возросшей маневренности пехоты, действовать могли только во второй линии или на флангах, редко могли оказать достаточную и своевременную поддержку передовым линиям пехоты в условиях резко возросшей маневренности и скоротечности боя. Ручной же пулемет не мог развить огня необходимой интенсивности. По сути, речь шла о своего рода временной замене «единого» пулемета, пока отсутствовавшего в системе вооружения, или — об очередном шаге на пути к отечественному единому пулемету. РП-46, будучи в 3 раза легче штатного станкового СГМ, конечно, значительно превосходил его по маневренности. По эффективности огня на дальностях до 800 — 1000 м пулемет РП-46 приближался к станковым и единым, хотя отсутствие станка не позволяло достичь той же кучности и управляемости. Характерная черта — на картах и схемах станковый и ротный пулеметы обозначались одним и тем же тактическим значком.

После приказа о принятии пулемета на вооружение работы по его совершенствованию, естественно, продолжились. В частности, в 1948 г. шли работы по повышению его живучести и плавности подачи патронов.

В то же время велись такие опытные работы, как создание к РП-46 легкого станка (для использования пулемета в качестве единого) и прибора для уменьшения уровня звука стрельбы. А.И. Шилин на Ковровском заводе № 2 работал над «взводным» пулеметом под 7,62-мм промежуточный патрон обр. 1943 г. — его огонь должен был дополнять огонь ручных пулеметов стрелковых отделений. Однако между «отделенным» и «ротным» пулеметом пулемета «взводного» так и не появилось.

СНОВА — РУЧНЫЕ ПУЛЕМЕТЫ

Не прекратились и работы над облегченным ручным пулеметом под винтовочный патрон. Так, в 1945–1946 гг. была изготовлена серия ручных пулеметов С.Г. Симонова (РПС-46), но в них так и не удалось добиться надежной работы коробчатых магазинов.

Однако в марте 1953 г. Управление стрелкового вооружения ГАУ разработало тактико-технические требования на унифицированные образцы автоматического оружия под промежуточный патрон обр.1943 г. — новый автомат и ручной пулемет. В 1956 г. прошли испытания «легких» автоматов и ручных пулеметов М.Т. Калашникова, Г.А. Коробова (пулемет Коробова в отличие от автомата имел ленточное питание), А.С. Константинова, В.В. Дегтярева и Г.С. Гаранина. Согласно выданным тактико-техническим заданиям автомат кроме уменьшения массы, по сравнению с состоявшим на вооружении АК, должен был иметь и лучшую кучность стрельбы, а по ручному пулемету, кроме безусловного сохранения боевых характеристик, достигнутых в РПД, требовалось существенно уменьшить трудоемкость изготовления и массу пулемета. Интересно, что образцы Коробова, Константинова и Дегтярева — Гаранина имели автоматику на основе отдачи полусвободного затвора с механическим (рычажным) замедлением отпирания канала ствола, а для облегчения экстракции стреляной гильзы патронники снабжались продольными канавками типа «канавок Ревели».

Ручной пулеметчик с 7,62-мм пулеметом РПК на учениях Советской Армии. 1980-е гг.

Надо сказать, что накопленный в войсках опыт эксплуатации оружия под промежуточный патрон обр. 1943 г. заставил ряд специалистов усомниться в необходимости иметь ручной пулемет под этот патрон. Для ручного пулемета с более длинным и тяжелым стволом задавалась большая, нежели у автомата, дальность стрельбы. Однако время полета пули промежуточного патрона на предельные дальности было таким, что в прицел приходилось вносить значительные поправки на боковой ветер (при стрельбе на 1000 м — 11,4 и 14,3 тысячных дальности при скорости бокового ветра 8 и 10 м/с соответственно). Тем не менее на вооружении мотострелковых, парашютно-десантных отделений и отделений морской пехоты оставили ручной пулемет под промежуточный патрон, но унифицированный с автоматом Калашникова. Все же на малых и средних дальностях ручной пулемет мог вести более интенсивный огонь и с лучшей кучностью, чем автомат.

Постановлением Совета Министров СССР от 8 апреля 1959 г. на вооружение Советской Армии был принят автомат АКМ, созданный на Ижевском машиностроительном заводе конструкторским коллективом, руководимым Михаилом Тимофеевичем Калашниковым (1919 г. рожд.). Одновременно был рекомендован к принятию на вооружение унифицированный с ним ручной пулемет, поступивший на вооружение в 1961 г. под обозначением «ручной пулемет Калашникова» (РПК). Для воздушно-десантных войск была создана модификация РПКС со складывающимся прикладом.

С заменой карабинов СКС модернизированным автоматом, а ручного пулемета РПД на РПК автоматическое стрелковое оружие отделения и взвода оказалось полностью унифицированным по патрону и системе. На базе основных узлов и деталей собиралось целое семейство 7,62-мм автоматического оружия: автоматы (24 узла, 95 деталей) АКМ, АКМС, АКМН и АКМСН, ручные пулеметы (33 узла, 163 детали) РПК, РПКС, РПКН и РПКСН. При этом в рамках семейства унифицированы 10 узлов и 80 деталей. Унификация автомата с ручным пулеметом имела для производственников и оборотную сторону — требования по живучести деталей унифицированного семейства определялись требованиями по живучести к ручному пулемету.

Производителем РПК стал Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот». К этому времени, кстати, была проведена очередная реорганизация руководства оборонной промышленности. Артиллерийско-стрелковое вооружение и боеприпасы входили в ведение Государственного комитета по оборонной технике при Совете Министров СССР. Решением этого комитета главным производителем АКМ стал Ижевский машиностроительный завод, и он же был назначен головным предприятием по установлению единства контрольно-измерительной базы при изготовлении автоматов и ручных пулеметов системы Калашникова.

В процессе освоения массового производства повышалась живучесть наиболее ответственных деталей. Наметились направления автоматизации многих ручных и станочных операций. Начался период широкого внедрения прогрессивных технологий — в частности, изготовления отдельных деталей из точных отливок по выплавляемым моделям (что позволило уменьшить объем механической обработки), фосфатно-лакового покрытия деталей взамен химического оксидирования, изготовления деталей методом порошковой металлургии, более широкого использования пластмасс. С начала 1970-х в производстве стволов стали использовать холодную радиальную ковку ствола, представляющую собой строгое симметричное обжатие заготовки с расположенной внутри нее оправкой с формированием канала ствола высокочастотной ковкой с помощью пар симметрично расположенных бойков (на оборудовании австрийской фирмы GFN). Освоение этой технологии пригодилось и при переходе на уменьшенный калибр. Таким образом, оружие, не меняя базовой схемы, развивалось и видоизменялось не только в плане конструкции, но и в плане материалов и технологий. Большой запас «системы Калашникова» по модернизации был отмечен специалистами еще в начале освоения массового производства оружия этой системы.

УМЕНЬШЕНИЕ КАЛИБРА

Когда в начале 1960-х годов в США приняли 5,56-мм винтовку М16 под патрон М193 (калибра.223), многие сочли это едва ли не «революцией» в развитии оружия. Между тем В.Г. Федоров еще за четверть века до того вывел закономерность уменьшения калибров при переходе на новое пехотное оружие с новыми требованиями по баллистике.

Исследования, проведенные советскими специалистами в 1955–1965 гг., показали, что наиболее эффективным средством улучшения кучности стрельбы автомата при стрельбе из неустойчивых положений является уменьшение импульса отдачи при выстреле. То есть научно-исследовательские работы по малокалиберным автоматным патронам начались в СССР еще до принятия нового оружейного комплекса на вооружении в США, но с использованием данных о зарубежных работах. Проработка отечественного малоимпульсного малокалиберного патрона началась в 1961 г. Уменьшение калибра позволяло не только уменьшить импульс отдачи и массу боекомплекта, но и увеличить начальную скорость пули, настильность траектории. Неудивительно, что изначально предполагалось его использование как в автомате, так и в групповом оружии — ручном пулемете. Это проявилось в требованиях по дальности стрельбы и прямого выстрела.

В 1967 г. Главное ракетно-артиллерийское управление (ГРАУ) выдало требования на новый автомат калибра 5,60 мм. Так обозначался калибр малоимпульсного патрона по дну нарезов, при принятом в нашей стране измерении калибра по полям нарезов получается калибр 5,45 мм. 5,45-мм автоматный патрон (5,45×39) создан в ЦНИИТОЧМАШ под руководством В.М. Сабельникова конструкторами Л.И. Булавской, Б.В. Семиным, М.E Федоровым, П.Ф. Сазоновым, В.И. Волковым и др. Для сравнения: у 7,62-мм патрона обр. 1943 г. импульс отдачи составляет 0,78 кгс, у американского 5,56-мм М193 — 0,5 кгс, у патрона 5,45×39 — 0,49 кгс. С уменьшением калибра вдвое уменьшилось соотношение между массой пули и порохового заряда по сравнению с патроном 7,62×39, значительно увеличивалась начальная скорость пули, уменьшалось время полета к цели и относ боковым ветром (относ пули боковым ветром у оружия под 5,45-мм патрон в два раза меньше, чем у оружия под 7,62-мм патрон обр. 1943 г., что позволяет брать меньшие поправки прицела). Открылась серия малоимпульсных патронов для стрелкового оружия. Основными стали патрон 7Н6 с обыкновенной пулей Пс со стальным сердечником и 7T3 с трассирующей пулей Т. Позже появились патроны 7T3M с модернизированной трассирующей пулей и 7Н10 с пулей ПП повышенного пробивного действия с сердечником из карбида вольфрама.

Сравнение винтовочных патронов 7,62×53R с автоматными патронами 7,62×39 и 5,45×39

Уже в 1968 г. на испытания были представлены автоматы систем П.А. Ткачева, А.С. Константинова, А.И. Шилина, Ю.М. Соколова, Ю.К. Александрова, М.Т. Калашникова (в конструкторском отделе Калашникова на «Ижмаше» опытно-конструкторские работы по малокалиберному автомату вела группа А.Д. Крякушина под авторским руководством Калашникова). Из 10 представленных на конкурсные испытания 5,45-мм образцов до заключительных войсковых испытаний дошли (с соответствующими доработками) ковровский автомат А.С. Константинова со «сбалансированной автоматикой» и ижевский автомат М.Т. Калашникова с «классической» автоматикой. Придирчивые и жесткие испытания (а отечественная система испытаний боевого оружия признана в мире наиболее строгой и объективной) выявили, что образец Константинова имел некоторые преимущества по эффективности стрельбы, но по служебно-эксплуатационным и производственно-экокомическим характеристикам преимущества были у автомата Калашникова. Система Калашникова обеспечивала большую надежность и удобство в эксплуатации и к тому же была унифицирована с уже находившимся в производстве оружием, что позволяло быстро поставить новое семейство оружия на поток, упрощало его освоение и эксплуатацию в войсках.

По результатам испытаний ГРАУ и Управление боевой подготовки Сухопутных войск сделали заключение. «Рекомендовать для принятия на вооружение Советской Армии и Военно-Морского Флота автомат Калашникова под патрон калибра 5,45 мм». В решении Военно-Технического совета Министерства обороны от 22 марта 1973 г. было признано необходимым доработать автомат Калашникова с учетом замечаний из войск, разработать вариант со складывающимся прикладом, отработать унифицированный с автоматом ручной пулемет с постоянным и со складывающимся прикладом. Доработки автомата касались в основном повышения прочности затвора, устранения задержек при стрельбе, связанных с повышенным давлением в канале ствола (нагретые патроны, попадание в ствол воды и пр.), улучшения дульного тормоза-компенсатора, повышения удобства разборки ударно-спускового механизма.

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 54–29 от 18 января 1974 г. и последующим Приказом Министра обороны СССР № 49 от 18 марта 1974 г. на вооружение был принят новый унифицированный 5,45-мм комплекс, включавший 5,45-мм автоматный патрон, четыре модели 5,45-мм автомата и четыре 5,45-мм ручных пулемета с двумя вариантами прикладов — РПК 74, РПКС 74, РПК 74Н, РПКС 74Н.

Создание ручного пулемета на основе автомата (штурмовой винтовки) со сравнительно незначительной переделкой базовой схемы — путь привлекательный, но далеко не единственный. Тем более что он связан с рядом ограничений, например, по емкости системы питания. После замены РПД на РПК отказались и от ленточного питания для ручного пулемета. Между тем в 1970-е годы и у нас, и за рубежом возрос интерес к ручным пулеметам с возможностью ведения более интенсивного автоматического огня. Вместе с уменьшением веса боекомплекта при малокалиберных патронах это вызвало разработку новых систем питания повышенной емкости. Так что отказ от барабанного или дискового магазина в 5,45-мм ручном пулемете сопровождался попытками создания варианта с ленточным питанием для повышения боевой скорострельности и в целом боевой эффективности пулемета. Опытный ручной пулемет Калашникова с ленточным питанием использовал металлическую звеньевую ленту по типу РПД с незамкнутым звеном (емкость ленты — 100 или 200 патронов). Ленточный приемник смонтирован в откидной крышке, его окна снабжены откидными защитными крышками. Подача ленты традиционная для отечественных пулеметов — справа налево. Лента укладывается в коробку, крепящуюся снизу к ствольной коробке пулемета. Изменение системы подачи потребовало перекомпоновать узлы автоматики, газоотводная трубка расположена под стволом. Цевье и ствольная накладка смыкаются, упрощая удержание и переноску пулемета. Секторный прицел смонтирован на крышке приемника. Система ленточного питания требовала изменений базовой схемы и снижала степень унификации ручного пулемета и автомата и, видимо, поэтому так и не была реализована.

Пулеметчик мотострелкового отделения Российской армии с 5,45-мм ручным пулеметом РПК 74 за спиной. Обратим внимание на самодельную «спарку» магазинов — два магазина смотаны скотчем для ускорения перезаряжания

Между тем параллельно с разработкой РПК 74 шла работа и над другими системами 5,45-мм ручного пулемета. В 1973–1978 гг. на «Ижмаш» В.М. Калашниковым (сыном М.Т. Калашникова) совместно с Ю.К. Александровым был разработан 5,45-мм ручной пулемет ПУ-21 с комбинированным питанием — из штатного коробчатого магазина или из звеньевой металлической ленты с незамкнутым звеном (в этих работах принимал участие и М.Е. Драгунов). Пулемет имел газовый двигатель автоматики с отводом пороховых газов через отверстие в стенке ствола. При использовании ленточного питания патрон выдавливался из звена ленты, после чего досылался в патронник ствола. Окна для магазина и для ленты перекрывались в зависимости от того, какой тип питания использовался. Пулемет отличался небольшими размерами, для большей компактности снабжался складывающимся прикладом. Заметим, что в эти же годы пулемет с комбинированным питанием «Миними» отрабатывали специалисты бельгийской «Фабрик Насьональ». Однако, в отличие от «Миними», пошедшего в серию и принятого на вооружение во многих странах (включая США), отечественный пулемет с комбинированным питанием остался опытным.

Опытный пулемет ПУ-21 с лентой

Интересна также попытка создания единого пулемета под автоматный 5,45-мм патрон обр. 1974 г. В опытном ижевском образце такого типа использовались схемные решения и элементы конструкции единого пулемета ПК. Однако лента использована с незамкнутым звеном с прямой подачей патрона из ленты в патронник ствола. Мушка установлена на высоком основании, а прицел — на рукоятке для переноски. Складная сошка укреплена на стволе впереди газоотводного узла. Имеется крепление для патронной коробки.

Стоит отметить, что единые пулеметы в весовой категории «ручных» создавались и в других странах — малоимпульсный малокалиберный патрон позволяет значительно облегчить пулемет. Но он же не позволяет вести эффективный огонь дальше 400–600 м. Поэтому тип малокалиберного «единого» пулемета остался достаточно малочисленным (можно упомянуть созданные уже позднее испанский «Амели» и израильский «Негев» калибра 5,56), и применение себе они находят только в десантных и разведывательно-диверсионных подразделениях.

После создания автомата АК 74М на Ижевском машиностроительном заводе и Вятско-Полянском машиностроительном заводе «Молот», соблюдая принцип унификации, провели соответствующую доработку РПК 74 до уровня РПК 74М.

ЕДИНЫЙ ПУЛЕМЕТ

Если полезность ручных пулеметов периодически подвергают сомнению, то единый пулемет повсеместно признан необходимым. Его мощность определяется винтовочными патронами и высокой скорострельностью, а возможность вести прицельный огонь на дальности до 1000–1500 м со станка или до 600–800 м с сошки делает его весьма гибким средством. Преимущества единого пулемета над «чисто» станковыми явно показал опыт применения германскими войсками пулеметов MG.34 — и особенно MG.42.

Уже в 1946 г. (когда был принят на вооружение ротный РП-46) ГАУ утвердило тактико-технические требования на единый пулемет для замены станковых «Максим» и СГ. В 1947 г. прошел заводские испытания пулемет, созданный Г.С. Гараниным в ковровском КБ-2. Пулемет имел автоматику на основе отвода пороховых газов через отверстие в стенке ствола, узел запирания с поворотом затвора с двумя боевыми выступами, ленточное питание с металлической звеньевой лентой и прямой подачей патрона из незамкнутого звена. Пулемет был представлен в вариантах на сошке, на треножном и на колесном станках. Но НИПСВО дал отрицательное заключение о пулемете. Хотя в отчете, составленном инженером-подполковником И.И. Кнышем, говорилось, что вопрос: «…является весьма важным, он обуславливается теми огромными преимуществами, которые получаются в случае принятия на вооружение армии единого пулемета… 1. Получается значительный экономический эффект при производстве и ремонте этого вида оружия… 2. Упрощается обучение пулеметных расчетов. 3. Упрощается система снабжения».

Опытный 7,62-мм единый пулемет Гаранина (без сошки и патронной коробки), 1958 г.

Опытный 7,62-мм единый пулемет Никитина — Соколова на треножном станке Саможенкова. 1958 г.

В.И. Силин пытался разработать единый пулемет на основе серийного станкового СГ. В.А. Дегтярев в 1947 г. представил на полигонные испытания новый опытный образец ручного (единого) пулемета с ленточным питанием и симметричным коротким узлом запирания, лишенным недостатков системы запирания ДП. Однако довести эту разработку он уже не успел. Да и другие работы тогда не дали результата — не был определен тип станка для такого оружия, не ясны особенности его эксплуатации. Впрочем, работы по теме «Универсальный пулемет» продолжались в Коврове и в 1950 г.

В 1953 г. конструктор тульского ЦКБ–14 Г.И. Никитин приступил к разработке единого пулемета. В самом конце 1955 г. ГАУ утвердило тактико-технические требования на «7,62-мм единый ротный и батальонный пулемет под винтовочный патрон». Его «ротный» вариант должен был вести огонь с сошки, «батальонный» — со станка, т. е. речь шла о замене РП-46 и СГМ. В ЦКБ-14 этой работой занялись Г.И. Никитин и Ю.М. Соколов. Конструкторы ЦКБ-14 В.И. Силин и В.Ф. Перерушев разработали вариант на основе СГМ (экономически выгодная возможность создания «переделочного» образца все еще привлекала внимание). В ковровском ОКБ-575 (к тому времени завод № 575 уже выделился в самостоятельный) Г.С. Гаранин также представил ряд образцов (2Б-П-10, 2Б-П-45) на сошке и на станке Маркова.

7,62-мм единый пулемет MAG (Бельгия) и его модификации — серьезный конкурент пулеметам ПКМ по всему миру. Здесь MAG — на вооружении спецподразделения вооруженных сил Греции

Создание единого пулемета для замены станкового СГМ и ротного РП-46 было тем более актуально, что за рубежом к середине 1950-х годов уже оказался принят на вооружение ряд 7,62-мм единых пулеметов — бельгийский MAG (широко распространившийся по миру), германский MG.З, французский ААТ и не слишком удачный американский М60, который потом «подправляли» рядом модификаций (пока наконец американцы не приняли ту же систему MAG). «Единый» характер пулеметов сказывается в их установке — с некоторыми доработками — на танки, бронемашины, а затем и на вертолеты.

20 июня 1955 г. Управление стрелкового и минометного вооружения ГАУ рассмотрело эскизные проекты Никитина — Соколова, Силина — Перерушева и Гаранина. Первые заводские и полигонные испытания опытных советских единых пулеметов проводились в 1956 г. Пулемет Гаранина не удовлетворил тактико-техническим требованиям по кучности стрельбы и надежности работы, пулемет Силина — Перерушева дал большое число поперечных разрывов гильз (эта проблема была свойственна и базовому пулемету СГМ). Пулемет Никитина — Соколова на треножном станке Саможенкова успешно прошел полигонные испытания в 1958 г. По их результатам Главное ракетно-артиллерийское управление (ГРАУ, образовано на основе ГАУ в 1960 г.) приняло решение изготовить серию пулеметов для войсковых испытаний, а затем начать их производство на Ковровском механическом заводе.

7,62-мм единый пулемет М60Е3, США

Определенную роль в задержке в создании отечественного единого пулемета сыграли попытки создания «единого» автоматно-пулеметного патрона. Если страны НАТО в 1953 г. приняли для штурмовых винтовок и пулеметов единый 7,62-мм патрон (7,62×51) винтовочного типа, то в Советской Армии одновременно использовались два 7,62-мм патрона — промежуточный обр. 1943 г. и винтовочный обр. 1908 г. (1908/30 г., 7,62×54R), что казалось невыгодным с точки зрения производства и снабжения (хотя позднее «двухпатронная» система из автоматного и винтовочного патрона утвердилась и за рубежом). В то же время промежуточный патрон, изначально рассчитанный на средние дальности стрельбы, не подходил для стрельбы на большие дальности. Оружейник-испытатель подполковник А.А. Малимон в книге «Отечественные автоматы» приводит мнение одной из войсковых комиссий, проводившей в конце 1950-х годов испытания новых оружейных комплексов: «…комиссия считает нецелесообразным в дальнейшем иметь на вооружении Советской Армии пулемет под патрон образца 1943 года по причине изменения условий современного боя. Не имея явных преимуществ перед автоматом АК по эффективности стрельбы и многим другим характеристикам, пулемет под патрон образца 1943 года в этом отношении значительно уступает ручным пулеметам под винтовочный патрон. В связи с этим для усиления боевой мощи стрелковых подразделений целесообразно придать им вместо пулемета под патрон образца 1943 года пулемет под винтовочный патрон типа легкого пулемета Никитина на сошках».

В 1950-х годах развернулись работы по «единому» патрону, который по настильности траектории и пробивному действию не уступал бы винтовочным на дальности 1000–1200 м, но имел бы меньшие массу, габариты и импульс отдачи (пример тому — опытные патроны 7,62×40 и 6×49). «Единые» патроны остались опытными, но решения по конструкции пули были использованы в малокалиберном малоимпульсном патроне. А для снайперской винтовки и единого пулемета оставили винтовочный патрон обр. 1908 г. (обр. 1908/30 г.), хотя по своей конфигурации он плохо подходил для автоматического оружия — гильза с большим перепадом диаметра по длине и с выступающей закраиной затрудняла разработку системы питания.

Эта проблема была решена в пулемете Никитина — Соколова. Пулемет имел автоматику на основе отвода пороховых газов из канала ствола с отсечкой пороховых газов после их удара в поршень, запирание канала ствола поворотом затвора, выстрел — с заднего шептала. Отсечка газов обеспечивала равномерное воздействие на поршень на большей длине пути подвижной системы. Особенностью системы питания была прямая подача (прямое досылание) патрона из звена ленты в патронник. Для этого незамкнутое звено ленты потребовалось специально спрофилировать и выполнить из пружинящей стали. Лента — рассыпная на 100 или 200 патронов, рычаг подачи приводился в движение скосом затворной рамы. Темп стрельбы составлял 650–700 выстр./мин. Пулемет весил около 9 кг, имел рамочный пришли, пистолетную рукоятку управления.

Когда образец Г.И. Никитина и Ю.М. Соколова был уже практически «на выходе» и имел серьезные шансы попасть на вооружение, в состязание включился ижевский конструкторский коллектив, возглавляемый М.Т. Калашниковым. В разработке пулемета приняли участие В.В. Крупин, В.Н. Пущин, А.Д. Крякушин, а также Старцев, Камзолов, Коряковцев, Юферев и др. За основу взяли решения, уже отработанные в автомате — газовый двигатель автоматики с длинным ходом газового поршня, запирание канала ствола поворотом затвора с двумя боевыми выступами при малой длине узла запирания. Выстрел производился с заднего шептала. Подача патрона была более традиционной — сначала он извлекался назад из замкнутого звена ленты, снижался, затем досылался в патронник. Несколько опытных образцов пулемета Калашникова изготовили в 1960 г. Они имели одинаковое устройство, однако отличались в деталях.

М.Т. Калашников в своих воспоминаниях уделил большое место истории выбора системы единого пулемета и своего состязания с Никитиным и Соколовым. Коротко же выразил это так: «У нас было серьезное состязание… Туляки уже освоили пулемет… Но войска высказались за мой». Войсковые испытания образцов Калашникова и Никитина — Волкова проходили в конце 1960 г. в Среднеазиатском, Одесском, Прибалтийском военных округах — в разных климатических условиях и разных родах войск, — а также на офицерских курсах «Выстрел». Образец группы Калашникова показал, собственно, те же «фамильные» преимущества, что ранее были достигнуты в автоматах — большая надежность в эксплуатации, технологичность, простота в изготовлении и обслуживании. Недостатком пулемета Никитина — Соколова, по свидетельству М.Т. Калашникова, оказалась чувствительность к замачиванию — очевидно, из-за особенностей устройства газоотводного узла. Поскольку с пулеметом предстояло форсировать водные преграды, действовать в плавнях, на приморских направлениях, ставить его на танки и бронемашины, недостаток был существенным. Возможно, он мог быть устранен при доработке перед серийным производством, к которому пулемет готовили. Отлаженная технология штамповки позволила бы быстро перейти на новый тип ленты, так что вряд ли имеющийся запас лент к СГМ играл заметную роль при выборе системы. Однако ГРАУ и Министерство оборонной промышленности высказались за пулемет Калашникова. И в октябре 1961 г. на вооружение был принят пулемет ПК/ПКС («пулемет Калашникова/пулемет Калашникова станковый»). К ПК/ПКС были приняты треножный полевой станок и патронная коробка, разработанные ранее для пулемета Никитина — Соколова. Заметим, что техника стрельбы со станка у единого пулемета отличается от прежних станковых пулеметов — с использованием приклада и пистолетной рукоятки вместо двух рукояток управления на затылке. К моменту введения пулеметов ПК/ПКС в войска отдельные пулеметные подразделения остались на уровне роты, а не батальона, так что делить варианты пулемета на «ротный» и «батальонный» уже не было надобности.

7,62-мм единый пулемет ПКМ на треножном станке Степанова

7,62-мм единый пулемет ПКМ на сошке, с примкнутой патронной коробкой

Создание единого пулемета и политика унификации оружия естественно предполагали и специальные его модификации — танковую и бронетранспортерную для замены соответственно пулеметов СГМТ и СГМБ. Отличия танкового пулемета, принятого на вооружение в 1962 г., от «пехотного» определяются условиями установки и обслуживания оружия в боевой машине. В том же 1962 г. на вооружение поступил бронетранспортерный ПКБ, незначительно отличающийся от базового ПК. Появление ПКБ и танкового ПКТ усилило не только танковые войска, но и пехоту — с 1960 г. в войска поступали четырехосные бронетранспортеры БТР-60, в 1966 г. появилась боевая машина пехоты БМП-1, в 1969 г. — боевая машина десанта БМД-1. В вооружение всех этих бронемашин кроме других средств входили 7,62-мм пулеметы, так что пулеметное вооружение мотострелковых и парашютно-десантных подразделений заметно усилилось. Производство пулеметов Калашникова поставили на Ковровском механическом заводе. Начало 1960-х годов знаменовалось еще и внедрением в войска ночных прицелов для стрелкового оружия, включая пулеметы. Соответственно росли возможности ведения подразделениями ночного боя.

7,62-мм бронетранспортерный пулемет ПКМБ

С созданием на основе ПК специальных пулеметов (танкового, бронетранспортерного) на вооружении Советской Армии появилось еще одно унифицированное семейство оружия — под 7,62-мм винтовочно-пулеметный патрон.

А в 1969 г. появился модернизированный ПКМ/ПКМС на станке конструкции Л.В. Степанова. Пулемет Калашникова был модернизирован, прежде всего, с целью снижения массы, упрощения производства и повышения удобства эксплуатации. Массу удалось снизить на 1,5 кг. Станок Степанова на 3,2 кг легче станка Саможенкова, отношение массы станка к массе самого пулемета уменьшилось с 0,86 до 0,6, а масса пулемета на станке (без ленты) — до 12,0 кг, но кучность стрельбы при этом не ухудшилась. Соответствующую модернизацию прошли танковый и бронетранспортерный пулеметы.

Опытная вынесенная установка серийного 7,62-мм пулемета ПКТМ на авиадесантируемом бронетранспортере БТР-Д. Экспозиция ВИМ БТВТ в Кубинке

ПКМ/ПКМС считается одним из лучших пулеметов в мире по сочетанию высокой боевой эффективности, надежности, маневренности и боеготовности как на сошке, так и на станке. Среди единых пулеметов он уверенно делит первое место с модернизированным бельгийским IMAG.

Локальные военные конфликты и затяжные гражданские войны сделали ПКМ весьма популярным. В условиях гор и населенных пунктов (в Афганистане, Чечне) подразделения старались снабжать пулеметами ПК и ПКМ в варианте «ручных» сверх штата. Большие интенсивность огня и поражающее действие пули соответствуют необходимости увеличить самостоятельность мелких подразделений и их «огневую мощь», а маневренные свойства ПКМ не сковывают маневр отделения. Правда, при этом нарушается принцип «единства патрона» в рамках взвода и даже отделения, но это единство уже давно нарушено снайперскими винтовками. Кстати, взаимодействие снайперов с расчетами ПКМ дает в бою неплохой эффект. К тому же в мотострелковом отделении имеется еще БТР или БМП, в парашютно-десантном — БМД, а в их вооружение входит пулемет ПКТМ под тот же патрон, что и ПКМ, так что унификация присутствует.

НЕСТАРЕЮЩИЙ ТИП ОРУЖИЯ

Богатый опыт локальных конфликтов 70 — 80-х годов ХХ века выявил и существенные изменения условий применения стрелкового оружия и требований к нему. В первые десятилетия после Второй мировой войны, когда армии ведущих государств готовились в основном к широкомасштабным войнам, в том числе с широким применением ракетно-ядерного оружия, роль стрелкового вооружения казалась не столь значительной. По оценкам экспертов, на его долю в войне пришлось бы 20–30 % поражения живой силы противника, уцелевшей после мощных огневых ударов. Но в локальных войнах в большинстве боевых столкновений главную роль играют отдельные пехотные подразделения, а сами столкновения происходят на небольших дальностях, внезапно, часто в стесненных условиях — в лесах, горах, теснинах, в населенных пунктах и т. п. В этих условиях на долю стрелкового оружия приходилось уже до 70 % поражаемых живых целей противника и к тому же росли требования к маневренным характеристикам оружия и меткости его стрельбы.

Профессор Академии военных наук А.А. Лови приводит такие усредненные параметры, характеризующие огневые и маневренные возможности современного отечественного стрелкового оружия[9].

Вид оружия

Автоматы

Ручные пулеметы

Единые пулеметы

Крупнокалиберные пулеметы

Патрон

7,62×39, 5,45×39

7,62×39, 5,45×39

7,62×54

12,7×108, 14,5×114

Дальность эффективного огня, м

400-500

800

Со станка до 1000, с сошки до 800

До 2000

Боевая скорострельность, выстр./мин.

Авт. до 100, од. до 40

Авт. до 150, од. до 50

До 250

80-100

Виды огня

«авт.», «од.»

«авт.», «од.»

«авт.»

«авт.»

Масса, кг

3,6

5,5–5,6

На станке 12, на сошке 7,5

25, 47,5

Емкость магазина/ленты, патронов

30-45

45

250-1000

50

Общая длина, мм

800-1000

900-1000

1100–1200

1560, 2000

«Огневая мощь» пехотных подразделений основывается на сочетании различных видов оружия и за последние десятилетия непрерывно увеличивалась как за счет улучшения характеристик оружия, так и за счет введения новых типов оружия и изменения организации. Скажем, мотострелковая рота в 1960-е годы имела пулеметное отделение (2 пулемета ПК), которое должно было использоваться в полном составе или придаваться мотострелковым взводам для усиления их огня. В обороне пулеметы рекомендовалось располагать преимущественно на передних и обратных скатах высот, в складках местности, уделяя большое внимание кинжальному огню (особенно на резко пересеченной местности и в лесу). В систему огня включались и пулеметы бронетранспортеров, которые рекомендовалось располагать в глубине опорных пунктов с возможностью ведения огня «преимущественно в сторону флангов и в промежутки».

Впоследствии мотострелковая рота вместо пулеметного отделения получила пулеметный (противотанково-пулеметный) взвод — два пулеметных отделения по 2 расчета ПК. С принятием на вооружение боевых машин пехоты с 73-мм орудием и бронетранспортеров с 14,5-мм пулеметом, а также новых противотанковых средств огневые возможности мотострелковых подразделений выросли, что сказалось и на тактических нормативах. Если на начало 1960-х годов опорный пункт мотострелковой роты в обороне имел размеры до 1000 м по фронту и до 500 м в глубину, а взвода — соответственно до 300 и до 200 м («Боевой устав Сухопутных войск» 1964 г.), то уже в середине 1980-х годов опорный пункт мотострелковой роты получил размеры до 1,5 км по фронту и до 1 км в глубину, а взвода — соответственно до 400 и до 300 м. Промежутки же между опорными пунктами рот и взводов были практически те же (до 1–1,5 км и до 300 м соответственно) и соответствовали возможности подразделений создать на этих дальностях зону автоматно-пулеметного огня высокой плотности с флангов и из глубины. Мотострелковая рота Советской Армии на середину 1980-х годов на 110 человек личного состава имела 9 ручных пулеметов РПК (РПК 74) и 6 единых ПК (ПКМ) плюс пулеметы на 12 БМП (БТР).

Пулеметам подразделений отводилась и отводится до сих пор роль в системе ПВО. Так, ПВО частей на марше, при перевозке войск эшелонами или судами кроме штатных зенитных средств обеспечивали выделенные пулеметы. Они же прикрывали подразделения в районе отдыха. Понятно, что в конструкции пулеметных станков и установок предусматривалась возможность ведения зенитной стрельбы.

Современный мотострелковый батальон располагает собственной артиллерией в виде батареи 120-мм минометов, подразделением 30-мм автоматических гранатометов, в составе мотострелковых рот — противотанковое подразделение. Но роль в системе огня маневренного оружия настильной стрельбы, способного вести интенсивный огонь и везде двигаться со своим подразделением, не уменьшилась. В частности, и мотострелковые, и воздушно-десантные подразделения, и спецназ широко используют сочетание огня единых, крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.

Насыщенность вооружением вызывает и деление боевого порядка. Боевой порядок мотострелкового отделения, согласно «Боевому уставу по подготовке и ведению общевойскового боя (взвод, отделение, танк)» 2005 г., делится на маневренную и огневую группы. Пулеметчик, как правило, включается в огневую группу. Боевой порядок взвода включает мотострелковые отделения и группу управления и огневой поддержки, и приданный взводу расчет единого пулемета, как правило, входит в последнюю. Боевой порядок мотострелковой роты в обороне включает как опорные пункты взводов, так и позиции огневых средств, и район сосредоточения бронегруппы (орудия и пулеметы БМП или БТР включаются в систему огня). Удаление второй траншеи от первой — 400–600 м, третьей от второй — 600 — 1000 м, т. е. с расчетом не только на поддержку огнем стрелкового оружия впереди расположенных подразделений, но и ведение огня перед передним краем.

Обычным в современных условиях стали бои в населенных пунктах. В городе основу системы огня составляет сочетание флангового и перекрестного огня всех огневых средств, включая стрелковое оружие, особое внимание уделяется огню вдоль улиц, по перекресткам, подходам к мостам и путепроводам и т. п. В зданиях огонь организуется в несколько ярусов, при этом большая часть огневых средств размещается в нижних этажах и полуподвалах. Цели в этих условиях появляются внезапно и на короткое время, на различных расстояниях, одиночные и групповые. Понятно, что роль пулемета с его огневыми и маневренными возможностями отнюдь не падает. При действиях в составе штурмового отряда пулеметчики включаются и в состав групп огневой поддержки, и в состав штурмовых групп (здесь они действуют в составе группы захвата). Большое значение в городе — так же, как и в горах, — приобретает тесное взаимодействие огня пулеметов с огнем оружия навесного огня — минометов и автоматических гранатометов.

Учения российского спецназа. Боец на первом плане несет на плечах пулемет ПКМ. Как видно, мокнуть пулеметам приходится не только под дождем

Для ведения обороны в долговременных огневых сооружениях укрепленных районов и в полевых фортификационных сооружениях назначаются пулеметно-артиллерийские батальоны и пулеметные роты. Здесь нормативы другие. Так, ширина фронта опорного пункта пулеметной роты — 3–4 км, глубина — до 1,5 км, пулеметного взвода (а это от двух до шести долговременных огневых сооружений) — до соответственно до 1,5 км и 500 м. Пулеметы применяются в основном для ведения перекрестного и кинжального огня. Стоит учесть, что установка долговременного огневого сооружения дает пулемету не только лучшую защищенность, но и значительно большую устойчивость при стрельбе, чем полевой станок, соответственно растет и результативность огня.

Опытный 7,62-мм единый пулемет «Печенег» на сошке

7,62-мм пулемет ПКП «Печенег» на сошке, с оптическим прицелом

Можно увидеть, как уже в 1980-е годы ключевым направлением развития стрелкового оружия становится увеличение вероятности поражения цели с первого выстрела (очереди) — пример том и новые программы разработки индивидуального оружия (советские работы по теме «Абакан», американские ACR), и новые семейства стрелковых прицелов.

Необходимость повышения эффективности стрельбы единых пулеметов как со станка, так и с сошки потребовала поиска путей устранения или частичной компенсации факторов, ухудшающих меткость их стрельбы. А это — и колебания ствола, и ухудшение баллистических характеристик из-за его нагрева, и тепловой мираж, создаваемый нагретым от ствола воздухом в поле зрения прицела (особенно чувствительный при использовании оптических прицелов). Группа сотрудников ЦНИИТОЧМАШ (А.А. Дерягин, Н.Н. Денисов, В.И. Суслов, М.В. Чугунов, А.С. Неугодов и др.) провела опытно-конструкторские работы по теме «Печенег» на основе освоенного в производстве и зарекомендовавшего себя в бою пулемета ПКМ, в ходе которых был реализован целый комплекс мер по улучшению кучности стрельбы, повышению живучести ствола. Технологию производства пулемета «Печенег» отрабатывали на Ковровском механическом заводе. На вооружение этот пулемет поступил под названием «пулемет Калашникова пехотный» (ПКП — не путать с «пехотным крупнокалиберным пулеметом»).

АЕК-999

В свою очередь, конструкторы Ковровского механического завода разработали собственный вариант модернизации ПКМ. Так появился опытный пулемет АЕК-999 («Барсук»), снабженный, в частности, пока еще редким для группового автоматического оружия приспособлением — прибором малошумной стрельбы. Однако с остановкой выпуска стрелкового оружия на КМЗ производство пулемета ПКП («Печенег») было передано на завод им. В.А. Дегтярева, а пулемет АЕК-999 так и остался опытным.

ЛЕГКИЕ КРУПНОКАЛИБЕРНЫЕ

Крупнокалиберные пулеметы — наиболее мощный тип стрелкового оружия в плане поражения наземных и воздушных целей, и интерес к ним не снижается. Это связано, во-первых, с постоянным ростом значения армейской авиации и действий тактической авиации на сверхмалых высотах, так и с «дальнобойностью» крупнокалиберных пулеметов, позволяющей вести борьбу с точечными целями на дальностях до 1000–1500 м. Но крупнокалиберные пулеметы оказывались и наименее маневренным типом стрелкового оружия, и к концу 1960-х годов ДШКМ уже не удовлетворял требованиям тактики по маневренности. В 1969 г. для замены ДШКМ начали разработку облегченного крупнокалиберного пулемета под тот же 12,7-мм патрон обр.1930/38 гг. (12,7×108) для борьбы с наземными легкобронированными (БТР, автомобили) и групповыми живыми целями на дальности до 2000 м, огневыми точками, а также низколетящими воздушными целями на наклонных дальностях до 1500 м. Заданная опытно-конструкторская работа получила шифр «Утес».

12,7-мм пулемет НСВ-С-12,7 на установке 6У6 демонстрируют российские ВДВ

12,7-мм крупнокалиберный пулемет НСВ-С-12,7 на станке 6Т7 очень пригодился войскам в ходе боевых действий в Афганистане в 1980-х годах

В Центральном конструкторско-исследовательском бюро спортивного и охотничьего оружия (в 1960 г. ЦКБ-14 разделилось на ЦКИБ СОО и КБ Приборостроения) эту работу вели Григорий Иванович Никитин, Юрий Михайлович Соколов и Владимир Иванович Волков. Разработанный ими образец поступил на вооружение в 1974 г. под обозначением НСВ-12,7 («Никитин — Соколов — Волков, 12,7-мм»). Характерен отказ в этом оружейном комплексе от универсального станка — к пулемету были приняты отдельно треножный складной наземный станок 6Т7 конструкции Л.В. Степанова и К.А. Барышева без возможности зенитной стрельбы и с ограниченным сектором наводки по горизонтали и зенитная установка кругового обстрела 6У6 Р.Я. Пурцена. Это сделало комплекс более гибким и маневренным. К тому же появление в войсках переносных зенитных ракетных комплексов (как раз в это время в войска поступали ПЗРК «Стрела-2» и «Стрела-2М») несколько снизило интерес к крупнокалиберному пулемету как к средству ПВО ближнего действия. Однако в комплекс вооружения основных боевых танков НСВ-12,7 (вариант НСВТ) включили, прежде всего, как зенитный пулемет.

Производство пулемета НСВ-12,7 организовали на заводе «Металлист» в г. Уральске (Западный Казахстан). Для этого привлекли инженерные и рабочие кадры из Тулы, Коврова, Ижевска, Самары, Вятских Полян (на Вятско-Полянском машиностроительном заводе «Молот» поставили производство станка к НСВ-С-12,7). При производстве НСВ осваивались новые технологии, разработанные союзными НИИ, часть которых уже не первый год отрабатывалась отечественными специалистами, но в серийном производстве стрелкового оружия до того не применялась. Так, для. получения нарезов канала ствола применили электрохимический процесс, для термического отпуска деталей — систему вакуумного отпуска, так называемое «толстое» хромирование, призванное повысить живучести ствола, получалось технологией струйного хромирования. Суть электрохимического нарекания основано на использовании законов электролиза Фарадея и растворении материала анода (ствола) в потоке электролита в местах, не защищенных изолятором, при пропускания тока через электролит, с использованием катодов соответствующей формы. В процессе постановки производства пулемета неизбежно вносились определенные изменения и в его первоначальную конструкцию.

Среди трофеев советских войск в Афганистане нередки были пулеметы ДШКМ китайского производства (Тип 54 или Тип 59)

Развитие получил весь комплекс «патрон — оружие — установки» — в 1970-е годы с принятием на вооружение пулеметов семейства НСВ-12,7 и авиационного ЯкБ-12,7 появились патроны 12,7×108 с новыми типами пуль.

Уже вскоре новому крупнокалиберному пулемету НСВ-12,7 довелось доказать свои боевые качества и надежность в сложных условиях Афганистана. В горах система огня строится с учетом эффективного поражения противника на дальних подступах, командных высотах, обратных скатах, в ущельях, горных проходах. При этом огневые средства располагаются ярусами, с обеспечением огневой связи между отделениями, наиболее плотного прикрытия огнем дорог, выходов из ущелий, тоннелей, горных долин. А с учетом ограниченного выбора огневых позиций особое значение приобретают облегченные крупнокалиберные пулеметы с их сочетанием маневренности, «дальнобойности» и поражающего действия пули. Иногда «достать» противника на соседней высоте или с высоты в низине мог только крупнокалиберный пулемет. Оставался на службе и старый добрый ДШКМ. В частности, он широко использовался советскими войсками в Афганистане на блокпостах (где использовались также и 14,5-мм ПКП). НСВ и ДШКМ иногда крепили на крыше корпуса БМП или МТ-ЛБ в положении, удобном для обстрела склонов ущелий при нападении душманов на колонны.

На блокпостах использовались и 14,5-мм пулеметы ПКП на станке Барышева. Афганистан, 1986 г.

Интересный образец легкого 12,7-мм пулемета входил в опытное семейство оружия, разработанное А.Ф. Барышевым. Разработка этой системы оружия впервые была представлена в 1966 г., после чего в течение многих лет система дорабатывалась с участием Ю.А. Барышева и А.А. Барышева и вновь представлялась, но пока так и осталась опытной. В основе лежит использование автоматики с отдачей полусвободного затвора оригинальной схемы. Импульс отдачи при выстреле «раскладывается» на последовательное приведение в действие частей узла запирания, выстрел производится с выката, в результате уменьшается скорость отката подвижной системы и импульсы удара в крайних положениях. Семейство оружия Барышева включило образцы разного калибра, включая бикалиберное оружие: в одну и ту же ствольную коробку может монтироваться 12,7– или 30-мм ствол и затворы с соответствующими личинками. Так получается 12,7-мм пулемет КПБ-12,7 массой 12,7 кг и 30-мм автоматический гранатомет АГБ-30 массой 15,3 кг, причем оба образца ведут огонь с сошки и имеют магазинное питание.

В начале 1980-х годов произошел очередной всплеск интереса к крупнокалиберным пулеметам — пример тому американская программа 12,7-мм пулемета «Доувер Дэвил», китайский 12,7-мм пулемет Тип 85 и сингапурский CIS MG50, бельгийский 15,5-мм BRG15 MILО. Тогда же, кстати, возродились попытки замены крупнокалиберного пулемета автоматическими пушками калибра 25–30 мм на легких полевых установках — примером тому опытная американская 30-мм пушка ASP-30. Но исполнение артиллерийского комплекса в размерах и массе пулемета при приемлемых баллистических характеристиках, надежности и живучести — задача весьма непростая, и до сих пор крупнокалиберные пулеметы и малокалиберные автоматические пушки занимают различные ниши в системе артиллерийско-стрелкового вооружения.

Использование пулеметов в различных условиях, во всех родах войск и видах вооруженных сил потребовало и различных пулеметных сооружений, развитие которых продолжалось с появлением новых материалов и технологий и новых, более компактных моделей самих пулеметов. Так, например, в выпускавшихся в 1950-е годы железобетонных элементах Т-1, Б-1, Б-2 пулемет (СГМ) ставился перед амбразурой на традиционный стол. Для пулеметов ПК и ПКМ разработан ряд более компактных и быстрее маскируемых сборных сооружений (например, двухамбразурное металлическое СПМ-1, СПМ-2 с металлической башней, многоамбразурное СПС-2М, скрывающееся СПМ-3) с настенным станком для крепления пулемета.

Если мы уже коснулись пулеметных установок, то можно вспомнить и установки, разработанные ЦКИБ СОО по заказам Ракетных войск стратегического назначения для защиты стационарных и подвижных ракетных комплексов: «Охра» (7,62-мм, индекс 15В-94, 1976 г.), «Луч» (12,7-мм, 55-Л-140, 1975 г.), «Канонир», «Тополь» (7,62-мм, ТКБ-0149, 1986 г.), «Тайфун». Для тех же целей использовались башенная установка 7,62-мм пулемета ПКТ от бронетранспортера МТ-ЛБ (ТКБ-01, 1964 г.) и башенная установка 14,5-мм пулемета КПВТ и 7,62-мм ПКТ от БРДМ-2 (ТКБ-020, 1964 г.). Непрерывные боевые действия в различных «горячих точках» бывшего СССР обусловили появление в последние годы новых типов пулеметных и универсальных огневых сооружений для оборудования блокпостов, защиты важных объектов и т. д.

12,7-мм пулемет НСВ-С-12,7 на станке 6Т7 в положении для стрельбы лежа. Пулемет снабжен ночным прицелом и «радиолокационным прицелом» типа «Фара-1»

Несмотря на принятие на вооружение пулемета НСВ-12,7, работы над крупнокалиберными пулеметами продолжались. В частности, в Коврове в 1988 г. были изготовлены опытные образцы крупнокалиберных пулеметов для вооружения вертолетов и боевых машин — аналогов авиационного 12,7-мм пулемета ЯкБ-12,7, танковых 12,7-мм НСВТ-12,7 и 14,5-мм КПВТ.

После распада Советского Союза пришлось решать вопрос производства всех видов оружия и боеприпасов на территории Российской Федерации. Тот же пулемет НСВ-12,7 выпускался в Казахстане (что, кстати, дорого обходилось заказчику закупочные цены на НСВ были едва ли не самыми высокими среди всей системы стрелкового вооружения), и для постановки производства на территории РФ на ковровском заводе им. В.А. Дегтярева началась разработка пулемета «Корд». Реализация практически всех опытно-конструкторских работ и подготовка производства новых образцов задержались на долгое время из-за резкого ухудшения экономической ситуации, отсутствия госзаказа, распада экономических и производственных связей, большой задолженности заказчика перед предприятиями ВПК, ухода с предприятий квалифицированных кадров. Тем не менее в 1998 г. «Корд» смогли поставить на производство.

12,7-мм крупнокалиберный пулемет «Корд» с оптическим прицелом СПП на станке 677

После распада СССР оружие бывшей Советской Армии «расползлось» по территории вновь образовавшихся «суверенных» государств. Так, Армения, по данным, обнародованным Л.Я. Рохлиным, в 1993–1996 гг. получила от РФ 306 пулеметов, включая крупнокалиберные, Азербайджану к августу 1992 г. осталось около 2000 пулеметов. С другой стороны, «суверенные» государства, правительства которых придерживались антироссийских позиций, начали получать оружие из-за рубежа. Грузия в 1997 г. получила крупнокалиберные пулеметы из Чехии, а с приходом к власти проамериканских сил стала получать американское оружие. Среди трофеев, взятых российскими войсками у грузинских частей в августе 2008 г. в ходе боев в Южной Осетии, были, например, американские 7,62-мм единые пулеметы М240. Эстония еще в 1993 г. закупила партию израильского оружия, включая 200 единых пулеметов «Негев» калибра 5,56 мм. Иные «суверенные» государства попытались поставить собственное производство. На Украине, например, «Научно-технический комплекс «Завод точной механики» в г. Каменец-Подольский поставил на производство танковые пулеметы КТ-12,7 и КТ-7,62 — копии советских НСВТ и ПКТ. Они служили для установки на экспортную бронетехнику.

ОПИСАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ОБРАЗЦОВ ПУЛЕМЕТОВ

РУЧНЫЕ ПУЛЕМЕТЫ

Автомат («ручное ружье-пулемет») Федорова

Автоматика оружия работала на основе отдачи ствола с коротким ходом. Запирание канала ствола производилось продольно скользящим затвором с помощью качающихся личинок. Личинки своими цапфами вставлялись в гнезда казенной части ствола и удерживались надевавшейся на ствол обоймой. При движении ствола и затвора назад передние выступы личинок набегали на уступ неподвижного короба и поворачивались, освобождая затвор. Ствол поворачивал рычажный ускоритель, через который сообщал затвору дополнительный импульс движения. Ускоритель служил и стопором ствола. При обратном движении нижние выступы личинок набегали на выступы короба, личинки поднимались в прежнее положение, происходило запирание. Ствол и затвор имели свои возвратные пружины. В затворе монтировались подпружиненный выбрасыватель и под небольшим наклоном — ударник. Рукоятка затвора располагалась с правой стороны. Сверху затвор закрывался подвижной крышкой, призванной уменьшить засорение оружия. Укорочение ствола в сочетании с остроумным решением системы запирания позволило уложить оружие в небольшие габариты и массу — ручное ружье-пулемет Федорова было короче штатной магазинной винтовки и легче имевшихся ружей-пулеметов. Правда, при несменяемом легком стволе оно не могло вести интенсивный огонь. Коробка и казенная часть ствола автомата имели весьма сложные очертания. Питание патронами — из отъемного коробчатого магазина секторной формы с шахматным расположением патронов. Защелка магазина располагалась впереди него.

Схема работы узла запирания «ручного ружья-пулемета» (автомата) Федорова: вверху — канал ствола заперт, внизу — после отпирания канала ствола; 1 — затвор, 2 — ствол, 3 — запирающая личинка, 4 — боевой упор запирающей личинки, 5 — боевой выступ затвора, 6 — передний выступ запирающей личинки, 7 — выступ короба

Ударно-спусковой механизм — куркового типа, с винтовой боевой пружиной, допускал ведение одиночного и автоматического огня, включал отдельные флажковый переводчик и предохранитель. При повороте вперед хвоста переводчика, расположенного позади спускового крючка, спусковой крючок (шептало) при нажатом спусковом крючке оставался опущенным, курок вставал на автоспуск. Затвор при приходе в переднее положение отклонял автоспуск, курок бил по ударнику, происходил выстрел. При прижатом к спусковой скобе хвосте переводчика спусковой крючок после нажатия разъединялся со спусковым рычагом, тот перехватывал курок, для следующего выстрела необходимо было отпустить и снова нажать на спусковой крючок. Автоспуск служил также отражателем стреляной гильзы. Флажковый предохранитель при повороте вниз блокировал спуск. Расположение переводчика и предохранителя внутри спусковой скобы позволяло управлять ими без отрыва стреляющей руки от ложи. Выемка в головке курка служила автоматическим предохранителем при неполном запирании, поскольку курок не достигал ударника до прихода ствола и затвора в крайнее переднее положение.

Схема работы ствольной задержки и ускорителя автомата Федорова: 1 — рычажный ускоритель, 2 — ствольная задержка, 3 — пружина ствольной задержки, 4 — нижний выступ ускорителя, 5 — короб автомата

Первые автоматы имели складной рамочный прицел по типу японского карабина «Арисака», впоследствии замененный секторным. Радиус попаданий лучшей половины пуль на дальности 100 м не превышал 134 мм.

Цельная деревянная ложа имела пистолетный выступ шейки. Металлическая передняя часть цевья предотвращала задержки в работе автоматики из-за коробления ложи при нагреве или намокании. Для лучшего охлаждения ствола в цевье и ствольной накладке выполнялись отверстия. Интересно появление передней рукоятки удержания в виде отростка цевья — в сочетании с портативностью она позволяла вести прицельный огонь на ходу, в то время как имевшиеся ружья-пулеметы могли вести прицельный огонь только с сошки. Конструкция включала 64 детали, включая 10 винтов и 11 пружин.

В начале 1920-х годов Федоров, учтя опыт эксплуатации, совершенствует автомат — введена новая муфта боевой пружины, изменены форма выбрасывателя и форма подавателя магазина, уменьшен диаметр ударника, три прорези прицела заменены одной, мушка получила предохранитель. Для предотвращения сдвоенных выстрелов введен разобщитель спускового механизма. Большие проблемы создавала система питания патронами. Как писал сам Федоров в работе «Проблема допуска» (1933 г.): «75 % правильности, безотказности работы автоматического оружия зависят от надлежащего устройства и надлежащей отладки подающих механизмов». Трудно было обеспечить полную взаимозаменяемость магазинов автоматов, к тому же первое время магазины из-за недостатка стали делали из железа. Поэтому автоматы снабжали индивидуально подогнанными магазинами, а для снаряжения магазина из обоймы в конструкцию ввели пазы в коробе и затворную задержку. Спецификацию изменений Артком утвердил 30 марта 1923 г. Выпущенные автоматы для переделки возвращали на завод.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТА ФЕДОРОВА

Патрон — 6,5×50SR (6,5-мм «арисак»).

Масса оружия без магазина — 4,4 кг.

Масса со снаряженным магазином — 5,336 кг.

Длина оружия без штыка — 1045 мм.

Длина ствола — 520 мм.

Начальная скорость пули — 660 м/с.

Дульная энергия пули — 1960 Дж.

Темп стрельбы — 600 выстр./мин.

Виды огня — одиночный/автоматический.

Боевая скорострельность — 25/75 — 100 выстр./мин.

Длина прицельной линии — 379 мм.

Прицельная дальность — 2100 м (3000 шагов).

Емкость магазина — 25 патронов.

Ручной пулемет обр.1927 г. ДП («Дегтярев, пехотный»)

Автоматика пулемета работала за счет отвода пороховых газов через поперечное отверстие, просверленное в стенке ствола. Ход газового поршня — длинный. Газовая камера — открытая, с патрубком, имела в верхней части отверстие для отвода пороховых газов, в нижней — отверстие для чистки газовых путей. Количество пороховых газов, отводимых на поршень, регулировалось с помощью патрубкового регулятора с двумя газоотводными отверстиями диаметром 3,0 и 4,0 мм. Выдача первых заказов до принятия пулемета на вооружение и доводка системы в процессе серийного производства привели к тому, что в войсках встречались пулеметы, отличающиеся по исполнению деталей и узлов. Так, например, ДП первых партий — еще «нелегального» изготовления (до утверждения полного комплекта чертежей и лекал) — имели газовый регулятор с тремя (диаметром 2,5, 3,0 и 4,0 мм) или четырьмя (2,5, 3,0, 4,0 и 5,0 мм) отверстиями. Пулеметы «локального» изготовления имели регулятор с отверстиями диаметром 2,5, 3,0 и 4,0 мм или — как указано — два отверстия. Основными «рабочими» считались отверстия диаметром 2,5 или 3,0 мм.

7,62-мм ручной пулемет обр. 1927 г. ДП, дисковый магазин к нему и коробка для переноски магазинов

Схема работы автоматики и узла запирания ручного пулемета ДП. Сверху вниз: подвижные части в переднем положении (момент выстрела), подвижные части в крайнем заднем положении, запертое положение затвора, открытое положение затвора; 3 — газовая камера, 9 — затворная рама, 10 — шток, 12 — возвратная пружина, 14 — газовый поршень, 16 — затвор, 16а — боевые упоры, 18 — ударник

Ведущим звеном автоматики служила затворная рама, соединявшая все части подвижной системы. Жестко связанный с затворной рамой шток (стержень) поршня с надетой на него возвратно-боевой пружиной помещался в направляющей трубке под стволом. Сам газовый поршень навинчивался на передний конец штока и служил передним упором возвратно-боевой пружины. В переднем положении газовый поршень своим раструбом надвигался на патрубок регулятора газовой камеры. Затвор пулемета состоял из остова, боевых упоров, ударника с бойком и выбрасывателя с пружиной. Запирание канала ствола производилось с помощью двух боевых упоров, шарнирно укрепленных по бокам остова затвора и разводимых в стороны уширенной задней частью ударника. В задней части затворной рамы имелась стойка с вырезом для ударника и фигурный паз, осуществлявший сведение боевых выступов затвора, справа снизу — рукоятка перезаряжания. Плоская, с малыми поперечными размерами затворная рама, служившая к тому же нижней крышкой ствольной коробки, компактное размещение на раме затворного узла обеспечили существенное уменьшение размеров и массы всего пулемета.

Разрез пулемета ДП: 1 — ствол, 2 — мушка с основанием и предохранителем, 3 — кожух ствола, 4 — магазин, 5 — прицел, 6 — защелка магазина, 7 — ствольная коробка, 8 — приклад, 9 — масленка, 10 — предохранитель, 11 — спусковой крючок, 12 — спусковая рама, 13 — ударник, 14 — затвор, 15 — затворная рама, 16 — выбрасыватель, 17 — возвратно-боевая пружина, 18 — направляющая трубка, 19 — газовый поршень, 20 — газовая камера, 21 — гайка газового регулятора

Ударно-спусковой механизм допускал ведение только автоматического огня. Спусковой механизм монтировался в спусковой раме и включал спусковой крючок с осью и пружиной, спусковой рычаг с шепталом, автоматический предохранитель с осью и пружиной. Предохранитель блокировал спусковой крючок, подпирая его сзади, и выключался при полном охвате шейки приклада ладонью. Спусковая рама вставлялась в вертикальные пазы ствольной коробки и фиксировалась соединительным винтом.

Отъемный дисковый магазин крепился сверху ствольной коробки. Конструкция магазина включала верхний и нижний диски, соединенные винтом оси, и улиткообразную («часового» типа) спиральную пружину с задержкой. Нижний диск служил дном магазина. Патроны размещались в магазине по радиусу вершинкой пули к центру. Усилием пружины, закручиваемой при снаряжении магазина, верхний диск вращался относительно нижнего, при этом два ряда зубьев на внутренней поверхности верхнего диска, удерживая патроны, продвигали их к окну приемника на нижнем диске. С помощью изогнутого лотка, смонтированного на неподвижном нижнем диске, очередной патрон подавался в окно приемника. Магазин такой конструкции был разработан ранее для авиационного пулемета Федорова (Федорова — Дегтярева). Первоначально требования к ручному пулемету предполагали емкость системы питания в 50 патронов, но поскольку дисковый «магазин Федорова» на пятьдесят 6,5-мм патронов уже был готов к производству, решили сохранить его базовые размеры, уменьшив емкость до сорока девяти 7,62-мм патронов. Надо сказать, что конструкция дискового магазина с радиальным размещением патронов во многом решала проблему надежности системы питания при винтовочном патроне с выступающей закраиной гильзы. Вскоре, однако, емкость магазина уменьшили до 47 патронов — силы пружины не хватало для подачи последних патронов. Кольцевые ребра жесткости и радиальные выштамповки дисков магазина должны были уменьшить их погиб при ударах и сотрясениях и уменьшить вероятность «заедания» магазина. Подпружиненная защелка магазина монтировалась в колодке прицела. Окно приемника ствольной коробки на марше прикрывалось щитиком, сдвигаемым вперед перед установкой магазина. Для снаряжения магазина служил специальный прибор ПСМ. С помощью специального приспособления можно было использовать для снаряжения магазина ДП и машинку Ракова.

Как и в большинстве пулеметов, рассчитанных на интенсивную стрельбу очередями и значительный разогрев ствола, выстрел производился с заднего шептала. Перед первым выстрелом затворная рама с затвором находилась в заднем положении и удерживалась за боевой взвод шепталом, а возвратно-боевая пружина была сжата. При нажатии на спусковой крючок спусковой рычаг опускался, затворная рама срывалась с шептала и шла вперед, толкая своей вертикальной стойкой ударник и затвор. Затвор захватывал патрон из приемника, досылал его в патронник и упирался в пенек ствола. При дальнейшем движении затворной рамы ударник своей уширенной частью раздвигал боевые упоры, опорные плоскости которых входили в боевые упоры ствольной коробки — эта схема запирания напоминала опытную шведскую автоматическую винтовку Чельмана, испытывавшуюся в России в 1910 г. (хотя там запирание по «схеме Фриберга — Чельмана» сочеталось с автоматикой на основе отдачи ствола с коротким ходом). После запирания затворная рама и ударник двигались еще вперед, боек ударника достигал капсюля патрона, разбивал его, и происходил выстрел. После прохождения пулей газоотводного отверстия пороховые газы попадали в газовую камеру, ударяли в поршень и отбрасывали его вместе с затворной рамой назад. После прохождения рамой примерно 8 мм ударник освобождал боевые упоры, далее скосы фигурного выема рамы сводили упоры, на пути где-то 12 мм происходило отпирание канала ствола, затворная рама подхватывала затвор и отводила его назад. При этом выбрасыватель извлекал стреляную гильзу за закраину ее дна, гильза ударялась о носик подпружиненного отражателя и выбрасывалась через нижнее окно затворной рамы вниз. Полный ход затворной рамы составлял 149 мм (затвора — 136 мм), после чего она ударялась о спусковую раму и под действием возвратно-боевой пружины шла вперед. Если спусковой крючок оставался нажатым, цикл автоматики повторялся, если крючок был отпущен, затворная рама своим боевым взводом вставала на шептало. При этом пулемет оставался готовым к следующему выстрелу — при одном только автоматическом предохранителе спуска это создавало опасность непроизвольного выстрела при перебегании с заряженным пулеметом. Неслучайно наставления требовали заряжать пулемет только после занятия позиции для стрельбы.

Пулемет имел секторный прицел с высокой колодкой, укрепленной на ствольной коробке, и планкой, насеченной до 1500 м, и мушку с предохранителем, вставлявшуюся в паз на выступе кожуха ствола. Защелка магазина служила также защитными «ушками» для прицела. Перфорированный трубчатый кожух ствола, защищавший ствол от ударов, а стрелка — от ожогов, напоминал кожух ручного пулемета «Мадсен». Деревянный приклад, крепившийся шурупами к спусковой раме, также был выполнен по типу «Мадсен», имел полупистолетный выступ шейки и верхний гребень для лучшей постановки головы пулеметчика. Длина приклада от затылка до спускового крючка — 360 мм, ширина приклада — 42 мм. В прикладе помещалась масленка. В уширенной нижней части приклада ДП рассверливался вертикальный канал для задней выдвижной опоры, однако серийные пулеметы выпускались без такой опоры, и впоследствии канал в прикладе не выполнялся. Сошка крепилась на кожухе ствола откидным хомутиком с винтом-барашком, ноги сошки снабжались сошниками и башмаками.

Стоит отметить, что ряд конструктивных решений в конструкции Дегтярева был выполнен под явным влиянием тщательно изученных в России ручных пулеметов «Гочкис», «Льюис» и «Мадсен» (Ковровский завод имел полные комплекты чертежей и готовые образцы «Мадсен», пулеметы «Льюис» ремонтировались здесь в годы Гражданской войны). Однако в целом это была новая и оригинальная конструкция. Общее число деталей пулемета (без магазина) — 68, из них 10 винтов и 4 винтовые пружины: для сравнения — германский ручной пулемет «Дрейзе» состоял из 96 деталей, американский «Браунинг» BAR модели 1922 г. — 125, чешский ZB-26 — 143. Использование затворной рамы в качестве нижней крышки ствольной коробки и применение принципа многофункциональности к ряду других деталей позволили намного сократить размеры и массу конструкции. К достоинствам ДП относилась и простота его разборки, при этом пулемет разбирался на крупные части, а главные детали отделялись с извлечением затворной рамы. В принадлежность к ДП входили разборный шомпол, две выколотки, ершик, ключ-отвертка, протирка, прибор для прочистки газовых путей, извлекатель для оторванных дулец гильз (разрыв гильз в патроннике долго преследовал пулеметы системы Дегтярева). Запасные стволы — по два на пулемет — поставлялись в специальных ящиках. Для хранения и переноски пулемета имелся брезентовый чехол. Помощник пулеметчика переносил магазины в специальной железной коробке на 3 диска или в брезентовой сумке.

Огонь велся «нормальными» очередями по 4–6 выстрелов или короткими по 2–3 (кучность стрельбы короткими очередями была лучше), ведение длительного автоматического огня допускалось в крайних случаях. Опытные пулеметчики могли вести прицельный огонь и одиночными выстрелами. Для стрельбы холостыми патронами служила дульная втулка с диаметром выходного отверстия 4 мм и специальный магазин с окном под холостые патроны (зарядить боевыми патронами было невозможно).

В коннице для перевозки ДП служил седельный вьюк ВД. Для стрельбы по воздушным целям могла использоваться та же зенитная тренога обр. 1928 г., что и для пулемета «Максим». Были разработаны специальные мотоциклетные установки: на мотоцикле М-72, например, это была простая поворотная рама, шарнирно крепившаяся на коляске мотоцикла, коробки с дисками и запасными частями крепились на багажнике и между мотоциклом и коляской, крепление ДП допускало зенитную стрельбу с колена без снятия его с коляски. На мотоцикле ТИЗ-АМ-600 на специальном кронштейне над рулем крепился пулемет ДТ. В начале 1930-х годов в опытном порядке прорабатывали также установку ДТ на легковые автомобили.

Пулемет ДП быстро завоевал популярность, удачно для своего времени сочетая маневренность с «мощностью» огня. После установки производства оказалось, что на изготовление ДП требовалось в 1,5 раза меньше времени, чем на большинство иностранных образцов, в 2 раза меньше локальных обмеров и переходов, чем на револьвер, и в три с лишним раза меньше, чем на винтовку. Сказалось взятое отечественными оружейниками направление на увеличение технологичности оружия. Однако вместе с явными достоинствами он обладал и рядом недостатков, проявлявшихся в процессе эксплуатации в войсках. Прежде всего это касалось громоздкости дискового магазина и мешкотности его снаряжения. Магазин имел большую массу — 1,8 кг. Для сравнения — двухрядный дисковый магазин пулемета «Льюис» с корпусом из легкого сплава при такой же емкости был вдвое легче (0,875 кг, хотя он не содержал механизма подачи). К тому же магазин диаметром 265 мм создавал ряд неудобств при переноске пулемета в бою. По израсходовании части патронов взаимное движение дисков и патронов при передвижениях пулеметчика создавали заметный шум. Быстрое ослабление пружины приводило к тому, что последние патроны оставались в магазине — из-за этого расчеты иногда предпочитали снаряжать магазин не полностью.

Быстрая замена разгоряченного ствола осложнялась отсутствием на нем рукоятки и необходимостью отделять сошку. Замена ствола занимала 20–30 секунд даже у тренированного расчета в благоприятных условиях. Открытая газовая камера, расположенная под стволом, с одной стороны, предотвращала скапливание нагара в газоотводном узле, а с другой — вместе с открытой затворной рамой — повышала чувствительность к засорению на песчаных и пыльных грунтах. Свинчивание со штока газового поршня и засорение его раструба вызывали недоход подвижных частей в крайнее переднее положение. Существенной проблемой была быстрая осадка возвратно-боевой пружины из-за ее нагрева — пружина располагалась под стволом довольно близко к нему. Характерно, что возвратно-боевая пружина включалась даже в индивидуальный комплект ЗИП пулемета (был еще и полковой комплект ЗИП).

Пулеметы ДП еще использовались армией Северной Кореи и китайскими добровольцами во время Корейской войны, и некоторые становились трофеем американских интервентов

Способ крепления сошки и антабок был малонадежным и создавал дополнительные цепляющие детали, снижавшие удобство переноски пулемета. Неудобной была и работа с газовым регулятором — для его перестановки нужно было вынуть шплинт, отвернуть гайку, осадить регулятор назад, повернуть и снова закрепить. В целом, однако, «Дегтярь» оказался достаточно надежным оружием, что признавали и противники.

В ходе Великой Отечественной войны пришлось уменьшить нормы ЗИП к пулемету ДП — вместо положенных до войны 22 дисков к каждому пулемету теперь давали 12.

Порядок разряжания ДП

Оттянуть рукоятку заряжания назад до постановки затворной рамы на боевой взвод (после стрельбы подвижная система всегда остается в заднем положении). Оттянуть защелку магазина, снять магазин, осмотреть патронник и убедиться в отсутствии в нем патрона. Нажав предохранитель и спусковой крючок, послать подвижную систему вперед.

Порядок неполной разборки ДП

Поставить пулемет на сошку и разрядить.

Отделить ствол, для чего: отвести. затворную раму за рукоятку перезаряжания назад, нажать до отказа замыкатель ствола (либо — в пулеметах более ранних выпусков — повернуть замыкатель головкой назад до заскока соска в выемку на стенке короба), вложить снизу ключ в пазы дульной части ствола и повернуть ключ кверху, затем, пошатывая, вытянуть ствол вперед. Отпустив замыкатель, осторожно вынуть ствол из кожуха, нажав предохранитель и спусковой крючок, подать затворную раму в переднее положение.

Освободить соединительную муфту, для чего: отвести рукоятку перезаряжания (рукоятку затворной рамы) немного назад, поставить ребром ключ-отвертку между задним обрезом соединительной муфты и передним краем рамы; правой рукой подать рукоятку затворной рамы вперед, а левой повернуть хвост соединительной муфты, освободив ее.

Отделить спусковую раму с прикладом, для чего: удерживая пулемет одной рукой за шейку приклада, другой рукой вывинтить соединительный винт спусковой рамы и вынуть его; поддерживая ствольную коробку, легким ударом рукой сверху по прикладу отделить спусковую раму с прикладом.

Отделить затворную раму с затвором, для чего: отвести рукоятку затворной рамы назад, извлечь затворную раму с затвором из ствольной коробки.

Отделить затвор от затворной рамы, взяв затвор за задний конец и подняв его вверх.

Разобрать затвор, вынув ударник и боевые упоры.

Отделить газовый поршень, возвратно-боевую пружину и соединительную муфту, для чего: поставить затворную раму отвесно, нажав на возвратно-боевую пружину вниз, свинтить газовый поршень, предварительно сдвинув его с места ключом; отделить поршень, затем снять возвратно-боевую пружину и соединительную муфту.

Отделить пламегаситель, для чего: поставить ствол отвесно, свинтить и отделить пламегаситель, предварительно сдвинув его ключом.

Отделить газовый регулятор, для чего: при помощи выколотки вынуть разрезную чеку гайки; после чего отвернуть гайку ключом и снять регулятор.

Отделить сошку, для чего: поддерживая кожух, освободить барашек и вывести винт из выреза откидной части хомутика, откинуть верхнюю часть хомута и отделить сошки.

Сборку производить в обратном порядке.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДП

Патрон — 7,62×54R (7,62-мм обр. 1908 г.).

Масса пулемета без патронов — 7,77 кг (без сошки), 8,5 кг (с сошкой).

Масса ствола — 2,0 кг.

Масса сошки — 0,73 кг.

Длина пулемета — 1272 мм (с пламегасителем), 1147 мм (без пламегасителя).

Длина ствола — 605 мм.

Длина нарезной части ствола — 527 мм.

Число нарезов — 4.

Тип нарезов — правосторонние, прямоугольные.

Длина хода нарезов — 240 мм.

Начальная скорость пули — 840 м/с (легкая пуля обр. 1908 г.).

Прицельная дальность — 1500 м.

Дальность прямого выстрела по грудной фигуре (высотой 50 см) — 375 м, по бегущей фигуре (150 см) — 640 м.

Дальность убойного действия пули — 2500 м.

Предельная дальность полета пули — 3800 м.

Длина прицельной линии (наибольшая) — 616,6 мм.

Цена деления прицела — 50 м.

Темп стрельбы — 600 выстр./мин.

Боевая скорострельность — 100–150 выстр./мин.

Питание — дисковый магазин емкостью 47 патронов.

Масса магазина с патронами — 2,6–2,85 кг.

Высота линии огня — 345–354 мм.

Расчет — 2 человека.

Показатели кучности стрельбы ДП. Сердцевина рассеивания:

— при стрельбе очередями по 4–6 выстрелов на дальности 100 м — 17 см по высоте и ширине, на 200 м — 35 см × 35 см, на 500 м — 85×85 см, на 800 м — 160×125 см, на 1000 м — 210×185 см;

— при стрельбе короткими очередями по 2–3 выстрела — на дальности 500 м — 65×65 см, на 1000 м — 165×140 см.

Пулеметы ДА и ДТ

Авиационный пулемет ДА, поступивший на вооружение ВВС РККА в 1928 г. и предназначенный для использования на подвижных авиационных установках, отличался от базового ДП трехрядным (трехъярусным) дисковым магазином на 65 патронов, пистолетной рукояткой, новыми прицельными приспособлениями. К передней части ствольной коробки ДА привинчивалась планшайба, в нижней части которой прикреплен шкворень с изогнутым вертлюгом для крепления на установке, вместо приклада устанавливались насеченные деревянные задняя рукоятка и пистолетная рукоятка управления. Спереди сверху крепилась втулка с кольцевым прицелом, на резьбу в дульной части ствола крепилась втулка со стойкой для флюгер-мушки. В связи со снятием кожуха и установкой планшайбы изменилось крепление направляющей трубки газового поршня. Магазин сверху имел ременную ручку для удобства и быстроты замены. Для обеспечения стрельбы в ограниченном объеме и предотвращения попадания стреляных гильз в механизмы самолета снизу на ствольной коробке крепился холщовый мешок-гильзоулавливатель с проволочным каркасом и нижней застежкой. Заметим, что для поиска наилучшей конфигурации каркаса, обеспечивающей надежное удаление гильз из ствольной коробки без их заклинивания, была применена ускоренная киносъемка. Изучение работы оружия и полета пуль с помощью ускоренной съемки практиковалось в разных странах уже в начале ХХ века, но в отечественной практике это был один из первых случаев. Масса ДА без магазина — 7,1 кг, длина от дульного среза до края задней рукоятки — 940 мм, масса магазина без патронов — 1,73 кг.

Пулемет ДА, магазин в разрезе

В 1930 г. на вооружение поступила спаренная турельная установка ДА-2. На каждом пулемете установки ДА-2 планшайба в передней части ствольной коробки заменена муфтой переднего крепления. Боковые приливы муфт служили для крепления на установке, нижние — для удержания трубки газового поршня. Заднее крепление пулеметов на установке осуществлялось стяжными болтами, проходившими через отверстия в задних приливах ствольных коробок. Крючок общего спуска монтировался в дополнительной спусковой скобе на пистолетной рукоятке правого пулемета, спусковая тяга крепилась к отверстиям спусковых скоб и состояла из соединительного валика и регулировочного штока. На левом пулемете рукоятку затворной рамы и флажок предохранителя перенесли на левую сторону, а на его стволе крепился кронштейн для флюгер-мушки. Поскольку отдача спаренных пулеметов была весьма чувствительная для стрелка и установки, пулеметы снабдили дульными тормозами активного типа в форме своеобразных парашютиков, специальный диск позади дульного тормоза защищал установку и стрелка от волны газов, образуемой дульным тормозом — впоследствии тормоз такой же схемы будет ставиться на крупнокалиберный ДШК. С турелью пулеметы соединялись через шкворень. Установка снабжалась плечевым упором (до 1932 г. — грудным упором) и подбородником. Масса ДА-2 с флюгер-мушкой и снаряженными магазинами составляла 25 кг, длина — 1140 мм, ширина — 300 мм при расстоянии между осями каналов стволов пулеметов 193±1 мм.

С началом Великой Отечественной войны устаревшие и уже снятые с самолетов пулеметы ДА-2 нашли новое применение и в качестве зенитных для борьбы с низколетящими самолетами. Для этого пулеметы ДА и ДА-2 могли устанавливаться через шкворень на зенитную треногу обр. 1928 г. — такие установки применялись, в частности, в 1941 г. под Ленинградом. Флюгер-мушка заменялась кольцевым передним визиром от зенитного пулеметного прицела. Кроме того, установками ДА-2 вооружали легкие ночные бомбардировщики У-2 (По-2).

Танковый пулемет ДТ («Дегтярева, танковый», именуется также «танковый пулемет обр. 1929 г.») не имел кожуха ствола. Сам ствол отличался дополнительной обточкой ребер. Пулемет имел выдвижной металлический приклад, включавший две тяги и плечевой упор со складной плечевой опорой, пистолетную рукоятку управления, двухрядный дисковый магазин на 63 патрона, гильзоулавливатель. Защелка магазина была изменена по сравнению с ДП. Пистолетная рукоятка и предохранитель были аналогичны ДА. Флажковый предохранитель выполнялся в виде чеки со скошенной осью, флажок располагался справа над спусковой скобой, его переднее положение соответствовало состоянию «предохранитель», заднее — «огонь». Прицел — стоечный диоптрический. Диоптр выполнялся на особом вертикальном движке и с помощью подпружиненных защелок мог устанавливаться в нескольких фиксированных положениях, соответствующих дальностям 400–600 — 800 и 1000 м. Прицел имел регулировочный винт для пристрелки. Мушки сам пулемет не имел — она крепилась в переднем диске шаровой установки. ДТ мог сниматься с установки и использоваться вне машины, для чего к пулемету придавалась отъемная сошка и кронштейн с мушкой — и то и другое крепилось на планшайбу пулемета. Масса пулемета ДТ с магазином — 10,25 кг, длина — 1138 мм, боевая скорострельность — 100 выстр./мин, длина прицельной линии в шаровой установке — 431 мм, на сошке — 428 мм.

Пулемет ДТ, магазин в разрезе: 1 — приклад, 2 — защелка приклада, 3 — вкладыш, 4 — шайба, 5 — 10 — диоптрический прицел

Кроме шаровой установки ДТ использовался также в качестве спаренного с танковой пушкой или крупнокалиберным пулеметом — и тогда монтировался в одной маске с ними — или на специальной зенитной танковой установке. Во время Великой Отечественной войны ДТ ставился также на боевые аэросани.

Во время войны ДТ нередко использовался в качестве ручного не только танкистами — его боевая скорострельность, почти вдвое большая, чем у ДП (благодаря емкости магазина), в сочетании с компактностью нравились пехотинцам и десантникам. Хотя по эргономике он уступал ДП и имел меньшую длину прицельной линии.

Вскоре после Великой Отечественной войны на смену ДТ пришел танковый пулемет СГМТ, созданный на основе станкового.

Ручной пулемет ДПМ и танковый пулемет ДТМ

14 октября 1944 г. решением ГКО были утверждены изменения в конструкции ручного и танкового пулеметов, предложенные и реализованные А.Г. Беляевым, А.И. Скворцовым при участии А.А. Дубынина и П.П. Полякова, на вооружение были приняты пулеметы ДПМ («Дегтярева, пехотный, модернизированный») и ДТМ («Дегтярев танковый, модернизированный»).

Одной из главных проблем пулемета ДП была быстрая осадка расположенной под стволом возвратно-боевой пружины из-за ее интенсивного нагрева и потеря ею своих качеств. И значительная часть изменения конструкции была связана именно с переносом возвратно-боевой пружины. Одновременно делали удобнее обращение с пулеметом.

ДПМ имел следующие существенные отличия:

— возвратно-боевая пружина перенесена из-под ствола в заднюю часть ствольной коробки. Для ее установки на хвост ударника надевался трубчатый стержень, а в затыльник вставлялась направляющая трубка, выступавшая наружу над шейкой приклада. Трубка возвратно-боевой пружиной сухарно соединялась со стойкой спусковой рамы и фиксировалась защелкой. В соответствии с этим исключили соединительную муфту, а шток изготавливался в виде единой детали с поршнем. Аналогичные изменения были введены и в танковый ДТ (ДТМ), что позволило проводить его разборку и устранять мелкие неисправности без извлечения пулемета из шаровой установки;

— установлена пистолетная рукоятка управления в виде откоса, приваренного к спусковой скобе, и двух деревянных щек, прикрепленных к нему винтами;

— соответственно упрощена форма приклада;

— вместо автоматического предохранителя на ручном пулемете был введен неавтоматический флажковый по типу ДТ — скошенная ось его чеки помещалась под спусковым рычагом и блокировала его при переднем положении флажка. Такой предохранитель был надежнее, поскольку действовал непосредственно на шептало, сделал более безопасным ношение заряженного пулемета;

— в выбрасывающем механизме пластинчатую пружину сменила винтовая цилиндрическая. Выбрасыватель, подобный выбрасывателю станкового пулемета СГ, монтировался в гнезде затвора и удерживался от выпадения штифтом, служившим также его осью;

— упрочнены затвор, отражатель и соединительный винт приклада;

— на остове затвора выполнен паз для отражателя по всей длине гребня, изменилось гнездо для выбрасывателя, в прицельной колодке появились вырезы под цапфы отражателя;

— небольшие изменения внесены в спусковой механизм;

— складная сошка стала неотъемной, а шарниры ее крепления перенесены выше относительно оси канала ствола и несколько назад. На верхней части кожуха ствола устанавливался хомут из двух сваренных пластин, образующих проушины, к которым винтами крепились ноги сошек. Сошка стала прочнее, а для замены ствола не требовалось ее отделять, повысилась устойчивость пулемета при стрельбе;

— соответственно переносу возвратно-боевой пружины и изменению сошки изменился и кожух ствола;

— уменьшилась масса пулемета;

— ствол пулемета ДПМ отличался более глубокой выемкой на пеньке — в соответствии с изменением выбрасывателя.

Ствол от ДПМ можно было ставить на ДП, но запасной ствол от ДП к ДПМ не подходил — из-за меньшей выемки на пеньке. Изменился и порядок разборки пулемета: теперь после отделения ствола необходимо было отделить затыльник (направляющую трубку) с возвратно-боевой пружиной, для чего отжать защелку затыльника, повернуть затыльник защелкой вверх и, постепенно ослабляя давление пружины, отнять затыльник и возвратно-боевую пружину. В результате конструктивных и технологических изменений масса пулемета возросла на 0,3 кг.

По ходу работ предлагался вариант модернизированного пулемета ДП и с выдвижным прикладом по типу ДТ, но остановились все же на постоянном деревянном прикладе, как более удобном и надежном. В то же время предлагалось снабдить ДТМ утяжеленным стволом с продольными долами по типу опытного ДС-42, но и от этого отказались.

Модернизированный танковый пулемет ДТМ был принят тогда же 14 октября 1944 г. Часть слабонагруженных деталей — например, выдвижной приклад танкового пулемета — для удешевления стали выполнять холодной штамповкой. Вообще ДТМ продержался недолго — его выпуск прекратился 1 января 1945 г.

Кроме СССР пулеметы ДП и ДПМ состояли на вооружении армий ГДР, Вьетнама, КНР, КНДР, Кубы, МНР, Польши, Сейшел, Сомали. В Китае пулемет ДПМ по советской лицензии выпускался под обозначением «Тип 53», этот вариант применялся также во Вьетнаме, состоит на вооружении в Албании. «Дегтяри» проявлялись иногда неожиданно — например, турецкие войска захватывали пулеметы ДТ у киприотов. Запасы ДП и ДПМ, оставшиеся на складах, «всплыли» в конце 80-х — начале 90-х годов ХХ века в ходе постперестроечных военных конфликтов на территории СССР. Воевали эти пулеметы и в Югославии в конце ХХ — начале XXI века.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДПМ

Патрон — 7,62×54R (7,62-мм обр.1908 г.).

Масса пулемета с сошкой и неснаряженным магазином — 10,9 кг.

Длина пулемета — 1272 мм (с пламегасителем).

Длина ствола — 605 мм.

Число нарезов — 4.

Тип нарезов — правосторонние, прямоугольные.

Длина хода нарезов — 240 мм.

Начальная скорость пули — 840 м/с (легкая пуля обр. 1908 г.).

Прицельная дальность — 1500 м.

Дальность прямого выстрела по грудной фигуре (высотой 50 см) — 420 м, по бегущей фигуре (150 см) — 640 м.

Дальность убойного действия пули — 2500 м.

Предельная дальность полета пули — 3800 м.

Темп стрельбы — б00 выстр./мин.

Боевая скорострельность — 80 выстр./мин.

Питание — дисковый магазин емкостью 47 патронов.

Масса магазина с патронами — 2,6–2,85 кг.

Расчет — 2 человека.

Ротный пулемет обр.1946 г. (РП-46)

Хотя этот пулемет представляет собой, скорее, «переходный период» от традиционного станкового пулемета к единому, в силу происхождения (на основе пулемета ДПМ) и особенностей применения (огонь только с сошки) его стоит рассмотреть в этом разделе.

Громоздкость и большой мертвый вес дискового магазина пулемета ДП вызывали неоднократные попытки заменить его ленточным питанием как до начала Великой Отечественной войны, так и в ходе ее. К тому же ленточное питание при сменном стволе позволяло достичь большей интенсивности огня в короткие промежутки времени и тем самым заполнить разрыв между возможностями много и станкового пулеметов. Работы продолжались и в ходе войны. В мае 1944 г. прошли испытания пулемета ДП и еще не принятого на вооружение модернизированного ДПМ, которые снабдили приемником, разработанным А.А. Дубыниным и П.П. Поляковым под руководством конструктора А.И. Шилина и с участием слесаря-отладчика В.Д. Лобанова. И 24 мая 1946 г. на вооружение был принят «7,62-мм ротный пулемет обр. 1946 г. (РП-46)» с этим вариантом приемника.

7,62-мм ротный пулемет РП-46 с металлической патронной лентой

Детали и сборки пулемета РП-46: 1 — приклад, 2 — спусковой крючок, 3 — предохранитель, 4 — шептало, 5 — спусковая рама с затыльником, 6 — боевые упоры, 7 — затвор, 8 — пламегаситель, 9 и 10 — газовый регулятор и камера, 11 — ствол, 12 — мушка с основанием, 13 — ручка пулемета, 14, 16 и 17 — крышка, корпус и основание приемника, 15 — фиксирующие пальцы, 18 — крышка, 19 — упор, 20 и 22 — движок и ползун подачи, 21 — подающий палец, 23 — прицел, 24 — ствольная коробка, 25 — направляющая трубка, 26 — затворная рама, 27 и 31 — замыкатель и кожух ствола, 28 — рукоятка перезаряжания, 29 — возвратно-боевая пружина, 30 — ударник, 32 — передняя антабка

Пулемет РП-46 состоял из следующих основных частей: ствол с газовой камерой и пламегасителем; ствольная коробка с кожухом ствола и сошкой; затворная рама с газовым поршнем; затвор; спусковая рама с прикладом, пистолетной рукояткой управления; спусковой механизм; возвратно-боевая пружина с трубкой; механизм подачи; прицельные приспособления. Для возможности ведения огня длинными очередями ствол был утяжелен. На дульной части ствола имелись резьба для крепления пламегасителя и срезы для ключа-отвертки, в ствольной коробке ствол крепился секторными выступами на казенной части и фиксировался замыкателем, головка которого входила в выемку на поверхности ствола. Новый ствол, необходимость привода в действие механизма подачи ленты, а также усилия для подачи патрона из ленты потребовали изменить конструкцию газоотводного узла. Расположенная под стволом газовая камера с патрубком имела поперечное отверстие, в которое вставлялся регулятор. Регулятор имел три канавки, различные по ширине. Совмещая с газоотводным отверстием ту или другую канавку, можно было менять подачу отводимых из канала ствола пороховых газов на поршень. При этом зуб фиксатора регулятора указывал размер канавки, на которой ведется стрельба. Нормально стрельба производилась на делении регулятора «1», при сильном загрязнении и неполном отходе подвижной системы — на делении «2», при затрудненных условиях (низкие температуры, сильное запыление) — на делении «3». Причем для перестановки с деления «2» или «3» на «1» нужно было выбить фиксатор из газовой камеры влево и вставить обратно с правой стороны. Газовый поршень не надвигался на патрубок газовой камеры, как в ДПМ, а входил в него, при этом для лучшей обтюрации поршень снабжался кольцевыми выточками. В остальном конструкция, компоновка и органы управления пулемета были аналогичны базовому ДПМ. Соответственно были аналогичны работа автоматики, узла запирания, спускового и ударного механизмов пулемета. Длина «пути сведения боевых упоров» — длина отхода затворной рамы назад до сведения боевых упоров и отпирания канала ствола — составляла 10–15 мм. Спусковой механизм снабжался флажковым неавтоматическим предохранителем, блокировавшим спусковой рычаг при затворной раме на боевом взводе, переднее положение флажка соответствовало положению «предохранитель», заднее — «огонь».

Для передвижения ленты с патронами и подачи патронов в процессе стрельбы служил механизм подачи (приемник), состоявший из корпуса с рукояткой для переноски, основания приемника, движка подачи, горловины с лотком, ползуна с подавателем, подающего и фиксирующего пальцев подачи, крышки приемника и оси крышки с пружиной. Детали приемника изготавливались методом холодной штамповки, а это, в сочетании с использованием отработанной системы пулемета Дегтярева, удешевляло производство ротного пулемета. Механизм подачи ленты приводился в движение от рукоятки перезаряжания (рукоятки затворной рамы) при ее движении — подобный принцип был использован и в приемнике Шпагина, но теперь движение рукоятки передавалось приемнику не через качающийся рычаг, а через специальную подвижную деталь (движок), сцеплявшуюся своей вилкой с рукояткой затворной рамы. Непосредственно передвижение ленты производил ползун, смещавшийся в поперечном направлении и снабженный подпружиненным подавателем и роликом. Лента — металлическая звеньевая, с замкнутым звеном, звенья соединялись с помощью соединительных пружин, а к концам ленты крепились наконечники. Направление подачи — справа, для направления ленты служил специальный лоток. Защелка крышки приемника располагалась аналогично защелке магазина на ДП и ДПМ.

Для заряжания пулемета нужно было: рукоятку для переноски пулемета повернуть влево, оттянуть защелку приемника и открыть его крышку; вложить снаряженную ленту в горловину приемника так, чтобы первый патрон закраиной гильзы зашел за зацепы извлекателя движка; закрыть крышку приемника; отвести за рукоятку перезаряжания затворную раму назад до отказа, поставив ее на боевой взвод. При этом рукоятка затворной рамы отводила назад движок, тот своими зацепами извлекал патрон из ленты назад, после чего патрон под действием гребня подачи и рычага подачи опускался в пустотелый выступ основания приемника, оказываясь на линии досылания. Одновременно криволинейный паз движка, взаимодействуя с роликом ползуна, смещал ползун влево, и подаватель ползуна перемещал патронную ленту на одно звено влево, устанавливая очередной патрон в приемном окне в положение для захвата его зацепами движка. При нажатии пулеметчиком на спусковой крючок шептало спускового рычага выходило из-под боевого взвода затворной рамы, затворная рама вместе с затвором под действием возвратно-боевой пружины шла вперед. При этом досылатель затвора выталкивал патрон из пустотелого выступа основания приемника и досылал его в патронник. Рукоятка затворной рамы продвигала вперед движок, который своим криволинейным пазом давил на ролик ползуна, заставляя ползун перемещаться вправо, и подаватель ползуна заскакивал за следующее звено ленты. Зацепы движка при приходе в крайнее переднее положение заскакивали за закраину гильзы очередного патрона в ленте. При стрельбе работа системы питания (извлечение очередного патрона из звена ленты, его снижение на линию досылания, продвижение ленты на одно звено влево, досылание патрона в патронник ствола) повторяла описанную последовательность. По израсходовании всех патронов в ленте и нажатом спусковом крючке затворная рама с затвором оставались в крайнем переднем положении.

Огонь из пулемета рекомендовалось вести короткими (до 5 выстрелов) и длинными (до 15 выстрелов) очередями. Скорострельность достигала 200–250 выстр./мин, что было сопоставимо со станковым пулеметом и втрое превосходило боевую скорострельность ДПМ. Ведение напряженного огня без замены или охлаждения ствола допускалось до 500 выстрелов. Планка секторного прицела была насечена от 100 до 1500 м через 100 м. Мушка ввинчивалась в предохранитель и могла смещаться вправо или влево при приведении пулемета к нормальному бою.

В комплект пулемета входили патронные коробки с лентами на 200 и на 250 патронов, а также принадлежность, ремень, чехол и запасной ствол.

Кроме стрелковых (мотострелковых) подразделений РП-46 в качестве вспомогательного оружия самообороны включался и в комплекс вооружения легких бронемашин — например, авиадесантной АСУ-57. Отрабатывалось его крепление на коляске мотоцикла М-72 (позже появилась мотоциклетная установка пулемета РПД).

Сочетание уже отработанной в производстве системы с приемником, собиравшимся из холодноштампованных деталей, позволило быстро поставить производство нового пулемета. Введение ленточного питания снизило общий вес переносимого расчетом боекомплекта — если без патронов РП-46 весил на 2,5 кг больше ДП, то его общий вес с боезапасом 500 патронов был на 10 кг меньше, чем у ДП с таким же запасом патронов. Пулемет получил складную плечевую опору, рукоятку для переноски. Однако отдельная патронная коробка с лентой вызывала сложности в боевых условиях, поскольку смена позиции РП-46 часто требовала снимать ленту и вновь заряжать на новой позиции.

РП-46 остаться на вооружении в течение 15 лет и был заменен вместе со станковым СГМ единым пулеметом ПК. Кроме СССР он состоял на вооружении в Албании, Алжире, Анголе, Бенине, Болгарии, Кампучии, КНР, Конго, на Кубе, в Ливии, Нигерии, Танзании, Того. В Китае выпускалась копия РП-46 под обозначением «Тип 58», в КНДР копия именовалась «Тип 64». Хотя по объемам выпуска РП-46 много уступил своему «родителю», он и до сих пор встречается в разных концах света — это и «родные» РП-46, и их китайские копии.

Порядок неполной разборки РП-46

Отстегнуть пружинную защелку сошки, раздвинуть ноги сошки и поставить на нее пулемет.

Снять механизм подачи, для чего: повернуть рукоятку пулемета влево до отказа, оттянуть защелку крышки приемника и, отводя рукоятку перезаряжания до выреза в движке, приподнять за крышку весь механизм.

Отделить ствол, для чего: отвести назад затворную раму до постановки на боевой взвод и установить ее на предохранитель, оттянуть защелку замыкателя ствола, надавить на нее и, слегка поворачивая ствол, отделить его от пулемета.

Снять затворную раму с предохранителя и с боевого взвода.

Утопить защелку трубки возвратно-боевой пружины и, повернув ее вверх на 90°, отделить трубку.

Извлечь возвратно-боевую пружину.

Вывернуть (за флажок) соединительный винт и отделить спусковую раму от ствольной коробки, поворачивая ее вниз (затворная рама должна находиться в переднем положении).

Извлечь из ствольной коробки затворную раму вместе с затвором, сдвигая ее назад за рукоятку перезаряжания.

Отделить от рамы затвор.

Сборку производить в обратном порядке.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РП-46

Патрон — 7,62×54R (7,62-мм обр. 1908 г.).

Масса пулемета — 13 кг.

Длина пулемета — 1272 мм (с пламегасителем).

Длина ствола — 605 мм.

Длина нарезной части ствола — 550 мм.

Число нарезов — 4.

Тип нарезов — правосторонние, прямоугольные.

Длина хода нарезов — 240 мм.

Начальная скорость пули — 820 м/с (тяжелая, со стальным сердечником).

Прицельная дальность — 1500 м.

Эффективная дальность стрельбы — 800 м.

Дальность прямого выстрела по грудной фигуре (50 см) — 420 м.

Дальность убойного действия пули — 3800 м.

Длина прицельной линии — 615 мм.

Темп стрельбы — 600 выстр./мин.

Боевая скорострельность — до 250 выстр./мин.

Питание — металлическая лента на 100, 200 и 250 патронов.

Масса коробки со снаряженной лентой — 8,33 (200 патронов) и 9,63 кг (250 патронов).

Расчет — 2 человека.

Ручной пулемет РПД

Пулемет РПД, начавший линию пулеметов под промежуточный (автоматный) патрон, относится к устаревшим системам, но по-прежнему используется в разных частях света.

Пулемет состоит из следующих основных частей и механизмов: ствол со ствольной коробкой, прицельными приспособлениями и сошкой; затворная рама с газовым поршнем; рукоятка перезаряжания; затвор; возвратный механизм; спусковая рама с прикладом и спусковым механизмом; коробка с лентой.

Ствол, в отличие от ДП и ДПМ, — не сменный (что допускает менее мощный патрон), крепится в ствольной коробке резьбой и от нее не отделяется. На казенной части ствола имеется вырез для зацепа выбрасывателя.

Автоматика пулемета имеет газовый двигатель и работает за счет отвода части пороховых газов через поперечное отверстие в стенке ствола, с длинным ходом газового поршня. Газоотводное отверстие выполнено снизу, ближе к дульной части ствола. Пороховые газы отводятся в газовую камеру, снабженную регулятором с тремя пронумерованными канавками. Канавка устанавливается напротив газоотводного отверстия и определяет количество пороховых газов, отводимых на поршень. По канавке газы попадают в патрубок, а из него — в коническую втулку, в которую входит передний конец поршня затворной рамы. Нормальным является установка регулятора на деление «2», при сильном загрязнении он устанавливается на деление «3» (канавка большего сечения), для снижения темпа стрельбы — на деление «1» (канавка наименьшего сечения). В пулеметах первых выпусков газовая камера имеет цилиндрическую и конусную втулки, закрепленные на патрубке газовой камеры, а газовый поршень входит внутрь втулок.

7,62-мм ручной пулемет РПД. Патронная коробка лежит отдельно

Патронная коробка примкнута к пулемету РПД, лента установлена в приемник

Положение частей и механизмов пулемета РПД до заряжания

Запирание канала ствола производится разводимыми в стороны боевыми упорами затвора, но, в отличие от ДП, их разведение производится не ударником, а стойкой затворной рамы. Затворная рама выполнена заодно со штоком газового поршня, в задней части имеет вертикальную стойку. Вверху стойки на оси вращается ролик, воздействующий при движениях рамы на большой рычаг механизма подачи. Справа стойка имеет отверстие для крепления рукоятки перезаряжания. Затвор имеет два боевых упора, шарнирно крепящихся по бокам остова, в остове монтируется подпружиненный ударник и выбрасыватель. По бокам остов затвора снабжен выемами для уменьшения трения при движении. Возвратный механизм монтируется в трубке приклада и включает возвратно-боевую пружину, спереди которой укреплен поводок, а сзади стержень. Поводок упирается в выточку затворной рамы, а стержень — в трубку приклада. Возвратно-боевая пружина с направляющим стержнем вставляется через отверстие в затылке приклада, которое закрывается сухарными выступами стержня.

В конструкции пулемета широко использованы штамповка и точечная сварка. Стальные детали защищены оксидным покрытием.

В спусковой раме смонтирован спусковой механизм, допускающий ведение только автоматического огня и включающий спусковой крючок с осью, спусковой рычаг с пружиной и флажковый неавтоматический предохранитель с пружиной. Флажок предохранителя располагается справа над спусковой скобой, в переднем положении блокирует спусковой рычаг. Спусковая рама шарнирно крепится к ствольной коробке передними выступами и фиксируется поперечной чекой.

Питание — из металлической нерассыпной ленты с незамкнутым звеном на 100 патронов с прямой подачей патрона в патронник. Звенья ленты соединены проволочными пружинами, к одному из концов ленты прикреплен наконечник для удобства заряжания, к другому — фальшзвено, которое обеспечивает подачу последнего патрона в приемник. Приемник пулемета состоит из основания, колодки и механизма подачи ленты. Основание имеет палец с пружиной, удерживающий ленту от выпадания, отсекатель патрона, который отделяет патрон от ленты и ограничивает продвижение патрона вправо, продольное окно, поперечный выступ для направления патронов. Механизм подачи рычажного типа включает подаватель, большой и малый рычаги. Большой рычаг имеет криволинейный паз для взаимодействия с роликом затворной рамы и своим выступом приводит в движение малый рычаг, воздействующий на подаватель. Проходя вместе с лентой через приемник, патрон под действием неподвижного отсекателя отделяется от звена. После этого он может быть подхвачен гребнем затвора и дослан в патронник — этому способствует форма гильзы без выступающей закраины. Окна приемника закрываются подпружиненными щитками. При заряжании пулемета щитки открываются автоматически, при приведении его в походное положение закрываются рукой.

Огонь ведется короткими очередями по 5 выстрелов или длинными до 15 выстрелов (увеличение длины очереди, по сравнению с ДП, допускает менее мощный патрон). При несменяемом стволе ведение интенсивного огня без его охлаждения допускалось до 300 выстрелов. Пулемет обладал неплохой кучностью стрельбы: на дальности 500 м срединное отклонение составляло 250–260 мм, 1000 м — 550–630 мм, что было примерно в 1,5 раза лучше показателей ДП.

Секторный прицел насечен от 0 до 1000 м (от «0» до «10») через 100, имеет механизм введения поправок на боковой ветер и на движение цели. Мушка с предохранителем крепится в поперечном пазе высокого основания на дульной части ствола. Длина прицельной линии — 596 мм.

Снизу к пулемету крепится круглая патронная коробка с лентой, снабженная откидной крышкой, зацепом для соединения со ствольной коробкой и откидной рукояткой для переноски отдельно. Кронштейн крепления коробки служит также направляющей, отводящей в сторону выброшенную стреляную гильзу. Для переноски нескольких патронных коробок со снаряженными лентами служит специальная сумка.

К спусковой раме крепятся приклад и пистолетная рукоятка. Деревянный приклад имеет металлический затылок, внутри его помещаются — вверху трубка возвратного механизма, внизу гнездо для пенала с принадлежностью. Форма приклада допускает его удержание левой рукой при стрельбе из пулемета с опоры. Деревянное цевье составлено из двух щек с металлическими прокладками. Неотьемная складная сошка шарнирно укреплена на дульной части ствола, снабжена полозками на ногах, разводящей пружиной и защелкой. В комплект пулемета входят принадлежность, ремень, чехол и сумки для коробок с лентами.

Для заряжания пулемета необходимо: отвести рукоятку перезаряжания назад; повернуть флажок предохранителя вперед; надвинуть коробку с лентой на выступы кронштейна и закрепить ее; пропустить наконечник ленты через окно приемника и продвинуть вправо до отказа. При вкладывании ленты в окно приемника первый патрон устанавливается против продольного окна основания приемника, а направляющий выступ звена первого патрона становится над отсекателем.

Занятие по изучению ручного пулемета РПД в ДОСААФ

Для открытия огня необходимо повернуть флажок предохранителя назад (положение «огонь») и нажать спусковой крючок. Спусковой рычаг опускается вниз, и его шептало освобождает боевой взвод затворной рамы. Последняя под действием возвратного механизма движется вперед и, упираясь утолщенной частью стойки в выступы боевых упоров затвора, двигает вместе с собой затвор. В процессе движения досылатель затвора выталкивает патрон из звена ленты и досылает его в патронник. Затворная рама при движении вперед роликом поворачивает большой рычаг подачи в поперечном направлении. Большой рычаг поворачивает малый, а тот смещает влево подаватель на величину захвата очередного патрона, пальцы подачи подавателя заскакивают за очередное звено ленты с патроном, палец основания приемника удерживает ленту от выпадания. При подходе затвора к пеньку ствола выбрасыватель заскакивает зацепом в кольцевую проточку патрона. При дальнейшем движении затворной рамы вперед ее стойка раздвигает боевые упоры затвора, происходит запирание канала ствола. Затворная рама, продолжу движение вперед, передней стенкой стойки ударяет по ударнику, который бойком разбивает капсюль патрона. Происходит выстрел.

После прохождения пулей газоотводного отверстия часть пороховых газов попадает в газовую камеру, ударяет в газовый поршень и отбрасывает затворную раму назад. Затвор остается запертым до вылета пули из канала ствола. После того, как затворная рама выберет свободный ход, ее стойка освобождает боевые упоры, а фигурные выемы сводят упоры, производя отпирание, после чего затвор начинает движение назад вместе с затворной рамой, извлекает стреляную гильзу, которая ударяется о жесткий отражатель и выбрасывается вниз через окна затворной рамы и ствольной коробки. Окно ствольной коробки в походном положении закрыто крышкой — опыт войны заставил уделять большее внимание защите ствольной коробки от попадания грязи и мелких частиц. Затворная рама при движении назад сжимает возвратно-боевую пружину и поворачивает своим роликом большой рычаг подачи, который воздействует на малый рычаг. Последний, в свою очередь, передвигает вправо подаватель, пальцы подавателя устанавливают очередной патрон против продольного окна приемника.

Затворная рама, дом до крайнего заднего положения, ударяется о спусковую раму и начинает движение вперед. Если спусковой крючок остается нажатым, повторяется цикл автоматики. При освобождении спускового крючка шептало поднявшегося спускового рычага перехватывает боевой взвод затворной рамы и удерживает ее. Пулемет готов к выстрелу, но патрон не дослан в патронник, что исключает возможность самовоспламенения при нагретом стволе. По израсходовании всех патронов и нажатом спусковом крючке затворная рама с затвором останется в крайнем переднем положении. Ощущаемое указательным пальцем стреляющей руки дрожание спускового крючка при стрельбе не слишком удобно для пулеметчика, однако редко кто из пользователей обращает внимание на это как на недостаток.

Обеспечивая требуемую от ручного пулемета дальность эффективной стрельбы до 800 м, РПД, благодаря промежуточному патрону и технологии производства, был много легче и маневреннее ДП. О преимуществе меньшей массы патрона можно судить хотя бы по тому, что масса патронной коробки РПД с лентой на 100 патронов на 0,4 кг меньше, чем дискового магазина ДП с 47 патронами. С боекомплектом 300 патронов РПД весил 11,3 кг — почти вдвое меньше, чем ДП с тем же запасом патронов, был на 200 мм короче.

В процессе производства РПД подвергся модернизации по опыту эксплуатации:

— упрощена газовая камера — отверстие для регулятора вместо конического стало цилиндрическим, увеличен патрубок, исключена коническая втулка. Появился открытый зазор между патрубком и газовой трубкой. Соответственно удлинен на 23,5 мм поршень затворной рамы, на нем появились дополнительные обтюрирующие пояски, а на переднем конце газовой трубки выполнен венчик для отражения пороховых газов. Это упростило чистку оружия, но не снизило надежность работы;

— изменена рукоятка перезаряжания — новая рукоятка при стрельбе оставалась неподвижной, имела откидную ручку, с затворной рамой сцеплялась выступом при движении назад. Это позволило уменьшить поперечные размеры пулемета и исключить вырез ствольной коробки;

— на нижней поверхности планки прицела нанесена дополнительная шкала для удобства установки прицела при стрельбе лежа или стоя из окопа. Целик защищен предохранителем. Маховичок винта целика перенесен справа налево. Изменено крепление мушки;

— флажок предохранителя снабжен зубом, препятствующим движению затворной рамы назад при включенном предохранителе — в пулеметах ранних выпусков такое смещение затворной рамы приводило к ее заклиниванию;

— несколько изменена принадлежность;

— на дульной части ствола имеется резьба для навинчивания втулки для стрельбы холостыми патронами или дульной накладки при чистке пулемета. Для предохранения резьбы от повреждений и упрочнения дульной части ствола обычно на резьбу навинчена муфта. Пулеметы ранних выпусков резьбу на дульной части не имели.

В 1946–1948 гг. Дегтярев работал над опытным единым пулеметом — РПД ставился на легкий треножный станок из алюминиевых сплавов (что также опередило подобные зарубежные работы). Делались попытки использовать алюминиевые сплавы и в конструкции самого пулемета РПД, но испытания на полигоне ГАУ выявили большой износ таких деталей, ухудшавший их техническое состояние и долговечность.

В целом РПД представлял собой неплохо отработанную конструкцию автоматического оружия поддержки отделения, однако после принятия на вооружение в 1961 г. ручного пулемета РПК, унифицированного с автоматом, РПД начали изымать из войск. Тем не менее РПД еще долго оставался на вооружении во многих частях.

РПД и РПДМ, как и ряд других образцов советского оружия, широко распространился в странах социалистического лагеря и «развивающихся». Он состоял или состоит по сию пору на вооружении армий более 30 стран: Албании, Алжира, Анголы, Афганистана, Бенина, Болгарии, Вьетнама, ГДР, Джибути, Египта, Ирака, Йемена, Кампучии (Камбоджи), КНР, КНДР, Колумбии, Конго, Марокко, Нигерии, Пакистана, Польши, Румынии, Сейшел, Сирии, Сомали, Судана, Сьерра-Леоне, Танзании, Того, Уганды, Эфиопии. Кроме того, РПД находился на вооружении в Финляндии. Копия РПД выпускалась в КНР под обозначением «Тип 56», РПДМ — «Тип 56-1». Эти пулеметы, в свою очередь, продавались в другие страны. РПД и РПДМ используются в военных конфликтах на территории бывшего СССРи Югославии.

РПД «повоевали» и в 1990-е годы в ходе военных конфликтов на территории бывшего СССР

Порядок неполной разборки РПД

1. Установить пулемет на сошку, открыть крышку ствольной коробки, отвести затворную раму в заднее положение, осмотреть патронник и убедиться в отсутствии в нем патрона. После этого затворную раму плавно спустить с боевого взвода.

Отделить шомпол.

Извлечь пенал с принадлежностью, для чего головкой шомпола или пальцем нажать на защелку крышки затыльника вниз; повернуть крышку, извлечь пенал с принадлежностью и открыть его.

Извлечь возвратный механизм, для чего: поддерживая пулемет одной рукой за выступ приклада, большим пальцем другой руки или отверткой нажать на стержень возвратного механизма (в затыльнике приклада) вперед до отказа; повернуть стержень на 90° против часовой стрелки и извлечь из приклада возвратный механизм. При этом затворная рама должна быть спущена с боевого взвода.

Отделить спусковую раму, для чего: вытолкнуть выколоткой вправо до отказа чеку; большим и указательным пальцем нажать на защелку крышки ствольной коробки вперед и открыть крышку; удерживая пулемет одной рукой за цевье, другой взяться за шейку приклада или пистолетную рукоятку управления и, сдвигая спусковую раму назад, отделить ее.

Отделить рукоятку перезаряжания, для чего: отвести рукоятку назад до отказа и извлечь ее вправо. Для отделения рукоятки перезаряжания измененной конструкции необходимо отвести ее назад до отказа и повернуть вправо вниз.

Отделить затворную раму, для чего: указательным пальцем выдвинуть снизу затворную раму из ствольной коробки назад, затем, обхватив затворную рукой раму вместе с затвором, отделить их от ствольной коробки.

Отделить затвор от затворной рамы, для чего: удерживая затворную раз, взять другой рукой затвор за середину, приподнять его вверх; отделить боевые упоры от остова затвора.

Сборку производить в обратном порядке.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РПД

Патрон — 7,62×39 (7,62-мм обр. 1943 г.).

Масса пулемета без патронов — 7,4 кг.

Масса пулемета со снаряженной патронной коробкой — 9,8 кг.

Длина пулемета — 1037 мм.

Длина ствола — 520 мм.

Число нарезов — 4.

Тип нарезов — правосторонние, прямоугольные.

Длина хода нарезов — 240 мм.

Начальная скорость пули — 735 м/с.

Дульная энергия — 2134 Дж.

Прицельная дальность — 1000 м.

Дальность прямого выстрела по грудной фигуре высотой 50 см — 365 м; по бегущей фигуре высотой 150 см — 540 м.

Дальность убойного действия пули — 1500 м.

Предельная дальность полета пули — 3000 м.

Темп стрельбы — 650–750 выстр./мин.

Боевая скорострельность — 150 выстр./мин.

Емкость ленты — 100 патронов.

Масса патронной коробки с лентой — 2,4 кг, без ленты — 0,8 кг.

Высота линии огня — 330 мм.

Ручной пулемет Калашникова (РПК и РПКС)

Схема устройства пулемета РПК (индекс 6П2) аналогична автомату АКМ, большая часть их узлов и деталей взаимозаменяемы — регулярно проверяемая идентичность деталей обеспечивает широкую ремонтопригодность оружия в войсковых мастерских и на арсеналах военных округов. Основные части и механизмы оружия: ствол со ствольной коробкой, прицельными приспособлениями, прикладом и сошкой; крышка ствольной коробки; возвратный механизм; затворная рама с газовым поршнем; затвор; газовая трубка со ствольной накладкой; цевье; магазин; шомпол; пенал с принадлежностью для ухода за оружием. Главные отличия РПК от базового автомата — удлиненный тяжелый ствол, усиленный вкладыш ствольной коробки, наличие складной сошки и большая емкость штатного магазина. Ствол соединен со штампо-клепано-сварной ствольной коробкой неразъемно. Более тяжелый, по сравнению с автоматным, ствол длиной 590 мм позволил повысить эффективную дальность стрельбы до 800 м. Увеличение толщины его стенок и увеличение емкости магазина дало возможность вести более интенсивный огонь.

7,62-мм ручной пулемет РПК с коробчатым магазином

Неполная разборка ручного пулемета РПК

Автоматика имеет газовый двигатель с длинным ходом поршня, т. е. действует за счет отвода пороховых газов через боковое отверстие в стенке ствола, а газовый поршень со штоком жестко связан с затворной рамой. Запирание канала ствола осуществляется поворотом затвора, при этом два боевых выступа затвора заходят в соответствующие пазы вкладыша ствольной коробки. Поворот затвора производится скосом затворной рамы. Затворная рама является ведущим звеном автоматики: она задает направление движения подвижных частей, воспринимает большинство ударных нагрузок. Рукоятка перезаряжания расположена справа и выполнена заодно с затворной рамой. В продольном канале затворной рамы помещена возвратная пружина.

При выстреле после прохождения пулей газоотводного отверстия пороховые газы поступают в газовую камеру, газовый поршень начинает двигаться назад вместе с затворной рамой. После отхода рамы на нужное расстояние отработанные газы выходят в атмосферу. Затворная рама проходит некоторое расстояние до падения давления в канале ствола, затем скос на ее внутренней поверхности давит своей гранью на выступ затвора и проворачивает его. При отпирании затвора происходит предварительный поворот и смещение («страгивание») находящейся в патроннике гильзы. Это уменьшает сцепление гильзы со стенками патронника и предотвращает ее разрыв при последующем извлечении (простое и эффективное решение старой проблемы автоматического оружия — вспомним, что до этого приспособление для извлечения из патронника разорвавшихся гильз почти обязательно входило в принадлежность пулеметов). Расцепившись со ствольной коробкой, затвор подпружиненным выбрасывателем извлекает стреляную гильзу и движется назад вместе с затворной рамой, сжимая возвратную пружину и взводя курок. Гильза, ударившись о жесткий отражатель ствольной коробки, вылетает вправо через окно ствольной коробки. Достигнув крайней задней точки, затворная рама с затвором под действием возвратной пружины идут вперед, затвор подхватывает очередной патрон из магазина и досылает его в патронник. Затворная рама останавливается, а затвор под действием инерции продолжает движение вперед и проворачивается по скосу рамы, производя запирание канала ствола. Сравнительно большая масса затворной рамы при легком затворе и «вывешенное» положение подвижных деталей в ствольной коробке со сравнительно большими зазорами, «вынос» основной массы рамы за пределы ствольной коробки (где могли бы скапливаться грязь и пыль) обеспечили работу системы даже при сильной запыленности. Кроме того, затворная рама накрывает собой затвор, защищая его от повреждений. Задний упор направляющего стержня возвратной пружины служит защелкой штампованной крышки ствольной коробки.

Высокие требования по живучести ствола, использование пуль со стальным сердечником и биметаллической оболочкой требовало мер по повышению ресурса ствола, канал ствола и патронник хромировали. Хромированию подвергались также шток затворной рамы с поршнем.

Ударный механизм — куркового типа с вращающимся на оси курком и П-образной боевой пружиной из витой проволоки. Спусковой механизм допускает ведение автоматического и одиночного огня. Единая поворотная деталь выполняет функции переводчика видов огня и флажкового предохранителя. В положении «предохранитель» она блокирует спусковой крючок, шептала одиночного и автоматического огня и препятствует движению назад затворной рамы, частично перекрывая продольный паз между ствольной коробкой и ее крышкой. Автоспуск удерживает курок во взведенном положении до полного запирания канала ствола. Все детали автоматики и ударно-спускового механизма компактно собраны в ствольной коробке, играющей, таким образом, и роль корпуса ударно-спускового механизма. Перекрытие щели для прохода рукоятки перезаряжания флажком переводчика-предохранителя, а экстракционного окна — затворной рамой повышают защищенность оружия от засорения при передвижениях.

Выстрел производится с закрытого затвора, но при тяжелом стволе и ведении огня преимущественно короткими очередями это не повышает риск самопроизвольного выстрела из-за нагрева патрона в горячем патроннике.

Форма приклада для серийного образца РПК была заимствована у предшественника — пулемета РПД. Утонченная шейка приклада позволяет при стрельбе с упора охватывать его левой рукой. Прицельные приспособления включают мушку с предохранителем, крепящуюся на высоком основании в дульной части ствола, и секторный прицел с прямой планкой, установленный в средней части ствольной коробки. Большая прицельная дальность потребовала учета сноса пули боковым ветром или фронтального движения цели, поэтому прицел имеет механизм ввода боковых поправок. Длина прицельной линии — 555 мм. Для стрельбы в темноте по вспышкам выстрелов на прицельные приспособления могут крепиться насадки со светящимися точками — такое приспособление было разработано войсковым изобретателем капитаном В.Т. Рузвельтом и после доработки принято на снабжение войск в 1959 г. Сошка, укрепленная в дульной части ствола, повысила устойчивость пулемета и улучшила кучность стрельбы.

Ручной пулемет РПК с барабанным магазином

Магазинная система питания заставила разработать более емкие, нежели у автомата, секторной формы, с двухрядным расположением 40 патронов и барабанный емкостью 75 патронов. Патроны в барабанном магазине размещаются по образующей в улиткообразном ручейке, образованном неподвижными спиралями корпуса и крышки магазина. Продвижение патронов по спирали к горловине магазина обеспечивает вращающийся подаватель с пружиной, заводимой при снаряжении магазина патронами. Магазины РПК взаимозаменяемы с автоматным емкостью 30 патронов.

Барабанный магазин пулемета РПК емкостью 75 патронов. В ходе боевых действий в различных регионах этот магазин нередко использовался бойцами и с автоматами АКМ и АКМС — дабы сэкономить время на смену магазина в ходе боя

Огонь из ручного пулемета ведется с упором приклада в плечо стоя, с колена или с сошки, короткими (до 5 выстрелов), длинными (до 15 выстрелов) очередями или непрерывно. Стандартный патрон 7,62×39 (индекс 57Н231) снаряжен оболочечной пулей Пс со стальным сердечником, имеются также вариант патрона с трассирующей, бронебойно-зажигательной, зажигательной пулями.

Для воздушно-десантных войск была разработана модель РПКС со складывающимся влево прикладом той же формы. В боевом положении складывающийся приклад фиксируется специальной защелкой. РПКС тяжелее РПК на 0,3 кг. РПК и РПКС имеют модификации РПКН и РПКСН, приспособленные для установки ночных прицелов — для этого служат планки типа «ласточкин хвост» на левой стороне ствольной коробки.

Широкая унификация узлов и деталей ручного пулемета с АКМ намного упростила производство РПК, его изучение в войсках (тем более что система АК — одна из наиболее простых в изучении и освоении), обеспечила ручному пулемету надежность работы базового образца. Немаловажное значение имеет простота разборки, ухода и ремонта.

РПК состоит на вооружении армий более 20 стран, в ряде стран производятся его копии или модификации. 7,62-мм патрон обр. 1943 г. (7,62×39) также стал одним из лучших военных патронов в мире и ныне производится десятками фирм по всему миру.

В 1990-е годы на основе РПК Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот» создал и выпустил на рынок обширную серию охотничьих и спортивных самозарядных карабинов «Вепрь» под различные типы патронов.

Порядок неполной разборки РПК

Поставить пулемет на сошку, разведя в стороны ее ноги.

Отделить магазин, нажав на его защелку (позади магазина). Опустив переводчик-предохранитель вниз и отведя назад рукоятку перезаряжания (рукоятку затворной рамы), проверить, нет ли патрона в патроннике. Отпустить рукоятку перезаряжания и спустить курок с боевого взвода.

Извлечь пенал с принадлежностью, утопив указательным пальцем крышку гнезда приклада.

Отделить шомпол, оттянув его конец вниз и вынув шомпол вверх.

Отделить крышку ствольной коробки, нажав на выступ направляющего стержня возвратного механизма, приподнять и отделить крышку ствольной коробки.

Отделить возвратный механизм — подать вперед направляющий стержень возвратного механизма до выхода его пятки из паза ствольной коробки, приподнять стержень и вынуть его с возвратной пружиной из канала затворной рамы.

Отделить затворную раму с затвором, отведя ее назад до отказа и приподняв.

Отделить затвор от затворной рамы, повернув его так, чтобы ведущий выступ затвора вышел из фигурного паза затворной рамы.

Отделить газовую трубку со ствольной накладкой, повернув флажок ее замыкателя от себя вверх.

Сборка производится в обратном порядке.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РПК

Патрон — 7,62×39 (7,62-мм обр. 1943 г.).

Масса пулемета без магазина — 4,8 кг.

Масса пулемета с пустым магазином на 40 патронов — 5,0 кг.

Масса пулемета с пустым магазином на 75 патронов — 5,7 кг.

Масса пустого магазина на 40 патронов — 0,2 кг.

Масса пустого магазина на 75 патронов — 0,9 кг.

Масса со снаряженным магазином на 40 патронов — 5,6 кг.

Масса со снаряженным магазином на 75 патронов — 6,8 кг.

Длина пулемета — 1040 мм.

Длина ствола — 590 мм.

Число нарезов — 4.

Длина хода нарезов — 240 мм.

Начальная скорость пули — 745 м/с.

Дульная энергия — 2192 Дж.

Темп стрельбы — 600 выстр./мин.

Боевая скорострельность, од./авт. — 40 / 150 выстр./мин.

Прицельная дальность — 1000 м.

Дальность прямого выстрела по грудной фигуре — 365 м.

Дальность прямого выстрела по ростовой фигуре — 540 м.

Дальность убойного действия пули — 1500 м.

Предельная дальность полета пули — 3000 м.

Емкость магазина — 40 или 75 патронов.

Срединные отклонения попаданий при стрельбе короткими очередями с сошки — на дальности 100 м — 8 см, 500 м — 41 см, 800 м — 67–68 см.

Ручной пулемет Калашникова обр. 1974 г. (РПК 74 и РПКС 74)

Создание 5,45-мм автоматного патрона естественно предполагало включение в семейство нового оружия и ручного пулемета под этот патрон. В новое семейство стрелкового оружия вошли ручные пулеметы РПК 74 (индекс 6П18) с постоянным прикладом и РПКС 74 (6П19) со складывающимся прикладом. Отличия их конструкции, по сравнению с АК 74, те же, что и у РПК в сравнении с АКМ. Новыми элементами явились дульное устройство и магазин. Масса РПКС 74 превышает РПК 74 на 0,15 кг.

На дульной части ствола крепится щелевой пламегаситель, который может заменяться втулкой холостой стрельбы. Как и в автомате АК 74, в ручном пулемете на затворной раме для облегчения с левой стороны сделан вырез, а прямоугольный выступ снизу рамы исключает взаимодействие затвора с патронами в магазине при движении частей автоматики назад. Затвор уменьшен и не имеет в чашечке кольцевого углубления, а боек выступает над зеркалом затвора. Гнездо для выбрасывателя в затворе приняло вид открытого паза. Газовая трубка со ствольной накладкой на заднем конце имеет пружинную шайбу, устраняющую ее качание и распорное действие на газовую камеру (такое крепление ствольной накладки было внесено в АКМ в процессе его совершенствования). РПК 74 также снабжен секторным прицелом с механизмом введения боковых поправок. Длина прицельной линии — 600 мм.

Патрон 5,45×39 создан в ряде вариантов: 7Н6 — пуля Пс со стальным сердечником; 7Т3 — трассирующая пуля Т; бронебойный с пулей БП; холостой 7Х3, учебный без заряда, с пластмассовой «пулей». На дальности 500 м пуля 7Н6, сохраняет энергию, достаточную для надежного поражения живой цели.

5,45-мм ручной пулемет РПК 74

Питание патронами РПК 74 и РПКС 74 — из отъемного коробчатого магазина секторной формы с пластмассовым корпусом и шахматным двухрядным расположением 45 патронов. Имеется специальное приспособление для снаряжения магазина из обоймы.

Пули патрона 5,45×39: обыкновенная со стальным сердечником и трассирующая

Масса носимого боекомплекта при том же запасе патронов оказывается в 1,5 раза меньше, чем при патроне обр. 1943 г. Естественно, это вызвало попытки придать пулемету РПК 74 дисковый магазин большой емкости — 90 патронов. В отличие от магазина большой емкости к РПК была выбрана схема с радиальным расположением патронов вершинкой пули к центру диска и по спирали от дна магазина к горловине. Магазин крепился горловиной к ствольной коробке пулемета снизу так, что дисковый корпус диаметром 145 мм занимал горизонтальное положение, не цепляя грунт при стрельбе с сошки. Отказ от магазина большой емкости в серийном производстве можно объяснить технологическими причинами, а также неудобством в удержании пулемета при стрельбе с рук. Штатным остался только коробчатый магазин.

Шкворневая установка для стрельбы из автомата или ручного пулемета через смотровое окно вертолета — общий вид на стойке и собственно шкворневая установка

Огонь ведется в основном короткими очередями, средняя длина очереди — 5–7 выстрелов. Снижение импульса отдачи и меньшее время полета пули до цели позволили примерно в 1,5 раза улучшить кучность стрельбы по сравнению с 7,62-мм РПК. В изготовлении приклада и цевья от дерева постепенно перешли к пластмассе (стеклонаполненному полиамиду). Пулемет РПКС 74 попытались сделать также «танковым» — в БМД-3 он крепится в шаровой установке в лобовом бронелисте корпуса справа.

Чешский 5,45-мм ручной пулемет семейства стрелкового оружия CZ-2000

Югославский 7,62-мм ручной пулемет М77 B1 под патрон 7,62×51 НАТО

Стоит отметить, что в СССР раньше, чем в других странах, была проведена унификация стрелкового вооружения как нормального, так и малого калибра, в звене отделение-взвод. Этому способствовали высокая надежность и запас модернизации, заложенные в «системе Калашникова». 5,45-мм ручные пулеметы также имеют «ночные» модификации — РПК 74Н (РПК 74Н2) и РПКС 74Н. Планка на левой стороне ствольной коробки служит для установки бесподсветных (пассивных) ночных прицелов типа НСПУ (1ПН34), НСПУМ (1ПН58), НСПУ-3 (1ПН51), НСПУ-5 (1ПН83). Прицел НСПУ-5 имеет кратность усиления 3,5х, позволяет опознавать человека на дальности до 300 м. Может ставиться также универсальный стрелковый прицел 1П29 кратностью увеличения 4х, массой 0,8 кг.

РПК 74 и его модификации состоят на вооружении в России, бывших республиках СССР и в ряде зарубежных стран. Копии советских пулеметов РПК и РПК 74, их модификации выпускались в ГДР, КНР, Ливии, Польше, собственные модели ручных пулеметов «системы Калашникова» — Индии, Финляндии, Чехословакии, Югославии.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РПК 74

Патрон — 5,45×39 (5,45-мм обр. 1974 г.).

Масса пулемета без магазина — 4,8 кг.

Масса пулемета с пустым магазином — 5,1 кг.

Масса пустого пластмассового магазина — 0,3 кг.

Масса со снаряженным магазином — 5 46 кг.

Длина пулемета — 1060 мм.

Длина ствола — 590 мм.

Длина прицельной линии — 555 мм.

Длина нарезной части ствола — 549 мм.

Число нарезов — 4.

Длина хода нарезов — 200 мм.

Начальная скорость пули — 960 м/с.

Дульная энергия — 1567 Дж.

Темп стрельбы — 600 выстр./мин.

Боевая скорострельность, од./авт. — 50/150 выстр./мин.

Прицельная дальность — 1000 м.

Дальность прямого выстрела по грудной фигуре — 460 м.

Дальность прямого выстрела по ростовой фигуре — 640 м.

Дальность эффективного огня по головной фигуре — 300 м, по грудной фигуре — 500 м, по поясной фигуре — 700 м, по бегущей фигуре — 800 м.

Дальность убойного действия пули — 1350 м.

Предельная дальность полета пули — 3150 м.

Емкость магазина — 45 патронов.

Высота линии огня — 305 мм.

Масса пулемета РПК 74Н в боевом положении с прицелом НСПУ — 7,66 кг.

Срединные отклонения попаданий при стрельбе короткими очередями лежа с сошки — на дальности 100 м — 5 см, 500 м — 25 см, 800 м — 40–41 см.

Ручной пулемет РПК 74М

После создания автомата АК 74М на Ижевском машиностроительном заводе и Вятско-Полянском машиностроительном заводе «Молот», соблюдая принцип унификации, провели соответствующую доработку РПК 74 до уровня РПК 74М (индекс 6П39). Пулемет имеет ряд отличий: повышен ресурс ствола при стрельбе новым патроном 7Н10 с пулей повышенной пробиваемости (заявленный ресурс ствола — до 50 тысяч выстрелов); усилены ствольная коробка и ее крышка; внесены изменения в упор направляющего стержня возвратной пружины (дабы предотвратить срыв крышки ствольной коробки при ударах и сотрясениях). Пулемет снабжен складывающимся влево пластмассовым прикладом, фиксируемым в боевом положении кнопочной защелкой.

5,45-мм ручной пулемет РПК 74М со складывающимся прикладом

Основные части и механизмы ручного пулемета РПК 74М

Ручной пулемет РПК 74М со сложенным прикладом

Коробчатый магазин секторной формы с пластмассовым корпусом вмещает 45 патронов, с помощью простого приспособления может снаряжаться из пластинчатых обойм по 15 патронов. Корпус магазина, приклад, цевье, ствольная накладка, пистолетная рукоятка изготовлены из пластмассы черного цвета — черный небликующий цвет для пластмассовых деталей был назван как предпочтительный специалистами полигона ГРАУ еще в начале работ по внедрению пластмасс в конструкцию автоматического оружия. Но для этого требовался соответствующий сорт пластмассы.

Отработаны также варианты пулемета под патроны 7,62×39 (РПКМ) и 5,56×45 НАТО (РПК-201) — оба типа патронов широко распространены в мире.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РПК 74М

Патрон — 5,45×39 (5,45-мм обр. 1974 г.).

Масса пулемета без магазина — 4,76 кг.

Масса со снаряженным магазином на 45 патронов — 5,465 кг.

Длина пулемета — 1065/857 мм.

Длина ствола — 590 мм.

Число нарезов — 4 правосторонних.

Длина хода нарезов — 200 мм.

Начальная скорость пули — 960 м/с.

Дульная энергия — 1567 Дж.

Длина прицельной линии — 555 мм.

Прицельная дальность — 1000 м.

Темп стрельбы — 600–650 выстр./мин.

Боевая скорострельность — до 150 выстр./мин. (автоматический огонь).

Эффективная дальность стрельбы — до 600 м.

Дальность прямого выстрела по ростовой фигуре — 640 м.

Высота линии огня — 305 мм.

Радиус рассеивания лучшей половины попаданий на дальности 100 м — 10 см при стрельбе одиночными и 15 см при стрельбе очередями.

СТАНКОВЫЕ И ЕДИНЫЕ ПУЛЕМЕТЫ И ИХ МОДИФИКАЦИИ

Станковый пулемет «Максим» обр.1910 г.

Пулеметы системы «Максим» даже формально прослужили в России полстолетия — с 1895 г., когда были закуплены первые партии, до 1945 г., т. е. конца Великой Отечественной войны. Реально они прослужили много дольше (в укрепрайонах, например). Рассмотрим наиболее распространенный образец «Максима» — станковый пулемет обр. 1910 г.

Пулемет состоял из следующих частей и механизмов: ствол; рама с механизмом запирания, барабаном, рукояткой и цепочкой; затвор (замок) с ударным механизмом, боевой личинкой, замочными и подъемными рычагами; спусковая тяга; клепаный короб с откидной крышкой; задвижки затыльника; затыльник с рукоятками управления, спусковым рычагом и предохранителем; возвратная пружина с коробкой (кожухом); приемник с механизмом подачи ленты; кожух ствола диаметром 118 мм с пароотводной и гильзоотводной трубкой, наливным и сливным отверстиями; надульник; прицельные приспособления.

Схема устройства пулемета «Максим» обр. 1910 г.: ВГ — трубка замочных рычагов, ЕЖ — рукоятка перезаряжания (ускоритель), ЛМ — боевая личинка, НО — замочные рычаги, ПР — направляющая планка, СС — пружины для опускания боевой личинки

Разрез пулемета «Максим» обр. 1910 г.: 1 — ствол, 2 — станина рам, 3 — ось шатуна, 4 — шатун, 5 — мотыль, 6 — рукоятка перезаряжания (ускоритель), 7 — барабанчик, 8 и 9 — цепочка, 10 — головка рукоятки, 13 — крючок возвратной пружины, 14 — ось мотыля, 15 — трубка замочных рычагов, 18 — замок, 19 — подъемные рычаги, 20 — боевая личинка, 25 — ролик, 34 — задержка, 35 — приемник, 36 — ползун, 37 — пальцы ползуна, 40 — стенка короба, 43 — коленчатый рычаг подающего механизма, 47 — дно короба, 48 — крышка короба, 50 — направляющие планки боевой личинки, 52 — левая стенка короба, 56 — правая задвижка, 57 — коробка возвратной пружины, 58 — выступ для присоединения коробки пружины, 59 — вороток для натяжения пружины, 60 — возвратная пружина, 61 — спусковая тяга, 62 — замыкатель затыльника, 64 — трубка рукояток затыльника, 65 — деревянные рукоятки затыльника, 67 — пробка масленки, 68 — прокладка пробки, 69 — пластинчатая пружина пробки, 70 — спусковой рычаг, 66 — дно рукоятки (масленки), 72 — угольник для скрепления стенок короба, 73 — предохранитель, 75 — пружина предохранителя, 76 — ось крышки, 77 — защелки крышки короба, 78 — пружина защелки, 79 — винт защелки, 80 — гнеток защелки, 81 — пружины для опускания боевой личинки, 82 — пресс, 83 — основание стойки прицела, 84 — пружина стойки, 85 — гнеток стойки, 86 — головка гнетка, 87 — крышки кожуха, 88 — кожух, 89 — дно кожуха, 90 — надульник, 91 — втулка надульника, 92 — колпачок, 93 — цепочка колпачка, 95 — направляющий вкладыш для удобства вставления ствола в кожух, 96 — пробка наливного отверстия, 91 — пробка выливного отверстия, 99 — пароотводная трубка, 100 — пароотводное отверстие, 101 — подвижная трубка, 102 — задний конец трубки пароотводного приспособления, 103 — вкладыш, 104 — головка трубки, 105 — контрвинт, 112 — отверстие трубки, 113 — выводная трубка для гильз, 114 — горбатая пружина, 115 — фиксатор гильз, 123 — маховичок, 126 — тормоз, 128 — мушка, 129 — основание мушки

Детали и сборки пулемета «Максим»: 1 — надульник — усилитель отдачи, 2 — кожух радиатора, 3 — ствол, 4 — ось крышки, 5 и 7 — рычаг привода и ползун подачи, 6 и 9 — подающие и фиксирующие пальцы, 8 — корпус приемника, 10 — мотыль, 11 и 14 — короткая и длинная стенки рамы, 12 — рукоятка перезаряжания (ускоритель), 13 — кривошип, 15 — регулировочный винт возвратной пружины,16 — возвратная пружина, 17 — зацеп пружины, 18 — серьга, 19 и 20 — передающая цепь, 21 — кожух возвратного механизма, 22 — короб пулемета, 23 — ролик рукоятки, 24 — противоотскочная защелка, 25 и 26 — задвижки короба, 27 и 30 — спусковые рычаг и тяга, 28 — предохранитель, 29 — затыльник, 31 — лодыжка, 32 — шептало, 33 — ударник, 34 — автоспуск, 35 — шатун, 36 — боевая пружина, 37 — подъемные рычаги, 38 — затвор (замок), 39 — личинка затвора, 40 — крышка короба, 41 — пружины личинки, 42 — стойка прицела, 43 — защелка крышки

Автоматика действовала по схеме отдачи ствола с коротким ходом. Запирание канала ствола производилось системой из двух шарнирно сочлененных рычагов, передний из которых (шатун) был связан плоским шарниром с затвором (замком), а задний (мотыль) так же шарнирно крепился в задней части рамы, то есть рама играла роль ствольной коробки. На правый конец оси мотыля надевалась качающаяся рукоятка, на левый — барабан (эксцентрик) с цепочкой типа Галля. Цепочка была соединена с возвратной пружиной, крепившейся в отдельной коробке на левой стенке короба пулемета (из-за чего пружина иногда именовалась «боковой»). В замке был смонтирован ударник с двуперой пластинчатой боевой пружиной. Боевая личинка вертикально скользила в пазах замка, имела захваты для удержания гильзы и отверстие для прохода бойка, так что выстрел был возможен только при определенном положении личинки. Ударник взводился коленчатой лодыжкой и захватывался верхним предохранительным спуском, а лодыжка своим боевым взводом вставала на нижний спуск.

Спусковой рычаг в форме клавиши располагался между рукоятками управления и удерживался предохранителем. При стрельбе пулемет удерживался обеими руками.

Питание патронами — из холщовой ленты, механизм подачи ленты — ползунковый.

Для заряжания пулемета необходимо было: вставить холщовую патронную ленту наконечником в приемник справа и продернуть ее до отказа справа налево; за рукоятку перезаряжания взвести замок, продернуть вновь ленту до отказа и отпустить рукоятку; повторить эту операцию еще раз. Теперь патрон находился в патроннике, канал ствола был заперт замком, ударник удерживался на боевом взводе, автоспуск выключен.

Выстрел производился с закрытого затвора. Для производства выстрела следовало поднять предохранитель и нажать на спусковой рычаг. При этом спусковая тяга отходила назад, оттягивая хвост нижнего спуска, который отпускал лодыжку. Боевая пружина посылала вперед ударник, его боек проходил через отверстие в личинке и воспламенял капсюль — патрона, происходил выстрел. Под действием отдачи замок стремился отойти назад и передавал давление шатуну и мотылю. Последние составляли угол, обращенный вершиной вверх, и упирались своим шарниром в выступы рамы. В результате подвижная система — рама с замком, рычагами и стволом — двигалась назад. После прохождения подвижной системой примерно 20 мм рукоятка набегала на неподвижный ролик короба, поднималась и поворачивала мотыль вниз — система рычагов распрямлялась, и замок теснее прижимался к каналу ствола. Копирная поверхность рукоятки была спрофилирована таким образом, чтобы отпирание канала ствола не происходило до вылета из него пули, — соответственно, к точности исполнения профильной кривой рукоятки и ее устойчивости к износу предъявлялись особые требования (рукоятка изготавливалась из закаленной стали и шлифовалась на специальном приспособлении). После вылета пули пороховые газы попадали в надульник и давили на передний срез ствола, придавая подвижной системе дополнительный импульс. Масса ствола — 2,105 кг, общая масса подвижной системы — 4,368 кг. Конструкция надульника русского образца была разработана Жуковым и доведена Пастуховым. Отходя назад, ствол открывал поперечные отверстия надульника, и излишние пороховые газы сбрасывались через них в атмосферу. Рукоятка, поворачиваясь далее, вызывала складывание рычагов вниз и отход замка от ствола. При этом рукоятка играла также роль ускорителя замка, передавая ему большую часть кинетической энергии отката и тормозя раму со стволом. Откат ствола составлял до 26 мм, а замка относительно ствола — до 95 мм. Личинка замка извлекала из патронника стреляную гильзу, удерживая ее за закраину. При опускании шатуна трубка замочных рычагов давила на хвост лодыжки, последняя поворачивалась и взводила ударник. Подъемные рычаги поднимали личинку, которая захватывала очередной патрон из продольного окна приемника за закраину гильзы. При дальнейшем движении системы назад изогнутые пластинчатые пружины на внутренней стороне крышки короба опускали личинку замка, при этом извлеченный из ленты патрон оказывался напротив патронника ствола, а извлеченная из патронника стреляная гильза — напротив гильзоотводной трубки. В то же время коленчатый рычаг отводил ползун подающего механизма вправо, и пальцы ползуна заскакивали за очередной патрон в приемнике. При описанном повороте рукоятки цепочка наматывалась на барабан и растягивала возвратную пружину. Согласование движения ствола и замка достигалось регулировкой величины натяжения возвратной пружины с помощью особого винта с воротом.

Работа системы автоматики пулемета «Максим»: А — подвижная система в крайнем переднем положении перед выстрелом, Б — подвижная система в крайнем заднем положении, В — окончание цикла перезаряжания; 6 — рукоятка, 15 — замочные рычаги, 19 — подъемные рычаги, 20 — боевая личинка, 34 — задержка, 50 — направляющие планки короба, 113 — выводная трубка

Схема работы внутренних частей затвора (замка): А — замочные рычаги своей трубкой нажимают на хвост лодыжки и поворачивают ее, лодыжка отводит ударник назад, Б — шептало нижнего спуска заскакивает за боевой взвод лодыжки, В — предохранительный взвод ударника заскакивает за выступ верхнего спуска

Схема подачи ленты: 37 — верхние пальцы ползуна, 38 — пружина верхних пальцев, 39 — нижние пальцы приемника

В конце поворота рукоятка перезаряжания ударялась о ролик своим коротким концом и получала импульс обратного движения. В результате под действием возвратной пружины подвижная система начинала движение вперед. При этом замок досылал очередной патрон в патронник, а стреляную гильзу — в расположенную под стволом гильзоотводную трубку, откуда она выталкивалась наружу следующей гильзой при следующем цикле автоматики. Коленчатый рычаг подавал ползун влево, и тот своими пальцами продвигал очередной патрон к продольному окну приемника. При повороте мотыля и шатуна вверх трубка замочных рычагов поднимала хвост верхнего предохранительного спуска. После того как боевая личинка вставала своим отверстием напротив бойка ударника, верхний спуск поднимался и отпускал ударник. Если при этом спусковой рычаг был по-прежнему нажат, происходил выстрел. К этому времени канал ствола уже был надежно заперт. В случае поломки боевой пружины ее обломки извлекались через дно короба.

Число деталей пулемета — 368, из них 13 винтов и 18 пружин. Для стрельбы холостыми патронами служила втулка холостой стрельбы с диаметром отверстия 5,25 мм, ввинчивавшаяся в надульник — не допуская стрельбу боевым патроном, она создавала уровень давления газов, достаточный для работы автоматики. Кривошипно-шатунный механизм обеспечивал плавность работы автоматики, в переднее положение замок приходил почти без удара. Подающий механизм приводился в действие стенками выреза левой станины рамы ствола. Привод системы питания от рамы был рационален с точки зрения распределения энергии отдачи — система питания работала за счет избыточной кинетической энергии ствола и рамы и не отбирала энергию движения у замка. Гнезда холщовой патронной ленты разделялись метрическими пластинками, крепившимися заклепками, причем заклепки ставились с некоторые натягом, благодаря которому патрон прочно удерживался в ее гнезде. Пластины не только облегчали продвижение ленты в приемнике, но и помогали выравниванию положения патронов в ленте. Патронная коробка переносилась и устанавливалась отдельно от пулемета и для надежной работы системы подачи второй номер вручную поддерживал подаваемую ленту в правильном положении. В принадлежность пулемета обр. 1905 г. ввели специальное приспособление — рамку, которая не только направляла ленту, но и выравнивала положение патронов в ней. Однако от таких приспособлений отказались, предпочитая просто точнее снаряжать ленты, выдерживая правильное положение патронов в гнездах.

Система Максима отличалась высокой живучестью, надежностью действия, что и обеспечило ей исключительное долголетие, несмотря на массивность и сравнительную сложность. Внешнее положение рукоятки, хотя и представляло некоторую опасность для расчета, облегчало оценку состояния, определение и устранение задержек в стрельбе: рукоятка остановилась вертикально — поломка боевой пружины; с наклоном назад — густая смазка, засорение трущихся деталей или забоины на них, слабое натяжение возвратной пружины, перекос или демонтаж патрона, поперечный разрыв гильзы; с наклоном вперед — излишнее натяжение возвратной пружины, поломка причины верхней защелки.

Особенности устройства затвора станкового пулемета MG.08

Особенности устройства затвора и надульника станкового пулемета «Виккерс»

Британский станковый пулемет «Виккерс» модели 1909 г. на треножном станке

Германский станковый пулемет MG.08 на салазочном станке

Пулемет обр. 1905 г. имел выдвижной или откидной стоечный прицел. Стебель выдвижного прицела с помощью маховичка устанавливался на высоту, соответствующую дальности стрельбы от 400 до 2000 м. У откидного прицела с помощью маховичка по вертикальному стеблю перемещался хомутик с целиком. Оба прицела имели механизм внесения боковых поправок за счет смещения целика по горизонтали.

Пулемет обр. 1910 г. получил откидной стоечный прицел. Он крепился на крышке короба и состоял из стебля (стойки) с зубчатой рейкой, хомутика с поперечной трубкой для целика и маховичка с тормозом. Хомутик с помощью маховичка и шестерни перемещался по зубчатой рейке стойки. На стойке крепилась прицельная планка с делениями для наводки по дальности, а на трубке наносились деления для установки целика. Мушка треугольного сечения вставлялась в паз на приливе передней части кожуха. Длина прицельной линии — 911 мм. Высота мушки над осью канала ствола составляла 102,5 мм, так что точность крепления кожуха оказывала большое влияние на меткость стрельбы. Две рукоятки затыльника позволяли достичь ровного рассеивания пуль по фронту. Стоит отметить, что две вертикальные рукоятки управления сохранятся и на более поздних отечественных станковых пулеметах — ДС, СГ-43, СГМ.

Финский станковый пулемет m32/33, хотя и имел в основе русский «Максим» обр. 1910 г., все же отличался от него. Обратим внимание хотя бы на металлическую патронную ленту, широкую горловину кожуха ствола (решение, впоследствии заимствованное для советского «Максима» обр. 1941 г.), усиленный надульник. Были и другие, менее заметные внешне отличия. Универсальный треножный станок выполнен на основе германского станка Dreifus 16.

Емкость кожуха ствола составляла около 4,5 л, он имел наливное (сверху сзади) и сливное (спереди снизу) отверстия, прикрытые навинтованными пробками, а также пароотводное (сбоку). Внутри кожуха имелась пароотводная трубка. Дабы не потерять пробки, их крепили к кожуху цепочкой. Часть пулеметов имела кожух с продольным оребрением, повышавшим его жесткость и несколько увеличивавшим поверхность охлаждения, но позже от оребрения пришлось отказаться ради упрощения производства.

Порядок разборки «Максима» обр. 1910 г.

Разрядить пулемет, для чего: за рукоятку перезаряжания отвести затвор (замок) в заднее положение; утопив неподвижные пальцы на приемнике, извлечь ленту; отпустить рукоятку перезаряжания; еще раз взвести и отпустить затвор; произвести контрольный спуск.

Нажав на защелку крышки короба, открыть крышку и снять приемник с пулемета.

Повернуть рукоятку перезаряжания вперед до отказа и, взявшись за затвор, приподнять его вверх, возвращая рукоятку перезаряжания в исходное положение, повернуть затвор (замок) в поперечном направлении на 60° и отсоединить его от мотыля.

Ослабить с помощью воротка натяжение возвратной пружины и снять весь возвратный механизм с короба пулемета.

Выбить чеку затыльника и извлечь его вверх из направляющих выступов короба.

Отделить правую и левую задвижки от короба пулемета, извлекая их назад.

Извлечь из короба подвижные части: ствол, раму, ось с кривошипом и мотылем.

Отделить ствол от рамы с кривошипом.

Снять спусковую тягу.

Отделить (отвернуть) дульное устройство от кожуха радиатора.

Разобрать затвор (замок), для чего: спустить ударник с боевого взвода, выбить чеку и ось шатуна; вновь взвести ударник и отделить шатун от затвора; извлечь из фигурных пазов подъемные рычаги; снять личинку и вновь спустить ударник с боевого взвода, выводя из зацепления с ним автоспуск и шептало; выбить оси лодыжки и шептала, затем отделить последние от затвора вместе с боевой пружиной; выбив ось автоспуска, отделить его вместе с боевой пружиной; извлечь ударник из затвора.

Сборку затвора (замка) и пулемета в целом производить в обратном порядке. При сборке затвора следует иметь в виду, что боевую пружину надо ставить на место после установки всех деталей затвора при переднем положении ударника длинным концом к личинке.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «МАКСИМА» ОБР. 1895 Г. (АНГЛИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА)

Патрон — 3-линейный обр.1891 г.

Масса «тела» пулемета (без воды) — 28,2 кг.

Длина «тела» пулемета — 1076 мм.

Длина ствола — 518 мм.

Длина прицельной линии — 889 мм.

Темп стрельбы — 600 выстр./мин.

Питание — холщовая лента на 250 патронов.

Масса коробки с лентой на 250 патронов — 10,2 кг.

Масса коробки с лентой на 450 патронов («крепостной» лафет) — 16,8 кг.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «МАКСИМА» ОБР. 1905 Г.

Патрон — 7,62×54R (3-линейный обр. 1891 г.).

Масса «тела» пулемета (без воды) — 28,25 кг.

Длина «тела» пулемета — 1086 мм.

Длина ствола — 720 мм.

Начальная скорость пули — 617 м/с.

Прицельная дальность — 2000 шагов (1422 м).

Темп стрельбы — 500–600 выстр./мин.

Боевая скорострельность — 250–300 выстр./мин.

Питание — холщовая лента на 250 патронов.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «МАКСИМА» ОБР. 1910 Г.

Патрон — 7,62×54R (3-линейный обр.1908 г.)

Масса «тела» пулемета (без воды) — 18,43 кг.

Длина «тела» пулемета — 1067 мм.

Длина ствола — 720 мм.

Длина нарезной части ствола — 665 мм.

Число нарезов — 4.

Тип нарезов — правосторонние, прямоугольные.

Длина хода нарезов — 240 мм.

Начальная скорость пули — 865 м/с.

Прицельная дальность — 2270 м.

Наибольшая дальность стрельбы — 3900 м.

Предельная дальность полета пули — 5000 м.

Дальность прямого выстрела — 390 м.

Темп стрельбы — 600 выстр./мин.

Боевая скорострельность — 250–300 выстр./мин.

Питание — холщовая лента на 250 патронов.

Масса пустой холщовой ленты — 1,1 кг.

Масса снаряженной ленты — 7,29 кг.

Длина ленты — 6060 мм.

Полевые установки пулемета «Максим»

Станок Соколова состоял из остова, стола с вертлюгом, подъемным механизмом и рассеивающим приспособлением и щита. Остов включал хобот, служивший также рукояткой при перекатывании пулемета, двух дуг — направляющих стола, двух ног, двух лопаток, оси с колесами и задней связи. Стол состоял из нижней доски, вертлюга для горизонтальной наводки с зажимным приспособлением, подъемных механизмов грубой и точной вертикальной наводки, стопорного приспособления, соединительного болта для соединения пулемета со станком и удержания щита. Вертлюг — хомутового типа. На направляющем круге вертлюга крепились ограничители, установка которого задавала пределы рассеивания по фронту. Пулемет за передние проушины короба крепился к вертлюгу, а нитей проушиной с помощью засова соединялся с головкой подъемного механизма. Грубую вертикальную наводку можно было производить, перемещая стол вдоль дуг остова и фиксируя стол на дугах с помощью стопорного приспособления, а также посредством тяг механизма грубой вертикальной наводки. Механизм тонкой вертикальной наводки — винтовой. Для подъема дульной части ствола маховичок механизма вращался по часовой стрелке, для опускания — в обратном направлении. При перевозке станка хобот мог складываться вперед. Спицы и обод колес выполнялись из дуба, шина — из стали, втулки и гайки ступиц — из бронзы. Станок имел на остове две складываемые назад трубчатые ноги, позволявшие регулировать высоту станка на позиции в широких пределах — от 979 до 1113 мм — вести стрельбу из двух положений, повысить устойчивость пулемета при стрельбе (очевидно, под влиянием германского салазочного станка). На конце хобота шарнирно крепилась обойма с небольшим роликом и кожаной подушкой, образующей сиденье наводчика при стрельбе сидя. Ролик и крепившиеся к станку лямки позволяли перекатывать пулемет на станке на небольшие расстояния (на марше или на поле боя) волоком. На практике перекатывать пулемет на собственных катках по дороге оказалось неудобно, да и крепления быстро расшатывались, пулемет терял меткость стрельбы. На конце хобота крепился также сошник.

7,62-мм станковый пулемет «Максим» обр. 1910 г. на станке Соколова Один из самых «заслуженных» пулеметов

При переноске и навьючивании хобот складывался вперед, ноги — назад. Соответственно максимальный угол возвышения уменьшился с 27° до 18°, а склонения — с 56° до 19°, стрельба велась только из положения лежа.

Щит размером 505×400 мм выполнялся из броневой стали толщиной 65 мм. Считалось, что такое прикрытие должно защищать расчет от винтовочных пуль на расстоянии от 50 м и далее. Сзади с правой стороны к щиту крепилась откидная катушка для направления пулеметной ленты при подаче. Масса щита — 8,0 кг (с катушкой для направления движения ленты — 8,8 кг). Высота станка на катках (колесах) со щитом составляла 712 мм, без щита — 534 мм. На вьюк станок крепился без щита.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА СОКОЛОВА

Масса станка со щитом — 43,5 кг.

Масса щита 8,0 кг (с катушкой для направления движения ленты — 8,8 кг).

Угол возвышения — 18°.

Угол склонения — 19°.

Сектор обстрела — 70°.

Высота линии огня (на колесах) — около 500 мм.

Ширина хода — 505 мм.

Высота оси цапф — 345 мм.

Расстояние от точки опоры колеса до сошника — 910 мм.

Расстояние от центра тяжести системы до сошника — 745 мм.

Высота станка на колесах — 712 мм со щитом, 534 мм без щита.

«Крепостные» и «полевые» («пехотные») колесные лафеты 3-линейных «Максимов» в литературе часто смешивают. Имея одинаковую конструкцию и почти равную высоту, они все же отличались по характеристикам. Так, крепостной лафет был легче полевого, хотя толщина верхнего щита у крепостного лафета была больше (размеры щита крепостного лафета — 863×914 мм), пехотный лафет имел больший диаметр колес и большую ширину хода, что делало его устойчивее при возке. Каждый лафет состоял из боевой оси с колесами и нижним щитом, стрелы с седлом для наводчика, обоймы с рассеивающим приспособлением (ограничителями рассеивания), вертлюга с верхним щитом, винтового подъемного механизма. Пулемет крепился в проушинах вертлюга, надевавшегося на штырь обоймы, на вертлюг крепился и патронный ящик. Сзади к щиту крепились емкость для охлаждающей воды, чехлы для запасного приемника и молотка. В процессе производства колесные лафеты подвергались небольшим изменениям — например, на верхнем щите появились уголки для удержания патронных ящиков.

7,62-мм пулемет Максима («Максим-Виккерс») обр. 1895 г. на крепостном колесном станке (лафете): вид сзади и слева (левое колесо условно не показано)

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЕСНЫХ ЛАФЕТОВ — КРЕПОСТНОЙ/ПЕХОТНЫЙ

Масса лафета со щитом — 172,3 кг/231,3 кг.

Масса лафета со щитом, пулеметом, патронными ящиками и водой — 235,3/294,5 кг.

Угол возвышения — +15°.

Угол склонения —17°.

Сектор обстрела — 40°.

Высота линии огня — 974/1062 мм.

Ширина хода — 1067/1260 мм.

Диаметр колес — 1067/1223 мм.

Длина стрелы лафета — 1690/1600 мм.

Треножный станок (тренога «Виккерс») обр. 1904 г. состоял из обоймы, рассеивающего приспособления, вертлюга, подъемного механизма, двух коротких передних ног, одной длинной задней ноги с седлом для наводчика — такая схема треножного станка была тогда наиболее распространена. Седло также было обычным явлением — основным для стрельбы считалось положение сидя, к тому же «нагрузка» станка весом наводчика способствовала устойчивости при стрельбе. Вертлюг станка надевался на штырь обоймы, к нему крепились пулемет и подъемный механизм. Рассеивающее приспособление просто ограничивало пределы рассеивания по фронту. Модификация треноги обр. 1909 г. получила новый винтовой подъемный механизм.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕНОЖНОГО СТАНКА ОБР. 1904 Г. / ОБР. 1909 Г.

Масса станка — 21/32 кг.

Угол возвышения — +15/+16°.

Угол склонения —20/-15°.

Сектор обстрела — 45/52°.

Высота линии огня — 71 мм.

Треножный станок «Виккерс» обр. 1910 г. состоял из вертлюга, остова и щита размером 534×400 мм. Вертлюг надевался на штырь остова и имел крепление для пулемета, подъемного механизма и щита. Остов включал две передние и одну заднюю ногу с сошником, на которой крепилось седло для наводчика, при стрельбе в положении лежа седло раскладывалось в подлокотник. Кроме ног к коробке остова станка крепилась ось с колесами. Существенно новинкой стал раздвижной механизм, благодаря которому тренога на позиции могла занимать три фиксированных положения. Для навьючивания этот станок разбирался на 4 части.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕНОЖНОГО СТАНКА «ВИККЕРС» ОБР.1910 Г.

Масса станка — 39 кг.

Масса щита — 7,4 кг.

Угол возвышения — +20°6′.

Угол склонения — 25° 38′.

Сектор обстрела — 52 (±26)°.

Высота линии огня — 757, 890 и 1113 мм.

Ширина колесного хода — 623 мм.

Станок Колесникова имел трубчатую стрелу с сошником и веревочными петлями в качестве рукояток, колеса, крепление для щита, удобные механизмы вертикального и горизонтального наведения. Щит делался из броневой стали толщиной 7 мм и имел размеры 498×388 мм. Недостатком станка было слишком высокое расположение оси канала ствола относительно оси колесного хода и оси механизма вертикального наведения, что увеличивало рассеивание при стрельбе. Главным достоинством — простота производства.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА КОЛЕСНИКОВА

Масса станка со щитом — 30,7 кг.

Масса щита — 8,2 кг.

Угол возвышения — +32°.

Угол склонения —25°;

Сектор обстрела — 80°.

Модернизированный пулемет «Максим» обр. 1910/30 г.

В 1930 г. среди прочих модернизированных артиллерийско-стрелковых систем на вооружение был принят модернизированный пулемет «Максим». Главной причиной его модернизации стало принятие на вооружение нового патрона с тяжелой пулей массой 11,8 г и поперечной нагрузкой 25,8 г/кв. см. При начальной скорости 800 м/с ее максимальная дальность полета достигала 5 км («дальнобойная» пуля Д системы Добржанского и Смирнского). В результате существенные изменения претерпел прицел. По своей конструкции он по-прежнему оставался стоечным открытого типа, откидывающимся перед стрельбой в боевое вертикальное положение. Но его планка уже имела две шкалы. Одну — с делениями в сотнях метров от 0 до 22 — для стрельбы легкой пулей, и другую — от 0 до 26 — для тяжелой пули. Подвижный целик — с возможностью внесения боковых поправок — например, на ветер — мог перемещаться влево и вправо по горизонтальной трубке с ценою деления в одну тысячную дистанции. Новый прицел позволял поражать цели на большем расстоянии, чем прежде. Эти изменения были в определенной степени данью моде, т. к. в то время имело место сильное увлечение дальней стрельбой. Более того, «Максим» оснастили оптическим прицелом и угломер-квадрантом для ведения огня на большие дальности полупрямой и даже непрямой (по отметке — реперу) наводкой. Перископический оптический прицел обр. 1932 г. (по типу германского) относился к типу панорамных, имел кратность увеличения 2х и поле зрения 20°, диаметр выходного зрачка 6 мм, допускал раздельную установку угла прицеливания и угла места. Он крепился слева от пулемета на специальном кронштейне вертлюга станка и был связан особой тягой с кожухом ствола. Так как планировалось его применение на каждом пулемете, был создан новый щит с окном для прицела, закрываемым бронезаслонкой.

Станковый пулемет «Максим» обр. 1910 (1910/30 г.) на станке Соколова без щита

Ряд изменений был внесен для облегчения эксплуатации пулеметов. Прежде всего, был усовершенствован спусковой механизм. В нем был устроен предохранитель новой конструкции, расположенный на спусковом рычаге. В результате стало возможным его выключение и ведение огня одной рукой. Затыльник короба был выполнен откидным, что упростило обслуживание части спускового механизма, размещенного на нем, и облегчило доступ к наземной части ствола при чистке его не снимая с пулемета. В связи с изменениями затыльника изменились также правая и левая задвижки и соединение спускового крючка с тягой. Ударник и боек стали изготавливаться как отдельные детали, а бронещит получил дополнительную точку крепления в виде буфера-держателя, смонтированного на кожухе пулемета. Причем для придания ему большей прочности. и лучшего противостояния внешним воздействиям, например различного рода ударам, которым он может подвергаться в боевых условиях, трубу кожуха сделали гофрированной. Возвратный механизм получил указатель натяжения возвратной пружины на ее коробке. Тем самым удалось облегчить процесс регулировки работы основных механизмов пулемета за счет изменения ее натяжения, позволявшее восстанавливать правильное взаимное положение деталей оружия после их износа. Уже после принятия модернизированного пулемета на тульском заводе опробовали операции хромирования деталей замка для повышения их живучести, проверялись также возможность использования гильз без выступающей закраины (в связи с общими работами по созданию нового патрона для автоматического оружия), а также изготовления приемника литьем из алюминия или легких сплавов.

Вид сверху на открытый короб пулемета «Максим» обр. 1910 г. Хорошо видны ствольная коробка, кривошип и мотыль подвижной системы, приемник, рычаг и ползун подачи

Для перевозки «Максима» в кавалерии, а также для горных условий приняли несколько комплектов вьюков. Так, для перевозки «Максима» со станком Соколова боекомплектом на вьючном седле 1931 г. был принят комплект ВМС из трех вьюков, на которых кроме пулемета, станка и щита перевозились 12 патронных коробок, оптический прицел, коробка ЗИП, коробка с сосудами для охлаждающей жидкости и смазки, два запасных ствола, лопата, топор, маскировочная сетка. Каждый вьюк весил 130 кг. Комплект ВМС для вьючного седла обр. 1937 г. имел тот же состав, но был проще и легче (масса вьюка — 117,4 — 123,5 кг), пулемет навьючивался и снимался быстрее. Для перевозки на седле обр. 1937 г. пулемета «Максим» в полном комплекте — со станком Соколова и с зенитной леногой обр. 1928 г. — служил комплект ВМСТ из трех вьюков массой 119,9 — 133,1 кг.

Оптический пулеметный прицел ПП-1 к пулемету «Максим»

«Тело» пулемета «Максиму обр. 1941 г. (или модификации 1941 г.)

После начала войны и снятия с производства пулемета ДС вновь встал вопрос об упрощении производства пулемета «Максим». Для быстрого заполнения кожуха ствола не только водой, но и снегом, льдом он был снабжен широкой горловиной. Крышка ее легко и быстро откидывалась на петле одним движением руки. Такое решение было заимствовано с финского «Максима» m32, с которым нашей армии пришлось иметь дело еще в ходе советско-финляндской войны 1939–1940 гг. Участник этой войны Н. Митрофанов описывал такой эпизод: «Выравниваю пулемет, ставлю прицел и бью длинной строчкой… Кожух шипел. Оттаявший иней стекал каплями на снег, обнажая зеленый цвет окраски. Не расплавить бы ствол. Наклоняю пулемет, погружаю кожух в снег. Пары выдают присутствие, но другого выхода нет».

Если первоначально горловина делалась заодно с кожухом, то в дальнейшем она выполнялась как отдельная деталь, приваренная к стенкам трубы кожуха с грубо сваренной из трех деталей крышкой. Из-за отсутствия в достаточном количестве пулеметных оптических прицелов от них вовсе решили отказаться. В связи с этим со станка демонтировали кронштейн для их установки. Основной пулеметный прицел был упрощен. Он не имел передвижного целика боковых поправок и шкалы для легкой пули, а градуировку для тяжелой пули увеличили до 2700 м через 100. Опыт показывал, что схожесть траекторий пуль на дальностях до 1000 м позволяет обходиться одной шкалой без существенного ухудшения меткости в большинстве боевых ситуаций, а стрельба ведется преимущественно прямой наводкой. Большое внимание было уделено приемнику пулемета. Для использования холщовой и металлической лент Лубенцом был разработан стальной фрезерованный приемник, в устройство которого для удобства разряжания был введен специальный выключатель верхних пальцев, которыми при стрельбе лента с патронами передвигалась справа налево. Металлическая лента извлекалась из него только после нажатия на выключатель. В новом приемнике за счет удлинения верхнего колена рычага ползуна и увеличения угла между его верхним и нижним коленами удалось добиться большего отхода ползуна вправо и более надежного захватывания патрона в ленте. Универсальный приемник для матерчатых и металлических лент был шагом вперед. Тем не менее, чтобы максимально использовать значительные запасы холщовых лент, приемники только для них продолжали выпускаться в течение всей Великой Отечественной войны. В технологию их производства также были внесены существенные изменения, направленные на ускорение и удешевление их изготовления. В октябре 1941 г. ГАУ и Наркомат вооружения утвердили изменения конструкции пулемета, но изменения продолжались. С 1942 г. приемники стали выпускаться отлитыми под давлением из силумина (легкий сплав на основе алюминия — опыты 1930-х годов не пропали даром) или изготовлялись из стали методом протяжки.

Станок системы Соколова к пулемету «Максим» обр. 1910/30 г.

На протяжении всей Великой Отечественной войны предпринимались попытки повысить боевые возможности «Максима», особенно — лучше приспособить его к наступательному бою. Для маскировки кроме подбора окраски внешних частей использовали чехлы на кожух ствола и на щит. Для облегчения пулемета в войсках часто снимали с пулемета щиты — быстрота передвижений и маскировка оказывалась лучшей защитой.

После войны значительная часть советских «Максимов» оказалась в Польше (через Войско Польское), а также были поставлены в армии КНР и КНДР, откуда они позже попали и в другие страны. Во время войны во Вьетнаме «Максимы» еще использовались в качестве зенитных.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «МАКСИМОВ» ОБР. 1910/30 Г.

Патрон — 7,62×54R (7,62-мм обр. 1908 г.)

Масса «тела» пулемета (без воды) — 20,3 кг.

Длина «тела» пулемета — 1067 мм.

Длина ствола — 720 мм.

Начальная скорость пули — 865 (легкая) и 800 (тяжелая) м/с.

Прицельная дальность — 2300 м.

Наибольшая дальность стрельбы — 3900 м.

Предельная дальность полета пули — 5000 м.

Темп стрельбы — 600 выстр./мин.

Боевая скорострельность — 250–300 выстр./мин.

Питание — холщовая лента на 250 патронов.

Масса снаряженной ленты — 7,29 кг.

Дальность прямого выстрела:

— по головной мишени (высотой 0,25 м) — 300 м,

— по грудной мишени (высотой 0 5 м) — 400 м,

— по поясной мишени (высотой 1,0 м) — 500 м,

— по ростовой мишени (высотой 1,5 м) — 600 м,

— по конной мишени (высотой 2,5 м) — 700 м.

Примечания.

Пристрелка пулемета обр.1910 г. боевыми патронами велась обычно на дальности 100–150 м по щиту размером 1×0,5 м с мишенью 30×20 см на прицеле «3». При автоматической стрельбе на дальность 100 м габарит рассеивания не должен был превышать 16×14 см.

В принадлежность к пулемету «Максим» обр. 1910 г. входили: шомпол, пружинные весы для проверки натяжения возвратной пружины, отвертка, сверловый ключ, раздвижной ключ, стальной молоток, щипцы для постановки заклепок в ленте, плоскогубцы, стержень для расправления гнезд в ленте, масленка, емкости для охлаждающей жидкости и для смазки, трехгранный и полукруглый напильники, выколотки для разборки замка, деревянная колотушка, прибор для извлечения затыльника, извлекатель для патронника, выравниватель для ленты, прибор для снаряжения патронных лент, асбестовый шнур для набивки сальников, коленчатая щеточка для патронников. Для хранения пулемета при перевозке служили брезентовые чехлы, для хранения и переноски двух запасных стволов — кожаные чехлы.

Универсальный станок Владимирова обр. 1931 г.

По своему типу станок относился к колесно-треножным и обеспечивал быстрый переход от наземной стрельбы к зенитной. Стрельба по наземным целям велась «с колес», а сложенные трубчатые опоры составляли хобот станка. Конструкция вертлюга была во многом похожа на станок Соколова. При подготовке к стрельбе по самолетам тренога с вертлюгом снималась с колесного хода. Ее телескопические ноги выдвигались, и она ставилась в вертикальное положение. На теле пулемета монтировался дистанционный кольцевой прицел обр. 1929 г., допускавший стрельбу по самолетам, летящим со скоростью до 320 км/ч на высоте до 1500 м. Его передний кольцевой визир имел три кольца, рассчитанные на скорости самолета: 250, 180 и 110 км/ч. По цели, летящей с большой скоростью, пулеметчик вел огонь уже по воображаемому кольцу, отстоящему от наибольшего на расстояние, равное промежутку между кольцами. Для установки величины необходимого упреждения и придания пулемету нужного угла прицеливания служила дистанционная линейка, градуированная от 400 до 1500 м, по которой перемещался передний визир. С ростом скоростей летательных аппаратов дистанционные кольцевые прицелы постоянно совершенствовались. Например, зенитный прицел обр. 1936 г. имел уже пять колец в переднем визире (соответствовали скоростям цели 500, 400, 300, 200 и 100) и обеспечивал поражение воздушного противника на скоростях до 500 км/ч и дальностях до 1600 м и высотах до 1400 м. Зенитный прицел обр. 1938 г. был просто упрощенным вариантом прицела обр. 1936 г. В 1941 и 1943 гг. к «Максимам» были приняты еще две модели зенитных прицелов. Прицел обр 1941 г. был во многом унифицирован с прицелом к 12,7-мм пулемету ДШК и отличался только установочными приспособлениями. Прицел обр. 1943 г. относился к кольцевым ракурсным, работа с ним была проще и быстрее.

Универсальный станок обр. 1931 г. системы Владимирова в положении для наземной стрельбы

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА ВЛАДИМИРОВА ОБР. 1931 Г.

Масса станка со щитом — 39 кг.

Угол возвышения — 23° (наземный вариант) и 75–80° (зенитный).

Угол склонения — 30° (наземный) и 38° (зенитный).

Сектор обстрела — 170° (наземный) и 360° (зенитный).

Высота линии огня — около 400 (наземный) и 1400 (зенитный) мм.

Зенитная тренога обр. 1928 г.

Тренога обеспечивала круговой обстрел, угол возвышения достигал до 88°. Стрелок обслуживал закрепленный на ней «Максим» стоя или опустившись на одно колено. Механизмов наведения не было, наводка — свободная, вручную, имелись зажимы для фиксации положения пулемета в двух плоскостях. Высота линии огня — 1500 мм. Конструктивно тренога имела вертлюг для пулемета, центральную трубу и три трубчатые телескопические ноги. «Максим» на зенитной треноге мог ставиться на грузовики железнодорожные платформы.

В Коврове на Государственном Союзном заводе № 2 им. К.О. Киркижа были предприняты другие попытки модернизации «Максима». Пробовали, например, установить тело пулемета «Максим» на легкий полевой колесный станок системы Дегтярева — Гаранина, принятый к пулемету СГ. Опытный образец появился в 1943 г. Однако испытания не выявили серьезных преимуществ его по сравнению с уже применяемым. Пожалуй, за исключением возможности зенитной стрельбы. Опытным остался «Максим» на станке конструкции Г.С. Гаранина и В.Г. Селезнева 1944 г. Модернизацию признали удачной, но нецелесообразной из-за намечавшегося вскоре полного снятия с производства пулеметов системы «Максим». Занятно, что уже после войны пулемет СГМ получил колесный станок обр. 1946 г. со столом и складным хоботом по типу станка Соколова.

Попытка установки пулемета «Максим» на легкий полевой колесный станок системы Дегтярева с возможностью зенитной стрельбы. Опытный образец 1943 г. Хорошо виден способ зенитной стрельбы с опрокидыванием станка вперед, опорой на сошник щита и креплением пулемета на конце стрелы станка

Пулемет «Максим» на облегченном колесном станке Гаранина — Селезнева

Разрабатывались и быстро устанавливаемые пулеметные огневые сооружения. В Научно-исследовательском институте инженерной техники РККА (ныне ЦНИИ-15) создали переносной разборный неподвижный броневой пулеметный колпак «НТП». На стальном основании собирался короб из плоских листов 10 — 13-мм брони с амбразурой под пулемет «Максим», прикрытой подвижной маской.

Пулемет «Максим» с кольцевым зенитным прицелом на зенитной треноге обр. 1928 г.

Амбразурный узел для установки пулемета «Максим» на станке ПС-31 — этот станок был разработан в 1931 г. для установки пулеметов в долговременных сооружениях вновь строившихся укрепрайонов

Счетверенная зенитная пулеметная установка

На специальной треноге 1928 г. и универсальном станке 1931 г. «Максимы» можно было привлекать для обороны войск от воздушного противника но скорострельность и эффективность поражения быстро перемещающихся зенитных целей снижались из-за применения на установке только одного пулемета. Поэтому дальнейшее развитие зенитных установок пошло по пути увеличения скорострельности увеличением числа стволов — комплексированием.

Таковой стала счетверенная ЗПУ конструкции Николая Федоровича Токарева (1899–1972), именующаяся иногда М-4 и выбранная по результатам внутреннего конкурса, проведенного в тульском ЦКБ-14. После первых пробных стрельб начальник технического комитета ГАУ К.К. Цветковский, контролировавший полигонные испытания, прислал в адрес Н.Ф. Токарева телеграмму: «Работает как часы, сердечно поздравляю». После принятия на вооружение установка использовалась как стационарная, ставилась на крышах зданий обороняемых городов и крупных военных объектов, монтировалась в кузовах автомашин, на бронепоездах, железнодорожных платформах.

Счетверенная 7,62-мм зенитная пулеметная установка обр. 1931 системы Н.Ф. Токарева

Схема устройства зенитного прицела счетверенной ЗПУ

Боевая мощь счетверенных «Максимов» впервые была подтверждена их успешными действиями против японских самолетов во время советско-японского вооруженного конфликта у озера Хасан в 1938 г. Столь же успешно ЗПУ образца 1931 г. действовала на Халхин-Голе в 1939 г., в боях советско-финляндской войны 1939–1949 гг., в период отражения агрессии фашистской Германии в 1941–1945 гг.

Установка состояла из основания, вертлюга с патронными коробками, качающейся рамы с противовесами, наплечниками и спусковой тягой, зенитного прицела и системы принудительного охлаждения. Основание представляло собой металлическую тумбу с телескопической вертикальной трубой, уравновешивающими пружинами и реечно-зубчатым подъемным механизмом со стопором. На платформе основание крепилось тремя лапами (стрелами), усиленными подкосами (ногами). Трубчатый вертлюг вращался на трубе на подшипниках. На сектор вертлюга также в подшипниках укладывалась своим главным валом трубчатая рама, на которой крепились в ряд четыре «Максима», объединенных одной системой охлаждения и едиными прицельными приспособлениями и одним спуском. Под стволами пулеметов на вертлюге размещались коробки с патронными лентами, которые по сравнению с обычными обладали повышенной емкостью (500 патронов). Чтобы при ведении огня патронные ленты не скручивались, в конструкцию ЗПУ были введены желоба (рукава), по которым они перемещались, причем патронная лента подавалась в приемник, поворачиваясь на 90° по отношению к коробке. Наводить на цель блок из четырех пулеметов общим весом более 80 кг наводчику помогали наплечные дуги, соединенные с оружием. Благодаря им, перемещение в вертикальной и горизонтальной плоскостях производилось не только руками стрелка, но и всем его телом. Система охлаждения призвана была увеличить интенсивность охлаждения стволов и предотвратить парообразование, мешающее работе наводчика, она включала ручной шестеренчатый насос, а два бака системы составляли корпус тумбы. Первоначально ЗПУ использовалась с зенитным кольцевым дистанционным прицелом обр. 1929 г. Для изменения установок прицела по дальности на раме был выполнен специальный вал с маховичком. Затем ставили прицелы обр. 1936 г. и обр. 1938 г. Для стрельбы по наземным целям использовали обычный (стоечный) прицел основного пулемета — второго слева.

Счетверенная ЗПУ на шасси грузовика ГАЗ-ААА. Москва, осень 1941 г.

Установка с четырьмя «Максимами», обладая высокой боевой скорострельностью, удобной и быстрой наводкой на цель и гибким маневром огня, во многом превзошла аналогичное зарубежное оружие, появившееся позже. Разработка комплексной зенитно-пулеметной установки образца 1931 г. — большой творческий успех конструктора Н.Ф. Токарева, который в дальнейшем стал автором нескольких зенитных и авиационных установок, также состоявших на вооружении Красной Армии.

Для определения установок прицела ЗПУ служил переносной стереодальномер ЗД с метровой базой, кратностью увеличения 6,4х, полем зрения 4°, массой 4,4 кг. В штат стрелкового полка ввели 4 счетверенные установки — установка «Максим» положила начало полковым зенитным средствам.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЛЕМЕТА СЧЕТВЕРЕННОЙ ЗПУ «МАКСИМ» (М-4)

Патрон — 7,62×54R (7,62-мм обр. 1908 г.).

Количество стволов — 4.

Масса ЗПУ в боевом положении — 460 кг.

Масса ЗПУ без пулеметов, лент и патронных коробок — около 200 кг.

Длина установки — 1,5 мм.

Ширина установки — 1,0 м.

Высота установки — от 1,? до 2,3 м.

Высота линии огня — от 1,4 до 2,3 м.

Горизонтальная дальность стрельбы — 1600 м.

Досягаемость по высоте — 1400 м.

Угол вертикального обстрела — от –10 до +82°.

Угол горизонтального обстрела — 360°.

Начальная скорость пули — 800 м/с.

Темп стрельбы — 2000 выстр./мин.

Боевая скорострельность — 1200 выстр./мин.

Питание — от ленты на 500 патронов.

Время перевода из походного положения в боевое — 0,5 мин.

Расчет — 3 человека.

Ручной пулемет МТ

Особое место в истории пулемета «Максим» занимают переделки в ручные и авиационные пулеметы. Проводились они почти одновременно в 20-е годы на «Первых Тульских оружейных заводах». Ручной пулемет, созданный на базе «Максима» Ф.В. Токаревым — МТ, отличался от станкового, прежде всего, отсутствием водяного охлаждения и станка. Ствол был укорочен и облегчен до 1,7 кг (у станкового «Максима» — 2,1 кг) и заключен в цилиндрический кожух с отверстиями для охлаждения, причем была предусмотрена возможность замены разогретого стрельбой ствола. На передней его части крепилась легкая склонах сошка с трубчатыми ногами. Место, затыльника занял деревянный приклад винтовочного типа, к которому крепились спусковой механизм с предохранителем. Холщовая лента укорачивалась до 100 патронов и заключалась в коробку (барабан) — по примеру германского пулемета MG.08/15.

7,62-мм ручной пулемет МТ (обр. 1925 г.). На данном экземпляре отсутствует возвратная пружина, и подвижные детали остановились в заднем положении, о чем свидетельствует положение рукоятки перезаряжания

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУЧНОГО ПУЛЕМЕТА ОБР. 1925 Г. СИСТЕМЫ МАКСИМА — ТОКАРЕВА (МТ)

Патрон — 7,62×54R (7,62-мм обр. 1908 г.).

Масса пулемета без патронов — 12,9 кг.

Масса пулемета с патронами — 15,5 кг.

Длина пулемета — 1330 мм.

Длина ствола — 655 мм.

Нарезы — 4 правосторонних с шагом 240 мм.

Питание — холщовая лента на 100 патронов.

Авиационный пулемет ПВ-1

С учетом специфики применения авиационных пулеметов главной задачей было значительное увеличение скорострельности при уменьшении массы и размеров пулемета. Для повышения темпа стрельбы ствол был облегчен за счет обточки и некоторого укорочения (выросла скорость отката подвижной системы), в тыльной части короба установлен буфер. Кстати, по тем временам пружинный буфер, увеличивающий скорость наката подвижной системы, был новинкой и не встречался даже на зарубежных авиапулеметах. Повышению темпа стрельбы в значительной мере способствовало и решение А.В. Надашкевича уменьшить диаметр втулки надульника, что дополнительно увеличило скорость отката. В результате принятых мер длительность цикла автоматики заметно уменьшилась, а темп стрельбы возрос с 600 до 750 выстр./мин., при этом масса пулемета снизилась до 14,5 кг. Конструктор разработал оригинальный способ питания пулемета патронами из металлической звеньевой (рассыпной) ленты, к сожалению, не привившийся на практике. В серию оружие пошло все-таки с холщовой лентой. Для механического отвода подвижных частей и подготовки пулемета к стрельбе он получил специальную ручку перезаряжания АНИИ-1, созданную туляками С.В. Владимировым и С.А. Ярцевым и допускавшую дистанционное тросовое управление. Трос поворачивал качающийся рычаг, приводивший в движение копирный ползун, который и поворачивал рукоятку пулемета. Ручка перезаряжания, созданная в НИИ ВВС, имела схожую схему, но здесь зубчатый ползун вращал муфту, надетую на одну ось с рукояткой пулемета.

7,62-мм авиационный пулемет ПВ-1

В 1929 г. для ПВ-1 были разработаны приемники для подачи патронов из ленты, движущейся слева направо. Первые пулеметы с левой подачей ленты поступили на вооружение в декабре. В 1930 г. стволы авиационных пулеметов стандартизировали с пехотными, т. е. их перестали обтачивать и укорачивать.

Параллельно с ПВ-1 А.В. Надашкевич проектирует пулемет А-2, который был конструктивно аналогичен предыдущей модели, но имел значительное количество деталей, изготовленных из дюралюминия. Выигрыш в весе получался изрядный. Однако Артком ГАУ 17 апреля 1925 г. высказал мнение, что «сплавы алюминия у нас еще не достигли тех механических качеств, которыми обладает сталь, не говоря уже о том, что сплавы эти еще слишком мало изучены в отношении их стойкости, утомляемости, коррозии и пр.». Испытания, проведенные в 1925–1927 гг., выявили низкую живучесть пулемета, и от этой модели пришлось отказаться. 27 июля 1927 г. Артком принял решение о прекращении опытов применения дюралюминия в оружейном деле для изготовления ответственных частей.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВИАЦИОННОГО СИНХРОННОГО ПУЛЕМЕТА ОБР. 1928 Г. СИСТЕМЫ МАКСИМА — НАДАШКЕВИЧА (ПВ-1)

Патрон — 7,62×54R (7,62-мм обр. 1908 г.).

Масса пулемета — 14,5 кг.

Длина оружия от задней стенки затыльника до переднего среза надульника — 1050 мм.

Начальная скорость пули — 870 м/с.

Темп стрельбы — 750 выстр./мин.

Дульная энергия — 409 Дж.

Питание — металлическая звеньевая лента на 250 патронов.

Малокалиберный пулемет Блюма

Широкое использование для подготовки пулеметчиков Красной Армии в 1930-е годы 5,6-мм пулемета Блюма требует описать и его. Система пулемета была разработана Михаилом Николаевичем Блюмом — тогда еще начинающим конструктором-оружейником — в 1929 г. При этом требовалось решить ряд проблем в работе систем автоматики и питания при патроне кольцевого воспламенения, выдержав оружие в небольших размерах.

Сравнительно незначительное давление, создаваемое в канале ствола 5,6-мм патроном кольцевого воспламенения («бокового огня», как тогда говорили), заставило выбрать автоматику на основе отдачи свободного затвора.

Ударно-спусковой механизм действовал от возвратно-боевой пружины. После спуска затвор двигался вперед, досылал патрон в патронник и наносил удар по ударному составу в закраине патрона двумя бойками в своей передней части. Так что выстрел производился с выката затвора. Первоначально планировалось для учебных стрельб монтировать малокалиберный пулемет внутри пулемета «Максим», пришлось максимально уменьшить размеры ствольной коробки и длину хода затвора. Это породило излишне высокий темп стрельбы — до 3000 выстр./мин. — так что пришлось вводить замедлитель темпа стрельбы, уменьшавший его до 450–800 выстр./мин. При этом в системе питания использовался магазин с рейкой на 25 патронов.

Будущие моряки осваивают стрельбу из пулемета «Максим» с помощью малокалиберного пулемета Блюма (укреплен сбоку станкового пулемета)

Однако уже после заводских испытаний от «пулемета-вкладыша» отказались в пользу малогабаритного пулемета, монтировавшегося снаружи «Максима». Соответственно увеличился размер ствольной (затворной) коробки, это позволило обеспечить темп стрельбы в 600 выстр./мин. (аналогичный темпу стрельбы станкового «Максима») без специального замедлителя, который был исключен из конструкции.

Оригинально была решена система питания. Патрон кольцевого воспламенения имеет тонкостенную гильзу, к тому же ослабленную изгибом закраины, безоболочечную свинцовую пулю, соответственно плохо выдерживает нажим или рывки. Выступающая закраина создает опасность цепляния одного патрона за другой в магазине (небольшой запас энергии движущихся деталей не допускает ленточное питание с приводом от подвижной системы). Барабанный магазин пулемета Блюма включал патронный диск, установленный в круглой коробке и приводившийся во вращение пружиной. По окружности диска имелось 40 изолированных гнезд, в которые вставлялись патроны (для безопасности обращения заполнялось только 39 гнезд). При движении затвора вперед он подхватывал патрон из гнезда, находящегося напротив казенника ствола, досылал его в патронник и производил выстрел. При движении затвора назад под действием отдачи стреляная гильза вытягивалась из ствола и снова занимала место в гнезде. После отхода затвора на достаточное расстояние патронный диск поворачивался, ставя напротив ствола гнездо с очередным патроном. «Прямая» подача патрона уменьшала нагрузку на него и повышала надежность работы системы. При креплении пулемета сверху пулемета «Максим» барабанный магазин располагался справа.

Для обучения пулеметчиков ручного пулемета ДП, танкового ДТ или авиационного ДА использовался тот же пулемет Блюма, которому креплением определенных деталей придавалось внешнее сходство с соответствующим образцом. Так, для обучения ручных пулеметчиков пулемет получал деревянный приклад, прицел, перфорированный кожух ствола, сошку. Барабанный магазин при этом располагался снизу оружия.

Малокалиберный пулемет Блюма сыграл свою роль в совершенствовании стрелковой подготовки личного состава в 1930-е годы. После Великой Отечественной войны к пулеметам такого типа уже не возвращались. В 1950-е годы, когда большое количество старого военного оружия передавалось в охотничье хозяйство, была сделана попытка превратить в охотничье оружие и сохранившиеся малокалиберные пулеметы. Пулемет снабдили деревянной ложей и диоптрическим (кольцевым) прицелом. С помощью такого пулемета провели испытательный отстрел волков с самолета (была такая кампания по борьбе с волками), но этим опытом дело и ограничилось.

Станковый пулемет ДС-39

22 сентября 1939 г. на вооружение приняли «7,62-мм станковый пулемет обр. 1939 г. системы Дегтярева (ДС-39)».

Автоматика пулемета с газовым двигателем действовала за счет отвода пороховых газов через отверстие в стенке ствола в газовую камеру, расположенную снизу в средней части ствола. Ход газового поршня — длинный, газовая камера — открытая, с патрубком. Жестко связанный с затворной рамой шток поршня помещался в направляющей трубке под стволом. Сам газовый поршень навинчивался на передний конец штока и фиксировал возвратно-боевую пружину. Количество отводимых пороховых газов регулировалось с помощью регулятора газовой камеры. Выстрел производился с открытого затвора. Запирание канала ствола производилось с помощью двух симметричных боевых упоров затвора — ударник, продвигаясь вперед, разводил упоры в стороны, и те вставали на опорные поверхности ствольной коробки. При движении затворной рамы назад фигурные скосы рамы сводили боевые упоры, производя отпирание канала ствола.

7,62-мм станковый пулемет обр. 1939 г. ДС на треножном станке Дегтярева со щитом

Оригинальной чертой пулемета был двойной темп стрельбы — 600 выстр./мин. для стрельбы по наземным целям и 1200 выстр./мин. для стрельбы по воздушным целям. Для этого служил смонтированный в затыльнике пружинный буфер, включавшийся при больших углах возвышения. Буфер увеличивал скорость наката затворной рамы и, соответственно, темп стрельбы.

Сменный ствол для лучшего охлаждения снабжался поперечным оребрением по всей длине, при этом диаметр ребер уменьшался от казенной части к дульной. На дульной части ствола крепился конический пламегаситель. Для облегчения смены ствола и переноски пулемета служила рукоятка ствола.

Пулемет имел складной рамочный прицел со шкалами для легкой и тяжелой пуль. Органами управления служили две рукоятки затыльника и рычаг спуска, выполненные по типу пулемета «Максим». В связи с их установкой возвратно-боевую пружину (размещавшуюся на предыдущих опытных образцах в трубке затыльника) перенесли в трубку снизу ствольной коробки с левой стороны. Рукоятка заряжания располагалась с правой стороны ствольной коробки.

Наибольшие проблемы создавал механизм питания. Подачу ленты производил механизм ползункового типа при ходе подвижной системы назад. Пружинный извлекатель затвора извлекал патрон из ленты, снижатель опускал патрон закраиной гильзы в жесткие лапки затвора. Те же жесткие лапки извлекали из патронника стреляную гильзу, отражение которой производилось вниз следующим патроном. Сложная и сравнительно длинная траектория движения патрона при высоком темпе стрельбы требовала высоких скоростей его перемещения, вызывала рывки и резкие ускорения, что часто приводило к демонтажу или деформации патрона. В связи с этим использовались патроны только со стальной или биметаллической гильзой, использование в ДС-39 патронов с латунной гильзой запрещалось. Питание должно было производиться из матерчатой или металлической ленты (характерно, что в том же 1939 г. ковровский конструктор И.И. Раков создал новую машинку для снаряжения лент).

От массивного универсального станка Колесникова отказались (в это же время отказывались и от универсального станка к пулемету «Максим»), приняв к пулемету складной треножный станок Дегтярева для стрельбы только по наземным целям. Станок имел регулируемые по углу поворота трубчатые ноги с жесткими основными и откидными дополнительными сошниками, дуговой механизм грубой вертикальной наводки и винтовой — тонкой наводки, кронштейн для установки оптического прицела. Стрельба — из положения лежа или с колена. На станок мог крепиться бронещит с двумя окнами: среднее для прохода ствола и пользования механическим прицелом, большое левое, прикрываемое стальной крышкой, — для пользования оптическим прицелом. Уже в 1940–1941 гг. по опыту советско-финляндской войны к ДС-39 в Коврове разработали зимние лыжные установки. К пулемету успели принять комплект из двух вьюков ВСД-39 для перевозки на вьючном седле в кавалерии и горных частях. Для зенитной стрельбы предназначался специальный станок.

Был разработан и танковый вариант пулемета, оставшийся опытным.

Надежность пулемета оказалась недостаточной, из войск шли многочисленные нарекания. Не удалось преодолеть такие причины частых задержек и остановок стрельбы, как выпадение тяжелой пули (как наиболее инерционной) из гильзы, разрывы гильз при извлечении из патронника (из-за высоких скоростей движения при большой длине узла запирания и отсутствии предварительного сдвига гильзы), низкая живучесть ряда деталей, неудовлетворительное действие при запылении и низких температурах. Хорошо задуманная система нуждалась в доводке, но времени на нее не оставалось.

Производство ДС прекратили в июле 1941 г., уже через месяц после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз возобновили выпуск «Максима». Всего выпустили 10 345 пулеметов ДС-39, большая часть которых оказалась потерянной в первые месяцы войны (некоторые потом, понятно, встречались у партизан).

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДС-39

Патрон — 7,62×54R (7,62-мм обр. 1908 г.).

Масса «тела» пулемета — 14,3 кг.

Масса пулемета на станке со щитом — 42,4 кг.

Длина «тела» пулемета — 1170 мм.

Общая длина пулемета на станке — 1440 мм.

Длина ствола — 723 мм.

Число нарезов — 4.

Тип нарезов — правосторонние.

Длина хода нарезов — 240 мм.

Начальная скорость пули — 860 м/с (легкая).

Прицельная дальность — 2400 (легкая пуля) и 3000 (тяжелая пуля) м.

Темп стрельбы — 500–600 или 1000–1200 выстр./мин.

Боевая скорострельность — 300–310 выстр./мин.

Питание — металлическая лента на 50 патронов или холщовая на 250 патронов.

Масса патронной коробки с лентой на 250 патронов — 9,4 кг.

Тип станка — пехотный треножный системы Дегтярева.

Масса станка — 11 кг.

Масса щита — 7,7 кг.

Станковый пулемет обр. 1943 г. системы Горюнова (СГ)

Собственно пулемет СГ (или СГ-43) состоял из следующих частей и механизмов: ствол с газовой камерой, пламегасителем и ручкой для переноски; ствольная коробка с кронштейном для крышки и прицела; затыльник с ручками и возвратно-боевой пружиной; подвижная система (затвор с извлекателем и затворной рамой); приемник (основание приемник с крышкой, ползун подачи); рукоятка перезаряжания; замыкатель ствола; спусковой механизм; прицельные приспособления.

Ствол имел на дульной части нарезку для крепления конического пламегасителя, позади нее на ствол напрессовывалось основание мушки. Перед пуском пулемета в серийное производство ствол дополнительно утяжелили для повышения прочности и уменьшения перегрева. На казенной части ствола находились продольный паз для фиксирования в ствольной коробке и поперечный паз для замыкателя ствола. Замыкатель представлял собой деталь сложного сечения, вставлявшуюся в поперечный паз вверху ствольной коробки и удерживавшую ствол от смещения. На казенном срезе ствола имелись два выреза — верхний для направления патрона при досылании и боковой для головки выбрасывателя. Для удобства смены ствола и переноски пулемета служила рукоятка, крепившаяся обоймой позади газовой камеры. В комплект пулемета входили два запасных ствола. Замена ствола занимала всего 7–8 секунд. Выемки на казенном срезе обеспечивали плотное прилежание затвора к пеньку ствола.

7,62-мм станковый пулемет СГМ на легком полевом колесном станке Дегтярева — Гаранина

Разрез пулемета СГ: вверху — подвижная система в переднем положении, внизу — подвижная система в заднем положении; 1 — ствол, 2 — пламегаситель, 3 — основание мушки, 7 — ствольная коробка, 22 — затвор, 23 — затворная рама, 46 — спусковой рычаг, 47 — предохранитель, 49 — двуплечий рычаг, 50 — рычаг шептала, 62 — направляющий стержень, 67 — извлекатель, 87 — рычаг подачи, 91 — защелка крышки, 111 — хомутик, 127 — рукоятка, 128 — поршень

Автоматика пулемета работала за счет отвода пороховых газов через поперечное отверстие в стенке ствола в газовую камеру закрытого типа в средней части снизу ствола. В камере монтировался поворотный регулятор с тремя канавками разного сечения — совмещением канавки с газовым отверстием определялось количество отводимых к поршню пороховых газов. Направляющая трубка поршня крепилась штифтом впереди ствольной коробки и передним концом надевалась на патрубок газовой камеры.

Запирание канала ствола производилось перекосом затвора вправо. Ведущим звеном автоматики служила затворная рама, ее верхний выступ («сапожок») управлял движением затвора, а после запирания бил по ударнику. На нижней поверхности затвора выполнялся фигурный паз, на верхней — гребень-досылатель. В затворе монтировались: ударник, подпружиненный выбрасыватель и штырь-отражатель (в наклонном канале). Газовый поршень выполнен заодно со штоком. Выемы по бокам затворной рамы уменьшали трение при движении, собирали грязь и излишки смазки со стенок ствольной коробки.

Спусковой механизм монтировался в затыльнике, соединявшемся со ствольной коробкой поперечным штифтом-замыкателем. Механизм включал коргс, шептало и выключатель с кулачком. Спусковой рычаг располагался между рукоятками управления и удерживался предохранителем — подобно «Максиму». Спереди затыльник переходил в направляющий стержень возвратно-боевой пружины. Рукоятка перезаряжания выступала снизу под рукоятками управления, во вред стрельбы оставалась неподвижной, удерживаясь в переднем положении защелкой. При высоких скоростях подвижной системы и «длинном» несимметричном узле запирания поперечные разрывы гильз все же происходили, но значительно менее частые, чем на ДС-39.

В пулемете сохранена двухтактная подача патрона — извлечение из ленты назад перед опусканием на линию досылания. Это требовало повышения скоростей движения патрона и грозило его демонтажом в ствольной коробке (эффект, хорошо знакомый по ДС-39), но доработка СГ позволила избежать таких неприятностей. Механизм подачи состоял из основания приемника, его рамки, ползуна с пальцами, извлекателя патронов с двумя симметричными подпружиненными зацепами и крышки приемника. Подающий механизм — ползункового типа. Подача ленты — справа налево (хотя в 1943 г. проходил испытания и вариант СГ с левой подачей ленты). Использовалась металлическая нерассыпная лента по типу ленты ДС-39 или штатная холщовая от «Максима». Извлекатель приводился в поступательное движение вдоль оси пулемета гребнем затвора, ползун двигался в поперечном направлении за счет взаимодействия его выступов с криволинейным пазом наверху затворной рамы. Приемник с откидной крышкой в 2–3 раза ускорял перезаряжание пулемета, особенно при не полностью расстрелянной ленте (в «Максиме» ее при новом заряжании приходилось продергивать).

Для заряжания пулемета необходимо было открыть крышку приемника, вставить ленту с патронами в приемник так, чтобы закраина гильзы первого патрона вошла в зацепы извлекателя, закрыть крышку приемника, за рукоятку перезаряжания отвести назад подвижную систему до постановки затворной рамы на боевой взвод, подать рукоятку вперед. Для начала стрельбы следовало большим пальцем левой руки поднять предохранитель и нажать на спусковой рычаг. Выключатель спускового механизма освобождал шептало, то под давлением затворной рамы опускалось и выходило из-под боевого взвода рамы. Затворная рама под действием возвратно-боевой пружины шла вперед. При этом движении сапожок рамы, взаимодействуя с выемом затвора, толкал его вперед. Досылатель затвора захватывал патрон из продольного окна ствольной коробки и перемещал его в патронник. Ползун механизма подачи, взаимодействуя с кулачковыми пазами затворной рамы, подавался вправо, его пальцы перескакивали через звено металлической ленты или через патрон в холщовой ленте.

В переднем положении затвор останавливался, ударник и отражатель смещались назад, зацеп выбрасывателя заскакивал за закраину гильзы. При этом зацепы извлекателя захватывали следующий патрон в ленте. Затворная рама продолжала движение вперед, скосом сапожка воздействовала на затвор, смещала его вправо, в выем ствольной коробки, производя запирание канала ствола. После того, как выбирался свободный ход, сапожок затворной рамы наносил удар по ударнику, последний продвигался вперед и разбивал капсюль патрона. Происходил выстрел.

После прохода пулей газоотводного отверстия часть пороховых газов попадала в газовую камеру, воздействовала на поршень и отбрасывала подвижную систему назад. Затворная рама при движении назад сначала выбирала свободный ход, затем своим сапожком поворачивала затвор влево, выводя его из зацепления со ствольной коробкой, происходит отпирание канала ствола. Затвор далее движется вместе с рамой. Выбрасывателем затвор извлекает стреляную гильзу из патронника, после отхода затвора на расстояние, достаточное для удаления стреляной гильзы, отражатель своим выступающим концом ударялся о выступ ствольной коробки, резко продвигался вперед относительно затвора и выталкивал гильзу наружу. При этом сжималась возвратно-боевая пружина.

При заднем ходе затворной рамы извлекатель механизма подачи вытягивал патрон из ленты, а ползун шел влево и смещал своими пальцами ленту на один шаг, ставя очередной патрон напротив извлекателя. В конце отката затворная рама с затвором ударялась о затыльник и начинала движение вперед. Если спусковой рычаг был еще нажат, шептало оставалось опущенным, цикл автоматики повторялся. Для прекращения стрельбы следовало отпустить спусковой рычаг, рычаг шептала опускался, и затворная рама после удара о затыльник вставала на боевой взвод.

Прицельные приспособления включали откидной рамочный прицел и регулируемую штыревую мушку. Рамка прицела имела две шкалы: справа — от 0 до 2000 м для легкой пули (деления от 0 до 20), слева — от 0 до 2300 м для тяжелой (деления от 0 до 23). Вдоль рамки двигался хомутик с целиком, шкалой его установки, насеченной в тысячных дальности, и винтом с маховичком. Для точной установки хомутика служил винт с маховичком в левой стенке рамки.

Станок системы Дегтярева относился к полевым универсального типа. Он состоял из основания, стола, вертлюга с качающейся частью, механизмов наведения и щита. Сказалось долгое пристрастие РККА к колесным станкам со щитом, хотя уже были разработаны варианты складных треножных станков. На стреле основания впереди крепилась ось с колесами, сзади — вертлюг для зенитной стрельбы, сошник и поручни. Стол имел горизонтальный сектор с отверстиями и съемные ограничители — для стрельбы с заданным рассеиванием по фронту. На люльке, укрепленной на качающейся части вертлюга, находились два ползуна, на которые с помощью засовов крепился пулемет. На вертлюге крепился также винтовой механизм тонкой вертикальной наводки. Стрельба по наземным целям велась из положения лежа. О кучности говорят такие цифры: при приведении к нормальному бою на дальности 100 м допустимый габарит рассеивания составлял 16×14 см при попадании 8 пуль из десяти в мишень размером 30×20 см. Для стрельбы с бруствера окопа и удобства переноски стрела складывалась, для упора в грунт при этом служил складной верхний сошник. Щит имел сверху отгиб-сошник. Для зенитной стрельбы станок опрокидывался, сошник щита упирался в грунт, а пулемет крепился на вертлюг на конце стрелы, стрельба велась с колена. Использовался кольцевой ракурсный зенитный прицел обр. 1944 г., рассчитанный на дальности до 1000 м и скорости цели до 450 м/с, хотя эффективной считалась стрельба до 500 м. Прицел не требовал дополнительной регулировки после установки.

Для стрельбы холостыми патронами вместо пламегасителя ставилась втулка с отверстием диаметром 3,5 мм, а в приемник — сменная рамка с надписью «Для холостой стрельбы».

СГ был вполне современным станковым пулеметом и являл пример несомненно удачного сочетания различных известных к тому времени решений систем и механизмов с оригинальным конструктивным оформлением узлов, технологической и эксплуатационной простоты с хорошими боевыми качествами, хотя по эффективности он несколько уступал германскому MG.42 в станковом варианте. По сравнению с пулеметом «Максим» пулемет СГ был не только легче по весу, но и проще в производстве и обращении. Подвижная система СГ включала 11 деталей, в то время как у «Максима» обр. 1910 г. — 41. В работе автоматики и ударно-спускового механизма у СГ участвовало 5 основных деталей, из них 1 пружина, у «Максима» — 37 деталей, из них 3 пружины. Разборка пулемета СГ требовала 7–8 операций с отделением 6–7 частей.

Кроме единичных случаев разрыва гильз СГ-43 показали еще и меньшую, чем устанавливалось нормативами, живучесть ствола. В целом это было терпимо для военного времени с быстрым «расходованием» оружия. В целом СГ заслужил доверия войск.

Судьба конструктора оказалась трагичнее, чем его детища. После принятия СГ нагрузки на П.М. Горюнова резко возросли — кроме доведения пулемета на родном заводе Горюнов мотался в Златоуст налаживать производство там, в Москву, где сам отлаживал первые серийные пулеметы перед отправкой на фронт. Силы иссякали, и 23 декабря 1943 г. П.М. Горюнов скончался.

Порядок неполной разборки СГ

Сдвинуть защелку приемника механизма подачи, поднять крышку приемника вертикально и, приподняв основание приемника, отделить извлекатель.

Сдвинуть защелку затыльника назад, утопив ее стопор, повернуть затыльник вправо на четверть оборота и отделить его вместе с возвратно-боевой пружиной. Отделить пружину.

Отделить спусковой механизм от ствольной коробки, сдвигая его назад.

За рукоятку перезаряжания отвести подвижную систему назад и извлечь ее из ствольной коробки. Отделить рукоятку, поворачивая ее вверх.

Отделить ползун от ствольной коробки.

Сдвигая нижнюю планку ствольной коробки назад, снять ее с коробки.

Выбить ось крышки и основания приемника и отделить их от ствольной коробки.

Отделить ствол, для чего нажать на защелку замыкателя и сдвинуть последний влево до отказа.

Отделить газовый регулятор от газовой камеры, предварительно сдвинув его легким ударом.

Сборка производится в обратном порядке.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СГ

Патрон — 7,62×54R (7,62-мм обр. 1908 г.).

Масса «тела» пулемета — 14,6 кг.

Масса пулемета на станке со щитом — 44,5 кг.

Масса ствола — 4,1 кг.

Длина «тела» пулемета — 1150 мм.

Длина ствола — 720 мм.

Длина пулемета на станке для стрельбы в положении лежа — 1700 мм.

Число нарезов — 4.

Тип нарезов — правосторонние.

Длина хода нарезов — 240 мм.

Начальная скорость пули — 865 (легкая) и 800 (тяжелая) м/с.

Прицельная дальность — 2000 (легкая пуля) и 2300 (тяжелая пуля) м.

Дальность прямого выстрела по грудной фигуре высотой 50 см — 440 м, по бегущей фигуре высотой 150 см — 670 м.

Дальность, до которой сохраняется убойное действие пули, — 3800 м.

Предельная дальность полета пули — 5000 м.

Длина прицельной линии — 855 мм.

Эффективная дальность стрельбы — 1000 м.

Темп стрельбы — 600–700 выстр./мин.

Боевая скорострельность — 200–250 (предельно — 350) выстр./мин.

Питание — металлическая лента на 50 и 250 патронов или холщовая на 250 патронов.

Масса коробки с лентой на 250 патронов — 10,25 кг.

Тип станка — пехотный колесный универсальный, системы Дегтярева — Гаранина.

Масса станка — 29,9 кг.

Высота линии огня — 500 мм (наземная стрельба) и 1460 мм (зенитная стрельба).

Длина станка — 1300 мм, с подогнутой стрелой — 1000 мм.

Расчет — 3 человека.

Станковый пулемет Горюнова модернизированный (СГМ)

При модернизации пулемета СГ в него внесли следующие изменения:

— введен замыкатель ствола с микрометром и шкалой, позволявшей регулировать зазор между пеньком ствола и зеркалом затвора;

— установлен ствол с продольными ребрами радиатора охлаждения — такой ствол ставился на пулемет уже в 1943 г., но оказался тогда сложен в производстве;

— установлен газовый регулятор, переставляемый без помощи ключа;

— крепление рукоятки ствола позволило производить его первоначальный сдвиг при отделении от ствольной коробки (у СГ-43 перегретый казенник ствола иногда заклинивало в ствольной коробке);

— упразднена рамка приемника как отдельная деталь (при обслуживании пулемета в зенитном положении она часто выпадала); вырезы и скосы горловины приемника, фиксировавшие патрон в положении для досылания, перенесены с рамки на ствольную коробку; правда, без отдельной рамки работа системы подачи патрона стала несколько «жестче» — патрон сажался на дно приемника с ударом;

— горловина приемника и окно ствольной коробки для выброса гильз снабжены подпружиненными откидными пылезащитными крышками — это удачное решение будет впоследствии повторено на ПК;

— основание приемника укорочено;

— установлена более надежная трехперая пружина крышки приемника;

— улучшена конструкция спускового механизма, рукоятка заряжания перенесена снизу на правую сторону ствольной коробки;

— повышено удобство пользования целиком боковых поправок прицела, уменьшена цена деления шкалы боковых поправок;

— крепление затыльника штифтом заменено на сухарное;

— изменено крепление пулемета под эксцентрик нового станка.

Станковый пулемет СГМ на треножном станке Малиновского — Сидоренко

«Тело» станкового пулемета СГМ с патронной лентой

Модернизация не устранила такой недостаток, как поперечные разрывы гильз (только переход в ПК к короткому симметричному узлу запирания с предварительным страгиванием гильзы при отпирании позволил решить эту проблему). Так что ручной извлекатель остался для расчета важным приспособлением.

На СГМ был отработан процесс повышения живучести ствола изготовлением его из высоколегированных сталей и покрытием стенок канала сравнительно толстым слоем хрома. Живучесть ствола повысилась в 3–4 раза.

Модернизированный пулемет был принят с новыми наземными станками. Колесный станок обр. 1946 г. был разработан Г.С. Гараниным и В.Г. Селезневым еще в 1944 г. для пулемета «Максим», но в связи с прекращением производства последнего передан для СГМ. Он вобрал в себя черты станка Соколова и станка Дегтярева — Гаранина. Вертлюг получил вместо шкворневого эксцентриковое крепление, щит не устанавливался — опыт войны лишь подтвердил, что вместо защиты он демаскирует расчет пулемета. Амортизатор люльки повышал устойчивость при стрельбе. Масса станка уменьшилась с 26,6 до 23,4 кг, пулемета со станком — с 40,4 до 36,9 кг, относительная масса станка — с 1,93 до 1,73. Возможность зенитной стрельбы оставалась — для этого станок также опрокидывался вперед, а на конце хобота крепили вертлюг; передней точкой опоры при этом служила люлька станка. Как и с предыдущим станком, такое зенитное положение было малоустойчивым из-за сильного раскачивания станка.

Детали и сборки пулемета СГМ: 1 — пламегаситель, 2 — мушка с основанием, 3 — газовый регулятор, 4 — газовая камера с патрубком, 5 — ручка ствола, 6 — газовая трубка, 7 — ствол, 8 — вкладыш, 9 — ствольная коробка, 10 — пружина, 11 и 16 — крышка и основание приемника, 12 — фиксирующие пальцы подачи, 13 — защелка крышки, 14 — снижатель патрона, 15 — клин, 17 — прицельная рамка с целиком, 18 — пружина рамки, 19 — основание прицела, 20 — кулачок, 21 — шептало, 22 — корпус спускового механизма, 23 — выключатель, 24 — затыльник ствольной коробки, 25 — пружина предохранителя, 26 — предохранитель, 27 — защелка затыльника, 28 — пусковой рычаг, 29 — толкатель выключателя, 30 — направляющий стержень, 31 — предохранительная крышка, 32 — подающие пальцы, 33 — ползун подачи, 34 — возвратно-боевая пружина, 35, З6 и 37 — хомутик, защелка и основание замыкателя, 38 — движок, 39 — затвор, 40 — ударник, 41 — рукоятка перезаряжания, 42 — затворная рама, 43 — выбрасыватель, 44 — извлекатель патрона, 45 — шток с поршнем

Куда более легким и удобным был принятый к СГМ складной треножный станок. ГВГ на треножном станке испытывался еще в 1943 г. в Коврове, но новый станок стал в буквальном смысле слова «академическим» — его разработку в 1944 г. провели начальник кафедры стрелкового вооружения Артиллерийской академии им. Дзержинского В.А. Малиновский и начальник конструкторского отдела академии А.М. Сидоренко. Станок Малиновского — Сидоренко имел механизмы наведения в двух плоскостях, горизонтальный сектор с ограничителями рассеивания по фронту, стойку для зенитной стрельбы, крепление для патронной коробки, трубчатые ноги с широкими башмаками, ряд деталей выполнялся штамповкой. Масса станка составила 14,2 кг, т. е. относительная масса уменьшилась почти до 1. Высота линии огня при стрельбе по наземным целям с треножного станка составляла 403 мм. Характерной чертой были незаглубляющиеся башмаки, слегка скользившие по грунту под действием отдачи — так избежали «подскока» станка при стрельбе. Незаглубляющиеся в грунт башмаки использовались и на ряде последующих отечественных пулеметных станков.

Вверху — установка пулемета СГМТ спаренно с пушкой, внизу — установка курсового пулемета СГМТ

Пулемет СГМ, взятый в Афганистане (видимо, китайский Тип 63)

Треножный станок с двумя задними опорами был существенным шагом к созданию единого пулемета, поскольку допускал бы и стрельбу со станка с упором приклада в плечо. Схема треножного станка к СГМ была использована Е.С. Саможенковым при разработке станка к опытному пулемету Г.И. Никитина и Ю.М. Соколова (см. далее).

Танковый пулемет СГМТ снабжался электроспуском, коробкодержателем, гильзоулавливателем, прицельные приспособления и щиток окна ствольной коробки отсутствовали, наконечники патронных лент укорачивались. СГМТ устанавливался на танках (ПТ-76, Т-54, Т-54А, Б, М, Т-55, Т-55А и М, Т-10) в качестве спаренного или курсового. Спаренный пулемет имел щиток для защиты экипажа от свинцовых брызг, курсовой — приспособление для взведения, а вместо пламегасителя — удлинитель для вывода пороховых газов за пределы обитаемого отделения. Он крепился на кронштейн люльки в двух точках, причем переднее крепление имело пружинную амортизацию. На БТР и БРДМ ставился вариант СГМБ на шкворневой установке, на кронштейне с плечевым упором, коробкодержателем и гильзоулавливателем.

СГМ состоял на вооружении Советской Армии до 1961 г., был заменен единым пулеметом ПК, т. е. система Горюнова оставалась на вооружении около 20 лет и завершила — по крайней мере, в нашей стране — эпоху «чисто станковых» пулеметов. А среди таковых СГ (СГМ) справедливо признавался одним из лучших. Вполне оправдавшие себя СГМТ и СГМБ продолжили службу вместе с машинами, на которые ставились.

Пулеметы СГМ советского и китайского производства продолжают воевать в разных частях света — в Африке, например

За рубежом СГ и СГМ использовались и позже. Они поставлялись в полтора десятка стран: Венгрию, Вьетнам, Гвинею, ГДР, Египет, Замбию, Индонезию, КНР, КНДР, Мали, Мозамбик, Польшу, Румынию, Сирию и другие. В Венгрии СГ превратили все-таки в единый пулемет, снабдив прикладом, пистолетной рукояткой и сошками. СГМ выпускали в Чехословакии, Египте (под именем «Асуан»). В Китае копию СГ выпускали под обозначением «Тип 57», СГМ — «Тип 63». Конструкция ствола СГМ и его крепление в ствольной коробке, черты его системы автоматики и узла запирания использованы в южноафриканском едином пулемете SS-77 (L9).

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СГМ

Патрон — 7,62×54R (7,62-мм обр. 1908 г.).

Масса «тела» пулемета — 13,5 кг.

Масса пулемета на станке — 36,9 (на колесном станке) и 27,7 (на треножном станке) кг.

Масса ствола — 4,1 кг.

Длина «тела» пулемета — 1140 мм.

Длина ствола — 720 мм.

Длина пулемета на станке для стрельбы в положении лежа — 1550 (на колесном станке) и 1260 (на треножном станке) мм.

Число нарезов — 4.

Тип нарезов — правосторонние.

Длина хода нарезов — 240 мм.

Начальная скорость пули — 865 (легкая) и 800 (тяжелая) м/с.

Прицельная дальность — 2000 (легкая пуля) и 2300 (тяжелая пуля) м.

Дальность прямого выстрела по грудной фигуре высотой 50 см — 440 м, по бегущей фигуре высотой 150 см — 670 м.

Дальность, до которой сохраняется убойное действие пули, — 3800 м.

Предельная дальность полета пули — 5000 м.

Длина прицельной линии — 855 мм.

Эффективная дальность стрельбы — 1000 м.

Темп стрельбы — 600–700 выстр./мин.

Боевая скорострельность — 250–350 выстр./мин.

Питание — металлическая лента на 50 и 250 патронов или холщовая на 250 патронов.

Масса коробки с лентой на 250 патронов — 10,25 кг.

Тип станка — пехотный колесный универсальный, системы Дегтярева — Гаранина.

Масса станка — 29,9 кг.

Высота линии огня — 403 (с колесного станка) и 350 (с треножного станка) мм.

Расчет — 3 человека.

Единый пулемет Калашникова (ПК)

Пулемет ПК/ПКС («пулемет Калашникова/пулемет Калашникова станковый», индекс 6П6) представляет собой мощное автоматическое оружие и предназначен для уничтожения живой силы и огневых средств противника.

Конструкция пулемета состоит из следующих основных частей и механизмов: ствол с рукояткой для переноски, газовой камерой и мушкой; ствольная коробка с прикладом; крышка ствольной коробки с прицелом и приемником; подающий механизм; затвор с ударником и выбрасывателем; затворная рама с поршнем и извлекателем; качающийся рычаг подачи; газовая трубка с сошкой; спусковой механизм; механизм возврата затворной рамы. Ствол пулемета — быстросменный, крепится в ствольной коробке сухарным соединением с помощью замыкателя. На нем имеются продольные ребра для повышения жесткости и некоторого повышения теплоотвода. Замыкатель обеспечивает не только закрепление ствола в ствольной коробке, но и регулирование зазора между стволом и затвором (а точнее — между зеркалом затвора и пеньком ствола). Для переноски пулемета и смены ствола имеется складная рукоятка. На дульной части ствола крепится конический или щелевой цилиндрический пламегаситель. На пеньке ствола имеются кольцевой выступ для закраины гильзы патрона и вырез для зацепа выбрасывателя.

Зенитная стрельба из пулемета ПК на станке Саможенкова с использованием зенитной стойки

Ствольная коробка — основная несущая деталь пулемета — штампованная с вклепанным вкладышем, с приваркой и клепкой арматуры. Вкладыш находится в передней части ствольной коробки и имеет цилиндрический канал для размещения казенной части ствола и прямоугольный канал внизу для прохода трубки газового поршня. Гильзоотводное окно в левой стенке ствольной коробки закрыто подпружиненной крышкой, которая открывается только в момент отражения гильзы специальным толкателем, приводимым выступом затворной рамы. К ствольной коробке присоединены пистолетная рукоятка и рамочный приклад со сквозным вырезом для удержания левой рукой, а также для удобства переноски пулемета в бою. На отделяемой трубке газового поршня крепится складная штампованная самоориентирующаяся сошка, в правой ноге сошки укладываются звенья разборного шомпола, остальная принадлежность и масленка — в гнездах приклада.

Автоматика пулемета имеет газовый двигатель, работает за счет отвода пороховых газов через боковое отверстие в стенке канала ствола. Газовая камера расположена снизу ствола и снабжена регулятором с тремя фиксированными положениями. Регулятор открытием соответствующих отверстий изменяет количество пороховых газов, сбрасываемых из камеры в атмосферу и тем самым изменяет величину импульса, передаваемого поршню. Перестановка регулятора из одного положения в другое производится с помощью закраины гильзы патрона. Сменный ствол и ленточное питание позволяют вести интенсивную стрельбу в напряженные периоды боя.

Разрез ствольной коробки пулемета ПК: 1 — ручка ствола, 2 — приемник, 3 — рычаг подачи, 4 — прицел, 5 — крышка ствольной коробки, 6 — затворная рама, 7 — пистолетная рукоятка, 8 — спусковой крючок, 9 — затвор, 10 — патронник, 11 — шток газового поршня, 12 — ствол

Запирание канала ствола осуществляется поворотом затвора, при котором два боевых выступа заходят за боевые упоры ствольной коробки. По своей схеме узел запирания ПК схож с узлом запирания автомата АКМ и ручного пулемета РПК. Ведущим звеном автоматики является затворная рама, с которой шарнирно соединен шток газового поршня. Возможность качки штока поршня относительно затворной рамы в вертикальной плоскости облегчает разбора и сборку пулемета. Задняя выступающая часть затворной рамы имеет спираль, обеспечивающую поворот затвора при запирании и отпирании. По бокам затворной рамы проходят кулачковые выступы, обеспечивающие поворот рычага подачи ленты при движении рамы вперед, с левой стороны — скос для захода ролика рычага подачи. Возвратно-боевая пружина размещена в канале затворной рамы. В задней части затворной рамы на стойке закреплен извлекатель с защелкой. Рукоятка перезаряжания, расположенная справа, не связана жестко с затворной рамой и при стрельбе остается неподвижной.

Детали и сборки пулемета ПК: 1 — основание мушки, 2 — пламегаситель, 3 и 4 — газовые камера и регулятор, 5 и 33 — ручка и замыкатель ствола, 6 — ствол, 7 — трубка поршня, 8 — защелка трубки, 9 — сошка, 10 — выбрасыватель, 11 — шток с поршнем, 12 — затвор, 13 — ударник, 14 — извлекатель патрона, 15 — затворная рама, 16 — возвратно-боевая пружина, 17 и 22 — крышка и ролик подачи, 18 — подающий палец, 19 — тяга, 20 — рукоятка перезаряжания, 21 — рычаг подачи, 23 — спусковой крючок, 24 и 25 — направляющие стержни пружины, 26 — буфер, 27 — шептало, 28 — предохранитель, 29 — приклад, 30 — ствольная коробка, 31 — отражатель, 32 — крышка гильзоотводного окна, 34 — крышка приемного окна, 35 — защелка, 36 — крышка ствольной коробки с приемником, 37 — прицел, 38 — основание приемника

Выстрел производится с заднего шептала. Спусковой механизм собран в спусковой коробке и достаточно прост по устройству, напоминая механизмы пулеметов ДПМ и РП-46. Он допускает ведение только автоматического огня, включает спусковой крючок с осью, спусковой рычаг с шепталом и пружиной, флажковый неавтоматический предохранитель с фиксатором. Предохранитель блокирует спусковой рычаг, удерживающий затворную раму за боевой взвод, при этом отросток спускового крючка не позволяет отвести назад затворную раму полностью. Ударный механизм действует от возвратно-боевой пружины.

ПК имеет ленточное питание с подачей ленты справа. Лента — металлическая, звеньевая, нерассыпная, с закрытым звеном. Из-за конфигурации отечественного винтовочного патрона с выступающей закраиной гильзы прямой подаче патрона из ленты в патронник предпочли двухтактную (хотя испытывался и опытный образец, в котором, как и в пулемете Никитина-Соколова, использовалась прямая подача патрона в патронник из незамкнутого звена нерассыпной металлической ленты), которая позволяла использовать уже имеющиеся металлические ленты к пулеметам СГ-43 и СГМ. Механизм подачи патронов рычажной схемы смонтирован на откидном основании приемника и включает крышку приемника, рычаг подачи, подающий палец, предохранительные крышки, закрывающие входное и выходное окна приемника при отсутствии в нем ленты. Механизм приводится в действие рычагом подачи (подавателем), смонтированным на правой стенке ствольной коробки и охватывавшим затворную раму своим выступом (справа) и роликом (слева).

Поперечный разрез приемника пулемета ПК: 1 — ось подавателя, 2 — подаватель, 3 — щиток подавателя, 4 и 9 — щитки, 5 — палец подачи, 6 — патрон в звене патронной ленты, 7 — крышка ствольной коробки, 8 — верхние пальцы, 10 — наконечник патронной ленты, 11 — основание приемника, 12 — ствол, 13 — затворная рама, 14 — ролик подавателя, 15 — ствольная коробка

Для заряжания пулемета необходимо повернуть рукоятку ствола влево, поднять крышку ствольной коробки вверх, установить ленту с патронами в приемник так, чтобы первый патрон закраиной вошел в зацепы извлекателя, закрыть крышку ствольной коробки, отвести за рукоятку перезаряжания затворную раму назад до постановки на боевой взвод и подать рукоятку вперед до отказа.

При нажатии на спусковой крючок шептало поворачивается и выходит из зацепления с боевым взводом затворной рамы. Затворная рама под действием возвратно-боевой пружины идет вперед, своей площадкой в начале запирающей спирали воздействует на выступ затвора и перемещает его. Досылающий выступ затвора захватывает патрон из продольного фигурного окна в основании приемника и досылает его в патронник ствола. Правый наклонный выступ рамы, взаимодействуя с верхним выступом рычага подачи, отводит его вправо, при этом палец подачи проходит под звеном ленты. Под действием своей пружины подаватель поднимается и заходит за очередное звено ленты.

При приходе в крайнее переднее положение затвор своим выступом набегает на сухарь во вкладыше ствольной коробки, который предварительно поворачивает затвор и выводит его из зацепления с ведущей площадкой затворной рамы. Затем запирающая спираль затворной рамы окончательно поворачивает затвор, и его боевые выступы заходят за упоры вкладыша ствольной коробки — происходит запирание канала ствола. Затворная рама, продолжая движение вперед, выбирает свободный ход, в конце которого зацепами извлекателя захватывает очередной патрон в ленте, а своим кольцевым выступом — продвигает вперед ударник, помещенный в канале затвора. Происходит выстрел.

После прохождения пулей газоотводного отверстия часть пороховых газов попадает в газовую камеру и отбрасывает назад поршень и связанную с ним затворную раму. Затворная рама выбирает свободный ход, затем своей спиралью поворачивает затвор влево, производя отпирание канала ствола. Затвор движется назад вместе с затворной рамой, своим выбрасывателем извлекает из патронника стреляную гильзу, которая с помощью отражательного выступа ствольной коробки выбрасывается наружу влево. При движении затворной рамы назад зацепы извлекателя вытягивают патрон из звена ленты, а левая наклонная грань затворной рамы воздействует на ролик подавателя (связь затворной рамы с рычагом подавателя ранее была реализована в чешском пулемете Vz.52). Подаватель поворачивается, и закрепленный на нем палец подачи перемещает ленту на один шаг влево. В это время патрон, захваченный зацепами извлекателя затворной рамы, движется с затворной рамой назад и через окно с помощью поворачивающегося рычага подачи опускается на линию досылания. При ходе подвижной системы вперед патрон досылается затвором и захватывается выбрасывателем.

Пули патрона 7,62×53R: а — обыкновенная со стальным сердечником, б — быкновенная со свинцовым сердечником легкая, в — обыкновенная со свинцовым сердечником тяжелая, г — трассирующая, д — бронебойно-зажигательная

После удара в крайнем заднем положении о буфер затворная рама под действием возвратно-боевой пружины начинает движение вперед и, если спусковой крючок не отпущен, проходит над шепталом. Цикл автоматики повторяется.

Имеются патронные коробки для лент на 100, 200 или 250 патронов. При использовании пулемета на сошке коробка с лентой на 100 патронов крепится на ствольную коробку снизу, на треножном станке Саможенкова — все варианты коробок носятся и располагаются на позиции отдельно. Коробка на 100 патронов имеет в крышке откидной клапан для прохода ленты, когда коробка укреплена на пулемете. Для снаряжения патронных лент может использоваться машинка Ракова.

Понятие короткой и длинной очереди для единого пулемета иное, чем для автомата или ручного пулемета, — короткая включает до 10 выстрелов, длинная до 30. Для стрельбы используется винтовочный (винтовочно-пулеметный) патрон 7,62×54R с несколькими типами пуль: обыкновенная легкая со стальным сердечником, легкая пуля повышенной пробиваемости, трассирующие, бронебойно-зажигательные, бронебойно-трассирующая. Масса патрона в зависимости от типа пули и материала гильзы — 21–24 г.

Пулемет имеет открытый секторный механический прицел, колодка которого установлена на крышке ствольной коробки, мушка крепится на треугольном основании у дульной части ствола и защищена с боков крыльями. Прицел имеет механизм введения боковых поправок. Длина прицельной линии — 663 мм.

Использование 7,62-мм пулемета ПК с кольцевым прицелом в качестве вооружения вертолета. ПНР

На «ночной» модификации ПКН/ПКСН могут устанавливаться ночные бесподсветные прицелы ППН-З, НСПУ, НСПУМ. Ночной прицел ППН-3 («пулеметный прицел ночной, третий образец», индекс 1ПН28) усилительного типа с кратностью увеличения 4 предназначался специально для единого пулемета и позволял обнаруживать цели и вести прицельную стрельбу по ним на дальности до 400 м. Масса прицела ППН-3– 3,65 кг. В 1970-е годы появились новые прицелы усилительного типа, в число которых вошел и ночной универсальный стрелковый прицел НСПУ с трехкаскадным электронно-оптическим преобразователем. Масса прицела — 2,2 кг, кратность увеличения — 3,5, угол поля зрения = 5,4°. В поле зрения прицела проецируется изображение прицельной сетки. НСПУ позволяет вести ночью огонь на дальности прямого выстрела оружия.

На станке 6Т2 конструкции Е.С. Саможенкова пулемет ПКС крепится на раме (люльке) за передние цапфы ствольной коробки, выступы и выемы у спусковой скобы. Рама шарнирно соединена со штыревым вставным вертлюгом, снабженным секторным механизмом горизонтальной наводки и стержневым винтовым — тонкой вертикальной наводки. Сектор горизонтальной наводки насечен в тысячных дальности и снабжен ограничителями для фиксированного рассеивания по фронту. Для зенитной стрельбы и стрельбы по наземным целям с колена на раме закреплена откидная стойка с вращающимся кронштейном на конце. Характерной чертой станка являются незарывающиеся сошники на концах штампованных ног. Для скользких и подвижных грунтов на передней ноге имеется откидной дополнительный сошник, его переднее положение уменьшает рассеивание при стрельбе по сравнению с задним. Шарнирное крепление ног позволяет вести огонь со станка в положении лежа, сидя или с колена, положение ног фиксируется с помощью зубчатых шайб и зажимных винтов. Высота линии огня на станке Саможенкова — 320–820 мм, углы наведения по горизонтали — 90° по наземным целям и 360° по воздушным. С пулеметом ПКС на станке использовалась лента на 250 патронов в отдельно переносимой коробке.

ПК воюют и на Ближнем Востоке

Пулеметы ПК/ПКС заменяли в Советской Армии ротные и станковые пулеметы. ПК/ПКС поступали на вооружение пулеметных отделений рот и пулеметных взводов батальонов, потом — пулеметных и противотанковых пулеметных взводов мотострелковых рот. ПК состоит на вооружении армий пятнадцати стран.

Порядок неполной разборки ПК

Установить пулемет на сошку, для чего: освободить ноги сошки от пружинной застежки, отвести сошку от ствола так, чтобы ее ноги заняли фиксированное положение, установить пулемет на сошку дульной частью ствола вперед или влево.

Отделить патронную коробку от пулемета (отведя защелку коробки вправо). Утопить большим пальцем защелку и поднять крышку ствольной коробки. Поднять основание приемника, повернуть предохранитель в положение «Огонь», за рукоятку перезаряжания отвести назад подвижную систему и проверить, нет ли патрона в патроннике.

Извлечь пенал с принадлежностью: указательным пальцем утопить крышку гнезда приклада так, чтобы пенал под действием своей пружины вышел из гнезда.

Отделить звенья шомпола от ноги сошки: отвести передвижной хомутик ноги вверх и отделить звенья шомпола.

Отделить направляющий стержень возвратной пружины: удерживая пулемет за пистолетную рукоятку управления, другой рукой подать вперед направляющий стержень до выхода его из отверстия колодки приклада; приподнять задний конец направляющего стержня и извлечь его с возвратно-боевой пружиной из ствольной коробки; снять возвратно-боевую пружину с направляющего стержня.

Отделить затворную раму с затвором: удерживая пулемет за пистолетную рукоятку, за извлекатель отвести затворную раму назад до отказа; приподнимая затворную раз, извлечь ее вместе с затвором из ствольной коробки.

Отделить затвор от затворной рамы: удерживая затворную раму затвором кверху, отвести затвор назад и повернуть его вправо так, чтобы его ведущий выступ вышел из фигурного выреза затворной рамы; продвинуть затвор вперед и, поворачивая вправо, отделить затвор.

Отделить ударник от затвора: сдвинуть ударник назад до отказа и, перемещая его выступ вперед, извлечь из канала затвора.

Для пулемета ПКТ — отделить электроспуск: утопить фиксатор выколоткой, сдвинуть электроспуск вверх до выхода направляющих выступов из вертикальных пазов ствольной коробки.

Отделить ствол: сдвинуть замыкатель ствола влево до отказа; поворачивая рукоятку ствола, отделить ствол. Если пулемет нагрет, замыкатель не сдвинуть усилием руки. Тогда: в ствольную коробку вставляется затворная рама, палец подачи прижимается большим пальцем руки к торцу замыкателя, после чего затворная рама отводится в заднее положение, а палец подачи сдвигает при этом замыкатель ствола, затем вынимается затворная рама.

Сборка производится в обратном порядке.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПК

Патрон — 7,62×54R (7,62-мм обр. 1908 г.).

Масса пулемета без патронов — 9,0 кг.

Масса пулемета со станком — 16,7 кг.

Масса ПКСН с ночным прицелом ППН-3, на станке Саможенкова без боекомплекта — 20,435 кг.

Масса ствола — 2,6 кг.

Длина общая — 1173 мм.

Длина ствола — 658 мм (с пламегасителем).

Длина нарезной части ствола — 550 мм.

Длина пулемета на станке для стрельбы в положении лежа — 1270 мм.

Число нарезов — 4.

Тип нарезов — правосторонние, прямоугольные.

Длина хода нарезов — 240 мм.

Начальная скорость пули — 825 м/с.

Дульная энергия пули — 3267 Дж.

Прицельная дальность — 1500 м.

Дальность прямого выстрела по грудной фигуре высотой 50 см — 420 м.

Дальность прямого выстрела по бегущей фигуре — 640 м.

Предельная дальность полета пули — 3800 м.

Темп стрельбы — 650 выстр./мин.

Боевая скорострельность — до 250 выстр./мин.

Емкость ленты — 100, 20 или 250 патронов.

Масса коробки с лентой на 100 патронов — 3,9 кг.

Масса коробки с лентой на 200 патронов — 8,0 кг.

Масса коробки с лентой на 250 патронов — 9,4 кг.

Высота линии огня — 320–820 мм.

Расчет — 2 человека.

Модернизированный единый пулемет ПКМ

Пулемет Калашникова был модернизирован, прежде всего, с целью снижения массы, упрощения производства и повышения удобства эксплуатации. Массу пулемета ПКМ (индекс 6П6M), принятого на вооружение в 1969 г., удалось снизить на 1,5 кг. Был внесен ряд изменений: ликвидировано оребрение ствола, изменена конструкция пламегасителя, рукоятки заряжания, затылка приклада, спусковой скобы. Жесткость крышки ствольной коробки повышена продольными ребрами. Приклад получил складной наплечник.

Модернизированный 7,62-мм единый пулемет ПКМН с ночным прицелом НСПУ-М на треножном станке Степанова с укрепленной на станке патронной коробкой

Впоследствии установлен пластмассовый приклад. Заметим, что масса пулемета ПКМ на сошке с лентой на 100 патронов сопоставима с массой пулемета ДП с магазином на 47 патронов и меньше, чем масса ротного пулемета РП-46.

Пулемет ПКМ имеет модификацию ПКМН (6П6МН), приспособленную для установки ночных прицелов — например, универсального бесподсветного прицела второго поколения НСПУ-3 (1ПН51) с электронно-оптическим преобразователем на основе микроканальной пластины. НСПУ-3 обеспечивает надежное обнаружение человека на дальности до 300–600 м. Масса НСПУ-3 — 2,1 кг (вместе с источником питания), длина — 340 мм, кратность увеличения — 3,6х, угол поля зрения — 9,5°.

Прицел НСПУ-5 (1ПН83) с кратностью увеличения — 3х, полем зрения — 7° снабжен встроенным лазерным-ИК осветителем («подсветчиком»). Диаметр подсвечиваемой на дальности 300 м зоны — 5–6 м. В сочетании с автоматической регулировкой яркости и регулируемой стрелком яркостью прицельной марки это позволяет работать в широком диапазоне внешних условий — от полнолунных ночей до почти полной темноты, опознавая цель типа «человек в полный рост» на дальности до 300 м. Масса прицела — 1,45 кг, длина — 300 мм. На основе электронно-оптических преобразователей поколения «II+» с повышенной чувствительностью фотокатодов, улучшения оптических систем в 1990-е годы появилась серия ночных прицелов 1ПН93 для стрелкового оружия и гранатометов, включая прицел 1ПН93-3 (с зеркально-линзовым объективом) к пулемету ПКМН.

Пулемет ПКМ на сошке, с оптическим прицелом 1П21

На ПКМН, как и на ручной пулемет РПК 74Н, может ставиться и универсальный стрелковый прицел УСП-1 (1П29) кратности увеличения 4х, полем зрения 8°, массой 0,8 кг. В 1989 г. принят на вооружение прицел 1П21 переменной кратности увеличения (панкреатический) от 3х до 9х и полем зрения соответственно 6°11′ — 2°23′. С помощью прицельной сетки можно определять дальности до объекта — по нормированным целям высотой 0,75 м и 1,5 м и шириной 0,5 м. Масса прицела 1П21 — 1,25 кг. В 1990-е годы создан другой оптический пулеметный прицел с панкратическим увеличением — 1ОП64.

Патронная коробка с лентой на 100 патронов

В пулеметном комплексе, кроме патрона, самого пулемета и набора прицелов важную роль играют установки. К ПКМ в 1969 г. принят новый треножный станок 6Т5 конструкции Леонида Викторовича Степанова (ЦКИБ СОО, г. Тула). В конструкции станка широко использован принцип многофункциональности деталей. В качестве стойки для зенитной стрельбы используется остов механизма вертикального наведения. Втулка-основание служит осью крепления задних ног станка. Механизм крепления пулемета совмещен с защелкой крепления остова механизма вертикального наведения для зенитной стрельбы, механизм тонкой вертикальной наводки — с осью крепления механизма вертикального наведения. Стойка крепления коробки с лентой на правой задней ноге станка позволила менять позицию без разряжания пулемета, это повысило устойчивость станка на позиции при снижении массы самого станка. Станок Степанова на 3,2 кг легче станка Саможенкова, деталей у него меньше на 29 единиц. Отношение массы станка к массе самого пулемета уменьшилось с 0,86 до 0,6, а масса пулемета на станке (без ленты) — до 12,0 кг. Стоит отметить, что лучшего показателя по отношению массы станка к массе «тела» пулемета без ухудшения кучности стрельбы в серийных пулеметах пока нигде не достигнуто. К тому же станок Степанова оказался на 40 % менее трудоемок.

Югославская копия ПКМ — пулемет М84 «Застава» отличается, прежде всего, прикладом. Наряду с ПКМ он неплохо зарекомендовал себя в ходе гражданской войны в бывшей Югославии — в том числе в боях с албанскими бандами

Испытывалась легкая установка — задняя опора к ПКМ для стрельбы ночью по пристрелянным целям. В ее основе — давно сложившаяся практика подготовки пулемета к стрельбе ночью: заранее определенные точки и участки пристреливаются в дневное время, соответствующее положение пулемета фиксируется колышками или подпорками. Пулемет снабжался также увеличенной пистолетной рукояткой, масса пулемета на таком станке (без боекомплекта) составляла 9,21 кг. Опытным остался и образец пулемета, облегченный до 7,0 кг, в котором шире использовались штампованные детали. Для облегчения транспортировки и десантирования был выполнен опытный пулемет со складывающимся вправо рамочным прикладом (длина с откинутым прикладом — 1160 мм, со сложенным — 1000 мм). Однако принят он не был, и воздушно-десантные войска используют стандартный ПКМ. Хотя сама по себе идея складывающегося приклада единого пулемета находит практическое применение: пример тому — южноафриканский единый 7,62-мм пулемет SS-77 (L9). Любопытно, кстати, что в этом пулемете узел запирания выполнен по типу старого советского пулемета СГМ.

Пулемет ПКМ/ПКМС считается одним из лучших пулеметов в мире по сочетанию высокой боевой эффективности, надежности, маневренности и боеготовности как на сошке, так и на станке. ПКМ состоит на вооружении во многих странах мира и заслужил репутацию надежного и удобного в обращении пулемета с хорошими боевыми качествами. Эти оценки многократно подтверждены как сравнительными испытаниями, так и опытом боевого применения в локальных войнах и вооруженных конфликтах в различных регионах мира: Вьетнаме, Афганистане, Чечне, на Ближнем Востоке и др. Локальные военные конфликты и затяжные гражданские войны сделали ПКМ весьма популярным. Нередко подразделения старались снабжать пулеметами ПК и ПКМ в варианте «ручных» сверх штата, поскольку — благодаря большей мощности патрона и прицельной дальности — они оказывались более эффективным оружием поддержки отделений, нежели ручные пулеметы под автоматный патрон.

Польский единый пулемет UKM-2000 Р на основе переделки ПКМ под патрон 7,62×51 НАТО

Копии ПКМ с некоторыми изменениями выпускались и выпускаются в Болгарии, Венгрии, КНР, Румынии, Югославии.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПКМ/ПКМС

Патрон — 7,62×54R (7,62-мм обр. 1908 г.).

Масса пулемета без ленты — 7,95 кг.

Масса пулемета со снаряженной лентой на 100 патронов — 11,4 кг.

Масса пулемета со снаряженной лентой на 200 патронов — 15,5 кг.

Масса пулемета со станком и прицелом НСПУ, без боекомплекта — 13,8 кг.

Масса станка Степанова — 4,5 кг.

Длина пулемета — 1190 мм (с откинутым наплечником — 1270 мм).

Длина пулемета на станке для стрельбы в положении лежа — 1270 мм.

Длина ствола — 658 мм.

Число нарезов — 4.

Длина хода нарезов — 240 мм.

Начальная скорость пули — 825 м/с.

Дульная энергия — 3267 Дж.

Темп стрельбы — 650 выстр./мин.

Скорострельность — 250 выстр./мин.

Прицельная дальность — 1500 м.

Дальность прямого выстрела по грудной фигуре высотой 50 см — 420 м; по ростовой фигуре высотой 150 см — 640 м.

Предельная дальность убойного действия пули — 3800 м.

Емкость ленты — 100, 200 или 250 патронов.

Масса патронной коробки с лентой — 3,9 кг (100 патронов), 8 кг (200 патронов), 9,4 кг (250 патронов).

Срединные отклонения попаданий на дальности 1000 м — 19 м по дальности, 49 см по вертикали, 63 см боковое.

Расчет — 2 человека.

Взглянем на показатели меткости стрельбы единых пулеметов ПКМ и ПК

Дальность эффективного огня из ПКМ при стрельбе двумя очередями (не более 10 выстрелов):

— со станка с закрепленными механизмами горизонтальной наводки — 300–600 м по мелким целям и 800 м по крупным целям;

— со станка с открепленными механизмами горизонтальной наводки — 300–400 м по мелким целям и 600–700 м по крупным целям;

— со станка с закрепленными механизмами горизонтальной и вертикальной наводки — 100–200 м по мелким целям и 300–400 м по крупным целям;

— с сошки — лежа 200–300 м по мелким целям и 500–600 м по крупным целям, из БМП с места 200–300 м по мелким целям и 400–500 м по крупным целям.

Дальность эффективного огня — по головной фигуре — 300 м, по грудной фигуре — 600 м, по поясной фигуре — 800 м, по бегущей фигуре — 900 м.

Характеристики рассеивания пулемета ПК при стрельбе короткими очередями с сошки: на дальности 100 м — срединные отклонения 7 — 10 см, на дальности 500 м — 37–51 см, на дальности 1000 м — 71 — 103 см.

Характеристики рассеивания пулемета ПКС при стрельбе очередями с закрепленными механизмами наведения: на дальности 100 м — срединные отклонения 5–6 см, на дальности 500 м — 25–29 см, на дальности 1000 м — 49–63 см, на дальности 1500 м — 59–80 см. Преимущества стрельбы со станка очевидны.

Пулеметы Калашникова танковые ПКТ и ПКТМ

Создание единого пулемета и политика унификации оружия естественно предполагали и специальную танковую модификацию. Танковый пулемет ПКТ (индекс 6П7) имеет ряд существенных отличий от пехотного: для более интенсивной стрельбы при худших условиях охлаждения пулемет снабжен тяжелым стволом, для уменьшения загазованности обитаемого отделения изменена конструкция газового регулятора. В соответствии с установкой пулемет снабжен электроспуском, не имеет прицельных приспособлений, пистолетной рукоятки и приклада, изменены внешние детали ствольной коробки. Ствол пулемета удлинили до 722 мм, увеличив начальную скорость пули со стальным сердечником до 865 м/с, дабы сохранить баллистику предшественника СГМТ и использовать те же прицельные приспособления. Ствол утяжелен до 3,23 кг. Газовый регулятор действует по принципу изменения сечения газоотвода, а не сброса газов наружу (чтобы не увеличивать загазованность обитаемого объема). Рессора направляющей трубки газового поршня позволила уменьшить рассеивание из-за увеличения в процессе эксплуатации зазора между трубкой — а с ней и стволом — и ствольной коробкой. Электроспуск, крепящийся на затыльнике ствольной коробки, облегчает монтаж пулемета в установке независимо от органов управления стрельбой. ПКТ используется на различных объектах бронетехники в качестве спаренного, курсового, на дистанционно управляемых установках. Для крепления ПКТ в качестве спаренного служит амортизированный кронштейн. Важная черта ПКТ — возможность неполной разборки и устранения задержек без снятия пулемета с установки.

После принятия модернизированного единого пулемета ПКМ появился и танковый пулемет ПКТМ (индекс 6П7М), отличающийся массой системы. Его производство освоили Ковровский механический завод и Златоустовский машиностроительный завод. Уже в ходе афганской войны, затем — чеченских кампаний — танковые пулеметы ПКТ и ПКТМ устанавливали на вертолетах армейской авиации. Действия вертолетов на малой высоте заставляли вооружать их «наземными» пулеметами, лучше приспособленными к жестким условиям высокой запыленности, чем специальные авиационные. С другой стороны, более тяжелый ствол, чем на ПК, позволял ПКТ вести более интенсивный огонь без риска перегрева ствола. На вертолетах пулемет используется с рукоятками управления, патронной коробкой, прицелом с кольцевым визиром на кронштейне. На широко применяемом вертолете Ми-8, например, устанавливалось до 4 пулеметов ПКТ — в носовой части кабины, в заднем аварийном люке, на внешних узлах подвески или в двери. Вероятно, аналогично использовались и пулеметы ПКБ со снятых с вооружения старых бронемашин. Заметим, что еще в 1959 г. едиными пулеметами Калашникова и Никитина в опытном порядке вооружали вертолеты Ми-1МУ.

7,62-мм танковый пулемет ПКТМ

Установка спаренного пулемета ПКТ с электроспуском

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПКТ / ПКТМ

Патрон — 7,62×54R (7,62-мм обр. 1908 г.).

Масса пулемета без боекомплекта — 10,5/11,705 кг.

Масса ствола — 3,23 кг.

Длина пулемета общая — 1098 мм.

Длина ствола — 733/722 мм.

Начальная скорость пули — 865/855 м/с.

Темп стрельбы — 600–800 выстр./мин.

Боевая скорострельность — до 250 выстр./мин.

Пулеметы Калашникова бронетранспортерные ПКБ и ПКМБ

Среди модификаций ПК был и бронетранспортерный пулемет ПКБ (индекс бП10), призванный заменить предшествовавший СГМБ. Пулемет ПКБ мало отличается от ПК и крепится на БТР и БРДМ на металлической вертлюжной установке 6У1 с держателем для патронной ленты и гильзосборником. Для вертикальной наводки служит сектор установки, имеется держатель для патронной коробки, рама для соединений пулемета с установкой, гильзоулавливатель с мешком для стреляных гильз. Масса ПКБ с установкой, без боекомплекта составляла 18,55 кг.

7,62-мм пулемет ПКМБ используется и в вертолетных установках

Предложенный чешскими разработчиками «ударный» автомобиль на редкость «интернационален» — джип «Лендровер Дефендер 110» с установками 12,7-мм пулемета ДШКМ и 7,62-мм ПКМБ

Вместе с ПКМ появился и бронетранспортерный ПКМБ (индекс 6П10М), отличающийся от ПКБ массой. Для оснащения патрулей «миротворческих сил» уже предложено вернуться к типу мотоциклетных установок, используя для этого те же пулеметы ПКМ.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПКМБ

Патрон — 7,62×54R (7,62-мм обр. 1908 г.).

Масса пулемета с установкой, без боекомплекта — 17,5 кг.

Длина пулемета общая — 1173 мм.

Длина ствола — 658 мм.

Начальная скорость пули — 825 м/с.

Темп стрельбы — 650 выстр./мин.

Пулемет Калашникова пехотный ПКП «Печенег»

Автоматика, узел запирания, спусковой механизм и механизм подачи патронов пулемета ПКП («Печенег», индекс 6П41) аналогичны базовому ПКМ. Главным изменениям подвергся узел ствола. Изменение конструкции ствола и введение кожухов повысило его жесткость, улучшило охлаждение, защитило от атмосферных воздействий, уменьшило собственные колебания, защитило линию визирования от теплового «миража». Зазор между кожухом и наружной поверхностью ствола, поперечное оребрение ствола и эжектор у дульного среза ствола (работающий по принципу «сифона» за счет разрежения, создаваемого при истечении пороховых газов из канала ствола) обеспечивают принудительное равномерное охлаждение части длины ствола внешним воздухом.

7,62-мм единый пулемет ПКП («Печенег»). Хорошо видны кожухи и рукоятка узла

Пулемет ПКП («Печенег») на станке и на сошках, как и большинство современных пулеметов, может использоваться с механическим, ночным или оптическим прицелом

Рукоятка узла ствола дополнительно увеличивает его жесткость и уменьшает тепловые поводки при интенсивной стрельбе. Кожух ствола и рукоятка защищают прицел от «миража», создаваемого нагретым воздухом. Перенос сошки на дульный срез увеличил устойчивость пулемета при стрельбе.

Кучность стрельбы ПКП со станка и с сошки в 1,7–1,9 раза лучше, чем у ПКМ. Увеличение живучести позволило отказаться от сменного ствола (это компенсирует увеличение массы пулемета, поскольку расчет может не носить с собой сменный ствол), хотя крепление ствола у ПКП остается быстроразъемным.

В конструкции ПКП использовано до 80 % деталей и заготовок ПКМ. Это позволило с небольшими затратами развернуть в 1999 г. его производство на Ковровском механическом заводе (впоследствии перенесено на завод им. В.А. Дегтярева). Пулемет ПКП (6П41) успешно прошел боевые испытания в Чечне, в 2008 г. использовался российскими войсками при отражении агрессии грузинских националистов в Южной Осетии.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПКП («ПЕЧЕНЕГ»)

Патрон — 7,62×54R (7,62-мм обр. 1908 г.).

Масса пулемета — 8,7 кг.

Длина оружия — 1155 мм.

Длина ствола — 640 мм.

Начальная скорость пули — 825 м/с.

Дульная энергия пули — 3267 Дж.

Темп стрельбы — 650 выстр./мин.

Боевая скорострельность — 250 выстр./мин.

Прицельная дальность — 1500 м.

Емкость ленты — 100, 200 патронов.

Опытный единый пулемет АЕК-999

Как и «Печенег», пулемет АЕК-999 (тема «Барсук»), разработанный на Ковровском механическом заводе, сохранил базовую схему пулемета ПКМ. Для повышения живучести ствола его изготовили из тех же сортов стали, что используются в авиационных пушках. До половины длины на стволе выполнено продольное оребрение. Металлическая шина сверху ствола повышает его жесткость и защищает линию визирования от «миража». Сошка крепится дальше от дульного среза, узел крепления изменен, чтобы уменьшить влияние этой нагруженной точки на кучность стрельбы.

Стволу вернули рукоятку для переноски и установили пластмассовое цевье — с учетом преимущественного использования единых пулеметов именно в «ручном» варианте.

Опытный 7,62-мм единый пулемет АЕК-999 («Барсук») с прибором малошумной стрельбы

Пулемет АЕК-999 на огневом рубеже

Ввели прибор малошумной стрельбы (ПМС) расширительного типа, решающий две задачи — уменьшение акустической нагрузки на самого пулеметчика и снижение заметности стреляющего пулемета для противника за счет уменьшения дальности слышимости звука и исключения дульного пламени. Отсутствие дульного пламени к тому же уменьшает засветку ночных прицелов.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЕК-999

Патрон — 7,62×54R (7,62-мм обр. 1908 г.).

Масса пулемета — 8,74 кг.

Длина — 1188 мм.

Длина ствола — 605 мм.

Начальная скорость пули — 825 м/с.

Темп стрельбы — 650 выстр./мин.

Боевая скорострельность — 250 выстр./мин.

Прицельная дальность — 1500 м.

Емкость ленты — 100, 200 патронов.

КРУПНОКАЛИБЕРНЫЕ ПУЛЕМЕТЫ

Крупнокалиберные пулеметы ДШК и ДШКМ

Поскольку различия «12,7-мм станкового пулемета обр. 1938 г. ДШК» и модернизированного пулемета обр. 1938/46 г. ДШКМ заключаются в основном в устройстве механизма подачи, рассмотрим эти пулеметы вместе.

Пулемет состоит из следующих основных частей и механизмов: ствол с газовой камерой и дульным тормозом; ствольная коробка; затвор; затворная рама с трубкой и возвратно-боевой пружиной; спусковой механизм; механизм подачи; затыльник с ручками управления; прицельные приспособления.

Автоматика пулемета имеет газовый двигатель и действует за счет отвода пороховых газов через поперечное отверстие в стенке ствола. Газовая камера закрытого типа укреплена снизу ствола и снабжена патрубковым регулятором с тремя отверстиями диаметром 3, 4 и 5 мм. Отверстия, совмещаемые с отверстием газовой камеры, регулируют количество пороховых газов, отводимых на газовый поршень. По всей длине ствола выполнено поперечное оребрение для лучшего охлаждения. Ствол ДШК снабжался «парашютообразным» днокамерным дульным тормозом активного типа, впоследствии замененным на плоский также активного типа (такой дульный тормоз использовался и на ДШК, для ДШКМ стал основным). Запирание канала ствола производится при разведении в стороны боевых упоров затвора.

12,7-мм пулемет ДШК — один из самых — распространенных крупнокалиберных пулеметов. Этот ДШК на универсальном станке, с ракурсным зенитным прицелом — из экспозиции израильского музея

Ведущим звеном автоматики является затворная рама. Спереди в затворную раму ввинчен шток газового поршня, в задней ее части на стойке крепится ударник (курок). При подходе затвора к казенной части ствола затвор останавливается, а затворная рама продолжает движение вперед, жестко связанный с ней ударник своей утолщенной частью продвигается вперед относительно затвора и разводит боевые упоры затвора, которые входят в соответствующие выемы ствольной коробки. При выстреле после прохода пулей газоотводного отверстия пороховые газы через установленное отверстие в газовом регуляторе попадают в рабочую полость газовой камеры и, воздействуя на поршень, отбрасывают назад поршень со штоком и затворной рамой. Затворная рама некоторое время движется назад, выбирая свободный ход. Сведение боевых упоров и отпирание затвора производится скосами фигурного гнезда затворной рамы. После этого затвор начинает совместное с затворной рамой движение назад. Извлечение стреляной гильзы обеспечивает выбрасыватель затвора, удаление гильзы из оружия происходит вниз, через окно затворной рамы, с помощью подпружиненного стержневого отражателя, смонтированного вверху затвора. В затыльнике расположены два пружинных амортизатора, смягчающих удар затворной рамы и затвора в крайней задней точке. Кроме того, амортизаторы придают подвижной системе начальную скорость возвратного движения (наката), повышая тем самым темп стрельбы. Рукоятка перезаряжания, размещенная справа внизу, жестко связана с затворной рамой. Для более удобного действия в рукоятку можно вставить патрон шляпкой гильзы.

Детали и сборки пулемета ДШКМ: 1 — ударник, 2 — боек, 3 — затвор, 4 — боевые упоры, 5 — затворная рама, 6 — направляющая трубка, 7 — возвратно-боевая пружина, 8 — поршень, 9 — дульный тормоз, 10 — мушка с основанием, 11 — газовая камера, 12 — ствол, 13 — ствольная коробка, 14 — клин, 15 — ось, 16 — прицел, 17 — ось рычага подачи с кулачком, 18 — основание приемника, 19 — крышка приемника, 20 — передающий рычаг, 21 — защелка, 22 — ось, 23 — рычаг привода подачи, 24 — затыльник ствольной коробки, 25 — буфер, 26 — гнеток предохранителя, 27 — предохранитель, 28 — передаточный рычаг, 29 — шептало, 30 — корпус спускового механизма, 31 — рукоятка перезаряжания

Спусковой механизм собран в отдельном корпусе, допускает ведение только автоматического огня и состоит из корпуса, шептала с пружиной, передаточного рычага с осью и спускового рычага с двумя крючками. Он приводится в действие спусковым рычагом, шарнирно закрепленным на затыльнике между вертикальными деревянными рукоятками управления. Спица рычага воздействует на передаточный рычаг, который опускает подпружиненное шептало, удерживающее затворную раму. Спусковой механизм снабжен флажковым неавтоматическим предохранителем, блокирующим спусковой рычаг (переднее положение флажка) и предотвращающим опускание шептала.

Ударный механизм работает от возвратно-боевой пружины надетой на шток газового поршня и закрытой трубчатым кожухом.

После запирания канала ствола затворная рама продолжает еще двигаться вперед, в крайнем переднем положении ударяет по муфте, а ударник бьет по бойку, смонтированному в затворе. Последовательность операций разведения боевых упоров и удара по бойку исключает возможность случайного выстрела при неполном запирании канала ствола. Для предотвращения отскока затворной рамы после удара в крайнем переднем положении (а на ДШК первых серий длина отскока достигала 14 мм) в ней смонтирована «задержка», включающая две пружины, гнеток и ролик. После запирания канала ствола ролик входит в гнездо ствольной коробки и стопорит раму.

Питание патронами — из рассыпной металлической звеньевой ленты, составленной из незамкнутых звеньев с шагом 23–24 мм и укладываемой в металлическую коробку, крепящуюся на кронштейне станка с левой стороны пулемета. Лотком подачи ленты служит козырек коробки. Барабанный приемник ДШК приводился в действие от рукоятки затворной рамы, — двигаясь назад, она натыкалась на вилку качающегося рычага-подавателя и поворачивала его. Собачка на другом конце рычага поворачивала на 60° барабан, который протягивал ленту. Одновременно в барабане находилось 4 патрона. Извлечение патрона из звена ленты — в боковом направлении. При вращении барабана патрон постепенно выдавливался из звена ленты и подавался в приемное окно ствольной коробки, где подхватывался движущимся вперед затвором.

Приемник пулемета ДШК обр. 1938 г.: 63 — основание приемника, 64 — барабан, 65 — ось, 66–66 — рычаг, 67 — собачка рычага, 68 — защелка барабана, 69 — защелка основания приемника, 69е — отсекатель патронов, 70 — крышка приемника, 71 — защелка, 72 — поддержка ленты, 73 — болт, 74 — пружинная задержка патрона

В пулемете ДШКМ сверху ствольной коробки смонтирован приемник ползункового типа. Механизм подачи ДШКМ включает основные приемника со съемником звена ленты и снижателем патрона, крышку приемника с защелкой, ползун с пальцами подачи, рычаг привода с осью и передающий рычаг с осью и фиксатором. Ползун приводится в движение горизонтальным коленчатым рычагом, который поворачивается вертикальным качающимся рычагом с вилкой на конце. Последний также приводится в движение рукояткой затворной рамы. Перевернув коленчатый рычаг ползуна, можно изменить направление подачи ленты с левого на правое, что облегчило использование ДШКМ на комплексированных установках.

12,7-мм патрон имеет несколько вариантов — с бронебойной пулей обр. 1930 г. (Б-30), бронебойно-зажигательной обр. 1932 г. (Б-32), пристрелочно-зажигательной (ЗП), пристрелочной (П), трассирующей (Т), против зенитных целей применялась бронебойно-зажигательно-трассирующая обр. 1941 г. (БЗТ). Патроны с зажигательными пулями МД и МДЗ-3 использовались в основном в авиационных 12,7-мм пулеметах, с бронебойной БС-41 — в 12,7-мм однозарядных ПТР. Гильза не имеет выступающей закраины, что и позволило применить прямую подачу патрона. При стрельбе патронами с обычной бронебойной пулей Б-32, бронепробиваемость по нормали (т. е. под углом 90°) составляла 20 мм броневой стали со 100 м и 15 мм — с 500 м.

Схема работы механизма подачи пулемета ДШКМ обр. 1938/46 г.: 1 — рукоятка (шип) затворной рамы, 2 и 4 — большой и малый передающие рычаги, 3 — ось с кулачком, 5 — подающие пальцы, 6 — ползун

Для стрельбы по наземным целям применяется откидной рамочный прицел, смонтированный на основании сверху ствольной коробки. Прицел имеет червячные механизмы установки целика и введения боковых поправок, рамка снабжена делениями до 3500 м через 100 и наклонена влево для компенсации деривации пули. Штыревая мушка с предохранителем размещена на высоком основании в дульной части ствола. Длина прицельной линии — 1110 мм. При стрельбе по наземным целям диаметр рассеивания на дальности 100 м составлял 200 мм.

Пули патрона 12,7х108 слева направо: бронебойно-зажигательная, бронебойно-зажигательная трассирующая, зажигательная мгновенного действия, бронебойная

12,7-мм пулемет ДШК с новым дульным тормозом на станке Колесникова (без щита и двух передних ног)

ДШК в ходе эксплуатации использовался с тремя типами зенитных прицелов. Кольцевой дистанционный прицел обр. 1938 г. предназначался для стрельбы по самолетам, летящим со скоростью до 500 км/ч, на дальности до 2400 м, хотя кольца его переднего визира были рассчитаны на скорости цели 100, 200, 300 и 400 км/ч. Прицел обр. 1941 г. был несколько упрощен, дальность стрельбы уменьшена до 1800 м, но возможная скорость полета цели увеличена до 625 км/ч: кольца визира соответствовали скоростям 125, 250, 375 и 500 км/ч, а «воображаемое» кольцо — 625 км/ч. Зенитный прицел обр. 1943 г. относился к типу ракурсных, был проще в использовании и позволял вести огонь при любом курсе цели, включая пикирование или кабрирование. Прицел обр. 1943 г. был универсальным — с небольшими изменениями мог ставиться и на «Максим» на зенитной треноге.

Пулемет ДШКМ снабжается коллиматорным зенитным прицелом, облегчающим прицеливание по скоростной цели и позволяющим видеть прицельную марку и цель с одинаковой отчетливостью. ДШКМ, ставившийся на танки в качестве зенитного, снабжался коллиматорным прицелом К-10Т. Оптическая система прицела формировала на выходе изображение цели и спроецированную на нее прицельную сетку с кольцами для стрельбы с упреждением и делениями угломера. Цена большого деления угломера — 20 тысячных (0 — 20), малого деления — 10 тысячных (0 — 10).

В «пехотном» варианте пулемет ставился на универсальный станок Колесникова обр. 1938 г. Тело пулемета крепилось на люльке качающейся части станка. Люлька установлена на вертлюге и снабжена пружинным амортизатором, вертлюг установлен на столе станка. К столу крепилась ось колесного хода и три складные ноги с сошниками. На качающейся части имелась рукоятка перезаряжания, стержневой механизм вертикальной наводки, ось крепления прицела, кронштейн патронной коробки. Для удобства наводки предусмотрен съемный наплечник с регулируемыми плечевыми упорами. Стрельба по наземным целям велась с колесного хода (ноги сложены). При этом фигурная опора, смонтированная на средней ноге станка, используется в качестве сиденья или подлокотников. Упор на треноге позволил несколько уменьшить ее подбрасывание при стрельбе. Для зенитной стрельбы колесный ход отделяется и станок раскладывается в виде треноги. О преимуществах универсальных и специализированных установок спорили долго, но опыт показал все же, что чисто наземный станок дает крупнокалиберному пулемету большую подвижность, не ухудшая устойчивости, а специальная зенитная установка — большую устойчивость, удобство наводки и эффективность стрельбы, нежели универсальный станок. Отрабатывались и другие типы установок, включая «противотанковую» в виде своеобразного облегченного артиллерийского лафета на колесах с шинами, допускавшими буксировку. Но установки остались опытными.

Для решения задач ПВО, ставших для ДШК основными, к пулемету был разработан ряд комплексированных зенитных установок. Н.Ф. Токарев (создатель счетверенной ЗПУ «Максим») в 1940 г. разработал для пулеметов ДШК строенную установку ТКБ-149 с раздельными механизмами наведения по горизонтали и вертикали. Строенные 12,7-мм установки с сиденьями для двух номеров расчета, механизмами наведения и прицелом на специальном кронштейне использовались ограниченно. В 1944 г. в ЦКБ-14 Н.Ф. Токарев разработал строенную 56-У-542А с магазинным питанием, а в Отделе главного конструктора завода № 2 в Коврове И.С. Лещинский разработал счетверенную УЛ-12,7 на шасси ЗИС-5; в ОКБ-43 на основе ДШК создали спаренную установку 2-УК-АА на шасси ГАЗ-АА. Сложности в создании комплексированных установок были связаны, прежде всего, с системой питания — при существующей схеме она не позволяла без существенных переделок перейти на подачу ленты с другой стороны. Между тем уже велась работа по модернизации ДШК, и еще в ходе войны Лещинским была разработана счетверенная установка под выпускавшийся и под модернизированный ДШК.

Строенная зенитная установка пулеметов ДШК, смонтированная в кузове грузовика. Москва, площадь Свердлова, сентябрь 1941 г.

ДШК оказался в числе танковых пулеметов. В башне легкого танка Т-40 в установке ДТС в единой бронемаске монтировались пулеметы ДШК (прицельная дальность до 4000 м) и ДТ, а боекомплект ДШК помещался в кольцевой боеукладке, угол возвышения до 25° позволял вести огонь и по низколетящим самолетам. При установке ДШК в легком бронеавтомобиле БА-64Д патронную коробку разместили над пулеметом, а для стрельбы по воздушным целям ввели коллиматорный прицел К-8Т, для стрельбы по наземным целям использовали телескопический прицел ТМФП. В 1944 г. 12,7-мм турельная зенитная установка появилась на тяжелом танке ИС-2, в 1945 г. — на опытном среднем Т-44-100, а в 1946 г. — на серийном Т-54. Турельную установку ДШК для стрельбы по воздушным и наземным целям разработали для СУ-152, а потом ставили на тяжелые САУ серии ИСУ. В начале 1945 г. установку даже снабдили дистанционным управлением, дабы иметь возможность бороться с ПТ средствами противника, малоуязвимыми (особенно в городе) для пулемета нормального калибра.

Установка,12,7-мм пулемета ДШКМТ над люком заряжающего на танковой башне. Механический прицел продублирован коллиматорным (в коробке справа от пулемета)

На флоте зенитные ДШК использовались на одиночной и спаренной тумбовых, турельной, башенной установках. Тумбовую, стоечную и башенную (спаренную) установки под ДШК, принятые на вооружение РККФ, разработал упомянутый конструктор завода № 2 И.С. Лещинский. Тумбовая установка состояла из основания с выдвижной трубой, поворотной головки с креплением для пулемета, наплечника, приставного приклада-упора, допускала круговой обстрел с углами наведения по вертикали от -34° до +85°. Еще в 1939 г. другой ковровский конструктор А.И. Ивашутич разработал для ВМФ спаренную тумбовую установку для ведения огня по наземным, надводным и воздушным целям. Принятая позднее ДШКМ-2 давала круговой обстрел с вертикальным наведением от — 10° до +85°. В 1943 г. И.С. Лещинский разработал счетверенную морскую установку ДШК. Уже в 1945 г. приняли спаренную палубную установку 2М-1 с кольцевым прицелом. Башенная спаренная броневая установка снабжалась зенитным прицелом ШБ-1. Созданная в 1943 г. в ЦКБ-19 башенная спаренная установка ДШКМ-2Б имела толщину брони 10 мм и прицел ШБ-К, давала круговое наведение со скоростью 15 град./с и вертикальное от -10° до +82° со скоростью 25 град./с. Для катеров различных классов были созданы открытые спаренные турельные установи МТУ-2, МСТУ и 2-УК с углами наведения по вертикали от -10° до +85°. Так, например, на 1940 г. Наркомат Военно-морского флота заказал 131 пулемет ДШК на турельной установке МТУ-2 с ракурсным зенитным прицелом, 212 пулеметов на морской тумбовой установке с кольцевым зенитным прицелом, 10 строенных установок и 106 спаренных башенных 12,7-мм установок с прицелом ШБ-1. На тот же год НКВД для своих боевых кораблей заказал 110 ДШК на морских тумбовых установках и 20 строенных установок (забывчивым напомним — в ведение НКВД входила отнюдь не только «охрана лагерей», но, например, защита границ нашего государства). У катерников ДШК пользовались особенной любовью. Выдвижная шахтная установка П-2К для подводных лодок осталась опытной. Сами «морские» пулеметы имели некоторые отличия от базового. Так, турельный вариант пулемета не имел рамочного прицела (использовался только кольцевой прицел с флюгер-мушкой), была удлинена рукоятка затворной рамы, изменен зацеп для патронной коробки. Пулеметы для спаренных установок отличались конструкцией затыльника со спусковым рычагом и рукояткой рамы, отсутствием рамочного и зенитного прицелов, централизованным управлением огнем.

ДШК с отдельными станком и щитом мог сбрасываться десантам или партизанам — для этого использовался парашютно-десантный мешок УПД-ММ.

Потери крупнокалиберных пулеметов за всю войн составили около 10 000 штук, т. е. 21 % от всего ресурса, наибольшими они были в 1942 г. Из всей системы стрелкового вооружения это был наименьший процент потерь, но он сопоставим с потерями зенитной артиллерии. Это уже говорит о месте и роли крупнокалиберных пулеметов.

После модернизации 1946 г. пулемет продолжил свою службу. Не ушел он с нее и после принятия на вооружение более легкого и маневренного пулемета НСВ-12,7 — примеры тому широкое применение ДШКМ в Афганистане. Уже около двух десятилетий ДШКМ в станковом и танковом вариантах воюют и на пространстве бывшего СССР.

ДШКМ состоит на вооружении более чем 40 армий мира. Кроме СССР, он производился в Чехословакии (DSK vz.54), Румынии, Китае («Тип 54» и модернизированный «Тип 59»), Пакистане (китайский вариант), Иране, Ираке, Таиланде. Впрочем, и китайцев громоздкость ДШКМ стесняла, и для его частичной замены они создали пулеметы «Тип 77» и «Тип 85» под тот же патрон. В Чехословакии на основе ДШКМ выпускалась счетверенная зенитная установка М53, также поставлявшаяся на экспорт — например, на Кубу.

12,7-мм пулемет Тип 59 — китайская копия ДШКМ — в положении для зенитной стрельбы

ДШКМ советского, а чаще китайского производства воевали в Афганистане и на стороне душманов. Генерал-майор А.А. Ляховский вспоминал, что душманами «в качестве средств ПВО применялись крупнокалиберные пулеметы, зенитные горные установки (ЗГУ), зенитные пушки малого калибра «Эрликон», а с 1981 г. — переносные зенитные ракетные комплексы и ДШК китайского производства». 12,7-мм пулеметы оказались опасными противниками советских Ми-8 и Су-25, применялись и для обстрела автоколонн и блокпостов с большого расстояния. В докладе Начальника ГУБП Сухопутных войск от 22 сентября 1984 г. среди захваченного у мятежников оружия указывалось: ДШК за май — сентябрь 1983 г. — 98, за май — сентябрь 1984 г. — 146. Войска афганского правительства с 1 января по 15 июня 1987 г., например, уничтожили 4 ЗГУ, 56 ДШК мятежников, захватили 10 ЗГУ, 39 ДШК, 33 других пулемета, потеряв 14 собственных ЗГУ, 4 ДШК, 15 других пулеметов. Советские войска за тот же период уничтожили 438 ДШК и ЗГУ, захватили 142 ДШК и ЗГУ, 3 миллиона 800 тысяч единиц боеприпасов к ним; подразделения специального назначения уничтожили 23 ДШК и 74 300 единиц боеприпасов к ним, захватили — соответственно 28 и 295 807 единиц.

Самодельная установка пулемета ДШКМ на пикапе «Мицубиси». Кот д'Ивуар. Африка

Несмотря на неоднократные попытки заменить их, советский ДШКМ и американский М2НВ «Браунинг» уже полстолетия делят между собой первенство в семье крупнокалиберных пулеметов (вообще-то немногочисленной) и наиболее широко распространились в мире — в ряде стран они используются совместно. При этом ДШКМ, будучи крупнее и тяжелее М2НВ, заметно превосходит его по могуществу огня.

Порядок неполной разборки ДШКМ

Разъединить направляющую трубку со стволом, для чего оттянуть ее к дульной части и повернуть влево до выхода упора трубки из паза на стволе.

Извлечь чеку затыльника и, ударяя молотком, отделить затыльник вниз, придерживая его рукой.

Отделить спусковой механизм, сдвигая его назад.

За рукоятку перезаряжания отвести назад подвижную систему и извлечь их вместе с направляющей трубкой, поддерживая последнюю.

Отделить затвор с ударником от затворной рамы и боевые упоры от затвора.

Выбить ось выбрасывателя, штифты отражателя и бойка, затем отделить названные детали от затвора.

Выбить ось муфты рамы и отделить затворную раму от механизма возврата.

Поставить механизм возврата вертикально и, надавив на направляющую трубку, выбить переднюю ось муфты, затем плавно отпустить трубку и отделить ее и возвратно-боевую пружину от штока.

Расшплинтовать и отвернуть гайку оси приемника, вытолкнуть последнюю из гнезда ствольной короба и снять подающий механизм.

Расшплинтовать и отвернусь гайку клина ствола, вытолкнуть клин влево и отделить ствол от ствольной коробки.

Сборку производить в обратном порядке.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДШК (ОБР. 1938 Г.)

Патрон — 12,7×108 ДШК.

Масса втелай пулемета без ленты — 33,4 кг.

Масса пулемета с лентой на станке (без щита) — 148 кг.

Длина «тела» пулемета — 1626 мм.

Длина ствола — 1070 мм.

Масса ствола — 11,2 кг.

Число нарезов — 8.

Тип нарезов — правосторонние, прямоугольные.

Длина нарезной части ствола — 890 мм.

Масса подвижной системы — 3,9 кг.

Начальная скорость пули — 850–870 м/с.

Дульная энергия пули — 18 785 — 19 679 Дж.

Темп стрельбы — 550–600 выстр./мин.

Боевая скорострельность — 80 — 125 выстр./мин.

Длина прицельной линии — 1110 мм.

Прицельная дальность — 3500 м.

Эффективная дальность стрельбы — 1800–2000 м.

Зона обстрела по высоте — 1800 м.

Толщина пробиваемой брони — 15–16 мм на дальности 500 м.

Система питания — металлическая лента на 50 патронов.

Масса коробки с лентой и патронами — 11,0 кг.

Тип станка — универсальный колесно-треножный.

Высота линии огня — 503/1400[10] мм.

Углы наведения: по горизонтали — ±60 /360° град.

по вертикали — ±27/+85°, –10° град.

Расчет — 3–4 человека.

Время перехода из походного положения в боевое для зенитной стрельбы — 0,5 мин.

Крупнокалиберный пулемет НСВ-12,7

Пулемет НСВ-12,7 (индекс 6П11, шифр разработки «Утес»), разработанный Г.И. Никитиным (1905–1986), Ю.М. Соколовым (1929–1987) и В.И. Волковым (1921–2003), предназначен для борьбы с групповыми живыми целями, транспортными средствами, а также с низколетящими воздушными целями противника на дальностях до 2000 м, огневыми точками противника на дальности до 1500 м.

Пулемет состоит из следующих основных частей и механизмов: ствол с газовой камерой и пламегасителем; затворная рама с поршнем и затвором; возвратный механизм; подающий и спусковой механизмы; лоток; газовая трубка; рукоятка перезаряжания; прицельные приспособления.

Автоматика пулемета имеет газовый двигатель и действует за счет отвода части пороховых газов через поперечное отверстие в стенке ствола, с длинным ходом газового поршня. Газоотводное устройство расположено под стволом. Газовая камера снабжена регулятором, представляющим собой цилиндрический стержень с двумя поперечными отверстиями разного диаметра для прохода пороховых газов в канал патрубка и полость поршня. Регулятор имеет два фиксированных положения. На торце газовой камеры находится широкий прямоугольный вырез с двумя лунками для фиксации газового регулятора. Газовый поршень внутри полый и в переднем положении надевается на цилиндрический выступ (патрубок) газовой камеры, снабженный обтюрирующими выступами. Ствол пулемета — сменный, крепится в ствольной коробке с помощью клина-замыкателя. После 100 выстрелов ствол следует охладить или заменить, причем замена ствола производится без снятия пулемета со станка или установки. Правда, облегчение ствола пулемета, отсутствие радиатора (как ради облегчения, так и ради увеличения его технологичности) при весьма мощном патроне уменьшило его ресурс — заявленная живучесть в 10 000 выстрелов выдерживалась с трудом, в основном называется ресурс до 6000 выстрелов. На стволе впереди газовой камеры расположена рукоятка для переноски и смены ствола. Для поворота рукоятки в положение для переноски или в исходное положение следует нажать кнопку рукоятки. В казенной части ствол имеет поперечный вырез для клина ствола и выступ для исключения поворота ствола. Патронник в казенной части имеет скос для направления патрона при досылании. Ствольная коробка представляет собой сложное соединение (с помощью сварки и клепки) штампованных и механически обработанных деталей. В передней части ствольной коробки расположен вкладыш, имеющий: продольное цилиндрическое гнездо для ствола, гнездо для газового цилиндра с квадратным окном, продольное квадратное окно для прохода рамы, цапфы, ушки с отверстиями под ось крышки приемника, поперечное окно для клина ствола, выступ с отверстием под ось рукоятки клина ствола. Для направления движения затворной рамы и затвора в ствольной коробке имеются отдельные направляющие — соответственно внизу в узкой части коробки и вверху в широкой части. В специальном корпусе в ствольной коробке закреплен подпружиненный отражатель.

12,7-мм крупнокалиберный пулемет НСВ-С-12,7 на универсальной установке 6У6

Детали и сборки пулемета НСВ-12,7 («Утес»): 1 — ствол, 2 — мушка с основанием, 3 — пламегаситель, 4 — выбрасыватели с пружинами, 5 — газовая камера, 6 — газовый цилиндр, 7 — затвор, 8 — серьги затвора, 9 — затворная рама, 10 — поршень, 11 — толкатель гильзы, 12 — стержень, 13 — ручка клина, 14 — клин ствола, 15 — направляющая трубка, 16 — возвратно-боевая пружина, 17 — фиксатор гильзы, 18 — шайба, 19 — буферная пружина, 20 — корпус буфера, 21 — буфер, 22 — рукоятка перезаряжания, 23 — ствольная коробка, 24 — отражатель, 25 — корпус отражателя, 26 — качалка, 27 — основание приемника, 28, 29 и 30 — рычаги спускового механизма, 31 — корпус спускового механизма, 32 — чека, 33 — задержка рамы, 34 — шептало, 35 — предохранитель, 36 — фиксатор патрона, 37 — передний прижим звена ленты, 38 — крышка приемного окна, 39 — защелка, 40 — фиксирующие пальцы, 41 — крышка, 42 — крышка приемника, 43 — подающие пальцы, 44 — ползун подачи, 45 — рычаг привода подачи, 46 — рычаг механизма подачи, 47 — ручка ствола

Запирание канала ствола осуществляется клиновым затвором, т. е. перекосом всего затвора влево. Затвор представляет собой сложное призматическое тело. Спереди затвора находится зеркало с отверстием под выход бойка, с жесткими захватами для направления и фиксации фланца (шляпки) гильзы и по два гнезда под выбрасыватели и фиксаторы с пружинами. Сверху и снизу затвора находятся по два боевых выступа, взаимодействующих с боевыми упорами ствольной коробки. Левый верхний боевой выступ играет также роль досылателя патрона. Сзади затвора находится горизонтальная прорезь для размещения серег и два вертикальных отверстия под оси серег. В переднем положении затвор, соединенный серьгами с ведущим элементом (затворной рамой), смещается влево, его боевые выступы заходят за выступы ствольной коробки. Ведущим звеном автоматики служит затворная рама, с которой шарнирно соединен шток газового поршня. Затворная рама представляет собой призматический стержень с вырезом и поперечным отверстием впереди для соединения с поршнем и фигурным Г-образным выступом (сапожком) сзади, с выступами для соединения с серьгами затвора и тремя роликами для движениярамы по направляющим коробки — наличие роликов делает работу автоматики плавнее и надежнее. Возвратно-боевая пружина размещена в канале затворной рамы. В задней части возвратного механизма установлена буферная пружина, смягчающая удар затворной рамы при движении ее назад. Рукоятка перезаряжания расположена справа и во время стрельбы остается неподвижной.

Выстрел производится с заднего шептала. Спусковой механизм расположен в отдельном корпусе с прицельной колодкой сверху задней части ствольной коробки и включает шептало, ось и пружину шептала, задержку затворной рамы, предохранитель с пружиной, рычаг шептала, две оси, два ролика шептала с осями, рычаг толкателя с роликом и осью спусковой рычаг с осью. Спусковой механизм допускает ведение только автоматического огня и приводится в действие толкателем, расположенным на задней стенке ствольной коробки и, в свою очередь, связанным с электроспуском или механическим спуском установки пулемета. Флажковый неавтоматический предохранитель блокирует шептало, удерживающее затворную раму за боевой взвод.

Питание НСВ — из металлической звеньевой ленты, собираемой из отрезков по 10 звеньев, с правой или с левой подачей. Механизмом подачи ползункового типа приводится в движение специальным скосом затворной рамы и состоит из: основания приемника (лотка), на котором закреплены съемник звена ленты, фиксирующие пальцы, фиксатор; крышки приемника с ползуном подачи, рычагами, защитными крышками; защелки крышки; пространственного рычага (качалки) с роликом для передачи движения от затворной рамы к передаточному механизму ползуна подачи.

Чтобы зарядить пулемет, необходимо: открыть крышку приемника и положить ленту с патронами на лоток так, чтобы первый патрон зашел за фиксирующие пальцы, закрыть крышку приемника, повернуть флажок предохранителя вперед, в положение «огонь» и за рукоятку перезаряжания отвести подвижные части назад до постановки рамы на боевой взвод, вернуть рукоятку перезаряжания в исходное положение.

При нажатии на спусковой рычаг или кнопку электроспуска толкатель через рычаги толкателя и шептала выводит шептало из зацепления с боевым взводом затворной рамы. Затворная рама под действием возвратно-боевой пружины идет вперед и через серьги затвора увлекает с собой затвор. Затвор при этом удерживается от поперечного смещения левым ребром горизонтальной направляющей затворной рамы. Затвор своим левым верхним боевым выступом выталкивает патрон из ленты (патрон уже вдвинут из ленты съемником звена) и досылает его в патронник, а затворная рама, взаимодействуя своим наклонным выступом и профильным скосом с нижним рычагом качалки, передает движение механизму подачи. Ползун механизма подачи со своими пальцами перемещается вправо, совершая холостой ход. Его пальцы проходят под звеном ленты, а затем вновь опускаются и заходят за очередное звено ленты.

При подходе в переднее положение затвор своими выступами набегает на профильные поверхности вкладыша ствольной коробки и начинает смещаться влево. Затворная рама, продолжая движение вперед, с помощью поворачивающихся серег окончательно смещает затвор влево. При этом боевые выступы затвора заходят за боевые упоры вкладыша ствольной коробки. В этот момент верхний и нижний выбрасыватели заскакивают за фланец гильзы. По окончании запирания канала ствола левая шарнирная серьга, связывающая затвор с затворной рамой, окончательно поворачивается и бьет по ударнику. Последний продвигается вперед и накалывает капсюль. Происходит выстрел.

После прохода пулей газоотводного отверстия часть пороховых газов через отводной канал, газовый регулятор и патрубок поступают в полость газового поршня, где они расширяются и вызывают движение поршня, а с ним и затворной рамы, назад. Затворная рама при движении назад разворачивает серьги, которые перемещают затвор вправо и вводят его из зацепления с боевыми упорами вкладыша коробки — происходит отпирание. В момент отпирания происходит небольшое предварительное смещение (сдвиг) стреляной гильзы в патроннике, что облегчает ее последующее извлечение без риска разрыва. Затвор, двигаясь назад вместе с затворной рамой, извлекает из патронника гильзу, а затворная рама, взаимодействуя своим наклонным выступом и профильным скосом с нижним рычагом качалки, поворачивает его. Качалка поворачивает рычаги механизма подачи. Ползун подачи при этом перемещается влево и своими пальцами продвигает патрон со звеном ленты до упора в съемник звена. Звено находит на съемник, а патроны опускаются в приемное окно. При этом фиксирующие пальцы удерживают ленту с патронами от обратного перемещения, а фиксатор ограничивает перемещение следующего патрона. При подходе затворной рамы к отражателю она воздействует на его заднее перо, при этом переднее перо разворачивающегося отражателя смещает гильзу вдоль зеркала затвора вправо. Гильза все еще удерживается в затворе фиксатором.

В крайнем заднем положении затворная рама ударяется о буферное устройство и начинает движение вперед — под действием возвратно-боевой пружины и импульса буферной пружины. Далее — если шептало по-прежнему опущено — работа механизмов повторяется. Но теперь в затворе справа находится стреляная гильза. В момент нового запирания канала ствола толкатель рамы вытолкнет гильзу в гильзоотводный канал ствольной коробки. Оттуда ее вытолкнет вперед следующая гильза. Выброс гильз вперед и работа спускового механизма от толкателя позволяет монтировать пулемет НСВ на различных установках, включая танковые и фортификационные.

В станковом варианте пулемет обозначается НСВ-С-12,7. Повышению маневренных качеств пулемета способствовал отказ от универсального станка. Для стрельбы по наземным целям служит треножный станок 6Т7 конструкции Л.В. Степанова и К.А. Барышева. Пулемет крепится в люльке, на которой также смонтированы подпружиненный трубчатый приклад, пистолетная рукоятка, спусковой механизм, механизм перезаряжания, кронштейн прицела. Таким образом, органы управления стали принадлежностью станка, а не «тела» пулемета, что делает сам пулемет более универсальным. Приклад и пистолетная рукоятка намного повышают удобство управления, в то время как большая часть энергии отдачи через станок уходит в грунт, частично затрачиваясь и на смещение станка. Понятно, что это улучшает меткость стрельбы. Наличие плечевого упора позволяет вести прицельную стрельбы без закрепления станка на грунте. Плечевой упор в виде прямоугольной петли удобен для охвата ладонью при стрельбе или переноске. При нажатии на спусковой крючок утапливается толкатель спускового механизма пулемета. Механизм перезаряжания сделан тросовым по типу старых авиационных пулеметов: стрелок тянет рукоятку тросика, тот вращает барабан со звездочкой, приводящей в движение планку; планка же сцепляется с рукояткой перезаряжания пулемета. Механизм наведения по горизонтали — секторный, по вертикали — стержневой. Для лучшей устойчивости при стрельбе передняя нога имеет откидной сошник для мягкого грунта и клыкидля твердого, амортизирующую пружину. Регулируя положение ног, можно менять высоту линии огня от 310 до 410 мм. Стрельбу можно вести из положения лежа. В походном положении сложенный станок переносится за спиной вторым номером расчета. В бою расчет может переносить пулемет на станке за рукоятку ствола и приклад станка. Заметим, как изменилось отношение массы станка к массе «тела» пулемета — с 3,65 у ДШКМ до 0,64 у НСВ-С, но меткость стрельбы при этом не ухудшилась.

Конструкция 6Т7 позволяет крепить пулемет со станком на установках 6У10 и 6У11 непосредственно в амбразурах ДОТов, при этом их можно также быстро отделить для использования вне огневого сооружения. Установки 6У10 и 6У11 были разработаны Л.В. Степановым и приняты на вооружение в 1976 г.

Для стрельбы из НСВ служит также пулеметное металлическое сооружение СПМ-4. НСВ кренится в сооружении на штатном треножном станке, который размещается на кронштейне и с помощью откатника крепится к амбразурной стенке. Также для установки пулемета НСВ на станке служит одноамбразурное сборное пулеметное сооружение СПС-4, собираемое из железобетонных элементов.

Основным прицелом служит оптический СПП (10П50), крепящийся на ствольной коробке в задней части. Кратность увеличения СПП — переключаемая 3х или 4х, поле зрения — 12° или 6°. Прицельная сетка имеет дальномерную шкалу, а в оптическую схему включен люминесцентный экран для обнаружения источников инфракрасного излучения. На случай выхода из строя оптического прицела используют открытые механические прицельные приспособления, включающие секторный прицел с механизмом введения боковых поправок, укрепленный на корпусе спускового механизма, и мушку с предохранителем, укрепленные на стойке в дульной части ствола. Хорошие результаты в ночном бою дает НСВ с бесподсветным ночным прицелом усилительного типа 1ПН52-1 или НСПУ-5 (1ПН83). Прицел 1ПН52-1 имеет кратность увеличения 5,3х, поле зрения 7,6°, обеспечивает обнаружения бронецелей на дальности до 700 м, живой силы противника — до 300 м.

Одновременно с пулеметом приняли на вооружение и установку 6У6, разработанную в 1971 г. под руководством Р.Я. Пурцена. Установка состоит из треноги с сошником и верхнего станка, вращающегося на 360°, используется в основном для зенитной стрельбы. Она включает коллиматорный зенитный прицел ОП80 на особом кронштейне и оптический наземный ОП81. Большие углы возвышения и склонения позволяют использовать установку и для стрельбы по наземным целям в положении лежа; сиденье пулеметчика при этом используется в качестве приклада. Кроме того, НСВ-12,7 монтировался на горной зенитной установке ЗГУ-1 (вместо 14,5-мм пулемета КПВ).

Принятие нескольких установок, не требующих какой-либо доработки пулемета, позволило выбирать тип установки, наиболее соответствующий задачам. Станок 6Т7 предпочтителен в условиях противопартизанской войны, когда противник просто не имеет авиации, но установка 6У6 позволяет, например, обстреливать из низин горные склоны.

В условиях, когда подразделения действуют изолированно, на резкопересеченной местности с большим количеством укрытий, весьма перспективным кажется радиолокационный прицел на основе РЛС ближней разведки. В Чечне такие РЛС используются для обнаружения целей ночью и открытия огня из НСВ или автоматического гранатомета АГС-17 по пристрелянным рубежам. Антенный блок РЛС крепится на специальном кронштейне, не мешающем применению оптического или ночного прицела. РЛС «Фара-1» позволяет обнаруживать отдельного человека на дальности до 2 км, а автомашину — до 4 км.

Стрельба со станка 6Т7 из положения с колена уже не дает такой кучности — станок в таком положении заметно менее устойчив. В Афганистане на блокпостах нередко ноги станков НСВ-С, как и ДШКМ, для большей устойчивости зарывали в грунт или обкладывали мешками с песком.

Танковый вариант пулемета имеет аббревиатуру НСВТ и индекс 6П17. НСВТ монтируется на установке, обеспечивающей обстрел наземных и воздушных целей при углах наведения по вертикали от -5° до +75°. Для стрельбы по воздушным целям используется коллиматорный прицел К10-Т, по наземным — механический.

НСВ используется также в качестве зенитного вооружения боевых кораблей — в тульском ЦКИБ СОО (ныне входящем в КБП) Е.М. Кондауровым, В.Е. Соколовым, И.М. Устинкиным, А.А. Лавриченко разработана бронированная турельно-башенная установка «Утес-М» (заводской индекс ТКБ-095). Хотя задание на разработку было выдано еще до принятия пулемета на вооружение, только в 1976 г. установка была принята для вооружения судов на воздушной подушке, экранопланов и катеров. Пулеметы НСВ (НСВТ) смонтированы в горизонтальной плоскости на общей качающейся части. Установка защищена 6-мм броней. Стрелок размещается в подбашенном помещении. Приводы наведения — только ручные. Для наведения служит перископическое прицельное визирное устройство ПЗУ-6, позволявшее вести огонь по воздушным целям, движущимся со скоростью до 300 м/с. Угол наведения в горизонтальной плоскости — З60°, в вертикальной — от -10° до +85°. Установка позволяет вести огонь по живой силе противника на берегу, по надводным небронированным целям, по воздушным целям в целях самообороны. Производство установки поставил «Туламашзавод». НСВ-12,7 вошел и в состав огневого комплекса «Горчак» на скрывающейся установке, предназначенного для оборудования укрепрайонов, блокпостов, приграничных зон, защиты объектов.

Танковая зенитная установка ЗУ-72 пулемета НСВТ: 1 — пулемет, 2 — уравновешивающий механизм, 3 — люлька, 4 — лентосборник, 5 — коробка прицела, 15 — магазин-коробка (патронная коробка), 22 — турель

Пулемет НСВТ на установке ЗУ-72 на башне танка

Для стрельбы из НСВ-12,7 применяются патроны с бронебойно-зажигательной пулей Б-32, бронебойно-зажигательной трассирующей пулей БЗТ-44 и зажигательной пулей мгновенного действия МДЗ; а также с пристрелочно-зажигательной пулей ЗП, пристрелочной П, трассирующей Т, уже в 1972 г. годы отработали и поставили на производство варианты патрона с бронебойно-зажигательной пулей БС с сердечником, изготовленным методом порошковой металлургии и намного повысившим бронепробиваемость, в то же время появились и двухпульные патроны для авиационных пулеметов. Масса патрона составляет от 123 до 134 r, пуль — от 44,3 до 49,5 г.

Среди состоящих на вооружении крупнокалиберных пулеметов НСВ-12,7 выгодно отличается сравнительно небольшой массой и хорошей маневренностью. Устройство пулемета и станка обеспечивают точность наводки и хорошую кучность стрельбы, а стрельба со станка из положения лежа с использованием приклада — удобство наводки в сочетании со скрытностью. Широкое использование в конструкции механизмов автоматики, подачи и спусковом механизме роликов, наличие буферных устройств способствует их плавной и уравновешенной работе.

НСВ-12.7 участвовал практически во всех конфликтах на постсоветском пространстве. Солдаты в Чечне дали пулемету НСВ-С-12,7 прозвище «Антиснайпер». В самом деле, крупнокалиберный пулемет, превышающий по прицельной дальности и поражающему действию пули оружие обычного «винтовочного» калибра, снабженный соответствующей установкой и прицелом, малозаметный на огневой позиции, играет не последнюю роль в антиснайперской борьбе.

Скрывающаяся установка огневого комплекса «Горчак», включающего 12,7-мм пулемет НСВ, а также 7,62-мм пулемет ПКМ, 30-мм автоматический гранатомет АГ-17 и ПТРК «Конкурс»

НСВ-12,7 стал практически первым серийным образцом в новом поколении — облегченных крупнокалиберных пулеметов — американский проект «Доувер Дэвил» (предполагавший бикалиберное оружие 12,7/20 мм) не увенчался успехом, сингапурские 12,7-мм CIS MG50 и китайский «Тип 85» появись значительно позже НСВ-12,7. Производство НСВ-С-12,7 поставили заводы «Металлист» в г. Уральске и машиностроительный завод «Молот» в г. Вятские Поляны (станок). После распада Советского Союза на заводе «Металлист» провели собственную доработку пулемета, прежде всего создав более «универсальный» полевой станок. В таком виде пулемет под обозначением НСВП-12,7 Казахстан пытался представить на внешний рынок, но без видимого успеха. Производство НСВТ как части комплекса вооружения танка Т-72 было передано также Польше, Болгарии, Индии.

Порядок разряжания НСВ

Нажать защелку впереди прицела и откинуть крышку приемника. Снять ленту с приемника. Извлечь из приемного окна патрон, отделенный от звена, и вставить его обратно в звено. Уложить свободный конец ленты в коробку. Отвести назад рукоятку перезаряжания, осмотреть патронник и зеркало затвора и убедиться в отсутствии там патрона. Отпустить рукоятку перезаряжания, закрыть крышку, 'установить предохранитель в положение «Огонь», нажать спуск.

Порядок разборки НСВ

Перед разборкой пулемета необходимо убедиться в том, что он разряжен. Для этого следует открыть крышку приемника, извлечь ленту с патронами, затем взвести за рукоятку перезаряжания подвижную систему до постановки на боевой взвод, убедиться в отсутствии патрона в патроннике и на зеркале затвора. Спустить подвижную систему с боевого взвода. Для неполной разборки пулемет можно оставить на установке, но лучше все же отделить от нее.

Нажав защелку крышки приемника, приподнять ее вместе с основанием приемника (лотком) и зафиксировать в открытом положении.

Утопить флажок предохранителя, повернуть его назад в положение «предохранитель» и, повернув чеку корпуса спускового механизма флажком вверх, извлечь последнюю из гнезда в ствольной коробке. Затем сдвинуть корпус спускового механизма назад и, приподнимая его вверх, отделить от ствольной коробки.

Повернуть корпус отражателя вверх и, поднимая вверх за выступы корпус буферного устройства, извлечь возвратный механизм из ствольной коробки.

Отвести затворную раму за рукоятку перезаряжания назад и за сапожок извлечь ее из ствольной коробки вместе с затвором.

Отделить от ствольной коробки рукоятку перезаряжания.

Установить рукоятку ствола в положение для переноски, вывести клин за его рукоятку из зацепления со стволом влево и отделить ствол от ствольной коробки, сдвигая ствол вперед.

Отделить газовый цилиндр, нажав на его защелку выколоткой.

Выбить ось крышки приемника и отделить последнюю от коробки вместе с пружиной.

Выбив ось качалки вниз, повернуть пластинчатую пружину вверх и отделить качалку от ствольной коробки.

Отделить от ствола пламегаситель, предварительно вставить в прорезь под стопором выколотку (резьба пламегасителя — левая).

Выбить из гнезда в газовой камере газовый регулятор.

Разобрать затвор, для чего: повернуть его чеку вправо и приподнять последнюю вверх, повернуть затвор влево, выбить штифт выбрасывателей и ударника вниз и отделить их от затвора.

Разобрать возвратный механизм, для чего: поставить звено шомпола в вертикальное положение, надеть на него возвратный механизм, поджать возвратно-боевую пружину, повернуть муфту и отделить ее от соединительного стержня, придерживая пружину, затем разъединить шайбу, буферную пружину, направляющую трубку и корпус.

Разобрать крышку приемника, для чего: вывести специальной отверткой концы пружины рычага подачи, сдвинуть фиксатор, выбить штифты переднего прижима звена, повернуть ось щитка вправо и отделить ее на себя, снять щиток, затем легкими ударами молотка сдвинуть передний прижим вперед и отделить его вместе с рычагами.

Разобрать спусковой механизм, для чего выбить ось шептала слева направо, затем оси передаточных рычагов и отделить их от корпуса.

Сборку производить в обратном порядке.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НСВ-С-12,7

Патрон — 12,7×108 ДШК.

Масса «тела» пулемета — 25 кг (без ленты).

Масса пулемета с лентой на станке 6Т7 — 41 кг.

Масса пулемета с лентой на универсальной установке 6У6 — 92,5 кг.

Масса ствола — 9,0 кг.

Число нарезов — 8.

Длина пулемета — 1560 мм.

Длина пулемета на станке 6Т7 — 1900 мм.

Высота пулемета на станке 6Т7 — 380 мм.

Высота линии огня — 310–410 мм.

Углы наведения на станке 6Т7 — ±10–25° по горизонтали, от -8° до +10° по вертикали.

Число нарезов — 8.

Тип нарезов — правосторонние.

Начальная скорость пули — 845 м/с.

Дульная энергия пули — 15 815 — 17 672 Дж.

Темп стрельбы — 700–800 выстр./мин.

Скорострельность — 80 — 200 выстр./мин.

Прицельная дальность — 2000 м.

Дальность прямого выстрела по цели высотой 2 м — 850 м.

Толщина пробиваемой брони на дальности 500 м — 16 мм.

Дальность прямого выстрела — по грудной фигуре (высотой 0,5 м) — 460 м, по бегущей (1,5 м) — 750 м.

Емкость ленты — 50 патронов.

Масса коробки с лентой на 50 патронов — 11,1 кг.

Срединное отклонение по горизонтали и вертикали — 1,45 м на 1000 м.

Расчет — два человека.

Крупнокалиберный пулемет «Корд»

Поскольку главный производитель НСВ-12,7 завод «Металлист» в начале 1990-х остался в «суверенном» Казахстане, в СПКБ ковровского завода им. В.А. Дегтярева (ОАО «ЗиД») конструкторы А.А. Намитулин, Н.М. Обидин, Ю.М. Богданов и В.И. Жирохин провели работы по шифру «Корд» («Ковровские оружейники-дегтяревцы», хотя есть и другая версия — «Крупнокалиберное оружие дегтяревцев») по созданию нового образца крупнокалиберного пулемета (с использованием части элементов НСВ) для новой постановки на производство. Уже в 1994 г., когда разработка пулемета близилась к концу, руководство завода решило, не дожидаясь официального решения (нужно помнить, насколько мало заботило государственное руководство того времени состояние и развитие отечественных вооружений), начать подготовку серийного производства. Для завода работа по новому 12,7-мм пулемету стала приоритетной. Опытная партия пулеметов была собрана в декабре 1997 г.

12,7-мм крупнокалиберный пулемет «Корд» (6П50) с оптическим прицелом СПП, установленный на станок 6Т7 вместе с установкой 6Т19. Пулемет можно снять с треножного станка и тут же открыть огонь с сошки

Вид на открытую ствольную коробку пулемета «Корд» (приемник поднят). Видны затвор и возвратно-боевая пружина.

Затвор пулемета «Корд»

Быстросменный ствол к пулемету создан по технологии «ЗиД», обеспечивающей равномерный нагрев и небольшие термические поводки. Ресурс ствола поднят до 10 000 выстрелов за счет подбора сорта стали, технологии изготовления и хромирования канала ствола. Ствол снабжается высокоэффективным дульным тормозом. Сохранен газовый (газоотводный) двигатель автоматики, но запирание канала ствола производится поворотом затвора, снабженного двумя рядами боевых выступов. Новый ствол, измененный узел запирания, уменьшение воздействия механизмов автоматики на ствол способствовали увеличению кучности стрельбы на тех же установках в 1,5–2 раза по сравнению с НСВ, при этом масса «тела» пулемета «Корд» — 25,5 кг. Некоторое снижение темпа стрельбы способствовало управляемости пулемета. Выброс стреляной гильзы также производится вправо-вперед, но качающийся отражатель, смещающий стреляную гильзу вправо, здесь смонтирован на затворной раме. Выстрел производится с заднего шептала. Ударный механизм работает от винтовой цилиндрической, многожильной возвратно-боевой пружины. Ударно-спусковой механизм допускает автоматический огонь, включает неавтоматический предохранитель от случайных выстрелов.

Пулемет «Корд» (6П50), смонтированный на установке 6У16 вместе с установкой 6Т19, патронной коробкой, лентосборником и гильзосборником. Хорошо видны механический прицел пулемета и предохранитель

8 сентября 1998 г. вышло постановление Правительства РФ «О принятии на вооружение Вооруженных сил РФ отдельных видов вооружения и патронов». В перечне вооружения был и пулемет «Корд». Пулемет «Корд» выпускается с того же 1998 г. Пулемет прошел боевые испытания и с 2001 г. поступает на вооружение.

При разработке пулемета изначально ставилась задача использовать ту же ленту, что и для НСВ и ДШК, и монтировать пулемет на все установки от пулемета НСВ без изменений и доработок. Пулемет ставится на складной наземный станок 6Т7, универсальную установку 6У6, аналогичную НСВ-12,7. В качестве основного используется открытый механический секторный прицел, насеченный от 400 до 2000 м (через 100 м) и снабженный механизмом ввода боковых поправок, могут ставиться оптические (тот же СПП), ночные и коллиматорные прицелы.

12,7-мм пулемет «Корд» на установке 6Т19 (на сошке)

Кроме того, для пулемета «Корд» были созданы новые установки.

«Пехотный» вариант 6П50 (6П50-1) на сошке 6Т19 имеет общую массу 32 кг. Установка 6Т19 имеет складную двуногую сошку и амортизированный приклад, аналогичный прикладу станка 6Т7. Установка допускает поворот пулемета относительно сошек в горизонтальной плоскости в пределах угла ±15°. Сама по себе идея установки крупнокалиберного пулемета на сошку не нова — опытный английский 12,7-мм пулемет «Бирдмор-Фаркауэр» 1924 г. предлагался с прикладом и легкой неотъемной складной сошкой-треногой, 13-мм пулемет STL-131-VI-3 на сошке был в опытном порядке разработан сразу после Великой Отечественной войны германской фирмой «Икариа Верке» для СССР. Новая попытка перевода облегченного крупнокалиберного пулемета в единые или «ручные» очевидно связана с условиями контртеррористических и противопартизанских операций, часто проводимых в условиях гор и населенных пунктов, когда легкий крупнокалиберный пулемет может оказаться единственным средством поражения противника настильным огнем, борьбы со снайперами, наблюдателями, легкими укрытиями. Длина пулемета «Корд» на этой установке — 1980 мм, высота — около 500 мм, что позволяет переносить пулемет одной номеру расчета и устанавливать на всех площадках, удобных для единого пулемета на сошке. Пулемет со сложенной сошкой может непосредственно ставиться на треножный станок 6Т19. Тогда снятый со станка пулемет немедленно готов к стрельбе с сошки.

Вариант 6П50-2 на универсальной установке 6У16 (для применения по наземным и воздушным целям) имеет массу 52–60 кг, вариант 6П50-3 на установке 6У16 на универсальной стойке СП-75 — 80 кг. Стойка СП с поворотной установкой 6У16 может монтироваться, например, на маломерные суда, железнодорожные платформы или стационарные установки. Установка 6У16 представляет собой своеобразный вертлюг с креплением для патронной коробки (с правой стороны от ствольной коробки пулемета), патронной коробкой, звенье— и гильзосборниками (соответственно — с левой стороны от ствольной коробки и с правой стороны впереди ствольной коробки). Она может монтироваться на транспортные машины, бронетранспортер десантный БТР-Д и т. д. Вариант пулемета «Корд» с левосторонним питанием упоминается под индексом 6П51.

Танковый пулемет «Корд» 6П49 при длине 1625 м весит 27 кг. Этот пулемет, снабженный электроспуском, ставится на стандартную танковую установку на башне основного танка Т-90, самоходной гаубицы 2С19 «Мста-С».

Получился практически первый единый крупнокалиберный пулемет. Развеется, это не означает, что «Корд» может заменить собой единый пулемет нормального калибра, — кроме массы и размеров самого пулемета тут большую роль играет и масса боекомплекта. Крупнокалиберный патрон в 4,5–5,5 раза тяжелее винтовочного, и груз, который придется таскать расчету, растет существенно.

Представлен также «экспортный» вариант «Корда» под используемый в странах НАТО — да и не только в них — американский патрон.50 «браунинг» (12,7×99) с соответствующими изменениями ствола, узла запирания, механизма подачи. Упомянутый выше завод «Металлист» в Казахстане уже в период «независимости» пытался переделать пулемет НСВ-12,7 под тот же патрон.50 «браунинг».

Пулемет «Корд» с установкой 6Т19 (с сошкой) на универсальной стойке с поворотной установкой 6У16

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «КОРДА»

Патрон — 12,7×108 ДШК.

Масса пулемета без патронной коробки — 25,5 кг.

Масса пулемета с лентой на станке 6Т7 — 41,5 кг.

Масса пулемета 6П50 на установке бТ19 — 32 кг.

Длина пулемета 6П50 — 1980 мм.

Начальная скорость пули — 820–860 м/с.

Прицельная дальность стрельбы по наземным целям 2000 м.

Наклонная дальность стрельбы по воздушным целям 1500 м.

Темп стрельбы — 650–750 выстр./мин.

Емкость ленты — 50 патронов.

Масса ленты с 50 патронами — 7,7 кг.

Бронепробиваемость на дальности 100 м — до 20 мм.

О меткости и кучности стрельбы отечественных пулеметов можно судить по следующим нормативам по проверке боя и приведению оружия к нормальному бою[11].

Нормативы

7,62-мм РПК

5,45-мм РПК-74

7,62-мм ПКМ

12,7-мм НСВ-12,7

Положение для стрельбы

лежа с сошки

лежа с сошки

лежа с сошки

Лежа со станка

Установка прицела/целика

100

100

100

100

Превышение контрольной точки над точкой прицеливания, см

25

11

15

21/18¹

Количество выстрелов

4

4

4

4

Отклонение средней точки попаданий от контрольной точки, см

5

5

5

10

Габарит кучности — круг радиусом, см

15

15

15

20

Количество выстрелов/очередей

8/2-3

8/2-3

10/3-4

10/2

Отклонение средней точки попаданий от контрольной точки, см

5

5

5

8

Габарит кучности — круг радиусом, см

20²

20²

20³

60

Примечания:

¹ В числителе — для открытого механического прицела, в знаменателе — для оптического прицела.

² Должно вмещаться не менее 6 пробоин.

³ Должно вмещаться для ПКМ — не менее 7 пробоин.

Крупнокалиберный пулемет КПВ, его модификации и установки

14,5-мм пулемет конструкции Семена Владимировича Владимирова (1895–1956) был принят на вооружение в 1949 г. в «пехотном» (наземном) и зенитном вариантах.

Сам пулемет состоит из следующих основных частей и механизмов: ствол с кожухом и рукояткой (после 1956 г. все пулеметы КПВ и КПВТ имеют длинный кожух ствола, ниже описан такой вариант); дульное устройство (усилитель отдачи с пламегасителем); короб (ствольная коробка) с прицельным устройством; затвор; затворная рама; спусковой и ударный механизмы; возвратные пружины ствола и затвора; затыльник коробки с буфером; крышка коробки с ползунковым механизмом подачи ленты (приемником); основание приемника.

Автоматика пулемета Владимирова с «откатным двигателем» работает по схеме отдачи ствола с коротким его ходом при использовании дополнительной энергии пороховых газов, отводимых через дульное устройство (усилитель отдачи). Затвор и ствол имеют собственные возвратные пружины. Ведущим звеном автоматики служит затвор с затворной рамой. Затвор имеет форму ступенчатого цилиндра, в передней своей полости большого диаметра имеет сухарные боевые выступы и перемычку, которая выполняет роль зеркала затвора с отверстием под боек и вертикальным (центральным) пазом для движения фланца гильзы. В затворе помещается ударник с бойком. Затворная рама — пустотелый цилиндр с гребнем. В передней части рамы имеются наклонные пазы, в задней части — пазы для четырех направляющих роликов, облегчающих движение узла запирания в коробе. Ствол, затвор и затворная рама составляют подвижную систему автоматики. Запирание канала ствола осуществляется поворотом затвора (боевой личинки затвора), которая сцепляется с насадной муфтой ствола. Через наклонные пазы затворной рамы проходит ускоритель копирного типа в виде поперечной оси со свободно посаженными на нее пятью роликами — для уменьшения трения при работе. Поворот затвора производится ускорителем за счет взаимодействия роликов ускорителя с наклонным пазом короба. На гребне затворной рамы смонтированы извлекатели патронов из ленты, с левой стороны гребня выполнено гнездо для качающегося разобщителя.

14,5-мм пулемет Владимирова (выпуска после 1956 г.), установленный на колесный станок Харыкина. Оптический прицел установлен для полигонных стрельб

14,5-мм пулемет КПВТ

Разрез пулемета КПВ (изготовления после 1956 г.), отдельно показаны отличия узлов пулеметов изготовления до 1956 г.

Ствол укрыт кожухом, представляющим собой штампосварную цилиндрическую деталь со множеством окон для облегчения и для улучшения охлаждения ствола. К кожуху прикреплены рукоятка для переноски и удобства смены ствола и соединительная шайба для соединения с коробом (ствольной коробкой). К кожуху ствола также крепится дульное устройство с коническим пламегасителем и усилителем отдачи. В дульной части ствола имеется резьба под поршень, который дополнительно фиксируется штифтом. Поршень воспринимает давление пороховых газов, расширяющихся в полости усилителя отдачи. В казенной части на ствол напрессована муфта с сухарными — боевыми упорами, взаимодействующими при запирании с сухарными выступами затвора. Муфта служит также для повышения прочности ствола, то есть ствол казенной части скрепленный. Продольные пазы муфты служат для направления его движения в коробе и для исключения поворота ствола при его движении.

Короб (ствольная коробка) пулемета — штампованная и клепаная деталь сложной конструкции — основа для сборки всех механизмов пулемета. Сзади короб закрывается затыльником, служащим упором для винтовой цилиндрической трехжильной возвратно-боевой пружины. В затыльнике короба смонтирован буфер затвора. Спусковой механизм, состоящий из корпуса, шептала, стакана, пружины и рычага шептала, обеспечивает ведение только автоматического огня. Пулемет имеет автоматические предохранители, исключающие запирание затвора и выстрел при неправильно присоединенном стволе, подачу ленты при неизвлечении патрона из звена.

Питание пулемета — из нерассыпной металлической звеньевой ленты с открытым звеном. Лента на 40 патронов укладывается в патронную коробку. Механизм подачи собирается в крышке ствольной коробки и состоит из ползуна подачи с пальцами подачи, движка подачи, перемещающегося ползуна и взаимодействующего с передними выступами гребня затворной рамы, штампованного основания приемника с неподвижными пальцами, удерживающими ленту с патронами при холостом ходе ползуна. В крышке ствольной коробки смонтирован копир, взаимодействующий с подавателем патронов. В задней части движка подачи имелись наклонные пазы, взаимодействующие с соответствующими выступами ползуна подачи — последние же соответствуют правой или левой подаче ленты. Перемена направления подачи ленты с правого на левое производилась перестановкой деталей подающего механизма. Возможность переключаться с правой подачи на левую облегчала монтаж пулемета на комплексированных установках. Для того же рукоятка перезаряжания может устанавливаться в пазу коробка с левой или с правой стороны.

Разрез пулемета КПВ: 1 — пламегаситель, 2 — ствол, 3 — ручка ствола, 4 — стопор муфты, 5 — мушка с основанием, 6 — крышка ствольной коробки, 7 — ползун подачи, 8 — движок подачи, 9 — толкатель, 10 — крышка ствольной коробки, 11 — рычаг шептала, 12 — возвратно-боевая пружина, 13 — прицел, 14 — буферная пружина, 15 — затыльник ствольной коробки, 16 — ствольная коробка, 17 — затворная рама, 18 — ролик ускорителя, 19 — затвор, 20 — приемник, 21 — направляющая ствола, 22 — ствольная пружина, 23 — муфта ствола, 24 — кожух ствола, 25 — дульное устройство

Для заряжания пулемета необходимо вставить ленту в приемник так, чтобы патрон прошел за неподвижные подающие пальцы, за рукоятку перезаряжания взвести запирающий механизм до постановки на шептало, нажать на спусковой рычаг и вновь взвести его до постановки на боевой взвод, подать рукоятку перезаряжания вперед.

Установка ленты с патронами в приемник пулемета КПВ

Рычаг шептала спускового механизма пулемета взаимодействует с тягой спускового устройства установки. При нажатии на спусковой рычаг шептало поворачивается и освобождает боевой взвод затворной рамы, которая под действием возвратно-боевой пружины идет вперед. Затвор движется вместе с рамой. Затворная рама передним выступом перемещает движок подачи, который своими пазами взаимодействует с выступами ползуна подачи и перемещает его вправо (при правой подаче ленты). Подающие пальцы ползуна проходят назад, затем поднимаются под действием своей пружины и заскакивают за звено ленты. Подаватель, скользя по копиру крышки, поворачивается и, при подходе запирающего узла в переднее положение, становится над патроном, находящимся в приемнике. Затвор в конце своего хода, взаимодействуя со скосом в коробе, начинает поворачиваться, облегчая процесс запирания. Затворная рама, продолжая движение вперед, своими наклонными пазами разворачивает ускоритель, а вместе с ним и затвор. Сухарные выступы затвора заходят за соответствующие выступы муфты ствола — происходит запирание канала ствола. Патрон окончательно досылается в патронник. В конце хода затворной рамы извлекатели патрона заскакивают за фланец гильзы и захватывают очередной патрон в приемнике. Ударник вместе с бойком проходит вперед и разбивает капсюль патрона.

Выстрел производится по окончании запирания при приходе подвижной системы в крайнее переднее положение, так что часть энергии отдачи расходуется на ее торможение. Затем подвижная система начинает откат. При этом возвратно-боевая пружина и возвратная пружина ствола сжимаются. После вылета пули из канала ствола пороховые газы попадают в полость дульного устройства, где, расширяясь, давят на поршень ствола, придавая ему дополнительный импульс движения.

При откате ускоритель своими наружными роликами набегает на фигурные полости копира, расположенного в коробе, разворачивается и поворачивает связанный с ним затвор. Отпирание канала ствола заканчивается при отходе подвижной системы на 18 мм. Ускоритель, закончив отпирание, своими средними роликами взаимодействует с наклонными пазами затворной рамы и передает часть кинетической энергии отката ствола затвору, обеспечивая ускоренный отход затворной рамы с затвором от ствола и надежное удаление стреляной гильзы. Ствол возвращается вперед под действием своей пружины. Извлечение стреляной гильзы производится Т-образным пазом затвора (боевой личинки затвора), удерживающим шляпку гильзы. При продолжающемся движении назад затворной рамы с затвором подаватель, скользя своей верхней частью по среднему копиру крышки ствольной коробки, поворачивается и опускает очередной патрон вниз по пазам зацепов затвора. Таким образом, удаление гильзы производится подачей очередного патрона, который выдавливается из звена ленты в паз затвора и выталкивает стреляную гильзу (последняя гильза отражается за счет более глубокого поворота рычага подавателя). Движок подачи, связанный с затворной рамой, перемещает влево ползун подачи, который своими подающими пальцами подает очередной патрон с лентой на величину шага так, что шляпка гильзы патрона становится по центру заднего продольного окна для захвата извлекателями.

К моменту прихода затвора в заднее положение энергия отдачи почти полностью гасится возвратной пружиной и буфером. Буфер не только смягчает удар затвора в крайнем заднем положении, но и придает ему начальный импульс наката, сокращая длительность цикла автоматики. Если спуск нажат, затвор и затворная рама под действием импульса буфера и возвратно-боевой пружины начинают движение вперед, досылая очередной патрон в патронник и завершая цикл автоматики.

Секторный прицел пулемета собран в задней части короба (ствольной коробки), мушка с предохранителем — на высоком основании в передней части короба. Хотя дальность полета 14,5-мм пули достигает 7000–8000 м, и ее убойность по живой силе сохраняется на всей этой дальности, но прицельная дальность ограничена 2000 м, на больших дальностях рассеивание попаданий слишком велико, кроме того затруднено наблюдение результатов стрельбы и ее корректировка.

Стрельба из пулемета ведется короткими очередями по 5 выстрелов, длинными по 20 выстрелов, и непрерывно. Непрерывный (автоматический) огонь возможен до 150 выстрелов, после чего требуется замена ствола.

В конструкции широко использованы штампованные детали, разборка не требует инструментов. К достоинствам системы относятся сравнительно плавная работа автоматики (за счет роликов на элементах подвижной системы), отсутствие необходимости в точных регулировках зазоров, высокая надежность в различных условиях эксплуатации.

Колесный станок к пулемету создан С.А. Харыкиным в ОКБ-43 (под руководством известного специалиста по установкам М.Н. Кондакова) по типу облегченного артиллерийского лафета с раздвижными станинами с сошниками, отличался небольшой высотой оси канала ствола относительно боевой оси станка (как, например, в противотанковых пушках). «Тело» пулемета крепилось в люльке станка. Пулемет на станке мог перевозиться в кузове грузовика ГАЗ-51 и ГАЗ-63, разбираться на несколько частей для переноски. Колеса большого диаметра со штампованными дисками и резиновыми шинами из гусматика и торсионное подрессоривание хода позволяли буксировать пулемет автомобилем на короткие расстояния или перекатывать по полю боя силами расчета. Подрессоривание автоматически отключалось при переводе пулемета в боевое положение, механизм качания хода относительно основания станка позволял устанавливать станок на четыре точки (два колеса и два сошника) даже на неровных площадках. Если подготовка окопа для 7,62-мм пулемета СГМ требовала 4 человеко-часов, то окопа для 14,5-мм ПКП — 20 человеко-часов.

В 1952 г. Константин Александрович Барышев начал разработку облегченного колесно-треножного станка. Снабдив станок большим передним опорным сошником, он смог уменьшить его массу по сравнению с колесным в 2,8 раза, одновременно улучшив кучность стрельбы (за счет смещения вперед точки упора станка в грунт и уменьшения «подброса» станка) и увеличив углы горизонтального наведения. Для отработки станка К.А. Барышев был прикомандирован к ковровскому ОКБ-2. В 1955 г. станок Барышева приняли на вооружение. Боевые характеристики пулемета с этим станком повысились примерно в 1,5 раза.

Образцы современных 14,5-мм патронов (14,5×114)

Для стрельбы из пулемета Владимирова поначалу использовались уже выпускавшиеся патроны 14,5×114 с бронебойной пулей Б-32 и бронебойно-зажигательной БС-41, а также принятый вместе с пулеметом вариант с бронебойно-зажигательно-трассирующей пулей БЗТ-44 (со стальной оболочкой, стальным сердечником, свинцовой рубашкой, зажигательным составом и стаканчиком с воспламенительным переходным и трассирующим составом). Пуля Б-32 на дальности 300 м пробивала 21-мм броню, БС-41 — 35-мм. В 1950 — 1960-е годы в связи с распространением пулеметов были приняты патроны с пристрелочно-зажигательной пулей ПЗ, зажигательной мгновенного действия МДЗ (для стрельбы по воздушным целям на дальности до 2000 м), конструкция которых — как и Б-32 и БС-41 — повторяла конструкцию пуль 12,7-мм патрона. Тогда же латунированная гильза была заменена на более дешевую стальную латунированную — как-никак, а расход патронов резко возрос, и требовалось удешевить их производство. Уже в 1989 г. был отработан 14,5-мм патрон с бронебойно-зажигательной пулей БС с алюминиевой рубашкой, твердосплавным (карбид-вольфрамовым) сердечником, превосходящей по бронепробиваемости пулю Б-32 в 1,5 раза. Масса пуль составляет от 60 до 63,6 г.

Пули патрона 14,5×114, слева направо: зажигательная мгновенного действия МЗД, бронебойная Б-32, бронебойно-зажигательная трассирующая БЗТ, бронебойная трассирующая БСТ, зажигательно-пристрелочная ЗП

В 1949 г. вместе с «пехотным» вариантом (ПКП) на вооружение Советской Армии поступили зенитные 14,5-мм установки ЗПУ-1, ЗПУ-2 и ЗПУ-4. Все эти установки были буксируемыми, обеспечивали круговой обстрел, имели ручные механизмы наведения по горизонтали и вертикали, сиденье наводчика (и его помощника), крепления для патронных коробок, могли использоваться и для стрельбы по наземным целям.

ЗПУ-2 для стрельбы по воздушным целям снабжалась ракурсным коллиматорным прицелом ВК-4, разработанным самими конструкторами установки. По наземным целям можно было вести огонь на дальности до 1000 м с использованием телескопического оптического прицела ОП-1-14. Для буксировки за тягачом установка имела отделяемый колесный ход — для стрельбы она снималась с хода и ставилась на три домкрата на грунт.

14,5-мм зенитная пулеметная установка ЗПУ-4

На ЗПУ-4 конструкции И.С. Лещинского пулеметы крепились по два в два яруса. Для стрельбы по воздушным целям использовался автоматический коллиматорный зенитный прицел АПО-3-С. Прицел включал счетно-решающий механизм, позволявший решать задачу встречи пули с целью с учетом скорости, курса и углов пикирования последней. Эти параметры расчет вводил в прибор вручную, что снижало возможности установки в условиях стремительно растущих летных характеристик самолетов (это был период перехода к реактивной авиации), но это уже был шаг вперед по сравнению с ранее применявшимися зенитными прицелами. Установка имела ручные механизмы горизонтального и вертикального наведения, монтировалась на колесный ход (четырехколесную повозку) от 25-мм автоматической зенитной пушки 72-К. При стрельбе колесный ход не отделялся, но установка обычно вывешивалась на домкратах, при необходимости могла вести огонь и прямо с колес. ЗПУ-4 была дивизионным средством ближней ПВО, предназначалась также для защиты объектов войскового и фронтового тыла. 14,5-мм ЗПУ-4 «сыграли» в замечательном кинофильме «А зори здесь тихие» вместо 7,62-мм счетверенных установок «Максим».

Китайская 14,5-мм зенитная установка Тип 75-1 — аналог советской ЗПУ-1

Схема установки ЗТПУ-2 (на БТР-40А): 1 — тяга параллелограмма, 2 — рукоятка перезаряжания, 3 — прицел ОП-1-14, 4 — прицел ВК-4, 5 — задний ящик, 6 — погон, 7 — сиденье наводчика, 8 — кассета, 9 — стрела люльки

ЗПУ-2 и ЗПУ-4 устанавливались также на бронетранспортеры — БТР-40, БТР-152 и БТР-50. Так, ЗПУ-2 стала основой установки ЗТПУ-2 на шасси БТР-152 — на этом шасси в 1952–1955 гг. изготовили 719 самоходных установок (БТР-152А), а в 1955–1957 гг. — еще 160 машин БТР-152Е (шасси БТР-152 с системой регулирования давления воздуха в шинах). Опытная ЗТПУ-4 с использованием ЗПУ-4 и БТР-152 была изготовлена в 1952 г. — машина получила обозначение БТР-152Д. Кроме крепления на опоре изменились и механизмы наведения — в установку ввели электромеханический привод. Однако сравнительно малогабаритное десантное отделение БТР-152 затрудняло размещение расчета четырехствольной установки (5 человек) и дополнительных патронных коробок при круговом обстреле, поэтому эта самоходная установка осталась опытной.

В конкурсе на одноствольную зенитную пулеметную установку победила установка Е.К. Рачинского и Е.Д. Водопьянова, принятая на вооружение под обозначением ЗПУ-1. Из трех установок она отличалась не только наибольшей простотой, но и технологичностью (в ней, в частности, использовались корпуса станин штампосварной конструкции, проволочный погон). Она оснащалась ракурсным коллиматорным зенитным прицелом. На двухколесном ходу она могла буксироваться за автомобилем или в его кузове, по полю боя перекатываться силами расчета. Для стрельбы установка снималась с колесного хода. Одиночная установи ЗПУ-1 была приспособлена для использования в горных условиях (в которых крупнокалиберный пулемет играет особенно важную роль) — для переноски она могла разбираться на вьюки массой до 80 кг. Общей чертой ЗПУ-1, ЗПУ-2 был способ крепления патронных коробок и подачи патронной ленты. Ось вращения качающейся части установки проходила через центр приемного окна пулемета, а подача лент из коробок производилась через цапфы станин, имевшие диаметр 300 мм. Это способствовало уравновешиванию установки.

В 1950 г. Научно-технический комитет ГАУ выдал задание на облегченную спаренную установку для воздушно-десантных войск. Ее создали в том же НИТИ-40 (институт № 40) Е.Д. Водопьянов, Е.К. Рачинский и В.И. Гремиславский, унифицировав ряд элементов с ЗПУ-1, что позволило уложить спаренную установку в небольшую массу. Установка получила автоматический зенитный прицел, второе (правое) сиденье наводчика, дополнительный каркас для второй патронной коробки. В 1955 г. установка поступила на вооружение под обозначением ЗУ-2. При стрельбе установка была устойчивее, чем ЗПУ-2, поскольку колесный ход не отделялся и масса стреляющей установки оказалась больше. Неотделяемый ход позволил переводить установку из походного положения в боевое силами одного человека. Уменьшение общей массы установки и возможность перекатывания ее по полю силами расчета позволили сделать ЗУ-2 уже не полковым, а батальонным средством ПВО. Впоследствии ЗУ-2 была заменена пушечной 23-мм установкой ЗУ-23 (ЗУ-23-2). ЗУ-2 также могла разбираться на части массой до 80 кг, поэтому кроме воздушно-десантных войск применялась горно-стрелковыми частями. Однако, как и в случае с ЗПУ-1, эта установка оказалась тяжеловатой и недостаточно маневренной для горных условий.

Требовалась значительно более легкая горная установка. Решение о разработке специальной малогабаритной зенитной горной установки Министерство вооруженных сил СССР приняло в 1953 г. Установка ЗГУ-1 («зенитная горная установка, одноствольная») была разработана в 1954 г. Р.Я. Пурценом и Е.К. Рачинским с участием конструкторов Б.Г. Куренкова, В.И. Чижова, В.Л. Мартынова, В.А. Семичева, 3.П. Баранова и др. Для уменьшения размеров и массы установки изменили ее схему. В частности, ось вращения качающейся части здесь расположили ниже приемного окна короба пулемета и отказались от подачи патронной ленты через цапфы станин. Соответственно цапфы уменьшены в диаметре и выполнены в виде простых втулок с роликовыми подшипниками, а это позволило уменьшить высоту и массу станин. Диаметр погона уменьшился до 300 мм — против 700 мм у ЗПУ-1. В ходовой части уменьшили диаметр колес, одновременно увеличив их ширину (использовались колеса от инвалидной коляски). Основные части делались штампосварными из тонкого стального листа. В то же время увеличили точность слежения за целью, снабдив установку механизмом горизонтального наведения с двумя скоростями вращения. Выполнение заданных тактико-технических требований к установке потребовало немало усилий. Как вспоминал Р.Я. Пурцен: «Над кучностью работали долго, подбирали форму сошников, устраняли люфты, и когда ввели резиновые амортизаторы и крепление сектора люльки — сократился вертикальный разброс и мы, наконец, стали стабильно укладываться в норму». Однако ее принятие на вооружение задержалось, поскольку принято было решение оставить в производстве только 14,5-мм танковый КПВТ. Установка была переделана для крепления КПВТ и в 1955 г. успешно прошла испытания. Комиссия признала, что по результатам испытаний ЗГУ-1 полностью отвечает ТТТ и может быть рекомендована для принятия на вооружение. Однако как раз во второй половине 1950-х годов успехи ракетной техники вызвали так называемую «ракетоманию», и интерес к артиллерийско-стрелковым системам резко упал. Разборная ЗГУ-1 поступила на вооружение только в 1968 г. Пулемет на этой установке вместе с лентой на 70 патронов весит 220 кг. Первое время эти установки поставлялись в армию Социалистической Республики Вьетнам как часть военно-технической помощи СССР этой стране в борьбе с американскими агрессорами. В Советскую Армию ЗГУ-1 попали уже в 1970-е годы, но тогда на них стали ставить уже новый 12,7-мм пулемет НСВ-12,7.

14,5-мм зенитные установки в целом широко поставлялись в «развивающиеся» страны, где воюют до сих пор.

14,5-мм одноствольная морская тумбовая пулеметная установка МТПУ с пулеметом КПВТ

Пулемет Владимирова принимали для вооружения не только сухопутных войск, но и Военно-морского флота. Первая двухпулеметная турельная корабельная установка 2У-В была разработана в ОКБ-43 в том же 1944 г., прошла испытания, но в серийное производство не пошла. Уже в марте 1946 г. руководство ВМФ утвердило тактико-техническое задание на проектирование трех двухпулеметных 14,5-мм установок. Разработку поручили тому же ОКБ-43 под руководством M.H. Кондакова. Установка 2М-5 создавалась для торпедных катеров, 2М-6 — для бронекатеров, а 2М-7 — для тральщиков. Палубная турельная установка 2М-5 прошла заводские испытания в 1948 г., корабельные — в 1950 г., а в 1952 г. была принята на вооружение ВМФ. Установка снабжалась ручными приводами наведения, прицел позволял вести огонь по воздушным целям, движущимся со скоростью до 250 м/с, имелось легкое противопульное бронирование. Башенная установка 2М-6 прошла заводские испытания в 1948 г., корабельные — в 1949-м, на вооружение принята в 1952 г. Она отличалась наличием гидравлического привода наведения в качестве основного и ручного резервного, двухслойным бронированием (в том числе — сверху). Тумбовая палубная установка 2М-7 проходила корабельные испытания в 1949–1950 гг., на вооружение приняла в 1951 г. Она оснащалась коллиматорным прицелом КМТ-14,5, допускавшим стрельбу по целям, имеющим скорость до 200 м/с. Для стрельбы по целям, движущимся со скоростью 200–300 м/с, применялся механический кольцевой зенитный прицел. Установка имела два бронещита. Установки выпускал «Туламашзавод».

Сборка башенных установок пулемета КПВТ

Уже в 1999 г. завод им. В.А. Дегтярева представил 14,5-мм одноствольную морскую тумбовую пулеметную установку МТПУ с пулеметом КПВТ для вооружения катеров. Она имеет ручные приводы наведения, позволяет бороться с надводными и береговыми целями на дальности до 2000 м, с воздушными целями — на высотах до 1500 м. Боекомплект включает одну ленту на 50 патронов.

Танковый вариант пулемета — КПВТ — был создан с расчетом на установку спаренно с пушкой, а также башенную, шкворневые и турельные установки. Соответственно КПВТ получил разъемный приемник, укороченный короб, электроспуск, отвод стреляных гильз производился вперед. Пулемет получил длинный кожух, полностью укрывающий ствол. С 1956 г. все пулеметы КПВ изготавливались с таким кожухом. Масса «тела» КПВТ увеличилась до 50–51 кг, длина — до 2000 мм, темп стрельбы увеличился до 600–650 выстр./ мин, боевая скорострельность — до 70–80 выстр./мин. Питание производилось из пулеметной ленты емкостью 50 патронов. Кроме отечественных танков Т-10, бронетранспортеров БТР-60, –70 и –80, разведывательной бронемашины БРДМ-2 пулеметом КПВТ вооружались бронемашины других стран Варшавского договора — польско-чешский БТР ОТ-64, венгерский PSZH. Вместе с ЗПУ это способствовало широкому распространению пулеметов КПВ и КПВТ. Последний в современных конфликтах часто претерпевает «обратное преобразование» — КПВТ снимают с боевых машин и переводят в «пехотные», ставя на кустарные переносные или буксируемые установки. Ряд таких установок можно было увидеть в Югославии, Чечне, Армении.

Одна из импровизированных установок 14,5-мм пулемета КПВТ, использовавшихся в конфликтах последних двух десятилетий

Копия пулемета Владимирова выпускалась в Китае, причем китайская версия также широко распространилась. 14,5-мм зенитные пулеметные установки китайского производства, в частности, использовались афганскими моджахедами в 1980-е годы. Советские войска в Афганистане кроме КПВТ на БРДМ-2, и БТР использовали старые пехотные пулеметы КПВ на станках Харыкина и Барышева — в основном на блокпостах.

14,5-мм пулемет Владимирова более пяти десятилетий остается самым мощным серийным наземным пулеметом, продемонстрировал высокие боевые и служебно-эксплуатационные качества в различных военных конфликтах и разнообразных природно-климатических условиях. Делались попытки создания нового, облегченного 14,5-мм пулемета (например, в СПКБ завода им. В.А. Дегтярева).

Порядок разборки крупнокалиберного пулемета Владимирова

Взвести подвижную систему за рукоятку перезаряжания, приподнять стопор соединительной муфты вверх и, повернув ее слева направо до отказа, отделить ствол с кожухом за рукоятку, выдвигая вперед.

Отделить крышку ствольной коробки, для чего необходимо повернуть защелку крышки в любую сторону, поднять крышку вверх и повернуть ее на сухаре на 60° в любую сторону.

Снять приемник, приподнимая его вверх.

Придерживая рукоятку перезаряжания, подать подвижную систему в переднее положение.

Сжав фиксатор защелки, оттянуть ее нижний конец назад до отказа и, придерживая затыльник, повернуть его вправо до расцепления сухарных выступов, отделить затыльник от короба.

Отделить спусковой механизм, выдвигая его из пазов назад.

Извлечь из короба возвратно-боевую пружину и узел запирания.

Отделить от короба соединительную муфту, для чего: вынуть шплинт пальца стопора и вытолкнуть палец, приподнять за скобу стопор вверх и, поворачивая муфту слева направо, снять ее с втулки короба.

Отвести рукоятку перезаряжания назад и, отведя ее вправо, отделить рукоятку от короба.

Разобрать ствол, для чего: оттянуть переднюю защелку на корпусе дульного устройства и, повернув пламегаситель справа налево на 45°, отделить его; тянуть заднюю защелку на корпусе дульного устройства и, повернув сам корпус вправо до упора, отделить его от кожуха; выбить выколоткой штифт поршня и отвернуть его от ствола; отделить за рукоятку кожух от ствола, сдвигая его вперед.

Разобрать узел запирания, для чего: извлечь палец ударника, выдвигая его влево; отделить ударник, извлекая его из канала затвора назад; разъединить затвор с затворной рамой, нажав на задний конец подавателя; извлечь жесткий фиксатор из затвора, нажав выколоткой на его конец изнутри; отделить извлекатели патрона, отведя отверткой переднюю часть извлекателя так, чтобы его ограничительный выступ вышел из гнезда в затворе; легкими ударами молотка с мягким наконечником по передней части извлекателя сдвинуть его назад по пазу гребня затвора; отжав отверткой передний конец пружины разобщителя, извлечь разобщитель из гнезда в гребне затворной рамы, затем извлечь пружину; вытолкнуть слева ось подавателя и отделить подаватель с пружиной; отвернув винт фиксатора затвора (с левой стороны), извлечь пружину фиксатора, затем и сам фиксатор; выбить штифт бойка и вывернуть последний из корпуса ударника.

Разобрать механизм подачи, для чего: нажав на защелку движка подачи, другой рукой вставить выколотку в один из поперечных вырезов, переместить движок назад до упора в ограничитель, оттянуть головку ограничителя влево до отказа, отвести еще дальше движок до отказа и снять ползун подачи, сдвигая его влево; нажав на защелку движка, переместить его в переднее положение, приподнять и отделить от крышки механизм подачи; отвернуть гайку оси, извлечь ось сухарного шарнира и снять сам шарнир; выбить ось упора подавателя, отделить последний от крышки.

Сборку производить в обратном порядке.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПКП

Патрон — 14,5×114.

Масса «тела» пулемета без патронов — 47,5 кг.

Масса пулемета с лентой на станке — 161,5 кг.

Масса ствола — 19,7 кг.

Длина пулемета — 1930 мм.

Число нарезов — 8.

Тип нарезов — правосторонние, прямоугольные.

Высота линии огня — 390 мм.

Углы наведения — ±20° по горизонтали, от -5° до +20° по вертикали.

Начальная скорость пули — 990 — 1000 м/с.

Темп стрельбы — 550–600 выстр./мин.

Боевая скорострельность — 50–70 выстр./мин.

Длина прицельной линии — 735 мм.

Прицельная дальность — 2000 м.

Дальность прямого выстрела по цели высотой 2,7 м — 1050 м, высотой 2,0 м — 930 м.

Эффективная дальность стрельбы — 1600 м.

Емкость ленты — 40 патронов.

Масса коробки с лентой на 40 патронов — 9,5 кг.

14,5-ММ ЗЕНИТНЫЕ ПУЛЕМЕТНЫЕ УСТАНОВКИ

Характеристики

ЗПУ-1

ЗПУ-2

ЗПУ-4

Патрон

14,5×114

14,5×114

14,5×114

Количество стволов

1

2

4

Зона обстрела, м:

по дальности

2000

2000

2000

по выстоте

1500

1500

1500

Углы наведения, град.:

горизонстального

От -10 до +90

вертикального

360

Скорость наведения при двух оборотах маховика в секунду, град./с:

горизонтального

28,5

вертикального

31

Масса установки в боевом положении, кг

453

1000

2100

Темп стрельбы, выстр./мин

550

1100

2200

Боекомплект патронов

150 (одна коробка)

300

600

Время перевода из походного положения в боевое, мин

0,3

0,5

1,3

Расчет, чел.

5

6

6

14,5-ММ МОРСКИЕ ПУЛЕМЕТНЫЕ УСТАНОВКИ

Характеристики

2М-5

2М-6Т

2М-7

МПТУ

Патрон

14,5×114

14,5×114

14,5×114

14,5×114

Количество стволов

2

2

2

1

Дальность стрельбы, м:

по воздушным целям

2000

2000

2000

2000

по береговым целям

2500

2500

2500

2500

Углы наведения, град.:

по вертикали

От -5 до +85

От -10 до +90

От -15 до +60

по горизонтали

360

360

360

360

Масса установки без боеприпасов, кг

550

1900

600

350

Темп стрельбы, выстр./мин

1100–1200

1100–1200

1100–1200

450

Расчет, человек (без подносчиков)

1

1

1

1

ОПИСАНИЕ ПУЛЕМЕТОВ ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Ниже будут описаны некоторые образцы ручных, станковых и единых пулеметов, использовавшихся Русской и Советской Армией. Пути поступления этих пулеметов в нашу страну различны — закупки, трофеи, поставки по ленд-лизу.

Ручной пулемет (ружье-пулемет) «Мадсен»

Автоматика ружья-пулемета «Мадсен» имела откатный двигатель и работала по схеме отдачи ствола с коротким ходом. Подвижная система монтировалась внутри короба с кожухом ствола, сзади и снизу короб закрывался затыльником с прикладом. Охлаждение ствола — воздушное. Ствол, снабженный поперечным оребрением по всей длине, крепился в ствольной коробке винтовым соединением, был заключен в перфорированный кожух с рядами овальных отверстий. Наиболее оригинальной чертой конструкции был узел запирания. Запирание канала ствола осуществлялось качающимся в вертикальной плоскости затвором сложной формы, ось которого крепилась в ствольной коробке — в определенном смысле была автоматизирована система качающегося затвора Мартини. При ходе подвижной системы внутри неподвижного короба выступ затвора скользил по фигурному пазу неподвижной направляющей планки короба. При откате под действием отдачи выступ, попадая в наклонный участок паза, поднимал затвор, отпирая ствол. При этом выбрасыватель, смонтированный в нижнем приливе ствола, наталкивался на вкладыш затыльника, поворачивался, извлекал стреляную гильзу из патронника и удалял ее из короба вниз. Затем затвор, дойдя до наклонной ветви паза, усилием пластинчатой пружины на внутренней стороне крышки короба опускался в нижнее положение, при этом открывал приемник, куда опускался следующий патрон из магазина. В переднее положение подвижная система возвращалась возвратной пружиной, воздействующей на нее через особый рычаг. При обратном движении подвижной системы патрон досылался в патронник специальным досылателем, затем затвор приподнимался и запирал канал ствола. Узел запирания с качающимся затвором обеспечивал надежное запирание и позволял укоротить короб (затвор не отходит от ствола в горизонтальном направлении, длина отката подвижной системы всего около 50 мм, т. е. меньше длины патрона), однако это потребовало введения специального выбрасывателя и досылателя и в целом привело к усложнению оружия.

Ручной пулемет (ружье-пулемет) «Мадсен», модификация с измененным кожухом ствола и задней опорой в прикладе

Отъемный коробчатый магазин секторной формы емкостью 25 патронов устанавливался сверху со смещением влево и фиксировался защелкой и пластинчатой пружиной (верхнее положение магазина, удобное для его быстрой смены на позиции и предотвращавшее цепляние за грунт, будет и позже использоваться в ручных пулеметах). Патрон подавался из магазина через поворотный отсекатель — при откате подвижной системы отсекатель поворачивался влево и пропускал очередной патрон в приемник. Досылатель представлял собой качающийся в вертикальной плоскости фигурный рычаг, укрепленный на оси в ствольной коробке. При возврате подвижной системы вперед досылатель набегал вилкой своего нижнего плеча на овальный выступ затыльника и поворачивался, при этом длинное верхнее плечо досылало следующий патрон в патронник ствола по пазу в верхней части затвора до того, как затвор поднимался и запирал канал ствола. Патрон при подаче двигался по столь сложной траектории, а цикл автоматики требовал синхронизации движения такого количества деталей, что о пулемете бытует шутка, — дескать, самым примечательным в системе «Мадсен» было не то, что она работала хорошо, а то, что она вообще работала. Тем не менее пулемет действовал вполне надежно, что можно отнести на счет качественного, хотя и сравнительно дорогого, исполнения. Сравнительно низкий темп стрельбы не слишком отвечал задачам пулемета — по крайней мере, с позиций того времени, — зато делал пулемет легче управляемым при стрельбе очередями, а в сочетании с массивностью системы еще и способствовал меткости стрельбы, что, видимо, сказалось в последующей популярности «Мадсенов».

Ударно-спусковой механизм — куркового типа, с винтовой боевой пружиной. Ударник с пружиной монтировался в сквозном канале затвора, курок с боевой пружиной и ее направляющим стержнем — в затыльнике, спусковой механизм — на предохранительной скобе. УСМ позволял вести одиночный и автоматический огонь; переводчик находился в задней части спусковой скобы и при повороте вперед («одиночный огонь») ограничивал поворот спускового крючка. При нажатии на спусковой крючок опускался разобщитель, который опускал за собой спусковой рычаг с шепталом, последний освобождал курок с боевого взвода. При откате подвижной системы рычаг возвратного механизма, поворачиваясь, своим кулачком отводил вперед разобщитель, который освобождал спусковой рычаг, тот поднимался и перехватывал своим шепталом курок. При повороте переводчика назад (вдоль спусковой скобы) спусковой крючок поворачивался назад до отказа, при этом вперед выдвигался ползун — он воспринимал давление кулачка рычага возвратного механизма, спусковой рычаг опускался, освобождая курок с боевого взвода. Так велся автоматический огонь. Смонтированный в затыльнике флажковый предохранитель блокировал спусковой рычаг. С правой стороны затыльника находилась качающаяся рукоятка задания, при стрельбе она оставалась неподвижной, фиксируясь в переднем положении на особой стоечке короба.

На кожухе со смещением вправо крепились мушка и секторный прицел. Имелась выточка под обойму сошки. Ноги сошки — прямые, с плоскими остриями и откидными опорами, к кожуху крепились по отдельности. Приклад — деревянный, с пистолетным выступом шейки и откидным металлическим наплечником. Всего конструкция включала 98 частей.

Порядок разряжания «Мадсена»

Включить предохранитель, повернув его флажок (слева над спусковой скобой) вверх. Отделить магазин, нажав на защелку позади него. Повернуть рукоятку заряжания до отказа назад. Выключить предохранитель, нажать спусковой крючок.

Порядок неполной разборки «Мадсена»

Разрядить пулемет.

Открыть крышку короба, для чего нажать ее защелку вперед.

Отделить затыльник, для чего отвинтить его замыкатель.

Извлечь подвижную систему из короба.

Отделить досылатель, вытолкнув его ось.

Вынуть ось затвора и отделить затвор от ствольной коробки.

Отделить предохранительную скобу, вынув предохранитель.

Сборку производить в обратном порядке.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «МАДСЕНА» («ОБР. 1902 г.»).

Патрон — 7,62×54R (7,62-мм обр. 1891 г.).

Масса пулемета со снаряженным магазином и сошкой 8,92 кг.

Длина пулемета — 1120 мм.

Длина ствола — 590 мм.

Масса ствола — 2,2 кг.

Число нарезов — 4.

Тип нарезов — правосторонние, прямоугольные.

Длина хода нарезов — 240 мм.

Длина прицельной линии — 547 мм.

Прицельная дальность — 1705 м.

Темп стрельбы — 400 выстр./мин.

Боевая скорострельность — 180–200 выстр./мин.

Высота линии огня — 675 мм.

Питание — коробчатый магазин на 25 патронов.

Масса пустого магазина — 0,4 кг.

Масса сошки — 0,5 кг.

Ручной пулемет (ружье-пулемет) «Льюис»

Пулемет был разработан американским конструктором С. Мак Кленом при активном участии подполковника Армии США О.М. Лиссака. Не сумев самостоятельно получить заказы и начать производство нового оружия, разработчики продали патентные права на него образовавшейся в Баффало «Аутоматик Армз Компани». Последняя обратилась к полковнику И.Н. Льюису с просьбой довести систему до работоспособного состояния. В 1911 г. Льюис представил пулемет Начальнику Штаба Армии США и в Секретариат по военным делам, но Управление вооружений не сочло новое оружие достаточно интересным для армии. Льюис отправился в Бельгию, где и смог поставить его на производство. И первой в 1913 г. пулемет приняла бельгийская армия.

Ручной пулемет «Льюис» с дисковым магазином и съемной двуногой сошкой. США/Великобритания

Пулемет имел газовый двигатель автоматики с отводом пороховых газов через поперечное отверстие снизу ствола. Газовая камера — закрытого типа, с цилиндром. Снизу в нее ввинчивался газовый регулятор с двумя отверстиями разного диаметра, поочередно встававшими напротив поперечного выходного отверстия камеры. Повороты регулятора производились нижним ключом. Шток поршня имел обтюрирующие пояски, а сам поршень — чашеобразную выемку. Передняя и задняя части штока (затворной рамы) жестко соединялись штифтами, на задней части выполнялись зубчатая рейка, боевой взвод и стойка.

Запирание канала ствола производилось поворотом затвора, имевшего четыре боевых выступа в задней части остова. Поворот затвора производила стойка газового поршня, скользившая в винтовом пазе остова. На той же стойке жестко монтировался ударник. Рукоятка перезаряжания вставлялась в шток поршня справа или слева. Вставленный в остов сзади невращающийся хвост затвора нес направляющие выступы и верхний выступ для приведения в движение подавателя.

Характерными чертами были улиткообразная (спиральная) возвратно-боевая пружина, дисковый магазин сравнительно большой емкости без пружины подавателя и система воздушного охлаждения ствола. Возвратно-боевая пружина помещалась в специальной коробке снизу и приводила во вращение шестеренку, сцепленную с зубчатой рейкой поршня. Такое решение оставляло свободное место в ствольной коробке, защищало пружину от нагрева, но в целом было излишне сложно.

Продольный разрез пулемета "Льюис" (авиационный): А — подвижная система в заднем положении, Б — подвижная система в заднем положении: 1 — ствол, 2 — ствольная коробка, 3 — кожух, 4 — передняя трубка кожуха, 5 — радиатор, 6 — надульник, 7 — газовая камера, 8 — регулятор, 9 — ключ регулятора, 10 — газовый поршень, 11 — газовый цилиндр, 13 — затворная рама, 15 — ударник, 16 — затвор, 17 — хвост затвора, 19 — коробка спускового механизма, 20 — спусковой крючок, 21 — спусковой рычаг, 22 — пружина спускового механизма, 23 — коробка шестерни, 24 — шестерня, 25 — возвратно-боевая пружина, 26 — защелка шестерни, 28 — затыльник, 29 — магазин, 30 — прицел, 31 — мушка, 32 — основание мушки на соединительном кольце кожуха, 33 — крышка, 34 — ограничитель, 35 — защелка спускового механизма. Внизу — схема работы системы питания пулемета «Льюис»

Охлаждение ствола выполнено по сифонной схеме. На ствол одевался алюминиевый радиатор с высокими продольными ребрами, укрытый цилиндрическим кожухом. Спереди кожух сужался и выходил за дульный срез ствола. При выстреле пороховые газы образовывали разрежение в дульной части, в результате воздух с казенной части интенсивно продувался через радиатор.

Спусковой механизм допускал только автоматический огонь и собирался в спусковой коробке, крепившейся к ствольной коробке выступом и защелкой. При нажиме на спусковой крючок он поворачивал спусковой рычаг, шептало рычага выходило из-под боевого взвода штока поршня. Выстрел с заднего шептала способствовал ведению интенсивного огня без опасности самовоспламенения патрона в нагретом патроннике. Предохранителем от случайного выстрела служила планка, перекрывавшая прорезь ствольной коробки и запиравшая рукоятку перезаряжания.

Система питания была определенной попыткой совместить схему «карусельных» магазинов старых картечниц Гатлинга с приводом от подвижной системы (подобно ленточному питанию) и полностью синхронизировать работу механизмов. Дисковый магазин включал открытую снизу чашку, разделенную выступами боковых стенок и внутренними стержнями на 25 секторов, в которых по радиусу в два ряда укладывались патроны. Смонтированный в ствольной коробке механизм подачи состоял из подавателя, собачки с пружиной, двух ограничителей и языка с направляющей пластинкой и ее пружиной. Снаряженный магазин центральным отверстием надевался (стрелкой вперед) на стакан ствольной коробки. При этом первый патрон оказывался напротив пластинки языка и упора. Затвор при движении назад выступом своего хвоста скользил по криволинейному пазу подавателя, поворачивая его влево. Подаватель поворачивал чашку магазина на один шаг. Пластинка языка отжимала патрон в приемное окно коробки. При движении затвора вперед его боевая личинка подхватывала этот патрон, а подаватель поворачивался вправо, его собачка заскакивала за следующий выступ чашки магазина. Поскольку при вращении чашки втулка магазина оставалась неподвижной, патроны, скользя вершинами пуль по ее винтовому пазу, опускались вниз так, что с каждым поворотом под пластинку языка ставился новый патрон. Двигаясь назад, затвор извлекал из патронника стреляную гильзу и поворачивал рычажный отражатель в левой стенке ствольной коробки. Головка отражателя выступала из стенки, входила в паз остова затвора и ударом выталкивала гильзу вправо.

Прицел — складной рамочный, с диоптрическим целиком и установочным винтом. Треугольная мушка монтировалась на соединительном кольце кожуха. Сошка к пулемету была принята жесткая треугольная с вилкой и соединительной тягой с хомутом, на кожух могла крепиться вилкой вперед или назад — в первом случае повышалась устойчивость, во втором сектор обстрела, да и места на бруствере окопа требовалось меньше. «Льюис» допускал стрельбу в движении с использованием ремня, но только от бедра, так что «прицельностью» такая стрельба не отличалась. Прицельную стрельбу ручные пулеметы Первой мировой войны допускали только с упора. Треножный станок к пулемету «Льюис» имел одну заднюю и две передние ноги с башмаками и сошниками. В Россию такой станок поставлялся в незначительном количестве. На вооружении британской армии «Льюис» модели 1915 г. был заменен моделью 1923 г., но старый «Льюис» остался на вооружении во всех странах Британского Содружества, а выпущенный в других калибрах поставлялся и в другие страны (США, Эстонию, Японию).

«Льюис» был тяжеловат — почти половина от массы станкового «Виккерс», но из всех ручных пулеметов Первой мировой войны оказался самым «долгослужащим».

В Великобритании уже через месяц после сухопутной Mk 1, в ноябре 1915 г. была принята авиационная модификация «Льюис» Mk 2. Она отличалась второй рукояткой управления на месте приклада, кольцевым прицелом, на части пулеметов укорачивали кожух и радиатор, ставили конический пламегаситель.

Порядок разряжания «Льюиса»

Включить предохранитель (слева над спусковой скобой), опустив его вниз. Отделить магазин, нажав на его защелку (внутри отверстия магазина). Извлечь патрон из приемного окна ствольной коробки (из-под рычага подачи). Выключить предохранитель, подняв его вверх, плавно освободить затворную раму с боевого взвода, нажав спусковой крючок.

Порядок неполной разборки «Льюиса»

Разрядить пулемет.

Отделить затыльник с прикладом, для чего нажать на защелку (снизу позади пистолетной рукоятки) и повернуть приклад влево на 1/8 оборота.

Отделить коробку спускового механизма, для чего нажать на спусковой крючок и выдвинуть коробку назад.

Отделить коробку с шестеренкой и возвратно-боевой пружиной.

Отделить крышку ствольной коробки, сдвинув ее назад.

Снять рычаг подачи с крышки, для чего отвести защелку рычага подачи вперед, повернуть его вправо, чтобы вырез пришелся против выступа на стакане.

Вынуть затворную раму с затвором из ствольной коробки, для чего отвести рукоятку заряжания назад и вынуть ее из рамы в сторону, после чего вынуть затвор с затворной рамой.

Отделить затвор от затворной рамы.

Сборку производить в обратном порядке. Обратить внимание на то, чтобы при присоединении рычага подачи выступ хвоста затвора попал в криволинейный паз рычага подачи; возвратно-боевая пружина перед присоединением коробки должна быть частично закручена (поджата).

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «ЛЬЮИСА» МОДЕЛИ 1915 Г.

Патрон — 7,71×56R (.303 «бритиш сервис»).

Масса оружия без патронов и сошки — 10,63 кг.

Масса магазина с 47 патронами — 1,8 кг.

Длина ствола — 660 мм.

Начальная скорость пули — 747 м/с.

Прицельная дальность — 1820 м (2000 ярдов).

Темп стрельбы — 500–600 выстр./мин.

Боевая скорострельность — до 150 выстр./мин.

Питание — дисковый магазин на 47 патронов.

Высота линии огня на сошке — 408 мм.

Тип станка — треножный.

Масса станка — 11 кг.

Ручной пулемет (ружье-пулемет) «Шоша»

Вскоре после начала Первой мировой войны во Франции создали специальную комиссию для разработки и организации производства легкого пулемета, производство которого можно было бы развернуть быстро и в большом количестве. Возглавил комиссию полковник Луи Шоша, а в ее состав вошли конструктор Шарль Сутте, который работал вместе с Шоша перед войной над конструкцией автоматической винтовки, и Поль Риберойль, директор завода «Велосипедного общества «Гладиатор» в парижском предместье Пре-Сен-Жерве. Уже в июле 1915 г. новый пулемет приняли на вооружение, дав ему обозначение Fusil-Mitrailleur Modele 1915 (F.-M. Mle 1915) или С.S.R.G — по фамилиям конструкторов и имени завода — Chauchat, Suttere, Ribeyrolles & Gladiator. Производство на заводе «Гладиатор» развернули в начале 1916 г. К поставкам материалов и заготовок привлекали заводы «Пежо», JEP, MAC, «Сен-Шамон». В 1917 г. производство «Шоша» поставили еще на одном заводе — «SIDARME».

Ручной пулемет (ружье-пулемет) С.S.R.G. «Шоша» с двуногой сошкой и коробчатым магазином. Франция

Ручной пулемет (ружье-пулемет) С.S.R.G. «Шоша», без магазина и со сложенной сошкой. Франция

Автоматика пулемета имела откатный двигатель и работала по схеме отдачи ствола с длинным его ходом, т. е. длина хода (отката) ствола превышала длину патрона. Подвижную систему составляли ствол со ствольной коробкой и радиатором и затвор с направляющим стержнем и ударником. На ствол надевался литой алюминиевый радиатор с поперечными ребрами. С длинной цилиндрической ствольной коробкой ствол наглухо соединялся резьбой и муфтой. Подвижная система заключалась в трубчатом коробе, переходившем впереди в перфорированный (для лучшего охлаждения) кожух ствола. Муфта ствола служила для направления движения ствола со ствольной коробкой в коробе. Короб замыкателем крепился к коробчатому остову пулемета, сзади закрывался затыльником. В трубке затыльника размещалась цилиндрическая винтовая возвратно-боевая пружина, а на саму трубку надевалась возвратная пружина ствола, упиравшаяся в муфту, примыкавшую сзади к ствольной коробке. В передней части кожуха ствола имелся надульник, сужавшийся внутри на конус — истекавшие из ствола пороховые газы, отражаясь от стенок надульника, давили на дульный срез ствола и придавали подвижной системе дополнительный импульс отката. При большой массе подвижной системы такое устройство было просто необходимо. Имелся конический пламегаситель.

Запирание канала ствола производилось поворотом боевой личинки затвора, имевшей впереди два боевых выступа. В боевой личинке монтировались выбрасыватель с пружиной и подпружиненный отражатель. На хвостовой части личинка несла два винтовых выступа, скользивших в спиральных вырезах стебля затвора. Стебель затвора служил ведущим звеном автоматики, боевая личинка фиксировалась в нем стопором. Затвор включал также ударник и направляющий стержень возвратно-боевой пружины. Со стеблем затвора соединялся досылатель, служивший для вывода патрона из магазина и направления его движения в патронник, зацеп в задней части досылателя служил боевым взводом. Непосредственно с досылателем соединялись планка и рукоятка перезаряжания.

Патрон с выступающей закраиной и выраженной конусностью гильзы заставил выполнить коробчатый магазин однорядным и с малым радиусом кривизны — при емкости 20 патронов он имел форму полукольца. Горловина магазина имела загибы, удерживающие патрон в определенном положении. К остову пулемета магазин крепился снизу — передним концом его следовало завести под вкладыш остова, затем поднять задний конец, введя горловину магазина в окно остова до того, как защелка магазина захватит его зуб. Для надежной подачи патрона пришлось принимать дополнительные меры. Вывод патрона из магазина, его направление в патронник и освобождение ствола от ствольной задержки производил специальный досылатель, патрон при подаче направлялся качающимся лотком, смонтированным в остове. Положением лотка управляла связанная с затвором планка.

Схема работа автоматики и узла запирания ручного пулемета С.S.R.G. «Шоша». Сверху вниз: подвижные детали перед выстрелом; подвижные части в крайнем заднем положении; ствол и ствольная коробка в крайнем переднем положении, ударник и стебель затвора задержаны в заднем положении, боевая личинка расцепляется с затвором; А — боевые выступы личинки, Б — наклонный паз стебля затвора, АВ — боевая личинка, Г — ствол, Д — радиатор ствола, Е — ствольная коробка, И — колпачок, КК — возвратная пружина, Л — боевая пружина

Разрез пулемета С.S.R.G. "Шоша": А — подвижная система в переднем положении, Б — затвор в заднем положении, ствол впереди, переводчик в положении для непрерывного огня, В — подвижная система в заднем положении, переводчик в положении для одиночного огня; 1 — кожух, 2 — короб, 3 — основание мушки с мушкой, 4 — муфта для замыкателя, 5 — муфта для болта, 6 — надульник, 8, 10, 12, 15 — секторный прицел, 17 — затыльник, 19 — ствольная пружина, 20 — затворная пружина, 21 — упорная муфта, 22 — ствол, 23, 24, 25 — радиатор с кольцами крепления, 26 — соединительная муфта, 27 — ствольная коробка, 29 — боевая личинка, 30 — ударник, 31 — стебель затвора, 37 — лоток, 38 — стержень, 39 — досылатель, 40 — спусковая коробка, 41 — пистолетная рукоятка, 42 — спусковой крючок, 43 — спусковая тяга, 44 — пружина тяги, 45 — переводчик-предохранитель, 46 — спусковой рычаг, 47 — разобщитель, 48 — пружина разобщителя, 49 — шептало, 50 — ствольная задержка, 51, 52 — защелка магазина, 53 — магазин, 54 — пружина подавателя, 55 — подаватель, 56 — замыкатель, 57 — соединительный болт, 58 — приклад, 59 — стопор затыльника, 60 — вспомогательная рукоятка, 61 — остов пулемета

Детали и сборка пулемета «Шоша»: 1 — направляющий стержень, 2 — ударник, 3 — стебель затвора, 4 — стопор, 5 — боевая личинка затвора, 6 — выбрасыватель с пружиной, 7 — ствол, 8 — радиатор, 9 — возвратная пружина ствола, 10 — упорная муфта, 11 — мушка, 12 — кожух, 13 — прицел, 14 — досылатель, 15 — направляющая планка, 16 — короб пулемета, 17 — магазин, 18 — сошка, 19 — спусковой крючок, 20 — спусковая тяга, 21 — спусковой рычаг с разобщителем, 22 — шептало, 23 — лоток, 24 — рукоятка перезаряжания, 25 — пружина, 26 — корпус спускового механизма с пистолетной рукояткой, 27 — переводчик-предохранитель, 28 — приклад, 29 — возвратно-боевая пружина, 30 — затыльник, 31 — ствольная коробка

Спусковой механизм включал спусковой крючок, спусковую тягу, спусковой рычаг с разобщителем, шептало, флажковый неавтоматический переводчик-предохранитель и пружину. Переводчик действовал на спусковую тягу. Флажок переводчика-предохранителя располагался слева над пистолетной рукояткой.

Выстрел производился с заднего шептала. Перед первым выстрелом нужно было за рукоятку перезаряжания отвести назад затвор (а с ним и всю подвижную систему) до постановки на боевой взвод. Для ведения автоматического огня флажок переводчика-предохранителя нужно было повернуть вперед, в положение «М», при этом его выпуклая выступающая сторона оказывалась повернута назад. При нажиме на спусковой крючок спусковая тяга перемещалась назад, давила своим выступом на нижнее плечо разобщителя, тот поворачивался на своей оси и опускался вниз, увлекая за собой спусковой рычаг. Рычаг, поворачиваясь, давил на шептало и выводил его из зацепления с боевым взводом, выполненным на досылателе. Зацепление спусковой тяги с хвостом разобщителя сохранялось в течение всего цикла автоматики.

Затвор с досылателем, планкой и ударником под действием возвратно-боевой пружины шел вперед. Связанная с досылателем планка своим профильным пазом поднимала вверх лоток и, взаимодействуя с шипом лотка, поднимала досылатель и обеспечивала его проход с патроном в переднее положение. Досылатель извлекал из магазина патрон и продвигал его вперед. Боевая личинка затвора в переднем положении окончательно досылала патрон в патронник ствола и останавливалась. Стебель затвора, продолжая движение вперед, действуя наклонной поверхностью своих вырезов на винтовые выступы боевой личинки, поворачивал ее. Боевые выступы личинки затвора заходили за боевые упоры ствольной коробки, происходило запирание канала ствола. Затем стебель затвора продвигался еще вперед, выбирая свободный ход, связанный с ним ударник выходил за зеркало чашечки затвора и разбивал капсюль патрона. Происходил выстрел.

Под действием отдачи подвижная система (общей массой 3,265 кг) откатывалась назад внутри кожуха пулемета. После вылета пули из канала ствола пороховые газы сообщали дополнительный импульс подвижной системе. Затем откат подвижной системы продолжался уже по инерции. В целом подвижная система откатывалась примерно на 140 мм до крайней задней точки, сжимая возвратные пружины ствола и затвора. В конце отката ствол со ствольной коробкой ударялись о затыльник и начинали движение вперед под действием возвратной пружины ствола, а стебель затвора с досылателем задерживался на боевом взводе шепталом. Боевая личинка затвора, оставаясь сцепленной со ствольной коробкой, двигалась вперед вместе с ним, винтовые выступы на ее хвостовой части, скользя по вырезам затвора, поворачивали личинку, выводя из зацепления со ствольной коробкой. Происходило отпирание канала ствола, стреляная гильза, удерживаемая выбрасывателем, вытягивалась из патронника. Отражатель под действием своей пружины давил на фланец гильзы, стремясь повернуть ее. После расхождения ствола и затвора на соответствующее расстояние отражатель выталкивал стреляную гильзу в окно короба. Ствол по приходе в переднее положение останавливался на ствольной задержке (останова), заскакивавшей в кольцевую проточку муфты ствола, так что остановка ствола происходила без отскока. Выступающая задняя площадка ствольной коробки надавливала на головку разобщителя, разобщитель опускался и (при нажатом спусковом крючке) опускал за собой спусковой рычаг и шептало. После этого цикл автоматики повторялся. Для прекращения стрельбы нужно было отпустить спусковой крючок.

При одиночном огне (флажок повернут вверх, в положение «С») выступающая сторона предохранителя оказывалась повернутой вниз к спусковой тяге. При нажиме на спусковой крючок спусковая тяга, продвигаясь назад, скользила своим скосом по переводчику и опускалась вниз, так что ее зацепление с разобщителем уменьшалось. При откате подвижной системы, когда выступающая площадка ствольной коробки сходила с головки разобщителя, тот под действием пружины поднимался вверх вместе со спусковым рычагом, выходил из зацепления с уступом тяги, в то же время шептало под действием пластинчатой пружины поднимается вверх, и по приходе подвижной системы в заднее положение перехватывает боевой взвод досылателя. При возвращении ствола вперед ствольная коробка уже не давила на головку разобщителя, и затвор с боевой личинкой и рамой оставались на боевом взводе. Для следующего выстрела необходимо было отпустить спусковой крючок (при этом спусковая тяга входила в зацепление с нижним концом разобщителя) и снова нажать его — взаимодействие деталей спускового механизма повторялось. Возможность одиночного огня оказалась весьма полезна — из-за быстрого перегрева ствола из пулемета рекомендовали вести огонь преимущественно короткими (по 3 выстрела) очередями или одиночный. При постановке на предохранитель (флажок опущен вниз) блокировались рычаг и шептало.

Прицельные приспособления включали мушку, основание которой надевалось на переднюю часть кожуха, и секторный прицел, укрепленный на средней части короба. Планка прицела была насечена до 2000 м (от «1» до «20»). Прицельные приспособления были смещены влево. На «Шоша» пытались ставить зенитный прицел, но такое применение не оправдывалось его меткостью и скорострельностью.

Органами управления служили деревянный приклад и пистолетная рукоятка упрощенный формы и дополнительная рукоятка под левую руку впереди спусковой скобы — они крепились к остову. Простая двуногая складная сошка крепилась спереди на остов пулемета. Общее число деталей пулемета — 194, из них 16 винтов и 13 пружин.

Невысокий темп стрельбы и то, что отпирание канала ствола и экстракция стреляной гильзы происходили при отсутствии давления пороховых газов, повышали надежность работы этих механизмов и живучесть деталей. Невысокий темп стрельбы способствовал и управляемости пулемета. Однако длинный откат ствола потребовал громоздкого короба, который при упоре приклада в плечо находился почти у самого лица пулеметчика, грозя ударом при сильной отдаче. Работа спускового механизма была не столь надежна.

Главным достоинством «Шоша» были простота и дешевизна производства. Это, конечно, не было «импровизацией», но было вынужденным «выбором военного времени». Конструкция пулемета предусматривала использование доступных материалов и оборудования (большинство деталей изготавливалось на обычных токарных станках), но не была отработана настолько, чтобы работать достаточно надежно. На первых пулеметах ставились возвратные пружины из дешевых сортов стали, что вызвало многочисленные задержки, тогда просто взяли пружину посильнее — вырос темп стрельбы, но колебания, вызванные движением массивной подвижной системы, снижали меткость, тем более что от сотрясений при стрельбе и перемещениях нередко смещались прицельные приспособления. О «Шоша» ходила злая шутка, что его неполная разборка происходит сама собой при стрельбе. Удешевление и упрощение сказались и на эргономике — обилие углов, выступающие головки винтов и заклепок, неудобные приклад и рукоятка. Задержки возникали и из-за заеданий подавателя магазина или неправильной подачи патрона. Так что к пулемету «Шоша» установилось отношение, как к худшей системе автоматического оружия Первой мировой войны. Малая, по сравнению с «Льюис» или MG.08/15, масса сводилась почти на нет носимым боекомплектом в магазинах малой емкости — видимо, это и вызвало облегчение магазина окнами. Кроме самой Франции пулеметы «Шоша» поступали также в армии России, США, Бельгии, Греции, Польши, Румынии, Сербии.

Порядок разряжания «Шоша» модели 1915 г.:

Отделить магазин, нажав защелку позади него. Отвести назад рукоятку перезаряжания, осмотреть патронник и убедиться в отсутствии в нем патрона. Отпустить рукоятку перезаряжания, нажать спусковой крючок.

Порядок неполной разборки «Шоша» модели 1915 г.:

Разрядить пулемет. Для удобства разборки пулемет лучше поставить на сошку.

Отделить затыльник, для чего нажать на его стопор (снизу позади короба), вывинтить затыльник и вынуть его с пружинами ствола и затвора, которые затем отделить.

Отделить приклад, для чего вывернуть винт-антабку и выбить стопор.

Отделить кожух от короба, для чего отвести назад рукоятку перезаряжания, вытолкнуть соединительный болт и повернуть замыкатель головкой вниз.

Отделить досылатель с направляющей планкой и рукояткой перезаряжания, отведя подвижные части до конца выреза в кожухе, вывести его из окна ствольной коробки.

Извлечь затвор с боевой личинкой и разделить их.

Извлечь ствол со ствольной коробкой.

Отвернуть переводчик-предохранитель.

Отвернуть винт-ось спускового рычага и отделить последний.

Отвернуть винт спускового крючка и отделить коробку спускового механизма.

Выбить пустотелую ось спускового крючка с шепталом, извлечь спусковой крючок со спусковой тягой.

Сборку производить в обратном порядке.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «ШОША»

Патрон — 8×50R (8-мм «лебель»).

Масса оружия с сошкой, без патронов — 8,59 кг.

Масса снаряженного магазина — 0,887 кг.

Масса сошки — 0,4 кг.

Длина оружия — 1170 мм с пламегасителем, 1070 мм без пламегасителя.

Длина ствола — 450 мм.

Число нарезов — 4.

Длина хода нарезов — 240 мм.

Начальная скорость пули — 650 м/с.

Прицельная дальность — 2000 м.

Эффективная дальность стрельбы — до 600 м.

Длина прицельной линии — 575 мм.

Темп стрельбы — 240–250 выстр./мин.

Виды огня — одиночный / автоматический.

Боевая скорострельность — 60–65 / 120 выстр./мин.

Емкость магазина — 20 патронов.

Высота линии огня — 345 мм.

Ручной пулемет «Брэн»

В мае 1935 г. британское правительство и руководство чехословацкой компании «Зброевка Брно» подписали договор о лицензионном производстве в Великобритании ручного пулемета ZB-33, разработанного чешскими конструкторами Вацлавом и Эмануилом Холеками и Антоном Мареком на основе ручного пулемета ZB-30 «Зброевка Брно». Его технологическая доводка велась на заводе «Ройал Смолл Армз» в г. Энфилд (Энфилд Лок, Мидлэссекс). Название пулемета составили по первым слогам городов Брно и Энфилд (BRno-ENfield — BREN).

Первая модификация Mk 1 была принята на вооружение в августе 1938 г. В целом этот пулемет повторял прототип, приклад был снабжен откидной плечевой опорой и нижней рукояткой для левой руки пулеметчика. Такой тип приклада не получил особого признания, так что при упрощении конструкции эти черты были устранены первыми. До декабря 1937 г. изготовили всего 42 пулемета, в июле следующего года в неделю делали 300 пулеметов. Массовое производство развернули только в 1939 г.

Пулемет состоял из следующих основных частей и механизмов: ствола, ствольной коробки, спусковой рамы с прикладом, запирающего, спускового и ударного механизмов, прицельных приспособлений, магазина, сошки. Сменный ствол соединялся со ствольной коробкой сухарно-резьбовым соединением при помощи поворотной муфты ствольной коробки с рукояткой.

Разрез пулемета «Брэн»: 1 — ствол, 2 — сошка, 4 — ствольная коробка, 5 — пистолетная рукоятка, 6 — переводчик, 7 — спусковая рама, 8 — защелка магазина, 10 — приклад, 11 — наплечник, 13 — ручка ствола, 14 — трубка с газовой камерой, 15 — газовая камера, 16 — газовый регулятор, 17 — пламегаситель, 21 — щиток, 27 — проушина для соединения со станком (установкой), 33 — затыльник, 34 — рукоятка для левой руки, 35 — шток с поршнем, 39 — стойка затворной рамы, 41 — затвор, 45 — спусковой крючок, 46 — спусковая тяга, 49 — спусковой рычаг, 51 — подаватель, 53 — крышка магазина, 57 — защелка ножек сошки

Автоматика пулемета «Брэн» действует на основе отвода части пороховых газов из канала ствола. На направляющей трубке позади отверстия для сброса газов в атмосферу выполнялся кольцевой щиток. Существенным отличием от прототипа (ZB-30) было движение ствола со ствольной коробкой при выстреле назад вдоль спусковой рамы приблизительно на 6 мм для частичной компенсации действия отдачи на оружие. Движение гасится поршневым амортизатором с пружиной. Когда энергия поглощена, пружина амортизатора разжимается и возвращает откатившиеся части и механизмы в переднее положение. Переделка исходной чешской конструкции, создававшейся под 7,92-мм патрон «маузер», под патрон.303 «бритиш сервис» потребовала и других изменений. Поскольку патрон имел выступающую закраину, а кордитный порох давал существенно иные характеристики давления в канале ствола и засорял газоотводные пути, пришлось заметно изменить систему питания (введя, в частности, магазин секторной формы, попутно увеличив его емкость до 30 патронов) и сместить назад газоотводное отверстие, обеспечив лучший продув газовой камеры. Соответственно были изменены регулятор и газовый поршень.

Запирание канала ствола производилось перекосом затвора. Стойка штока газового поршня входит в затворную раму, и две наклонные плоскости принимают заднюю часть затвора, вверх, запирая его на боевые упоры в верхней части ствольной коробки. При выстреле часть пороховых газов, проб через отверстие в стенке ствола и газовый регулятор, давит на газовый поршень и отбрасывает его в заднее положение. Хвостовик штока поршня проходит расстояние около 32 мм, во время которого затвор остается полностью запертым. При дальнейшем движении наклонная поверхность на хвостовике штока опускает заднюю часть затвора, отпирая канал ствола. Гильза извлекается из патронника, а затем неподвижный отражатель проходит по пазу затвора и выталкивает гильзу через вырез в хвостовике штока газового поршня.

Во время отхода газового поршня назад возвратно-боевая пружина сжимается, накапливаемая ею энергия совместно с амортизатором посылает поршень вперед. Пружина амортизатора тормоза отката сравнительно «мягкая», поэтому скорость движения газового поршня вперед невысока, что и позволяет поддерживать темп стрельбы около 500 выстрелов в минуту. Выступы подавателя в верхней передней части затвора выталкивают патрон из магазина, установленного вертикально сверху ствольной коробки, и далее направляют его вниз. Когда патрон полностью дослан в патронник, движение затвора прекращается. Газовый поршень движется вперед за счет оставшейся энергии возвратно-боевой пружины, две наклонные плоскости поднимают заднюю часть затвора, запирая его. Наклонные плоскости во время выстрела остаются под затвором и удерживают его запертым. Газовый поршень продвигается дальше, и выступ затворной рамы бьет по ударнику. Газовый регулятор имеет четыре положения, открывающие отверстия разного диаметра, перестановка регулятора производилась без разборки, носиком пули патрона и занимала несколько секунд. Придав импульс движения газовому поршню, газы выходят наружу через отверстия в стенках газовой камеры.

Выстрел производился с заднего шептала, после запирания канала ствола стойка затворной рамы наносила удар по ударнику в затворе. Флажковый переводчик-предохранитель смонтирован с левой стороны над спусковой скобой. Переднее положение флажка отвечает режиму «автоматический огонь», среднее — «предохранитель», заднее — «одиночный огонь». Предохранитель разъединяет спусковой крючок и шептало посредством разобщителя, выступ которого удерживает шток газового поршня за вырез. Считается, что это не очень удачное решение, поскольку при падении или ударе газовый поршень может выйти из зацепления, а ведь именно он воздействует на ударник. Шептало имеет посередине окно, через которое проходит рычаг разобщителя. Когда переводчик установлен в положение одиночного огня, разобщитель поднимается на траекторию движения газового поршня, который нажимает на него, когда движется вперед. Разобщитель опускается в окно шептала, которое освобождается для подъема и удержания поршня во взведенном положении. Нажатие спускового крючка опускает разобщитель. Когда переводчик поставлен на автоматический огонь, разобщитель опускается вниз через окно шептала, его верхняя часть не мешает движению газового поршня. Стрельба продолжается до тех пор, пока не будет отпущен спусковой крючок или не будут израсходованы патроны.

Защелка магазина расположена позади его гнезда. Установка магазина сверху заставила сместить влево крупный секторный прицел с диоптрическим целиком, эксцентриковым (барабанным) регулятором и мушку. Приемное окно ствольной коробки и окно для выбрасывания гильзы в походном положении закрывались сдвижными крышками. Прицел насекали от 200 до 2000 ярдов (от 182,88 до 1828,8 м) через 50. Максимальная дальность стрельбы составляла 3000 м, эффективная дальность — 650 м при стрельбе по наземным целям, 550 м — по воздушным.

При скорострельности 120 выстрелов в минуту по инструкции полагалось заменять ствол после 300 выстрелов (10 магазинов), или через 2,5 минуты. Замена ствола занимала 6–7 секунд. Для этого нужно было поднять рукоятку замыкателя ствола на четверть оборота и потянуть ствол за рукоятку переноски вперед. Пулемет достаточно просто разбирался и обслуживался.

Конфигурация патрона.303 «бритиш» нередко вызывала остановки стрельбы из-за перекоса или цепляния патрона. Рекомендовалось даже снаряжать магазин не 30, а 28–29 патронами — в общем-то не редкость для автоматического оружия под патрон с выступающей закраиной, когда магазин «недоснаряжали» на 2–3 патрона. Имелся также и дисковый многорядный на 100 патронов с радиальным их положением. Если масса снаряженного коробчатого магазина составляла 1,25 кг, то дискового — 5,5 кг, так что пулемет с дисковым магазином использовался в основном на зенитных установках. Магазины изготавливали компании «Бирмингем Смол Армз» и «Остин Мотор Уоркс».

Производство «Брэн» Mk 1 было непростым и металлоемким. Только для изготовления ствольной коробки требовалось около 270 рабочих операций и 550 обмеров с точностью до 0,03 мм, причем коробка массой чуть меньше 2 кг получалась из заготовки в 10 кг — потери металла для военного времени очень чувствительные. Поэтому пулемет «Брэн» Mk 2, принятый в июне 1941 г., отличался упрощением и ускорением производства. Он получил упрощенный секторный прицел, вместо единой сборки «пламегаситель — мушка — газовый регулятор», выполнявшейся из нержавеющей стали, появились три разные части, причем из нержавейки делался только газовый регулятор. Приклад лишился дополнительной рукоятки, которой пулеметчики почти не пользовались, телескопическую сошку сменила нерегулируемая, рукоятка перезаряжания выполнялась теперь нескладной, на ствольной коробке уже не делали канавок для облегчения, и масса пулемета увеличилась с 10,04 кг до 10,52 кг.

В июле 1944 г. приняли «Брэн» Mk 3 и Mk 4 — это были соответственно модификации Мk 1 и Mk 2. На МК 3 ствол укоротили до 562 мм, уменьшили массу до 8,76 кг. Пулеметы Mk 4 обладали еще более коротким стволом и массой, сниженной до 8,65 кг, минимума, допустимого при стрельбе сравнительно мощными патронами.303.

В критичном 1940 г. производство «Брэн» по лицензии «Ройал Смол Армз» начали в странах Содружества. В Канаде этим занялась «Джон Инглис Компани» в Торонто, в Австралии — завод «Смол Армз» в Литгоу. «Джон Инглис» делала «Брэн» как для стран Содружества, так и на экспорт, включая 7,92-мм модификацию для Китая.

После решения 1956 г. о принятии единого 7,62-мм патрона НАТО на снабжение британской армии пришлось выполнять пулеметы под него, и с 1959 г. стали изготавливаться «Брэн» L4 калибра 7,62 мм — тут пригодилась канадская 7,92-мм модификация «китайского контракта». На Тайване в 1952 г. бывшие китайские 7,92-мм «Брэн» Mk 2 канадского производства переделывали под американский патрон.30–06 (пулемет М41) — тайваньский режим снабжали оружием и боеприпасами американцы.

Порядок разряжания «Брэн»

Нажать защелку и отсоединить магазин. Отвести назад рукоятку заряжания, осмотреть патронник и направляющий паз через окно гнезда магазина. Удерживая рукоятку заряжания, нажать спусковой крючок, вернуть рукоятку заряжания в переднее положение. Закрыть окно магазина, сдвинув его крышку назад, закрыть окно ствольной коробки для выброса стреляных гильз (снизу пулемета), сдвинув его крышку назад.

Порядок неполной разборки «Брэн»

Разрядить пулемет.

Нажать защелку соединительной муфты и, повернув ее рычаг вверх до отказа, отделить ствол.

Отделить от газовой камеры регулятор, повернув его до совпадения наконечников регулятора с продольным окном газовой камеры.

Отвести вправо замыкатель спусковой рамы и отделить спусковую раму с прикладом.

Повернуть рычаг соединительной муфты ствола вниз, извлечь из ствольной коробки подвижную систему (затворную раму с затвором).

Отделить затвор от затворной рамы.

Отделить сошку от ствольной коробки.

Сборку производить в обратном порядке.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «БРЭН»

Модификация

Mk 1

Mk 3

Патрон

7,7×56R (.303 «бритиш сервис»)

7,7×56R (.303 «бритиш сервис»)

Масса оружия без патронов, кг

10,15

8,80

Полная длина оружия, мм

1150

1087

Длина ствола, мм

635

566

Число нарезов

6

6

Масса ствола, кг

2,9

2,3

Начальная скорость пули, м/с

745

730

Прицельная дальность, м

1829

1829

Темп стрельбы, выстр./мин

660

500

Боевая скорострельность, выстр./мин

60-120

60-120

Емкость магазина, патронов

30

30

Ручной пулемет M1918 (BAR)

Автоматической винтовкой Джон Мозес Браунинг (1855–1926) занимался с начала ХХ века. Первая мировая война прервала эти работы, а ее опыт заставил пересмотреть подходы к этому типу оружия. В феврале 1917 г. в США прошли испытания новой винтовки Браунинга с газовым двигателем автоматики, отъемным магазином на 20 или 40 патронов и — что не менее важно — переводчиком для ведения одиночного и автоматического огня. В основу была положена система «Виккерс-Бертье» 1908 г., существенно переработанная. Винтовка стала известна как BAR (Browning Automatic Rifle). Права на производство BAR приобрела фирма «Кольт», но при этом сохранялась возможность производства и другими фирмами. Доводка конструкции проводилась на заводе фирмы «Винчестер». Производство началось в феврале 1918 г.

7,62-мм ручной пулемет М1918 А2 BAR, без магазина. США

Конструкция BAR состояла из ствола с газовой камерой, направляющей трубки, ствольной коробки с прикладом и прицелом, запирающего механизма (затвор, запирающий рычаг, серьга, затворная рама), спускового механизма в отдельном корпусе (спусковой коробки), магазина.

Ствол крепился в ствольной коробке на резьбе, что не позволяло заменять его в боевых условиях. В канале ствола выполняли 5 (впоследствии — 4) левосторонних нарезов с длиной хода 254 мм. На дульной части ствола помещалось основание мушки. Поперечное газоотводное отверстие выполнялось в стенке ствола в 150 мм от дульного среза. Газовая камера закрытого типа надевалась на ствол с натягом и фиксировалась шпилькой. Под стволом находилась направляющая трубка, крепившаяся чекой к ствольной коробке. В переднее отверстие трубки ввинчивался газовый регулятор с тремя отверстиями, обозначенными цифрами 1, 2 и 3, регулятор фиксировался стопором с разрезной чекой. На направляющей трубке крепились хомут антабки и деревянное цевье с насечкой.

Фрезерованная стальная ствольная коробка вверху имела выступ для запирания затвора, на левой стенке — паз для рукоятки заряжания, на правой — окно для выброса гильз, внизу — приемное окно, внутри — пазы, направляющие движение затворной рамы и затвора. Рукоятка перезаряжания при стрельбе оставалась неподвижной.

Запирание канала ствола производилось рычагом, вращающимся в вертикальной плоскости. Запирающий, рычаг шарнирно крепился к ушку в средней части затвора, к задней проушине рычага крепилась шарнирная серьга, связывавшая его с затворной рамой. Снизу в затворной раме выполнялся боевой взвод, сзади чекой крепился вкладыш. Возвратно-боевая пружина помещалась в направляющей трубке и воздействовала на шток газового поршня.

При движении подвижной системы вперед затвор, доля до пенька ствола, останавливался, затворная рама продолжала движение, поворачивала серьгу и поднимала заднюю часть запирающего рычага. Опорная поверхность рычага заходила за опорную поверхность выступа ствольной коробки. После выстрела затворная рама под действием штока поршня начинала движение назад, производилось опускание рычага и отпирание канала ствола. Преждевременному отпиранию препятствовал вкладыш, находящийся под осью серьги и не позволяющий серьге и запирающему рычагу опуститься, пока затворная рама не ответ на соответствующее расстояние.

Разрез ручного пулемета BAR: А — подвижная система в переднем положении, Б — подвижная система в заднем положении, хорошо видно взаимное положение затвора и запирающего рычага; 39 — толкатель возвратной пружины, 40 — разрезные кольца, 41 — направляющая трубка возвратной пружины, 42 — трубка буферного приспособления, 43 — приклад, 44 — магазин, 45 — втулка буферных колец

Выбрасывание стреляной гильзы производилось подпружиненным выбрасывателем в затворе и отражателем, жестко укрепленным в спусковой коробке. Затворная рама, дойдя до крайней задней точки, ударялась в буфер.

Ударно-спусковой механизм обеспечивал одиночный и автоматический огонь. После запирания канала ствола вкладыш наносил удар по ударнику, смонтированному в затворе. Верхний выступ ударника взаимодействовал с внутренним пазом запирающего рычага — до полного запирания канала ствола рычаг не позволял ударнику продвинуться вперед, а при отпирании отводил ударник назад. Таким образом, сочетание выступа ударника и запирающего рычага играло роль автоматического предохранителя от преждевременного выстрела. Спусковой механизм оригинального устройства монтировался на рамке, расположенной внутри спусковой коробки, и снабжался буферной пружиной. При нажатии на спусковой крючок соединенный с ним разобщитель поднимал передний конец спускового рычага и освобождал затворную раму с боевого взвода.

7,92-мм ручной пулемет Wz.28 «Браунинг», с магазином и сошкой. Польша

Флажок переводчика-предохранителя находился слева позади спусковой скобы. При установке флажка в переднее положение («F») разобщитель, поднимаясь, соскакивал со спускового рычага, тот возвращался в исходное положение и перехватывал затворную раму, При вертикальном положении флажка («А») скошенная чека переводчика ограничивала поворот спускового рычага и подъем разобщителя так, что разобщения со спусковым рычагом не происходило, затворная рама проскакивала боевой взвод, и цикл автоматики повторялся. При повороте флажка назад («S») чека запирает спусковой крючок.

Приклад имел полупистолетный выступ шейки, надевался на хвостовую трубку ствольной коробки и крепился винтом, усиливался металлическим затылком, снизу к нему крепилась шурупами антабка ремня.

Питание производилось из металлического коробчатого магазина с шахматным расположением патронов. Защелка магазина управлялась кнопкой, выведенной внутрь спусковой скобы, так что стрелок для ускорения перезаряжания мог отжимать защелку пальцем стреляющей руки. Запасные магазины пулеметчик носил в брезентовых подсумках на поясе. Всего конструкция BAR включала 125 деталей, из них — 11 пружин.

Вибрация оружия и стрельба с заднего шептала одиночными не давала желаемой точности, так что на роль «винтовки» BAR не подошел, став легким ручным пулеметом и получив ряд модификаций как в самих США, так и за рубежом. В частности, вскоре после появления BAR лицензию на производство его модификации M1918 A1 приобрела бельгийская «Фабрик Насьональ» (FN), осуществившая и некоторую модернизацию системы: ствол утяжелен и снабжен кольцевым оребрением до половины длины, увеличена рукоятка газового регулятора, введены крышки гнезда магазина и окна для выброса стреляной гильзы, установлены складные сошки, для которых выполнены пазы в цевье увеличенной высоты. В качестве ручного пулемета такое оружие выпускалось с 1923 г. до 1939 г. под различные патроны и для различных армий, в том числе 7,92-мм пулемет FN 1928 для Польши. Бельгийским конструкторам пришлось по требованию польской стороны внести ряд изменений: удлинить ствол, усовершенствовать затвор и выбрасыватель, спусковой механизм, изменить конструкцию прицела и сошек, форму приклада. В Польше пулемет получил обозначение Wz.28 (модели 1928 г.), «Фабрик Насьональ» получила заказ на 10 000 штук, была куплена и лицензия на его производство, которое началось после окончания бельгийских поставок в 1930 г. на оружейном заводе в Варшаве и продолжалось до Второй мировой войны. Установки переводчика-предохранителя Wz.28 обозначались «Р» (одиночный огонь), «С» (автоматический), «В» (предохранитель). Боевая скорострельность — от 40 до 60 выстр./мин. Возвратная пружина с буфером размещалась в прикладе. Крышка окна для выброса стреляной гильзы могла запираться качающимся рычагом. Пустой магазин весил 0,24 кг. Прицельные приспособления включали рамочный прицел с диоптрическим целиком и мушку, крепившуюся на «ласточкин хвост». В сложенном состоянии прицел рассчитан на дальность 300 м, в поднятом изменялся от 400 до 1600 м через 100 м. Пулемет имел пистолетную рукоятку, снабжался легкой складной сошкой. Пулемет выпускался в двух вариантах — один с пламегасителем, предохранителем мушки и длинным прикладом, другой без пламегасителя и предохранителя мушки и с укороченным прикладом.

К августу 1939 г. завод в Варшаве изготовил 10 710 пулеметов. Германский вермахт принял трофейные польские «Браунинги» на вооружение под обозначением MG.28 (р), а завод в Варшаве выпускал их для вермахта в период оккупации. С другой стороны, после похода 1939 г. большое количество польских «Браунингов» попало в руки РККА и оказалось на советских складах.

Порядок разряжения BAR

Нажать кнопку защелки магазина в передней части спусковой скобы и отсоединить магазин. Отвести назад рукоятку заряжания с левой стороны ствольной коробки, чтобы извлечь патрон, который может находиться в патроннике. Осмотреть патронник через окно ствольной коробки. Вернуть рукоятку заряжания в переднее положение, нажать спусковой крючок.

Порядок неполной разборки BAR

Разрядить пулемет.

Повернуть вниз флажок замыкателя, извлечь замыкатель и отделить спусковую коробку с пистолетной рукояткой.

Отвести немного назад рукоятку заряжания до совмещения оси серьги с отверстием на ствольной коробке, вытолкнуть ось и отделить рукоятку заряжания.

Извлечь вкладыш затворной рамы и стержень возвратно-боевой пружины.

Опустить вниз флажок замыкателя трубки, извлечь его и отделить направляющую трубку с сошками.

Извлечь вперед затворную раму.

Отвести влево защелку затвора и извлечь затвор из ствольной коробки.

Сборку производить в обратном порядке.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЛЕМЕТОВ СИСТЕМЫ BAR

Модель

M1918 A1

Wz.28

Страна

США

Польша

Патрон

7,62×63 (.30–06 «спрингфилд»)

7,92×57 «маузер»

Масса оружия без магазина, кг

8,41

8,85

Длина оружия, мм

1194

1110

Длина ствола, мм

600

610

Число нарезов

4

4

Начальная скорость пули, м/с

750

760

Виды огня

о/н

о/н

Темп стрельбы, выстр./мин

400

500

Боевая скорострельность, выстр./мин

40/180

―

Прицельная дальность, м

1365

1600

Емкость магазина, патронов

20

20

Станковый пулемет М1895/1914 «Кольт»

В 1891 г. Дж. М. Браунинг с одним из своих братьев предложил фирме «Кольт» свою систему пулемета. В 1895 г. «Кольт» выпустила первый серийный пулемет, известный как «Кольт» М1895. Военное ведомство США закупило эти пулеметы в очень небольшом количестве. В 1893 г. их начал закупать ВМФ США для использования в десантных операциях, в 1898 г. в ходе испано-американской войны на Кубе несколько пулеметов «Кольт» прошли «крещение огнем» именно в армии — в полку, которым командовал Т. Рузвельт. Пулеметы «Кольт» («Кольт-Браунинг») продавались также в Великобританию, Испанию, Италию, ряд стран Латинской Америки. Незадолго до Первой мировой войны появилась модификация М1895/1914.

Станковый пулемет M1895/1914 «Кольт» на «низкой треноге». США

Автоматика имела газовый двигатель оригинального устройства. Пороховые газы, отводимые через открытое отверстие снизу части ствола, отбрасывали поршень, укрепленный на конце длинного плеча качающегося рычага — шатуна. Шатун поворачивался и приводил в движение второй рычаг (мотыль), связанный через скользящую планку с затвором. Запирание канала ствола производилось перекосом затвора в вертикальной плоскости. Планка, отходя назад, воздействовала своей поперечной осью на фигурный вырез в нижнем приливе затвора, задняя часть затвора опускалась и выходила из зацепления с опорной поверхностью ствольной коробки. Продолжая движение, планка отводила затвор назад. При этом сжимались две возвратные пружины. Под действием возвратных пружин шатун поворачивался вперед, и вся подвижная система возвращалась в исходное положение, затвор досылы очередной патрон в патронник, и, если спусковой крючок оставался нажатым, происходил следующий выстрел. За характерное движение рычага с поршнем, а также за пыль, поднимаемую отводимыми вниз пороховыми газами, пулемет получил прозвище «картофелекопалка».

Схема работы автоматики и узла запирания пулемета «Кольт» М1895: АБ — шатун, ВГ — мотыль, ДЕ — направляющая планка, Ж — затвор, З — болт планки, КК — криволинейный паз, М — возвратные пружины

Детали и сборки пулемета «Кольт»: 1 и 22 — правая и левая стенки короба, 2 — затворная рама, 3 — рычаг подачи, 4 и 6 — извлекатель и фиксатор патрона, 5 — подаватель, 7 — прицел, 8 — курок, 9 — фиксатор затыльника, 10 — автоспуск, 11 — спусковой крючок, 12 — затыльник с рукояткой, 13 — ударник, 14 — затвор, 15 — ствольная коробка, 16 — лоток, 17 — копир лотка, 18 — дно короба, 19 — звездочка подачи ленты, 20 — ствол, 21 — собачка звездочки, 23 — трубка с возвратной пружиной, 24 — шатун, 25 — мотыль, 26 — поршень, 27 — газовая камера, 28 — основание мушки, 29 и 30 — большая и малая серьги, 31 — рычаг

В трубчатом затыльнике монтировался ударно-спусковой механизм куркового типа с прямолинейным движением цилиндрического курка и винтовой боевой пружиной. С правой стороны монтировался флажковый предохранитель, блокировавший курок. Рукоятка заряжания представляла собой поперечный штырь на конце шатуна под поршнем. Для ускорения перезаряжания пулеметы оснащались приспособлением BLICK с тросиком и качающимися рычажками — при натяжении тросика рычажки захватывали рукоятку заряжания и оттягивали шатун вниз, при стрельбе оставались неподвижны.

Питание — из холщовой патронной ленты на 100 патронов, подававшейся слева. Механизм питания включал приемник барабанного типа с приводом от скользящей планки, извлекатель и приспособление подачи патрона.

Треножный станок состоял из основания, к которому шарнирно крепились две передние и одна задняя нога, вертлюга, качающейся части и червячного механизма вертикальной наводки. «Тело» пулемета крепилось на площадке качающейся части засовом и регулирующим винтом, на левой стороне площадки находился держатель патронной коробки. На длинной задней ноге станка крепилась поворотная поперечная планка с упорами для локтей («низкая тренога») либо сиденье и сумка с принадлежностью и запчастями («высокая тренога»).

Щит русского изготовления имел размеры 685×445 мм с небольшим уширением влево для прикрытия второго номера расчета.

Пулеметы «русского заказа» имели складной рамочный прицел, насеченный до 2300 м, с диоптрическим целиком — на хомутике прицела имелся диск с пятью диоптрическими отверстиями, подбиравшимися в зависимости от дальности и освещенности. Поправки на деривацию пули вводились автоматически при установке прицела. Прицел имел механизм введения боковых поправок.

В отличие от того же «Максима» пулемет «Кольт» не числится в ряду удачных и не удостоился ни такого широкого распространения, ни долгой боевой службы. Тем не менее в истории войн он сыграл немаловажную роль.

Порядок разряжания M1895/1914 «Кольт»

Продвинуть вперед кнопку разрядника (с правой стороны коробки), освободив барабан механизма подачи. Вытянуть патронную ленту влево.

Порядок неполной разборки M1895/1914 «Кольт»

Снять ствол, для чего отвести мотыль вниз-назад и, удерживая его в заднем положении, оттянуть отверткой ключа защелку ствола (в основании газовой камеры); тем же ключом, вставив его зуб в прорезь на стволе, вывинтить и снять ствол; опустить плавно мотыль.

Отделить затыльник, для чего повернуть замыкатель затыльника (с правой стороны затыльника) хвостом назад, вынуть его вправо и, взяв за рукоятку управления, покачивая вверх-вниз, вынуть затыльник назад.

Разобрать затыльник, для чего, упирая зубом автоматического спуска в деревянную опору, нажать на спусковой крючок и, плавно, преодолевая сопротивление боевой пружины, разъединить детали.

Вынуть затвор, для чего отвести мотыль в крайнее заднее положение и, удерживая его в этом положении, хвостом замыкателя затыльника вытолкнуть ось затвора через отверстие на левой стенке коробки; отпустить мотыль, вынуть затвор.

Разобрать затвор, для чего вытолкнуть шпильку ударника и вынуть ударник с его пружиной.

Отделить пулемет от станка, для чего: повернуть соединительный болт рукояткой вверх и вынуть его; снять тело пулемета со станка.

Сборку производить в обратном порядке.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «КОЛЬТ» ОБР. 1914 Г. (М1895/1914 «РУССКОГО 3AKA3A»)

Патрон — 7,62×54R (7,62-мм обр. 1908 г.).

Масса «тела» пулемета — 16,1 кг.

Длина «тела» пулемета — 1050 мм.

Длина ствола — 700 мм.

Число нарезов — 4.

Тип нарезов — правосторонние, прямоугольные.

Длина хода нарезов — 240 мм.

Начальная скорость пули — 850 м/с.

Длина прицельной линии — 855 мм.

Прицельная дальность — 2300 м.

Темп стрельбы — 500 выстр./мин.

Боевая скорострельность — 250 выстр./мин.

Питание — холщовая лента на 250 патронов.

Масса снаряженной ленты — 6,135 кг.

Тип станка — треножный («низкая тренога»).

Масса станка — 23,9 кг.

Масса щита — 12,4 кг.

Угол возвышения — 30°.

Угол склонения — 40°.

Сектор обстрела — 360°.

Наибольшая длина пулемета со станком — 1695 мм.

Высота линии огня — 494 мм.

Станковый пулемет М/07 «Шварцлозе»

В 1906 г. военное ведомство Австро-Венгрии приобрело право на производство пулеметов системы германского конструктора Андреаса Вильгельма Шварцлозе на заводе машиностроительного концерна «Остеррайхише Ваффенфабрик Гезелльшафт» в Штайр. Первые пулеметы под 8-мм патрон «манлихер» поступили в армию под обозначением М/05, в 1907 г. появился несколько модернизированный М/07.

Автоматика работала за счет энергии отдачи полусвободного затвора. Замедление отпирания канала ствола осуществлялось сразу двумя способами — сопротивлением пары шарнирно-сочлененных рычагов и перераспределением энергии отдачи между двумя частями затвора. Когда затвор находился в крайнем переднем положении, пара рычагов — шатун, соединенный с остовом затвора, и кривошип, связанный с коробом пулемета, — находилась вблизи мертвой точки. Ударный механизм ударникового типа включал ударник с бойком, скользивший в канале остова затвора, надетую на хвост ударника тарель с гребнем и укрепленную на тарели лодыжку. После выстрела затвор под действием отдачи двигался назад, увлекая за собой шатун. Наличие некоторого плеча между осями цапф шатуна в вертикальной плоскости вызывало его поворот и вращение кривошипа около его оси качания. Раскладывание рычагов замедляло отход затвора от казенника ствола. При этом шатун своим задним коленом давил на гребень тарели, отводя ее и ударник назад относительно остова затвора — это ускорение ударника также отбирало у остова часть кинетической энергии. Вместе с тарелью двигалась лодыжка с шепталом — до зацепления шептала с боевым взводом верхнего гребня затвора, после чего тарель уже не могла придвинуться к остову. В таком виде подвижная система доходила до крайней задней точки, после чего под действием винтовой возвратно-боевой пружины шла вперед. После запирания канала ствола ударник оставался взведенным, а возвратно-боевая пружина поджатой.

Трофейные австрийские пулеметы «Шварцлозе» широко применялись Русской армией

Спусковой механизм состоял из спускового рычага с широкой клавишей под большой палец и спусковой тяги. В спусковом рычаге монтировался неавтоматический предохранитель, не позволявший рычагу сместиться вперед. Для выстрела нужно было нажать предохранитель вправо и нажать на рычаг. Спусковая тяга поднимала головку лодыжки вверх и поворачивала всю лодыжку. Шептало выходило из зацепления с боевым взводом остова затвора. Ударник шел вперед и разбивал капсюль патрона. Поскольку при нажатом спусковом рычаге спусковая тяга оставалась в заднем положении, при следующем цикле автоматики снова происходил выстрел. Качающаяся рукоятка взведения находилась с правой стороны короба.

Схема работы автоматики пулемета «Шварцлозе», вверху — подвижная система в крайнем переднем положении, внизу — начало отхода затвора назад после выстрела: АБ — кривошип, БВГ — шатун, ЕЖ — лодыжка, З — затвор, ДД — ударник с тарелью, КК — спусковая тяга, Л — спусковой рычаг

8-мм станковый пулемет М/07/12 «Шварцлозе» в положении для заряжания. Австро-Венгрия

Дабы ослабить сцепление гильзы со стенками патронника и предотвратить ее разрыв, в конструкцию ввели механизм смазки («осадки») — патрон перед досыланием в патронник смазывался маслом. Механизм монтировался в крышке короба и кроме масленки включал насос, приводившийся в действие движущимся затвором.

Питание — из холщовой ленты на 250 патронов. Для облегчения заряжания лента снабжалась кожаным наконечником. Подающий механизм пулемета барабанного типа собирался в специальной коробке снизу короба. Подача ленты — справа налево. Поворот барабана производился при движении затвора назад и вперед.

Кожух ствола емкостью около 3,5 л содержал несложный золотниковый механизм, регулировавший отвод пара, — перемещаясь собственной массой, золотник при больших углах возвышения открывал верхнее пароотводное отверстие, а при углах склонения — нижнее. Прицел — секторный, с треугольной прорезью целика, зубчатым механизмом подъема планки, барабаном с установками от 200 до 2400 м и устройством ввода боковых поправок. Мушка крепилась на кожухе.

В 1912 г. пулемет модернизировали: повысили надежность работы механизмов и технологичность производства, на правую шейку кривошипа надели ролик для снижения трения при вращении, извлекатель затвора сделали съемным, улучшили конструкцию станка. Внешне модификация М/07/12 отличалась верхней гранью крышки короба, служившей продолжением линии кожуха ствола. М/07/12 слегка прибавила в весе — 42 кг со станком против 39,2 кг у М/07.

Станок пулемета — треножный, с жестко приваренной к основанию задней и шарнирно укрепленными передними ногами, соединенными с задней растяжками. Высота линии огня регулировалась выдвижением ног и фиксировалась зажимами. В верхнее гнездо основания вставлялся конический вертлюг, укрепленный на коробе пулемета. Механизм вертикальной наводки включал два зубчатых сектора и шестеренчатый редуктор с маховичком и зажимом, допускал грубую и тонкую наводку. Горизонтальное наведение осуществлялось с помощью вертлюга и ползунки, двигавшейся по горизонтальной дуге с ограничителями рассеивания. Станок выгодно отличался от ряда своих «ровесников» сравнительно небольшими размерами. Мог крепиться щит.

В годы Второй мировой войны старые пулеметы «Шварцлозе» использовали германские вооруженные силы — в основном в частях, охранявших тыл. Неудивительно, что они оказывались среди трофеев советских партизан.

Порядок разряжания «Шварцлозе»

Надавить вниз флажок разрядника (снизу пулемета, позади коробки барабана) и вытянуть патронную ленту вправо. Подать рукоятку взведения назад, чтобы извлечь патрон из патронника. Нажать спусковой рычаг.

Порядок неполной разборки «Шварцлозе»

Повернуть защелку крышки влево и открыть крышку, поднимая ее вверх до упора стопора в выступ на крышке.

Повернуть за флажок стопор затыльника (над спусковым рычагом) вправо, затем за рукоятку управления повернуть затыльник влево вниз на 1/6 оборота и, удерживая возвратно-боевую пружину, отвести его назад.

Вынуть из короба возвратно-боевую пружину с задним упорным кольцом.

Вынуть переднее упорное кольцо пружины, для чего отвести его назад по отверстию короба и повернуть на необходимый угол.

Вынуть ударник с лодыжкой, для чего поднять лодыжку левой рукой за головку, а правой отвести ударник назад до вырезов короба и отделить; вынуть лодыжку из ударника.

Вынуть звенья механизма замедления, для чего отвести затвор рукояткой назад и, поддерживая за рукоятку и за внутреннее отверстие затвора, довести затвор до совпадения его выступов с пазами на коробе, поднять затвор вверх до отвесного положения рукоятки и отвести кривошип вместе с другими звеньями вправо. Отделить все звенья.

Снять спусковую тягу, для чего надавить на ее задний конец и за приподнятый верхний конец отвести тягу вправо вниз.

Снять коробку барабана с крышкой и барабаном, для чего повернуть за флажок защелку крышки барабана (с правой стороны пулемета) до отказа назад и, надавливая на задний конец коробки слева направо, продвинуть ее вправо и вынуть.

Разобрать коробку барабана, для чего: отделить крышку, отведя ее назад и повернув вправо; продвинуть барабан вперед, поднять задний конец и вывести из зацепления переднюю шейку с гнездом коробки, отделить барабан.

Разобрать барабан: снять упор пружины барабана, для чего ключом повернуть его влево и, удерживая пружину, осторожно отвести назад; вынуть пружину барабана; снять втулку с заднего конца втулки барабана.

Отделить ствол (если необходима его замена, осмотр и исправление): отвернуть гайку ствола. Отвернуть сальник, повернуть защелку ствола так, чтобы можно было повернуть ствол; при помощи особого ключа или остова затвора повернуть ствол на 1/6 оборота вправо, вынуть ствол.

Сборку производить в обратном порядке.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ М/07/12 «ШВАРЦЛОЗЕ»

Патрон — 8×50R (8-мм «манлихер»).

Масса «тела» пулемета без воды — 19,9 кг.

Масса пулемета с водой и на станке — 42,0 кг.

Длина пулемета — 1066 мм.

Длина ствола — 526 мм.

Начальная скорость пули — 625 м/с.

Прицельная дальность — 2400 м.

Темп стрельбы — 400 выстр./мин.

Боевая скорострельность — до 250 выстр./мин.

Питание — холщовая лента 250 патронов.

Длина патронной ленты — 6,62 м.

Масса снаряженной ленты — 8,25 кг.

Тип станка — треножный.

Высота линии огня — 250–600 мм.

Угол вертикального наведения — от -35° до +25°.

Угол горизонтального наведения — 35°.

Единый пулемет MG.34

В основе системы лежал пулемет, разработанный совместно германскими (Луис Штанге из фирмы «Рейнметалл») и швейцарскими (компания «Золотурн») конструкторами. Результатом их совместных работ и участия австрийской оружейной компании «Штайр» стал ручной пулемет MG30. Его производство велось в Штайре, а готовые пулеметы закупались через цюрихское акционерное общество «Штайр-Золотурн АГ». Так германский рейхсвер получил пулемет MG30 «Золотурн». Но его магазинное питание не позволяло достичь желаемой боевой скорострельности. «Рейнметалл» также продолжила модернизацию MG30. Доработку пулемета в 1932 г. провел Луис Штанге, использовав элементы и MG30 «Золотурн», опытного пулемета фирмы «Маузер-Верке АГ», разработки «Геншов» и «Зимсон». Пулемет получил ленточный приемник и пружинный буфер затвора, повышавший темп стрельбы. В результате к 1935 г., когда Германия официально объявила об отказе от версальских ограничений и формировании вермахта, среди прочих образцов вооружения был готов и новый пулемет. Но необходимость перестройки производства задержала освоение пулемета, официально оружие принято на вооружение германской армии только 24 января 1939 г. MG.34 стал первым настоящим единым пулеметом — кроме ручного на сошке (с двухбарабанным магазином или лентой на 50 патронов) или станкового (на складном треножном станке и с металлической лентой на 250 патронов) он использовался в качестве зенитного и танкового. К тому же достаточно маневренным — в ручном варианте с 75 патронами он весил 14,3 кг, в станковом 32 кг — и с высокой боевой скорострельностью. Хотя изготовление пулемета требовало множества сложных операций, он был лучше предыдущих моделей приспособлен для производства на нескольких предприятиях.

7,92-мм единый пулемет MG.34 на треножном станке Lafette 34, с призматическим оптическим прицелом. Рядом — схема устройства двухбарабанного магазина. Германия

Ручной пулемет «Золотурн» S2-200 (Швейцария) стал прототипом ручного пулемета MG30, применявшегося армией Германии, и 31М, применявшегося армией Венгрии

Все детали и механизмы пулемета монтировались в остове, который составляли шарнирно соединенный друг с другом цилиндрический кожух (с надульником) и короб (с прикладом). Автоматика с откатным двигателем работала по схеме отдачи ствола с коротким ходом. Ствол был выполнен на конус и помещался и двигался внутри кожуха с вентиляционными отверстиями. Замена развитой ствольной коробки небольшим казенником ствола позволила упростить его замену. Живучесть ствола составляла 5000–6000 выстрелов. Короб представлял собой достаточно сложную неразъемную сборку и соединялся с кожухом ствола продольной чекой на правой стороне и защелкой на левой.

Запирание канала ствола производилось поворотом боевой личинки затвора, на которой выполнялись боевые выступы в виде сегментов винтовой резьбы (по аналогии с артиллерийским поршневым затвором). Боевые выступы сцеплялись с особой муфтой, жестко надетой на казенную часть ствола. Вращение личинки осуществляли ролики, надетые по два на две цапфы головки боевой личинки и скользившие в фигурных пазах на внутренней стороне короба. Малая масса затвора давала высокую скорость его движения после отпирания, сокращение времени цикла автоматики и повышение темпа стрельбы. Повышению темпа стрельбы и надежности работы автоматики служил и надульник — усилитель отдачи, привинченный к передней втулке кожуха и включавший также конический пламегаситель. В надульнике монтировался конический регулятор, позволявший изменять давление пороховых газов на дульный срез ствола и скорость отхода ствола назад. В то же время совместная масса ствола и затвора была достаточно велика, чтобы удары подвижной системы не сбивали заметно наводку и не были бы слишком чувствительны для пулеметчика. Тому же служил буфер с цилиндрической пружиной, смонтированный в затыльнике.

Ударный механизм — ударникового типа, с отдельной боевой пружиной. Выстрел производился с заднего шептала. Ударно-спусковой механизм сравнительно сложного устройства с большим количеством деталей собирался в спусковой коробке, крепившейся снизу к коробу двумя шплинтами, и допускал ведение автоматического или одиночного огня, причем выбор вида огня определялся нажатием на спусковой крючок, имевший две выемки и качающийся переводчик. При нажатии на верхнюю часть крючка спуск незначительно продвигался назад вместе с разобщителем, который поворачивал спусковой рычаг, опуская шептало и спуская затвор с боевого взвода. Затвор, возвращаясь вперед, находил на разобщитель, разобщал спуск и спусковой рычаг, шептало поднимаясь и захватывало затвор (одиночный огонь). Нажимая на нижнюю часть крючка, стрелок сначала поворачивал смонтированный на крючке переводчик, и спуск мог продвинуться дальше. В этом положении разобщитель не мог разъединяться со спусковой тягой, шептало оказывалось утопленным, и стрельба продолжалась, пока хватало патронов и не был отпущен спусковой крючок. Флажковый неавтоматический предохранитель монтировался с левой стороны над спусковой скобой, служил также стопором рукоятки заряжания. Верхнее положение флажка — F («огонь»), нижнее — S («предохранитель», заблокирован спусковой рычаг с шепталом). Рукоятка заряжания располагалась в правом пазу короба и при стрельбе оставалась неподвижной.

Разрез пулемета MG.34: 1 — кожух ствола, 2 — короб пулемета, 3 — задняя обойма кожуха, 4 — пружина сошки, 5 — направляющая втулка надульника, 6 — пламегаситель, 7 — регулятор, 8 — защелка надульника, 9 — основание мушки, 10 — мушка, 11 и 12 — стопор основания мушки и пружина стопора, 13 — основание кольцевого визира, 17 — стойка прицела, 18 — движок, 22 — стопорная ось крышки с пружиной и штифтом, 24 — спусковой рычаг с осью и пружиной, 25 — передаточный рычаг, 26 — предохранитель, 29 — цапфа, 33 — защелка затыльника, 34 — затыльник, 35 — приклад, 36 — защелка приклада, 37 — стакан приклада, 38 — соединительный винт, 39 — втулка буфера, 40 — буферная пружина, 41 — упор буферной пружины, 42 — ствол, 43 — муфта ствола, 44 — остов затвора, 45 — боевая личинка, 46 — ударник, 47 и 48 — боевая пружина и ее упор, 49 — гайка ударника, 50 — ролики со стопорящими пружинами, 54 — автоспуск, 56 — основание пистолетной рукоятки, 59 — спуск, 60 — разобщитель, 61 — переводчик, 62 — спусковая тяга, 68 и 69 — основание и защелка крышки, 72 — приемник, 73 — ползун, 74 — подающий палец, 77 — двуплечий рычаг, 78 — рычаг подачи для левой подачи, 82 — затворная пружина

Освобожденный после нажатия на спусковой крючок затвор под действием возвратной пружины шел вперед, подхватывал патрон и досылал его в патронник. При встрече внутренних роликов боевой личинки с криволинейной поверхностью муфты ствола личинка начинала поворачиваться, производя запирание, причем поворот усиливался действием возвратной пружины через винтообразные выступы остова затвора и боевой личинки. Смонтированный в боевой личинке автоспуск обеспечивал производство выстрела только после полного запирания канала ствола — в конце поворота личинки при запирании скос остова затвора поднимал задний конец автоспуска, и тот отпускал ударник. Под действием отдачи затвор и ствол отходили назад. Наружные ролики личинки скользили по профильным поверхностям вкладышей короба, поворачивая личинку. При повороте личинки производилось отпирание, взводился ударник и извлекалась гильза из патронника. Внутренние ролики, скользя по криволинейной поверхности муфты ствола, играли роль ускорителя затвора после отпирания. Такая схема обеспечивала достаточно плавную и надежную работу узла запирания. Ствол останавливался упором и возвращался вперед собственной пружиной, смонтированной в коробе. Затвор продолжал откат, отражатель ударялся о выступ вкладыша и выталкивал гильзу вниз через окно короба. Для защиты от засорения это окно прикрывал щиток, откидывавшийся при нажатии на спусковой крючок.

Пулеметы ранних серий имели регулируемый темп стрельбы от 600 до 1000 выстр./мин. Переключатель темпа монтировался в пистолетной рукоятке. Но вскоре от регулировки отказались, темп стрельбы был фиксированным в 800–900 выстр./ мин (в зависимости от серии и назначения), механизм регулировки и переключатель из конструкции исключили. Боевая скорострельность в варианте ручного пулемета составляла до 100–120 выстр./мин при стрельбе короткими очередями по 3–5 выстрелов, в станковом — 300–350 выстр./мин при стрельбе длинными очередями.

Прицельные приспособления включали откидной стоечный прицел, насеченный от 100 до 2000 м через 100 (для тяжелой пули sS) с треугольной прорезью целика и широкую откидную мушку. Дальность стрельбы с сошки не превышала 1200 м, а обычно с сошки стреляли на значительно меньшие дальности.

Крепление сошки на переднюю муфту кожуха повышало устойчивость, улучшало кучность стрельбы, а способ крепления позволял укрывать пулемет на позиции, просто оттянув назад и положив на землю, и быстро поднимать на сошку. Для получения большего сектора обстрела сошки крепили на заднюю муфту кожуха. Ствол полагалось заменять через каждые 250 выстрелов. Замена ствола и затвора в MG.34 производилась очень быстро и удобно — на смену ствола требовалось не более 7 с. Пулеметчик ставил затвор на боевой взвод, нажимая на защелку короба, поворачивал короб до отказа вправо (это можно было делать на сошке), после чего ствол легко извлекался, в кожух вставлялся новый ствол и закреплялся резким поворотом короба до запирания защелки. Правда, замена ствола требовала специального инструмента и асбестовой рукавицы для защиты руки от ожогов. Тяжелый ствол позволял вести и более продолжительный огонь.

Оригинальной чертой пулемета был сменный приемник для магазинного или ленточного питания. В одном варианте это была специальная крышка (адаптер) для установки двухбарабанного магазина. Магазин состоял из двух барабанов с винтовыми подающими пружинами, заводившимися при заряжании специальными ключами. Патроны и подаватели двигались по направляющим спиралям. Снаряжение магазина производилось вручную или специальной машинкой.

Ленточный приемник ползункового типа состоял из дна и штампованной коробчатой крышки, ставившихся вместо крышки-адаптера. На вертикальной оси в крышке приемника вращался двуплечий рычаг, приводивший в движение ползун с подающим пальцем. Рычаг имел на нижней поверхности фигурный гребень, в котором двигался вертикальный штифт, выполненный на верхней поверхности затвора. Подача ленты могла производиться слева или справа. При этом необходимо было только заменить в крыше подающий рычаг (из ЗИПа) и повернуть подающий механизм и дно приемника горловиной в нужную сторону, а также переставить наконечник ленты. Использовалась нерассыпная металлическая шарнирно-звеньевая лента с незамкнутым звеном, составлявшаяся из кусков — поначалу по 25, а с 1938 г. по 50 патронов. Куски сцеплялись друг с другом и соединялись при помощи патрона. Звенья кусков соединялись проволокой, а с конца 1944 г. — металлическими стержнями. Подача патрона из звена ленты — прямая. Лента на 50 патронов укладывалась в коническую коробку с откидной крышкой, крюком и защелкой, крепившуюся к зацепам дна приемника — при применении пулемета в качестве ручного или зенитного. Сменный приемник и составная лента при соответствующих патронных коробках и приспособлениях для переноски магазинов делали боевое применение оружия более гибким, позволяли монтировать его в установке любого типа. Правда, дно приемника крепилось слишком свободно и в полевых условиях при открытой крышке короба нередко выпадало. Темп стрельбы при ленточном питании был несколько ниже — часть энергии подвижной системы расходовалась на подачу ленты.

Складной треножный станок Lafette 34 имел сравнительно сложную конструкцию, но эта сложность компенсировалась удобством в пользовании, возможностью наведения в широких секторах без поперечного сваливания оружия, устойчивостью. Станок состоял из основания со штыревым вертлюгом и деталями механизма горизонтальной наводки, поворотной и качающейся частей, на которых собирались салазки с приспособлением для быстрой смены ствола прямо на станке и буферным устройством, подъемный механизм и механизм автоматического рассеивания. Буфер, включавший две винтовые пружины, уменьшал «подскок» под действием отдачи и улучшал кучность стрельбы. К основанию станка крепились задние ноги постоянной длины и телескопическая передняя нога, связанная с задними растяжкой. Пулемет крепился на салазки станка (вместе с сошкой в передней части кожуха) с помощью хомута салазок и цапф короба пулемета. Станок имел собственный спусковой механизм с переводчиком режимов огня, рукоятка спуска допускала работу в рукавицах. Механизм горизонтальной наводки включал каретку, скользящую по горизонтальной дуге с делениями угломера, и ограничители. Шестеренчатый механизм вертикальной наводки имел маховик, ограничитель и монтировался вместе с механизмом автоматического рассеивания. Последний соответствовал германской практике стрельбы с рассеиванием в глубину — поскольку точное определение дальности до цели в бою редко возможно, а пехотные цели в основном рассредоточены в глубину. Механизм работал за счет отдачи оружия, изменяя после каждого выстрела подъем качающейся части станка, мог устанавливаться в три положения — без рассеивания, со средним рассеиванием и с максимальным рассеиванием. На люльке станка мог крепиться оптический прицел MGZ.34 призматического типа, допускавший огонь прямой наводкой по плохо видимым целям на дальностях до 3000 м и непрямой наводкой — до 3500 м. За ним появился прицел MGZ.40.

В станковом варианте использовалось только ленточное питание из ленты на 250–300 патронов (5–6 кусков) в патронной коробке. Станок предназначался для стрельбы по наземным целям из положения лежа, сидя и с колена, но можно было установить и съемную телескопическую зенитную стойку с вертлюгом и вести огонь по воздушным целям на дальности до 1000 м (с колена или стоя). Пулемет снабжался кольцевым зенитным прицелом, крепившимся на кожух. Для переноски станок снабжался ремнями, а передняя нога — подушками, которые позволяли комфортно переносить станок за спиной. Пулемет MG.34 и станок были удобны для перевозки во вьюках, на мотоциклах или велосипедах.

Зенитную стрельбу из ручного пулемета наводчик мог вести и с плеча второго номера расчета, который поворачивался к пулеметчику спиной и для большей устойчивости удерживал пулемет за ноги сошки. Для установки на автомашины служила выдвижная зенитная стойка с вертлюгом. Существовали также мотоциклетная установка (в коляске), капонирная установка с телескопическим оптическим прицелом и увеличенной патронной коробкой для лент. Наследием траншейного опыта Первой мировой войны было съемное приспособление для стрельбы с бруствера с отдельным опущенным вниз прикладом, спуском и перископическим приспособлением.

Для нужд ПВО применялась легкая алюминиевая зенитная тренога с телескопическими ногами и спаренная зенитная пулеметная установка с круговым обстрелом.

Танковый 7,92-мм пулемет MG.34-Т в целом повторял схему MG.34, имел темп стрельбы 800–900 выстр./мин., снабжался сплошным кожухом ствола и гильзосборником. Подобно другим танковым пулеметам, он мог при необходимости и использоваться как ручной — для этого в танке или бронемашине в жестяной укупорке возились приклад, сошка, съемная мушка, крепление для зенитного прицела, ремень для переноски. Танковые пулеметы использовали ленты на 100 или 150 патронов.

К выпуск MG.34 в годы войны привлекли пять предприятий с высокой точностью производства — «Маузер-Верке», «Густлов-Верке», «Магет» в Германии, а также взятые без боя и разрушений «Штайр» и «Зброевка Брно» («Ваффенфабрик Брюнн»). Но масштабы производства отставали от роста вермахта. Главными недостатками MG.34 были сложность его производства и точная пригонка деталей, повышавшая чувствительность к засорению. Конструкция включала более 100 деталей, а количество деталей станка лафета было почти вдвое большим. После принятия MG.42 производство MG.34 (в основном — комплектов запчастей) продолжали до конца войны только в Штайре и Брно. Прежде всего, это было связано с большей приспособленностью MG.34 к роли танкового пулемета — для замены ствола или устранения незначительных задержек его не требовалось извлекать пулемет из установки. Всего до конца войны было выпущено около 400 тыс. MG.34

Для упрощения производства в 1941 г. пулемет модернизировали, получив модификации:

— MG.34S с укороченным до 500 м стволом и облегченным затвором, измененными дульным усилителем отдачи и буфером, соответственно темп стрельбы увеличился до 1200 и даже до 1700 выстр./мин., затвор вместо двух пар сегментных выступов получил два больших боевых выступа, упрощен и утяжелен ударник; питание — только ленточное, огонь — только автоматический; войсковые испытания опытной партии из 300 пулеметов (их сбросили германским войскам, попавшим в «Демянский котел») выявили их низкую надежность (из-за возросшей силы удара подвижных частей);

— MG.34/41 был еще упрощен в смысле технологии производства, масса составила 13,0 кг, длина — 1120 мм при длине ствола 560 мм, облегчение затвора повысило темп стрельбы до 1400 выстр./мин., ствол имел дульное утолщение, возвратную пружину выполняли из витой проволоки, изменили пистолетную рукоятку, пулемет должен был служить прежде всего как зенитный или авиационный, на станок ставиться не мог; был выпущен в количестве 1707 единиц, и в 1942 г. работы над этой системой прекратили. Куда рациональнее оказалось создание нового пулемета.

После войны MG.34 использовались в Чехословакии, во Франции, скандинавских странах, воевали во Вьетнаме и на Ближнем Востоке — с другим трофейным оружием их поставили в Израиль, в Ливане они встречались еще в 1976 г. Благодаря передаче трофейного германского оружия странам «третьего мира» MG.34 оказались в Африке.

Порядок разряжания MG.34

Защелка крышки приемника расположена позади короба. Вжать защелку и дать крышке открыться. Если в приемнике есть лента, снять ее, убедиться в отсутствии патрона в направляющем желобе приемника. Отвести назад рукоятку заряжания и осмотреть патронник и направляющий желоб. Сдвинуть подаватель приемника влево и закрыть его крышку. Нажать спусковой крючок.

Порядок неполной разборки MG.34

Разрядить пулемет.

Нажать на защелку крышки, поднять крышку вверх и, нажав на ее ось влево, отделить крышку от короба.

Снять дно приемника (при ленточном питании).

Отделить приклад с затыльником: нажать на защелку затыльника, другой рукой повернуть приклад на четверть оборота влево, отделить его от короба; извлечь возвратную пружину.

Энергично отвести затвор за рукоятку назад и извлечь его из короба; продвинуть рукоятку заряжания до отказа назад и, отпустив задний конец защелки затыльника, извлечь рукоятку вправо назад.

Нажать на защелку короба, другой рукой повернуть короб за пистолетную рукоятку вправо вниз так, чтобы ствол свободно вышел назад, извлечь ствол.

Нажать на защелку сошек, придерживая кожух, повернуть сошки вверх и отделить от кожуха.

Приподнять защелку надульника вверх и вывинтить надульник из кожуха с помощью ключа.

Сборка производится в обратном порядке.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MG.34

Патрон — 7,92×57 (7,92-мм «маузер»).

Масса «тела» пулемета с сошкой — 12,10 кг.

Полная длина «тела» пулемета: 1219 мм.

Длина ствола — 627 мм.

Число нарезов — 4.

Тип нарезов — правосторонние.

Длина хода нарезов — 240 мм.

Масса ствола — 2,0 кг.

Начальная скорость пули — 775 м/с (пуля sS).

Прицельная дальность — 2000 м с сошек, 3000 м со станка.

Эффективная дальность стрельбы — 550 м с сошек, 1800 м со станка.

Темп стрельбы — 800–900 выстр./мин.

Боевая скорострельность — 60/120-150 (короткими очередями) или 300–400 (длинными очередями) выстр./мин.

Питание — лента на 50, 100, 250 патронов или двухбарабанный магазин на 75 патронов.

Масса патронной коробки — 8,35 кг (с 250 патронами), 10,0 кг (с 300 патронами).

Масса пустого двухбарабанного магазина — 2,27 кг.

Масса сошки — 1,0 кг.

Масса легкой треноги — 6,75 кг.

Масса треножного станка Lafette 34–23,6 — 30,5 кг.

Высота линии огня на Lafette 34 — 270–345 мм.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MG.34/41

Патрон — 7,92×57 (7,92-мм «маузер»).

Масса «тела» пулемета с сошкой без патронов — 13 кг.

Масса на станке Lafette 34–32 кг.

Полная длина — 1135 мм.

Длина ствола — 500 мм.

Число нарезов — 4.

Тип нарезов — правосторонние.

Начальная скорость пули — 730 м/с.

Прицельная дальность — 2000 м.

Темп стрельбы — 1500 выстр./мин.

Питание — лента на 50 и 250 патронов или двухбарабанный магазин на 75 патронов.

Единый пулемет MG.42 и его семейство

Еще в феврале 1937 г. фирмы «Рейнметалл-Борзиг» (филиал в Зоммерда), «Штюбген» и «Йоханес Гроссфусс Металл-унд Лакирваренфабрик» получили заказ на разработку пулемета, простого в производстве, но отвечающего строгим тактико-техническим требованиям. Работы вошли в число приоритетных.

26 октября 1937 г. компания «Гроссфусс» («Гроссфусс-Верке») представила макет, а в апреле следующего года первый опытный пулемет. До того эта фирма не работала в области оружия, но имела богатый опыт в штамповке металлических деталей, клепке, точечной сварке, высокотемпературной пайке. Руководителем работ на «Гроссфусс» был специалист по массовому поточному производству доктор Грюнер (в некоторых источниках он упоминается как Грюнов). Вообще же MG.42 разрабатывался коллективно, и приписывать его схему даже одной фирме было бы неверно. Пулемет прошел несколько этапов доработки (его прототип под обозначением MG.39/41 проходил в 1941 г. войсковые испытания в боевых условиях) и только в начале 1942 г. принят на вооружение под обозначением MG.42.

Автоматика MG.42 действовала на основе отдачи ствола с коротким ходом. Цикл стрельбы начинается со взведения с помощью крупной рукоятки затвора, который становится на боевой взвод. Затвор в заднем положении можно поставить на предохранитель. Длина ствола с казенником составляла 565 мм. Ударный механизм ударникового типа работал от возвратно-боевой пружины, выстрел производился с заднего шептала. При нажатии на спусковой крючок носик шептала опускался, отпуская с боевого взвода затвор, который, двигаясь вперед, извлекал патрон из ленты и досылал его в патронник.

7,92-мм единый пулемет MG.42 с оптическим прицелом, на треножном станке (ноги станка сложены для уменьшения высоты)

Разрез пулемета MG.42

Запирание канала ствола производится с помощью двух роликов. Боевая личинка затвора с обеих сторон имела фигурные вырезы, в каждом помещался запирающий ролик. При движении затвора вперед клин втулки ударника, связанной со стеблем, подпираемым возвратно-боевой пружиной, выталкивала ролики по вырезам в стороны и назад. Когда боевая личинка упиралась в казенник ствола, давление на ролики со стороны клина усиливалось. Ролики заходили в пазы казенника и занимали в вырезах боевой личинки крайнее выдвинутое положение, подпирая личинку сзади. Так происходило сцепление ствола и затвора. До запирания ролики мешали ударнику выйти из втулки, как только ролики расходились, боек ударника проходил между ними и накалывал капсюль патрона. Так предотвращался выстрел при не полностью запертом затворе. Роликовый узел запирания обеспечивал плавную работу, без задержек и значительного трения, а также достаточную площадь опорной поверхности и малую длину узла запирания.

После выстрела ствол с затвором двигались назад. Для придания стволу дополнительной энергии движения служил усилитель отдачи в надульнике, игравшем роли направляющей втулки, усилителя отдачи и пламегасителя.

Регулятор надульника позволял менять скорость отката подвижной системы и тем самым менять темп стрельбы или приспосабливать автоматику к работе в затрудненных условиях. В начале отката ролики держали боевую личинку в сцеплении с казенником ствола. Затем на ролики действовали фигурные планки обоймы короба, и они вдавливались внутрь по пазам казенника и вырезам боевой личинки. При этом происходил некоторый предварительный сдвиг гильзы в патроннике, а ролики давили на клин втулки ударника, и она отходила назад вместе со стеблем затвора. Ускорение отката затвора после расцепления со стволом было реализовано достаточно просто. Ролики одновременно двигались в пазах казенника и вырезах боевой личинки, но поскольку длина пазов казенника больше длины вырезов личинки, последняя ускорялась относительно ствола. Ствол после отпирания проходил еще некоторое расстояние, после чего возвратная пружина ствола посылала его в переднее положение. Стреляная гильза зажималась подпружиненным выбрасывателем, смонтированным снизу личинки затвора. Отражатель представлял собой смонтированный в боевой личинке затвора стержень, подпираемый толкателем. При движении затвора назад стебель затвора упирался в буфер затыльника, толкатель продвигал отражатель, тот выдвигался на уровень казенного среза ствола, поворачивал гильзу и удалял ее вниз. Буфер затыльника смягчал удар затвора в задней части, а также придавал ему начальный импульс движения вперед. Сильная возвратно-боевая пружина подавала затвор в переднее положение с большой скоростью. Хотя работа автоматики считалась сравнительно плавной, удар затвора в переднем положении был все же сильным.

Детали и сборки пулемета MG.42: 1 — дульное устройство, 2 — дульная втулка, 3 — мушка, 4 — короб пулемета, 5 — ствол, 6 и 9 — опорное кольцо и казенник ствола, 7 — прицел, 8 и 25 — защелки, 10 — рукоятка перезаряжания, 11 — боевой упор, 12 — затвор, 13 — ударник, 14 — клин, 15 — толкатель отражателя, 16 — затворная рама, 17 — возвратно-боевая пружина, 16 — буфер, 19 — приклад с затыльником, 20 и 22 — щечки рукоятки, 21 — пистолетная рукоятка, 23 — предохранитель, 24 — спусковой крючок, 26 — предохранитель шептала, 27 — шептало, 28 — крышка короба, 29 — лоток, 30 — большой рычаг привода подачи, 31 — передаточный рычаг, 32 — рычаг ползунов, 33 — подающие пальцы, 34 и 36 — большой и малый ползуны, 35 — приемник, 37 — внутренний подающий палец, 38 — ось, 39 — винт, 40 — сошка, 41 — кронштейн сошки

Питание — из металлической ленты с незамкнутым звеном, уже использовавшейся в MG.34 и имевшей удачную конструкцию. Подача патрона из звена ленты — прямая, благо конфигурация патрона 7,92×57 «маузер» это вполне допускала. Стальные звенья ленты скреплялись проволочными спиралями в куски (отрезки) по 50 патронов. Лента на 50 патронов укладывалась в конической коробке, крепившейся на короб слева, и использовалась в варианте ручного пулемета, на 250 — в отдельную стальную или алюминиевую патронную коробку. Подачу ленты слева направо обеспечивал ролик в задней части стебля затвора, движущийся в криволинейном пазе рычага подачи. Этот сравнительно длинный рычаг монтировался под крышкой короба (она же крышка приемника) и мог вращаться вокруг своей задней части. Ползун приемника имел два комплекта шарнирно укрепленных пальцев, установленных с каждой стороны центрального шарнира ползуна. При движении затвора назад передок рычага подачи, поворачиваясь вправо, своим собственным роликом приводил в действие промежуточный рычаг, прикрепленный к ползуну приемника. Внутренние пальцы ползуна перемещались вправо, продвигая ленту, а наружные совершали холостой ход влево. Очередной патрон ставился напротив продольного окна приемника и прижимался к окну лотком под крышкой приемника, в патронник ствола патрон поддавался гребнем боевой личинки двигавшегося вперед затвора. Ролик затвора, двигаясь по рычагу подачи, поворачивал его в другую сторону, передок рычага перемещался влево, соответственно внутренние пальцы шли влево, совершая холостой ход, а внешние — вправо, перемещая патрон с лентой. Такое разделение нагрузки делало подачу ленты более равномерной, исключало ее рывки, уменьшало силы, действующие на ленту и механизм подачи, и обеспечивало правильную подачу патронов даже при высоком темпе стрельбы. Окно для выброса стреляных гильз закрывалось защитной крышкой, откидывающейся при взведении оружия.

Для заряжания пулемета нужно было: открыть крышку, нажав защелку в задней ее части; уложить ленту на лоток приемника открытой стороной звеньев вниз, чтобы лента находилась поверх патронов, а первый патрон в ленте был левее упора приемника примерно на ширину патрона; сдвинуть рычаг подачи в левое положение, закрыть крышку; взвести затвор за рукоятку заряжания и вернуть рукоятку заряжания вперед. Пулемет готов к стрельбе.

Спусковой механизм монтировался в остове пистолетной рукоятки управления и задавал только режим автоматического огня. Высокий темп стрельбы был связан с высокой скоростью движения затвора, а это грозило повреждением шептала спускового механизма и боевого взвода затвора при их столкновении после отпускания пулеметчиком спускового крючка. Чтобы избежать этого, нужно было обеспечить полное соприкосновение рабочих поверхностей шептала и боевого взвода при движении затвора вперед. Для этого спусковой механизм имел «управляемое» шептало, поднимавшееся в определенную точку в соответствии с положением движущегося затвора. Спусковой крючок был соединен с разобщителем, пружина которого толкала его вперед. Хвост шептала проходил через разобщитель, а Т-образный стержень на его конце ограничивал поворот разобщителя вперед. Передняя часть разобщителя имела выступ. Когда пулеметчик нажимал спусковой крючок, последний вращался на оси и толкал хвост шептала вверх, носик шептала опускался вниз, освобождая боевой взвод затвора, затвор шел вперед. Пружина поворачивала разобщитель, выступ разобщителя оказывался под Т-образным стержнем хвоста шептала. Когда пулеметчик отпускал спусковой крючок, хвост шептала опускался на выступ разобщителя. Поэтому носик шептала не мог подняться, чтобы перехватить боевой взвод затвора. Вращение спускового крючка толкало прикрепленный к нему разобщитель вверх к накатывающемуся над ним затвору. При откате затвор бил по головке разобщителя и поворачивал его обратно. Это освобождало боевой взвод из-под хвоста шептала, хвост шептала опускался, а носик поднимался и вставал на пути движения затвора. К тому времени, когда затвор снова начинал движение вперед, носик шептала был поднят полностью и подставлял всю свою переднюю плоскость боевому взводу.

Откидная мушка крепилась на переднем конце кожуха ствола, секторный прицел, насеченный от 200 до 2000 м через 100 — на крышке приемника. Длина прицельной линии составляла 430 мм. Для зенитной стрельбы на кожух крепился неподвижный кольцевой прицел. Приклад характерной формы «рыбий хвост» с фигурным затылком, как и на MG.34, был поднят на линию оси канала ствола, допускал удержание его левой рукой при стрельбе с сошки.

Одним из результатов роста темпа стрельбы и удешевления производства стало снижение живучести ствола до 3500–4000 выстрелов, правда, ее несколько повысили, начав хромировать канал ствола. К тому же ствол заменялся просто и всего за 4–6 секунд. Пулемет взводился, а фиксатор ствола (крышка короба), находившийся с правой стороны кожуха ствола, откидывался вперед. Казенник ствола выдвигался фиксатором наружу вправо, и пулеметчик вынимал ствол назад. Новый ствол вставлялся через фиксатор в кожух, казенник ставился сквозным поперечным отверстием вертикально, фиксатор закрывался. Правда, требовалась рукавица или асбестовая тряпка — приходилось браться за разогретый ствол. Для сохранения баллистических качеств ствол нужно было заменять после каждых 150 выстрелов (трех лент по 50 патронов). Запасной ствол носился в специальном контейнере за спиной вторым номером расчета. Перегрев ствола при высоком темпе стрельбы приводил часто к неизвлечению гильзы из патронника.

Складная сошка крепилась впереди или ближе к центру тяжести, изменение формы кожуха ствола потребовало и изменения крепления сошки по сравнению с MG.34. Шарнирное крепление сошки позволяло положить пулемет на грунт на позиции и быстро поднять в боевое положение.

Благодаря сравнительно большим допускам и рациональной системе запирания оружие было сравнительно малочувствительно к попаданию пыли и грязи — MG.42 надежно работал и в африканской пустыне, и в «степях и снегах Восточного фронта». Вибрация отчасти компенсировалась массой и балансом оружия, и управляемость пулемета не вызывала серьезных нареканий. Уход за MG.42 также был значительно проще, чем за MG.34, пулемет оказался менее чувствителен к состоянию смазки, мог стрелять и без нее. Проблемой для пулеметчика был контроль длины очереди — ведь в секунду выпускалось до 20 пуль.

Маркировка пулемета включала выштампованные на левой стороне короба возле затыльника «MG42», заводской номер и код фирмы-изготовителя.

Основой успеха MG.42, как и многих образцов военного времени, стало удачное сочетание служебных, производственно-экономических и эксплуатационных качеств. Точная металлообработка требовалась только для изготовления ствола, узла запирания, надульника, хомута и шептала, большинство остальных деталей изготавливалось штамповкой (впрочем, с довольно жесткими требованиями), литьем, для жесткого крепления деталей использовали клепку и точечную газовую сварку. Это намного снижало время и себестоимость производства.

В станковом варианте стрельба велась с модифицированного и облегченного треножного станка пулемета MG.34. Стрельбу со станка можно было вести с упором приклада в плечо. Пулемет крепился на салазки станка с сошкой (укрепленной в передней части кожуха). Станок имел собственный спусковой механизм с переводчиком режимов огня, рукоятка спуска допускала работу в рукавицах. Станок предназначался для стрельбы из положения лежа (при сложенных задних и вдвинутой передней ногах), сидя и с колена по наземным целям, но можно было установить и съемную телескопическую зенитную стол. В последнем случае на кожух пулемета крепился кольцевой зенитный прицел. Сложенный станок носился за ремни, подушки на передней ноге делали комфортнее переноску за спиной. При установке на станок с призматическим оптическим прицелом MGZ.34 прицельная дальность достигала 3000 м прямой наводкой и 3500 м непрямой наводкой, MGZ.40 — 2200 м прямой наводкой. Для лучшей управляемости пулемета специальный механизм позволял вести огонь с уменьшенным вдвое темпом — 600 выстр./мин. — за счет «пропуска» циклов автоматики (подобно синхронизаторам авиационных пулеметов). При зенитной стрельбе этот механизм отключался.

Высокий темп стрельбы обусловил широкое применение MG.42 в качестве зенитного. Собственно, сам высокий темп был заложен в задание с учетом требований люфтваффе, желавших получить легкое оружие ближней ПВО (а также эффективное средства огневой поддержки для парашютистов-десантников). MG.42 ставился и на одиночных или спаренныхтанковых зенитных установках. MG.42, как и MG.34, использовался и на спаренной зенитной пулеметной установке Lafette 36 (Zwillingssokel 36) с крутовым обстрелом и углами возвышения от -10° до +90°.

К производству MG.42 привлекли несколько крупных предприятий и ряд мелких подрядчиков. Сборку производили на пяти предприятиях: «Гроссфусс» в Добелне, берлинский филиал «Маузер-Верке АГ», «Магет» там же в Берлине (находилась под контролем «Рейнметалл»), «Густлов-Верке» в Зуле и на «Ваффенфабрик Штайр» в австрийском Штайре. За высокий для пехотного оружия темп стрельбы (до 1200–1300 выстр./ мин.) и характерный звук стрельбы его иногда называли «пилой Гитлера». У англо-американских союзников он именовался также «Шпандау», хотя так — по имени старого германского государственного арсенала — они называли многие германские пулеметы еще со времен Первой мировой.

Пулемет выпускался до 1945 г. — всего до конца войны MG.42 выпустили более 400 000 штук. Изменения в процессе производства вносились незначительные. Так, первые партии пулеметов имели деревянный приклад, но вскоре пулемет выпускали только с пластмассовым прикладом. Рукоятку заряжания к концу войны стали делать складной. Крепление сложенных сошек для упрощения производства выполняли не на штырь кожуха, а на его вырез. Изменялся и усилитель отдачи с пламегасителем.

MG.42 считается лучшим пехотным пулеметом Второй мировой войны и фактически положил начало целому поколению единых пулеметов, созданных после войны. По окончании войны конструкция ряда узлов MG.42 была использована в разных странах при разработке собственных единых пулеметов — черты его системы питания можно увидеть в единых пулеметах бельгийского семейства MAG или американского М60.

Сам же MG.42 продолжил свою боевую службу. Множество MG.42 — в «родном» или модифицированном виде — страны-победительницы передали странам «третьего мира», различным «дружественным» режимам, в основном в Африку и на Ближний Восток.

В 1958–1959 гг. фирма «Рейнметалл» в Дюссельдорфе провела модернизацию, пулемет получил обозначение MG1. Модификация MG1A1 (коммерческое обозначение MG42/58) была переделана с патрона 792×57 «маузер» под патрон 7,62×51 НАТО. Изменение уровней давления пороховых газов заставило переделать надульник. Были изменены сошка (хотя она осталась взаимозаменяема с сошкой MG.42) и отделка деталей. Пулемет MG1A2 (коммерческое обозначение MG42/59) получил утяжеленный затвор, фрикционный буфер затвора, использовал германскую нерассыпную ленту DM6 или американскую рассыпную звеньевую ленту М13 (германское обозначение DM1). Модификация MG1A3 имела небольшие изменения спускового механизма, затвора, выбрасывателя, надульника и сошки для упрощения производства.

Любопытным элементом MG1A3 было введение двух комплектов затвора-буфер для изменения темпа стрельбы — 1150–1350 выстр./мин. или 750–950 выстр./мин. Модификации MG1A4 и А5 предназначались для установки на танки и бронемашины.

Параллельно имевшиеся пулеметы MG42 переделывались под 7,62-мм патрон НАТО и получали обозначение MG2. Пулемет «третьей модели» MG3 был создан на основе MG1A2 и поступил на вооружение в 1968 г. Он может использовать как германские ленты DM6 (DM13), так и американские М13 (DM1). Введено крепление для патронной коробки с лентой на 100 патронов — появилась возможность быстрее менять позицию, а постоянное положение патронной коробки относительно пулемета лучше позволяет предотвратить заседания при подаче и засорение приемника. Кроме того, ввели откидной зенитный ракурсный прицел с двумя целиками и планками для учета упреждения, стопорную собачку патронной ленты для удержания ее при поднятой крышке ствольной коробки. Жесткую верхнюю стойку стебля затвора с роликом заменили подпружиненной кнопкой — это снизило вероятность поломки механизма подачи ленты при спешном перезаряжании и неправильном положении рычага подачи. Изменена форма отражателя, увеличены размеры окна для выброса стреляной гильзы.

Прицел MG3 насечен от 200 до 1200 метров. Приклад с характерной формой «рыбий хвост» находится на продолжении линии оси канала ствола.

Ствол должен заменяться при стрельбе короткими очередями с темпом около 200–250 выстрелов в минуту после отстрела 150 патронов или трех лент по 50 патронов.

Пулемет устанавливается на складном треножном станке, при этом он может использоваться с перископическим прицелом — также наследие Второй мировой войны. Люлька с пулеметом крепится на вилке вертлюга. Для увеличения сектора обстрела люлька станка может отсоединяться от механизма вертикального наведения. Обе задние ноги станка регулируемые, на передней укреплены легкие пластиковые амортизаторы вместо подушек. Зенитной стойки нет. К MG3 разработан ряд других установок различного назначения, включая тумбовую спаренную зенитную. Ряд шкворневых (для боевых и транспортных машин) и тумбовых установок для пулеметов MG1 и MGЗ разработала фирма «KUKA».

MG1 (MG42/59) и MGЗ состоят на вооружении в ФРГ, Австрии, Австралии (только танковые), Бирме, Гвинее-Бисау, Дании (М62 — модификация MG1A1), Иране (MGЗ), Испании, Италии, Кабо-Верде, Мавритании, Мозамбике, Нигерии, Норвегии, Пакистане (MG1A3P), Португалии (MGЗ), Саудовской Аравии, Судане, Того, Турции (MGЗ), Чили. В ряде стран пулеметы приспосабливали к своим станкам. Пулеметы MG1A2 с тяжелым затвором выпускались по лицензии в Италии, MGЗ — в Греции, Италии (ML42/59, выпускался «Пьетро Беретта», «Луиджи Франки», «Уайтхед Мотофайдес»), Португалии, Турции (со станком германского образца). Пулеметы итальянского производства поставлялись в Австрию, которая не могла официально закупать оружие в самой Германии, она и сама выпускала эти пулеметы под обозначением MG74 «Штайр». Наследники MG.42 выпускались в Испании (MG 42/59, заводом компании «Санта-Барбара»), Пакистане (MG1A3P), Чили; сочетание хороших боевых качеств и относительной дешевизны массового производства делали систему весьма привлекательной. С начала 1950-х годов копии MG.42 выпускались в Югославии (7,92-мм модель под обозначением М53 под патрон 7,92×57) и в Швейцарии (7,5-мм MG51 под патрон 7,5×55,5). Югославский М53, известный также под названием М1953 SARAC, использовался на станке по типу германского, ленточный приемник мог заменяться магазином на 50 патронов. Кроме него в гражданской войне в Югославии нашли себе применение и другие модификации MG42 и MG1.

Порядок разряжания MG.42 (MG3)

Отвести назад рукоятку заряжания, отжать влево кнопку предохранителя. Нажать защелку в задней части короба и откинуть вверх крышку короба. Снять ленту с лотка приемника. Сдвинуть вперед защелку крышки кожуха ствола (с правой стороны) настолько, чтобы ствол отсоединился и мог быть смещен вправо; осмотреть патронник. Повернуть назад крышку и вернуть ствол на место. Убедиться в отсутствии патрона в приемнике, закрыть крышку короба. Отжать кнопку предохранителя вправо, удерживая рукоятку заряжания, нажать спусковой крючок и вернуть рукоятку заряжания в переднее положение.

Порядок неполной разборки MG.42:

Разрядить пулемет.

Отделить ствол, для чего: отвести назад рукоятку заряжания, нажать на защелку крышки кожуха ствола и откинуть крышку вправо, отделить ствол назад.

Извлечь затвор, для чего: нажать на спусковой крючок, придерживая рукоятку заряжания; нажать снизу на защелку затыльника и, повернув затыльник с прикладом на четверть оборота по часовой стрелке, отделить его назад; извлечь возвратно-боевую пружину; откинуть вверх крышку короба, извлечь затвор назад за рукоятку заряжания.

Разобрать затвор, для чего: развести ролики боевой личинки и подать втулку стебля вперед, оттянуть стебель назад и, повернув на четверть оборота, отделить от боевой личинки; извлечь из боевой личинки отражатель, втулку и ударник; извлечь из стебля толкатель отражателя.

Отделить надульник, для чего: приподнять защелку надульника и отвинтить надульник; вынуть вкладыш надульника.

Сборка производится в обратном порядке. При установке затвора в короб обратить внимание, чтобы ролик подачи, отражатель и его толкатель были обращены вверх, а ролики сведены.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MG,42

Патрон — 7,92×57 (7,92-мм «маузер»).

Масса «тела» пулемета с сошкой — 11,60 кг.

Полная длина «тела» пулемета — 1219 мм.

Длина «тела» пулемета без приклада — 1080 мм.

Длина ствола — 533 мм.

Длина нарезной части ствола — 476 мм.

Число нарезов — 4.

Тип нарезов — правосторонние.

Масса ствола с казенником — 1,80 кг.

Начальная скорость пули — 750 м/с.

Эффективная дальность стрельбы — 800 м с сошки, 2200 м со станка.

Система питания — лента на 50 или на 250 патронов.

Масса ленты с 250 патронами — 6,90 кг.

Масса пустой ленты на 50 патронов — 0,18 кг.

Темп стрельбы — 1200 выстр./мин.

Тип станка — полевой треножный.

Масса станка Lafette 42–20,5 кг.

ТАКТИКУ-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MG3

Патрон — 7,62×51 НАТО.

Масса пулемета без сошки — 10,5 кг.

Масса пулемета с сошкой — 11,05 кг.

Масса ствола — 1,8 кг.

Длина пулемета — 1225 мм; без приклада 1097 мм.

Длина ствола— 565 мм.

Начальная скорость пули — 820 м/с.

Темп стрельбы — 700 — 1300 выстр./мин.

Прицельная дальность —; 2200 м со станка.

Предельная дальность убойного действия пули — 3750 м.

Емкость ленты — 50 патронов.

КРУПНОКАЛИБЕРНЫЕ ПУЛЕМЕТЫ М2 И М2НВ «БРАУНИНГ»

Первым более менее удачным крупнокалиберным американским пулеметом стал 12,7-мм М1921, созданный на основе схемы станкового 7,62-мм М1917 «Браунинг» с соответствующим увеличением частей, включением гидравлического (масляного) амортизатора и накатника, изменением спуска и спусковой рамы, возможностью применения металлической или холщовой ленты. В 1925 г. 12,7-мм пулемет М1921 закупил ВМФ США для ПВО кораблей, небольшое количество приобрела и армия. В 1930 г. пулемет получил увеличенный кожух системы охлаждения и обозначение М1921 А1. М1921 и М1921 А1 оставались на вооружении до 1944 г.

В 1933 г. появилась авиационная модификация М2 с воздушным охлаждением ствола. Возможность выбора левой или правой подачи ленты обеспечили особым приспособлением на затворе. Ствол имел длину 914 мм, впоследствии увеличенную до 1143 мм для повышения начальной скорости пули. Воздушное охлаждение даже при установке на самолет позволяло выпустить без перерывов не более 75 пуль. К тому же требовался танковый крупнокалиберный пулемет с воздушным охлаждением.

«Тело» 12,7-мм крупнокалиберного станкового пулемета M2HB — в варианте для монтажа на специальных установках и в варианте для установки на полевой станок. США

Детали и сборки пулемета М2НВ «Браунинга: 1 — ствол с ручкой, 2 — рычаг, 3 — фиксирующий палец, 4 — кожух ствола, 5 — крышка короба, 6 — направляющая звена ленты, 7 — ограничитель патрона, 8 — короб пулемета, 9 — ползун подачи, 10 — рычаг привода подачи, 11 — подающий палец, 12 — фиксатор, 13 — кронштейн прицела, 14 — спусковой крючок, 15 — предохранитель, 16 — затыльник пулемета, 17 — защелка затыльника, 18 — шайба, 19 — буферная пружина, 20 — зацеп штока, 21 — гидробуфер, 22 — спусковой рычаг, 23 — клин, 24 — ствольная коробка, 25 — ускоритель, 26 — корпус механизма возврата ствола, 27 — возвратные пружины затвора, 28 — направляющий стержень, 29 — ударник, 30 — боек, 31 — толкатель, 32 — рукоятка перезаряжания, 33 — шептало, 34 — пружина шептала, 35 — автоспуск, 36 — вкладыш затвора, 37 — затвор, 38 — зуб извлекателя, 39 — извлекатель патрона

Для лучшего поглощения и рассеивания тепла установили тяжелый ствол массой 10,4 кг с толстыми стенками, получив модификацию М2НВ (Heavy Barrel — «тяжелый ствол»). Этот пулемет был принят опять же в двух вариантах — для неподвижных установок (танковые, авиационные, комплексированные зенитные) и для подвижных установок (танковые турельные, полевой треножный станок, одинарная зенитная установка). 12,7-мм М2 с легкими стволами разной длины и темпом стрельбы до 1250 выстр./мин. продолжали использоваться как авиационные, они применялись даже во время войны во Вьетнаме.

Производство М2НВ началось также в 1933 г. К производству пулемета привлекли фирмы «Кольт», «Сэведж Армз», «Баффало Армз», «Сэйноу Стиринг Геар» и другие. До 1945 г. несколькими компаниями было выпущено 1 968 686 пулеметов М2НВ, производство продолжалось многие годы и после войны. В ходе войны гидравлический буфер заменили упрощенным пружинным.

Автоматика пулемета работает по схеме отдачи ствола с коротким ходом. Ствол крепится к ствольной коробке на резьбе. Запирание канала ствола производится продольно скользящим затвором с помощью вертикального клина. Узел запирания работает совместно с ускорителем рычажно-кулачкового типа. Подвижная система движется внутри короба, представляющего собой прямоугольную штампоклепаную конструкцию. Спереди к коробу крепится перфорированный кожух ствола. Пулемет оснащен гидравлическим буфером отдачи и пружинным накатником ствола.

Питание патронами — из металлической рассыпной звеньевой ленты. Подающий механизм ленточного приемника-ползункового типа с рычажно-кулачковым приводом, приводимым в действие движущимся затвором.

Ударный механизм ударникового типа работает от отдельной боевой пружины. Спусковой механизм состоит из спускового рычага с осью, спуска с кнопкой и предохранителя. Для предохранения от выспела при незапертом затворе служит автоспуск. Спусковой механизм допускает ведение только автоматического огня. Выстрел производится с заднего шептала (с открытого затвора). Такие дополнительные детали, как ползун и рычаг, обеспечивают работу спускового механизма при монтаже пулемета на различных установках. Механизм перезаряжания может размещаться с левой или с правой стороны.

При нажатии на спуск, являющийся частью спусковой тяги, передний его конец поднимается и воздействует на конец спускового рычага. Затвор срывается с боевого взвода и под действием возвратных пружин движется вперед. При этом криволинейным пазом на своей верхней части он воздействует на рычаг подачи, который поворачивается и перемещает ползун вместе с лентой. Направление поворота рычага и движения ползуна можно менять, переставляя верхний вкладыш затвора и тем самым направляя конец рычага подачи по соответствующему пазу (подобно железнодорожной стрелке).

Пулемет М2НВ на треножном полевом станке М3

Затвор, подходя к пеньку ствола, поворачивает ускоритель, который освобождает ствольную коробку. При движении подвижной системы вперед запирающий клин, набегая на наклонную плоскость вкладыша короба, поднимается и производит запирание затвора. Извлекатель захватывает очередной патрон в ленте, находящийся в приемном окне приемника. В момент запирания толкатель ползуна автоспуска перемещается, опускает ползун вниз, и тот отпускает ударник. Последний под действием боевой пружины движется вперед и разбивает капсюль патрона.

Под действием отдачи подвижная система некоторое время движется назад в запертом положении. Затем клин затвора набегает на снижатели и начинает опускаться вниз. Одновременно начинает разворачиваться ускоритель, который после отпирания затвора передает ему часть энергии движения ствола. Ствольная коробка со стволом при движении назад сжимает пружину накатника и гидробуфер. Остановившаяся ствольная коробка удерживается ускорителем в заднем положении до прихода затвора. Затвор, двигаясь назад, приводит во вращение рычаг подачи, который перемещает ползун, тот смещает ленту. Происходит поворот лодыжки, которая ставит ударник на боевой взвод. Стреляная гильза извлекается из патронника зацепами затвора, а извлекатель затвора вытягивает патрон из ленты. Головка извлекателя, скользя по наклонной плоскости стойки крышки короба, опускается по наклонным пазам вместе с патроном, выталкивает из зацепов затвора гильзу в окно для экстракции и ставит очередной патрон напротив патронника. В крайнем заднем положении затвор ударяется в дисковый амортизатор затыльника пулемета и под действием возвратных пружин начинает движение вперед. Цикл автоматики повторяется. Наличие гидробуфера и амортизатора обеспечивает плавный приход подвижной системы в заднее положение и способствует меткости стрельбы.

Прицельные приспособления — мушка с предохранителем и секторный прицел — монтируются на коробе.

Замена разогретого ствола требовала работы двух бойцов в течение нескольких минут, а новый ствол необходимо была регулировать. Точность стрельбы и бронебойное действие пули соответствовали стандартам того времени — на дальности 100 м пробивался стальной лист толщиной 25 мм.

Основным станком служил треножный М3, представлявший собой увеличенную модификацию станка М2 от 7,62-мм пулемета и допускавший стрельбу только по наземным целям. М3 относился к «жестким» станкам с зарывающимися сошниками, и стрельба с него сопровождалась значительным рассеиванием, однако его простота и мобильность нравилась войскам. Для зенитной стрельбы использовалась шкворневая установка с опорой на крестовину. Зенитные М2НВ сводили в батареи по 12 пулеметов в составе дивизий. М2НВ ставился на джипы, грузовики, тягачи (на шкворневых и турельных установках), танки, САУ, различные бронемашины на неподвижных шкворневых, подвижных шкворневых (рельсовых), тумбовых (на БТР) или турельных установках. Пулеметы М2 широко использовались для борьбы с низколетящими и пикирующими самолетами. Одинарные, спаренные, строенные и счетверенные зенитные установки М2 использовались как стационарные, самоходные (в основном — на шасси БТР) или корабельные, обычно снабжались большими коробками для патронных лент. Пулеметы, использовавшиеся на зенитных установках, могли иметь увеличенный до 650 выстр./мин. темп стрельбы (за счет замены пружин и буфера). Для облегчения заряжания могла крепиться качающаяся рукоятка, тянувшая рукоятку затвора.

Пулемет М2НВ на шкворневой зенитной установке М63 с опорной крестовиной

Пулемет М2 QCHB с быстро сменяемым стволом на турельной установке для легких десантных судов. Войска береговой обороны Швеции

Самодельная установка пулемета М2НВ на японский пикап «Исузу». Это фото сделано там же, в Кот д'Ивуар, что и ранее приводившееся фото самодельной автомобильной установки пулемета ДШКМ

Для замены в ВМФ пулеметов М1921 выпускалась модификация М2 с водяным охлаждением с принудительной циркуляцией воды в кожухе, допускавшей интенсивную стрельбу с темпом до 650 выстр./мин. Водяная рубашка при длине ствола 915 мм содержала 8 л воды, при длине ствола 1145 мм — 10 л. Рубашка соединялась с 30-литровой емкостью, откуда вода перекачивалась насосом. Масса достигла 54,9 кг, ствол длиной 1140 мм и массой 6,9 кг давал начальную скорость пули 895 м/с. Было изготовлено около 82 000 М2 этой модификации. Они использовались на сухопутных зенитных установках (в основном — в ПВО стационарных объектов). 1161 спаренную зенитную установку 12,7-мм М2 «Браунинг» («Браунинг-Кольт») по ленд-лизу поставили в СССР, где их использовали в основном на кораблях, а также бронепоездах и в системе ПВО крупных городов.

Модернизированные М2НВ с изменениями в боекомплекте в большом количестве до сих пор остаются в США на вооружении. В самих США и в других странах к нему разработано множество вариантов установок для танков, бронемашин, легких судов, вертолетов. В США основными производителями пулемета стали «Сако Дефенс» и «Рамо», в Бельгии — «Фабрик Насьональ» (FN), в Великобритании фирма «Мэнрой» выпупупскает ряд установок и принадлежностей к М2НВ.

Бельгийская FN в конце 1970-х годов разработала модификацию М2НВ/QC с быстросменным стволом. Главным его внешним отличием служит рукоятка на стволе. Кроме того, в этой модели исключена необходимость проведения сложной регулировки зазора между зеркалом затвора и дном гильзы — на прежних моделях М2НВ эта процедура была весьма мешкотной и служила постоянным источником возникновения задержек при стрельбе и опасности осечки или самопроизвольного выстрела, связанной с регулированием величины выступа бойка.

В целом М2НВ «Браунинг» стал одним из самых распространенных образцов в мире, из крупнокалиберных пулеметов с ним конкурирует только советский ДШКМ. Зенитные установки 12,7-мм М2НВ сохранялись на вооружении даже в тех странах, где сочли более рациональными малокалиберные автоматические пушки.

Порядок разряжания М2НВ

Отжать вниз останов затвора. Повернуть защелку крышки короба и поднять крышку. Снять ленту, если она установлена. Отвести назад рукоятку заряжания с правой стороны короба, чтобы затвор встал на боевой взвод. Осмотреть зеркало затвора, удалить патрон или гильзу, которые могли быть им извлечены из ствола, убедиться в отсутствии патрона в патроннике. Нажать вниз выбрасыватель на зеркале затвора, закрыть крышку, нажать вниз останов затвора и дать затвору вернуться в переднее положение, нажать спусковой рычаг.

Порядок неполной разборки М2НВ

Разрядить пулемет.

Открыть крышку короба, повернув ее защелку.

Отделить затыльник от короба, оттянув его защелку назад и вытянув затыльник вверх.

Извлечь возвратную пружину с направляющим стержнем, для чего подать головку вперед, отвести внутрь короба и вынуть из короба.

Извлечь затвор, для чего повернуть и отвести рукоятку перезаряжания назад до совмещения венчика чеки затвора с вырезами стенки короба, извлечь чеку, извлечь затвор из короба назад.

Отделить ствол, вывинтив его при помощи рукоятки.

Утопить стопор спусковой рамы, расположенный с правой стороны короба, и извлечь ствольную коробку со спусковой рамой из короба.

Отделить спусковую раму от ствольной коробки, повернув вперед рожки ускорителя.

Извлечь гидробуфер с пружиной.

Сборку производить в обратном порядке.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЛЕМЕТА М2НВ

Патрон — 12,7×99 (.50 «браунинг», 50 US).

Масса «тела» пулемета без патронов — 38,22 кг.

Полная длина пулемета — 1653 мм.

Длина ствола: 1145 мм.

Число нарезов — 8.

Тип нарезов — правосторонние.

Масса тяжелого ствола — 10,4 кг.

Начальная скорость пули — 860–898 м/с.

Прицельная дальность стрельбы — 2377 м (2600 ярдов).

Эффективная дальность стрельбы — 1400 м.

Система питания — металлическая лента на 110 патронов.

Темп стрельбы — 450–550 выстр./мин.

Боевая скорострельность — 200 выстр./мин.

Масса треножного станка — 19,86 кг.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА РАЗВИТИЯ «ТЯЖЕЛОГО ОРУЖИЯ ПЕХОТЫ»

На протяжении более ста лет своего боевого применения — от времен Русско-японской войны до начала ХХI века — пулеметы сохраняли свою важную роль в системе огня, но их место в системе артиллерийско-стрелкового вооружения изменялось. В приводимой таблице отражено развитие пулеметного вооружения Русской, Советской и Российской армий в связи с событиями военной истории и с развитием других типов группового вооружения и средств огневой поддержки, используемых пехотой (винтовочных, подствольных и станковых автоматических гранатометов, легких противотанковых средств, легких артиллерийских орудий и минометов). Приведены огневые средства, использовавшиеся и используемые не выше полкового звена.

Год

Ручные пулеметы

Станковые пулеметы

Зенитные пулеметы

Гранатометы, винтовочные гранаты

Орудия, минометы

События военной истории

1904

Русско-японская война 1904–1905 гг.

1905

7,62-мм ружье-пулемет обр. 1902 г. («Мадсен»)¹

7,62-мм станковый пулемет «Максим» обр. 1905 г.

1910

7,62-мм станковый пулемет «Максим» обр. 1910 г. на станке Соколова

76-мм штурмовая пушка обр. 1910 г.

1913

76-мм короткая пушка обр. 1913 г.

1914

Шомпольные ружейные гранаты: 1. I образца, 2. Мгеброва, 3. Зеленского. Ружейная мортирка Павловского, Карнаухова и Сегаль

Первая мировая война 1914–1918 гг.

1915

7,62-мм станковый пулемет «Максим» обр. 1910 г. на станке Колесникова

Зенитный станок Колесникова

1. 89-мм бомбомет Аазена. 2. 9-см бомбомет Г.Р. обр. 1915 г. 3. 38-лин бомбомет Василевского обр. 1915 г. 4. 47-мм миномет капитана Лихонина. 5. 58-мм миномет Ф.Р. 6. 37-мм траншейная пушка обр. 1915 г. Розенберга

1916

Ружья-пулеметы: 1. 7,62-мм и 7,71-мм «Льюис» 1915 г. 2. 8-мм «Шош» 1915 г.¹ 3. 6,5-мм «ручное ружье-пулемет» Федорова

7,62-мм станковый пулемет М1895/1914 «Кольт»

Зенитная установка Федорова

1. 20-мм миномет капитана Лихонина. 2 37-мм автоматическая пушка МакКлена¹

1917

7,71-мм ружье-пулемет «Гочкис»¹

7,62-мм станковый пулемет «Виккерс»

Ружейный гранатомет (мортирка) Дьяконова

58-мм миномет Дюмезиля

Примечание:

¹ Закупались за рубежом.

Год

Ручные пулеметы

Станковые пулеметы

Крупнокалиберные пулеметы

Танковые пулеметы

Зенитные пулеметы

Гранатометы, противотанковые ружья

Орудия, минометы

События военной истории

1922

37-мм орудие «Грюзонверке»

1925

7,62-мм ручной пулемет МТ

1927

7,62-мм ручной пулемет ДП

6,5-мм спаренный пулемет Федорова-Шпагина-Иванова

1928

Зенитная тренога Кондакова к пулемету «Максим»

Улучшенная винтовочная граната Дьяконова

76-мм полковая пушка обр. 1927 г.

1929

7,62-мм танковый пулемет ДТ

45-мм батальонная гаубица обр. 1929 г.

Советско-китайский конфликт на КВЖД

1930

7,62-мм пулемет «Максим» обр. 1910/30 г. на станке Соколова

1931

7,62-мм пулемет Максим обр. 1910/30 г. на универсальном станке Владимирова

Счетверенная 7,62-мм ЗПУ пулеметов «Максим»

1. 37-мм противотанковая пушка обр. 1930 г. 2. 76-мм безоткатная пушка ДРП-4

1932

12,7-мм пулемет ДК

1. 45-мм противотанковая пушка обр. 1930 г. 19-К7. 2. 76-мм безоткатная батальонная пушка БПК

1934

«Великий поход» китайской Красной Армии^1

1936

82-мм батальонный миномет обр. 1936 г.

Гражденская война в Испании 1936–1939 гг.1

1937

Японо-китайская война 1937–1945 гг.1

1938

12,7-мм пулемет обр. 1938 г. ДШК на универсальном станке Колесникова

1. 45-мм противотанковая пушка обр. 1937 г. 53-К^5. 2. 50-мм ротный миномет обр. 1938 г.

Бои у оз. Хасан

1939

7,62-мм станковый пулемет обр. 1939 г. ДС-39 на станке Дегтярева

14,5-мм противотанковое ружье обр. 1939 г. Рукавишникова

1. 82-мм батальонный миномет обр. 1937 г. 2. 107-мм горно-вьючный миномет обр. 1938 г. 3. 120-мм полковой миномет обр. 1938 г.

Бои на р. Халхин-Гол. Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии. Советско-финляндская война 1939–1940 гг.

1940

1. 50-мм ротный миномет обр. 1940 г. 2. 37-мм миномет-лопата

1941

7,62-мм станковый пулемет «Максим» обр. 1941 г.

1. 12,7-мм противотанковое ружье Шолохова. 2. 14,5-мм противотанковое ружье Дегтярева ПТРД. 3. 14,5-мм противотанковое ружье Симонова ПТРС

1. 50-мм ротный миномет обр. 1941 г. 2. 82-мм батальонный миномет обр. 1941 г. 3. 120-мм полковой миномет обр. 1941.

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.

1942

Винтовочная противотанковая граната Сердюка ВПГС-41

1943

7,62-мм станковы пулемет Горюнова СГ-43

1. 45-мм противотанковая пушка обр. 1942 г. М-42. 2. 76-мм полковая пушка обр. 1943 г. ОБ-25. 3. 82-мм батальонный миномет обр. 1943 г. 4. 120-мм полковой миномет

1944

Винтовочная противотанковая граната ВКГ-40

37-мм противотанковая авиадесантная пушка обр. 1944 г. ЧК-М1

1945

Модернизированный 7,62-мм ручной пулемет ДПМ

Модернизированный 7,62-мм танковый пулемет ДТМ

1946

1. 7,62-мм ротный пулемет РП-46. 2. 7,62-мм станковый пулемет СГМ

12,7-мм пулемет ДШКМ

Гражданская война в Китае 1946–1950 гг.2

1949

7,62-мм ручной пулемет РПД

14,5-мм пехтный пулемет ПКП

14,5-мм зенитные пулеметные установки ЗПУ-1, ЗПУ-4

1. Винтовочный гранатомет ВГ-45. 2. 40/80-мм^3 ручной ПТ гранатомет РПГ-2

1950

7,62-мм танковый пулемет СГМТ и бронетранспортерный СГМБ

82-мм станковый гранатомет СПГ-82 (СГ-82)

Корейская война 1950–1953 гг.2

1951

14,5-мм танковый пулемет КПВТ

1953

107-мм горный миномет М-107

1954

14,5-мм зенитная пулеметная установка ЗУ-2

120-мм миномет М.120

1956

Венгерский кризис

1960

Война в Лаосе 1960–1970 гг.2

1961

7,62-мм ручные пулеметы РПК и РПКС

7,62-мм единый пулемет ПК/ПКС

85/40-мм^4 ручной ПТ гранатомет РПГ-7

1962

7,62-мм танковый пулемет ПКТ и бронестранспортерный ПКБ

Карибский кризис 1962–1964 гг. Гражданская война в Йемене 1962–1969 гг.2

1963

1. 85/40-мм десантный ручной ПТ гранатомет РПГ-7Д. 2. 73-мм станковые гранатометы СПГ-9 и СПГ-9Д

1965

Война во Вьетнаме 1965–1974 гг.2

1967

Арабо-израильские войны 1967–1974 гг.2

1968

14,5-мм зенитная горная установка ЗГУ-1

Чехословацкий кризис 1968 г.

1969

7,62-мм пулемет ПКМ/ПКМС

7,62-мм танковый пулемет ПКТМ и бронетранспортерный ПКМБ

Советско-китайский пограничный конфликт 1969 г.

1970

58,3-мм десантный ручной ПТ гранатомет РПГ-16

1971

30-мм автматический гранатомет АГС-17 «Пламя»

1972

12,7-мм пулемет НСВ-12,7 «Утес»

12,7-мм танковый пулемет НСВТ

64-мм реактивная ПТ граната РПГ-18 «Муха»

1974

5,45-мм ручные пулеметы РПК 74 и РПКС 74

73-мм станковый гранатомет СПГ-9М (с осколочной гранатой)

1975

Реактивный пехотный огнемет РПО Рысь

Гражданская война в Анголе 1975–1994 гг.2

1976

Гражданская война в Мозамбике 1976–1992 гг.2

1977

Сомалийско-эфиопская война 1977–1979 гг.2

1978

40-мм подствольный гранатомет ГП-25 «Костер»

1979

120-мм миномет 2Б11 «Сани»

Боевые действия в Афганистане 1979–1989 гг.

1981

72,5-мм реактивная ПТ граната «Нетто»

1983

82-мм миномет 2Б14 «Поднос»

1986

72,5-мм реактивная ПТ граната РПГ-26 «Аглень»

120-мм универсальное буксируемое орудие 2Б16 «Нона-К»

1988

Реактивный пехотный огнемет РПО «Шмель»

Армяно-азербайджанский конфликт 1988–1994 гг.

1989

1. 40-мм подствольный гранатомет ГП-30 «Обувка». 2. 105-мм реактивная ПТ граната РПГ-27 «Таволга». 3. 105/40-мм^3 ручные ПТ гранатометы РПГ-7В1 и РПГ-7Д1. 4. 105,2-мм ручной ПТ гранатомет РПГ-29 «Вампир»

Начало гражданской войны в Югославии 1989 г.

1991

Грузино-осетинский конфликт 1991–1992 гг.

1992

Осетино-ингушский конфликт 1992 г. Вооруженный конфликт в Приднестровье 1992 г. Первый абхазо-грузинский конфликт 1992–1994 гг. Гражданская война в Таджикистане 1992–1996 гг.

1994

Первая Чеченская кампания 1994–1996 гг.

1995

5,45-мм ручной пулемет РПК 74М

1999

7,62-мм пулемет ПКП «Печенег»

Антитеррористическая операция в Дагестане 1999 г. Начало второй Чеченской кампании 1999 г.

2000

105-мм реактивная штурмовая граната РШГ-1

2001

12,7-мм пулемет «Корд»

72,5-мм реактивная штурмовая граната РШГ-2

2002

1. 30-мм автоматический гранатомет АГС-30. 40-мм револьверный гранатомет 6Г30

2004

Второй абхазско-грузинский конфликт 2004 г.

2007

120-мм нарезной казнозарядный миномет 2Б-23 «Нона-М1»

Примечания:

В таблице указаны образцы, принятые на вооружение как Министерством обороны, так и Министерством внутренних дел, Комитетом государственной безопасности (Федеральной службой безопасности); не включены переносные комплексы управляемого ракетного вооружения.

1 Указаны войны и вооруженные конфликты, в которых на разных этапах пришлось принимать участие как советским (российским) Вооруженным Силам, так и военным специалистам, советникам либо миротворцам.

2 Принимали участие советские советники и специалисты.

3 Числитель — калибр надкалиберной гранаты, знаменатель — калибр гранатомета (ПТ — «противотанковый»).

4 Были приняты также надкалиберные гранаты калибра 70, 72 и 93 мм.

5 45-мм противотанковые пушки имели в боекомплекте осколочный снаряд.

Приложение 2

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЛЕМЕТОВ И ДРУГИХ ТИПОВ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 1914–1918 ГГ.

Наименование модели, страна, год

Тип патрона

Масса «тела» пулемета, кг

Длина пулемета, мм

Начальная скорость пули, м/с

Прицельная дальность, м

Темп стрельбы, выстр./мин

Боевая скорострельность автоматическим огнем, выстр./мин

Система питания

Емкость магазина (ленты) патронов

Станковые

«Максим» обр. 1905 г., Россия

обр. 1891 г. (7,62×53R)

28,25^1

1086

617

1422 (2000 шагов)

500-600

250-300

холщовая лента

250

Максим обр. 1910 г., Россия

обр. 1908 г. (7,62×53R)

18,43^1

1067

865

2270 (3200 шагов)

600

250-300

холщовая лента

250

М1895/1914 «Кольт», США, 1914 г.

обр. 1908 г. (7,62×53R)

16,1

1050

850

2300

500

200

холщовая лента

250

«Виккерс» модели 1909 г., Великобритания

303 «бритиш» (7,71×56)

18,1^1

1156

745

3380 (3700 ярдов)

600

200

холщовая лента

250

«Максим» модели 1904 г., Великобритания

303 «бритиш» (7,71×56)

25,0^1

1180

745

2380 (2600 ярдов)

500-600

300

холщовая лента

250

MG.08, Германия, 1908 г.

7,92×57

18,35^1

1200

892

2000

500-550

250-300

холщовая лента

250

«Дрейзе» модели 08/15, Германия, 1915 г.

7,92×57

14,5^1

1204

785

2000

500-600

250

холщвая лента

250

MG.15 «Бергман», Германия, 1915 г.

7,92×57

18,0

1121

892

2000

480-600

300

холщовая лента

250

«Шкода» М09, Австро-Венгрия, 1909 г.

8×51R

15,5

450-500

200

холщовая лента

250

«Шварцлозе» М07/12, Австро-Венгрия, 1912 г.

8×51R

19,9

1066

625

2000

400

250

холщовая лента

250

Mle 1907 «Сент-Этьен», Франция, 1907 г.

8×50R

25,73

1187

700

2400

400-600

Согласно установке регулятора

жетская лента

24

Mle 1914 «Гочкис», Франция, 1914 г.

8×50R

23,58

1940^2

725

2400

500

250

жестакя лента/полужесткая лента

24/251

«Фиат-Ревелли», Италия, 1914 г.

6,5×52

17,0

1180

640

2000

470

300

бункерный магазин с обоймами

50

М1917 «Браунинг», США, 1917 г.

30-06 US (7,62×63)

14,97

978

824

2400

500

250

холщовая лента

250

«Тип 3» Тайшо, Япония, 1914 г.

6,5×50SR

28,1

1156

731

500

200

жесткая лента

30

Ручные

«Мадсен», Дания (русский заказ), 1902 г.

обр. 1908 г. (7,62×53R)

8,92

1120

1705 (2400 шагов)

400

180-200

коробчатый магазин

25

«Льюис» Mk 1, Великобритания, 1915 г.

303 «бритиш» (7,71×56)

10,63

1280

747

1820 (2000 ярдов)

500-600

150

дисковый магазин

47, 97

«Гочкис» Mk 1, Великобритания, 1915 г.

303 «бритиш» (7,71×56)

12,25

1187

739

2000

500

2520

жесткая лента

30

«Гочкис» Mle 1909, Франция, 1909 г.

8×50R

11,25

840

700

2000

400

250

жесткая лента

24

«Шоша», Франция, 1915 г.

8×50R

8,59

1170

650

2000

240-250

120

коробчатый магазин

20

MG.08/15, Германия, 1915 г.

7,92×57

17,8^1

1400

895

1200

500

300

холщовая лента

100

MG.08/18, Германия, 1918 г.

792×57

14,5

1410

895

1200

500

100-300

холщовая лента

100

MG.15nA Бергман, Германия, 1915 г.

7,92×57

11,83

1150

592

2000

550

300

холщовая лента

100, 250

«Дрейзе», Германия, 1918 г.

7,92×57

9,7

895

2000

550

коробчатый магазин

25, 50

«Шварцлозе» М07/12/16, Австро-Венгрия, 1916 г.

8×50R

17,2

945

530

2000

400

300

холщовая лента

100

M1918 BAR, США, 1918 г.

30-06 US (7,62×63)

7,8

1195

824

1460

600

180

коробсатый магазин

20, 40

Ручное ружье-пулемет системы Федорова, Россия, 1916 г.

6,5×50SR

4,4

1045

660

2100 (3000 шагов)

600

75-100

коробчатый магазин

25

Авиационные и зенитные

«Виккерс» Mk 1* (SU), Великобритания, 1916 г.

303 «бритиш» (7,71×56)

13,5

1100

745

600

холщовая лента

250

«Льюис» Mk 2, Великобритания, 1915 г.

303 «бритиш» (7,71×56)

8,4

500-600

дисковый магазин

47, 97

MG.14 «Парабеллум», Германия, 1914 г.

7,92×57

9,6

1275

895

400

650-750

250

холщовая лента

250, 500, 1000

«Марлин», США, 1918 г.

30-06 US (7,62×63)

10,6

1016

853

680

холщовая лента

250, 500

«Гаста» (двухствольный), Германия, 1918 г.

7,92×57

18,5

1470

895

2000

1300–1600

дисковые магазины

2×180

«Дарн» (опытный), Франция, 1918 г.

8×50R

8,25

940

1100–1200

звеньевая лента

100, 250

Крупнокалиберные

TuF (Tank und Flieger), Германия, 1918 г.

13,3×92

37^1

1750

550

6400^3

500

300

холщовая лента

30

Примечания:

1 Без воды и патронов.

2 С пламегасителем.

3 Дальность стрельбы.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАЗЕМНЫХ ПУЛЕМЕТОВ 1939–1945 ГГ.

Наименование модели, страна, год

Тип патрона

Маса «тела» пулемета, кг

Длина пулемета, мм

Начальная скорость пули, м/с

Прицельная дальность, м

Темп стрельбы, выстр./мин

Боевая скорострельность автоматическим огнем, выстр./мин

Система питания

Емкость магазина (ленты), патронов

Ручные

ДП, СССР, 1927 г.

7,62×54R

8,5

1272^2

840

1500

600

100-150

дисковый магазин

47

M1918 A2 BAR, США, 1941 г.

30-06 (7,62×63)

8,82

1219

855

1372 (1500 ярдов)

350-500

180

коробчатый магазин

20

М1941 «Джонсон», США, 1941 г.

30-06 (7,62×63)

5,9

1066

855

·

300-900

·

коробчатый магазин

20

М1919 А6, США, 1943 г.

30-06 (7,62×63)

14,94

1346

853

1463 (1600 ярдов)

500

·

холщовая лента

100, 250

Wz.28 («Браунинг» BAR), Польша, 1928 г.

7,92-мм «маузер» (7,92×57)

8,85

1110

760

1600

500

·

коробчатый магазин

20

«Брэн» Mk 1, Великобритания, 1938 г.

303 «бритиш» (7,7×56R)

10,15

1150

745

1829 (2000 ярдов)

660

60-120

коробчатый магазин

30

«Брэн» Mk 3, Великобритания, 1944 г.

303 «бритиш» (7,7×56R)

8,80

1087

730

1829 (2000 ярдов)

500

60-120

коробчатый магазин

30

«Виккерс-Бертье» Mk 3, Великобритания (Индия), 1933 г.

303 бритиш (7,7×56R)

9,43

1180

745

1463 (1600 ярдов)

450-500

60-120

коробчатый магазин

30

Mle 1924/29»Шательро», Франция, 1929 г.

Mle 1924C (7,5×54)

8,93

1082

823

1200

450-500

52/100

коробчатый магазин

25

«Гочкис» М1926, Фарнция, 1926 г.

8-мм «лебель» (8×50R)

12,0

1215

700

2000

450-500

150

коробчатый магазин/жесткая лента

25/15, 20, 25

MG.13 «Дрейзе», Германия, 1931 г.

7,92-мм «маузер» (7,92×57)

10,89

1466

823

2000

650

·

коробчатый магазин/двухбарабанный магазин

25/75

MG.30, Швейцария/Германия, 1930 г.

7,92-мм «маузер» (7,92×57)

9,5

1162

755

2000

550

·

коробчатый магазин/двухбарабанный магазин

25/75

MG.35/36 «Кнорр-Бремзе», Германия, 1935 г.

7,92-мм «маузер» (7,92×57)

10,0

1280

792

2000

500

·

коробчатый магазин

25

Vz.26 (ZB.26), Чехословакия, 1926 г.

7,92-мм «маузер» (7,92×57)

8,89

1168

760-830

1500

500

40/120

коробчатый магазин

20

Vz.30 (ZB.30), Чехословакия, 1930 г.

7,92-мм маузер (7,92×57)

9,65

1170

760-830

2000

600

50/120

коробчатый магазин

20

31М «Золотурн», Швейцария/Венгрия, 1931 г.

М31 «манлихер» (8×56)

7,7

1172

760

2000

600

40/·

коробчатый магазин

25

Модель 30 «Бреда», Италия, 1930 г.

М91 «каркано» (6,5×52)

10,2

1230

635

·

475

·

постоянный коробчатый магазин

20

L/S 26 «Лахти-Салоранта», Финляндия, 1926 г.

7,62×54R

9,6

1180

800

1500

500

60-75

коробчатый магазин/дисковый магазин

20/75

«Тип 11» Тайсе, Япония, 1922 г.

Тип 38 «арисака» (6,5×51SR)

10,4

1104

690

1500

500-600

·

бункерный магазин

30

«Тип 96», Япония, 1936 г.

Тип 38 «арисака» (6,5×51SR)

9,07

1054

732

1600

550

120

коробчатый магазин

30

«Тип 99», Япония, 1939 г.

Тип 99 «арисака» (7,7×58)

10,43

1181

700

1600

700-750

·

коробчатый магазин

30

Единые

MG.34, Германия, 1934 г.

7,92-мм «маузер» (7,92×57)

12,1

1219

775

2000–3000

800-900

60/120-300

двухбарабанный магазин/металлическая лента

75/50, 100, 250, 300

MG.42, Германия, 1942 г.

7,92-мм «маузер» (7,92×57)

11,6

1219

750

2200

1200

250

металлическая лента

50, 250

«Мадсен» 1924/42, Дания/Германия, 1942 г.

7,92-мм «маузер» (7,92×57)

10,0

1150

700

·

1100

·

металлическая лента

100

Станковые

«Максим» обр. 1910/30 г., СССР, 1930 г.

обр. 1908/30 г. (7,62×54R)

20,3^1

1067

865-800

2300

600

250-300

холщовая лента

250

ДС-39, СССР, 1939 г.

обр. 1908/30 г. (7,62×54R)

14,3

1170

860

2400–3000

500-600 или 1000-1200

300-310

холщовая или металлическая лента

50, 250

СГ, СССР, 1943 г.

обр. 1908/30 г. (7,62×54R)

14,6

1150

865-800

2000–2300

600-700

200-250

холщовая или металлическая лента

50, 250

М1917 А1 «Браунинг», США, 1936 г.

30-06 (7,62×63)

14,97

978

853

2560,32 (2800 ярдов)

500

250

холщовая лента

250

М1919 А4 Браунинг, США, 1934 г.

30-06 (7,62×63)

14,05

1041

853

2194,56 (2400 ярдов)

500

120

холщовая лента

250

«Беза», Великобритания, 1937 г.

7,92-мм «маузер» (7,92×57)

21,46

1105

823

2286 (2500 ярдов)

750-800

·

металлическая лента

225

«Тип 24», Китай, 1935 г.

7,92-мм «маузер» (7,92×57)

23,81

1220

890

·

300

·

холщовая лента

250

Wz.1930 «Браунинг», Польша, 1930 г.

7,92-мм «маузер» (7,92×57)

25,00 (с водой)

1200

845

2000

600

·

металлическая лента

330

«Гочкис» 1914/25, Польша, 1925 г.

7,92-мм «маузер» (7,92×57)

23,8

·

845

2400

500

250

жесткая лента/звеньевая металлическая лента

30/251

m32 «Максим», Финляндия, 1932 г.

7,62×54R

24,8 (с водой)

1190

800-860

2200

500-730

·

Месталлическая лента

200

Vz.37 (ZB.53), Чехословакия, 1937 г.

7,92-мм «маузер» (7,92×57)

18,60

1104

792

2000–2500

500 или 770

250

металлическая лента

100 или 200

Модель 35 «Фиат», Италия, 1935 г.

8×59 «бреда»

18,1

1270

792

2400

500

·

лента

50

Модель 37 «Бреда», Италия, 1937 г.

8×59 «бреда»

19,5

1270

791

3000

450-500

·

пачка (обойма)

20

«Тип 92», Япония, 1932 г.

Тип 92 или Тип 99 (7,7×58SR или 7,7×58)

27,6

1156

720

2200

450

200

жесткая лента

30

«Тип 1», Япония, 1934 г.

Тип 99 (7,7×58)

15,49

1077

700

2200

550

200

жесткая лента

30

«Морской пулемет» «Тип 92», Япония, 1932 г.

Тип 89 (7,7×56R)

11,13

1165

775

1800

600

·

дисковый магазин

47

Танковые

ДТ, СССР

обр. 1908/30 г. (7,62×54R)

10,2

1138

840

1000

600

100

дисковый магазин

63

MG.34(T), Германия

7,92-мм «маузер» (7,92×57)

12,0

1150

·

·

700-750

·

металлическая лента

250

М1919 А4, США

30-06 (7,62×63)

12,7

965

853

·

550

·

лента

250

«Беза» Mk 3*, Великобритания

7,92-мм маузер (7,92×57)

21,46

1105

823

·

500

·

металлическая лента

225

«Тип 91», Япония

Тип 38 «арисака» (6,5×51SR)

11,0

1066

·

·

500-600

120

бункерный магазин

50

«Тип 97», Япония

Тип 92 (7,7×58SR)

10,84

1168

730

1500

500

·

коробчатый магазин

30

«Бреда» Модель 38, Италия

8×59 «бреда»

19,0

1000

791

·

420

·

коробчатый магазин

20

М44 «Альфа», Испания

7,92-мм маузер (7,92×57)

12,92

1447

845

·

800

·

металлическая лента

100

Крупнокалиберные

ДШК, СССР, 1938 г.

12,7×108 ДШК

33,4

1626

850-870

3500, 2500 (по высоте)

500-600

80-125

Металлическая лента

50

М2, США, 1933 г.

50 «браунинг» (12,7×99)

50,0/54,9^4 (с водой)

1450/1650^4

785/800^4

6400^3 (3200 по высоте)

500-600/400-500^4

200-300

холщовая лента/металлическая лента

110/100, 200

М2НВ, США, 1933 г.

50 «браунинг» (12,7×99)

38,22

1653

898

2377 (2600 ярдов)

450/550

75/200

металлическая лента

110

«Виккерс.50», Великобритания, 1920 г.

50 «виккерс» (12,7×80)

25,5

1143

778

6400^3 (5000 по высоте)

450-600

400

лента

100

«Беза 15 мм» Mk 1, Великобритания, 1940 г.

15×104

56,9

2050

820

·

400-450

·

металлическая лента

25 или 40

«Гочкис», Франция, 1930 г.

13,2-мм «гочкис» (13,2×99)

39,7

1460

800

3600

450

120-180

коробчатый магазин/ жесткая лента

30/15

«Тип 93», Япония, 1933 г.

Тип 93 (13,2×99)

39,45

1640

672-765

·

450-480

120

жесткая лента

30

Примечания:

1 Без воды и патронов.

2 С пламегасителем.

3 Дальность стрельбы.

4 Числитель — при малой длине ствола, знаменатель — при большой длине ствола.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЛЕМЕТОВ, ПРИНЯТЫХ НА ВООРУЖЕНИЕ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Наименование модели, страна-разработчица

Тип патрона

Масса, кг

Длина, мм

Начальная скорость пули, м/с

Прицельная дальность, м

Темп стрельбы, выстр./мин

Боевая скорострельность автоматическим огнем, выстр./мин

Система питания

Емкость магазина (ленты), патронов

Ручные

L4A4 «Брэн», Великобритания

7,62×51 НАТО

9,53

1133

823

1200

500-1200

120

коробчатый магазин

30

ARM Галил, Израиль

7,62×51 НАТО

4,0

1050

850

1100

650

200

коробчатый магазин

25

C2A1, Канада

7,62×51 НАТО

6,93

1136

854

910

750

·

коробчатый магазин

30

SS-77, ЮАР

7,62×51 НАТО

9,6

1155

940

1800

900

200

металлическая лента

100, 200

RM2 «Мендоза», Мексика

30-06 «спрингфилд»

6,3

1092

840

800^4

450-650

·

коробчатый магазин

30, 32

«Тип 74», КНР

7,62×39

6,2

1070

735

·

600

·

барабанный магазин

101

«Тип 81», КНР

7,62×39

5,3

1024

735

·

…/600

·

барабанный магазин

75

РПД, СССР

7,62×39

7,4

1037

735

1000

650-750

150

металлическая лента

100

РПК, СССР

7,62×39

4,8

1040

745

1000

600

150

коробчатый магазин/барабанный магазин

40/75

Vz.52/57, Чехословакия

7,62×39

7,96

1041

745

·

900 (1150)

·

коробчатый магазин/металлическая лента

25/100

Vz.59, Чехословакия

7,62×54R

8,6

1220

823

2000

750

150-350

металлическая лента

50

AUG/HB, Австрия

5,56×45 НАТО

5,3

900

1000

900

680

150

коробчатый магазин

30, 42

L86A1, Великобритания

5,56×45 НАТО

5,4

900

970

800

850

·

коробчатый магазин

30

AS70/90, Италия

5,56×45 НАТО

5,9

1000

970

800

750

200

коробчатый магазин

30

Ултимакс-100, Сингапур

5,56×45

6,3

1024

970

800

540

100

коробчатый магазин/барабанный магазин

20, 30/100

РПК-74, СССР

5,45×39

4,8

1060

960

1000

600

150

коробчатый магазин

45

РПК-74М, СССР

5,45×39

4,76

1065

960

1000

600-650

150

коробчатый магазин

45

M249 SAW, США

5,56×45 НАТО

6,8

1040

965

1000

1000

·

коробчатый магазин/металлическая лента

30/200

M16A2 HB, США, Канада

5,56×45 НАТО

5,78

1000

948

·

600-750

·

коробчатый магазин/барабанный магазин

30/90

MG36 HK, Германия

5,56×45 НАТО

3,58

998

925

1000

750

·

коробчатый магазин/двухбарабанный магазин

30/100

K3 «Дэу», Южная Корея

5,56×45

6,85

1030

1000

·

700 (1000)

·

коробчатый магазин/металлическая лента

30/100, 250

Единые

MAG, Бельгия

7,62×51 НАТО

10,85^1

1260

840

1800

600-1000

250

металлическая лента

50, 250

L7A2, Великобритания

7,62×51 НАТО

14

1232

838

1800

1000

250

металличесчкая лента

100

Тип 67, КНР

7,62×54R

9,9

1143

835

1000

650

100-150

металлическая лента

·

ПКМ, СССР

7,62×54R

7,95

1190

825

1500

650

250

металлическая лента

100, 200, 250

ПКП Печенег, Россия

7,62×54R

8,7

1155

825

1500

650

250

металлическая лента

100, 200

M60E4, США

7,62×51 НАТО

10,5^1

1100

860

1200^4

550

200

металлическая лента

250

M240G, США

7,62×51 НАТО

11,9^1

1245

840

1800

750-950

·

металлическая лента

250

AAT (AA-52)2, Франция

7,62×51 НАТО

10,55^1

1245

830

2000

900

200

металлическая лента

50, 150

MG3, ФРГ

7,62×51 НАТО

11,05

1225

820

1200^4

1300

250

металлическая лента

50, 250

7,62-мм единый пулемет HK21, ФРГ

7,62×51 НАТО

8

1021

800

1200

900

200

коробчатый магазин/металлическая лента

20/50, 250

SIG MG710-3, Швейцария

7,62×51 НАТО

9,25^1

1143

790

2200

950

200

металлическая лента

50, 250

«Тип 62», Япония

7,62×51 НАТО

10,71

1200

855

1200

650

200

металлическая лента

50, 200

«Амели» CETME, Испания

7,62×51 НАТО

6,35

970

875

1650

1000

250

металлическая лента

100, 200

«Негев», Израиль

5,56×45

6,5

1020

885

1000

650-800 и 800-950

·

коробчатый магазин/металлическая лента

30, 35/100, 200

Крупнокалиберные

BRG-15, Бельгия(опытный)

15,5×106

60^1

2150

1055

2000

600

200

металлическая лента

200

КПВ, СССР

14,5×114

47,51

2000

990

2000

600

80

металлическая лента

40, 100

«Тип 75-1», КНР

14,5×114

165^3

2390

995

·

650-750

·

металлическая лента

80

«Тип 77», КНР

12,7×108 «Тип 54»

56,1^3

2150^3

800

·

700

·

металлическая лента

60

W-85, КНР

12,7×108 «Тип 54»

18,53 (на станке — 39)

1995

1150

·

80-100

·

металлическая лента

60

50MG SIC, Сингапур

12,7×99

30,01 (на станке — 50)

1778

890

·

600

·

металлическая лента

100

ДШКМ, СССР

12,7×108 ДШК

33,61 (на станке — 148)

1626

850-870

2500

600

80-125

металлическая лента

50

НСВ-12,7, СССР

12,7×108 ДШК

25,01 (на станке — 41)

1560

845

2000

700-800

80-100

металлическая лента

50

Примечания:

1 Масса пулемета без станка и патронов.

2 Имеется также вариант калибра 7,5 мм.

3 На станке;

4 Эффективная дальность стрельбы.

Таблицы составлены по:

Болотин Д.Н. История советского стрелкового оружия и патронов. СПб., 1995;

Материальная часть стрелкового оружия. Под ред. А.А. Благонравова. Кн. 2, М., 1946;

Наставления по стрелковому делу. М., 1985;

Портнов М.Э., Слостин В.И. Хроника развития отечественного вооружения. Выпуск первый. Стрелковое оружие. М., 1995;

Справочник по стрелковому оружию иностранных армий. М., 1947;

Руководство по 5,45-мм АК74, АКС74, АК74Н, АКС74Н и РПК74, РПКС74, РПК74Н, РПКС74Н. М., 1984;

Справочник по сухопутной военной технике иностранных государств. Ч. 1, кн. II. Стрелковое оружие. M., 1929;

Янчук А.М. Справочные баллистические и конструктивные данные стрелкового оружия. М.; Л., 1935;

Федоров В.Г. Эволюция стрелкового оружия. Т. 2. М., 1939;

Gander Т. The Machinegun. А Modern Survey. London, 1993;

Hogg I., Weeks J. Military Small Arms of the 20-th Century. Northbrook, 1996;

Jane's Infantry Weapons 1984 — 85. London, 1985;

Lidschun R., Wollert G. Infanteriewaffen Gestern (1918–1945). Bb 1, 2. Berlin, 1998;

MCI 7005А. Weapons. Marine Corps Institute. Washington, 1991;

Schuttzenwaffen Heute. ВЬ. 1, 2. Berlin, 1988.

Приложение 3

Для большей полноты картины развития отечественного пулеметного вооружения взглянем очень коротко на развитие авиационных пулеметов и их место в системе артиллерийско-стрелкового вооружения авиации.

ХРОНОЛОГИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО АВИАЦИОННОГО ВООРУЖЕНИЯ ЗА 60 ЛЕТ

Год

Пулеметы нормального калибра

Крупнокалиберные пулеметы

Автоматические пушки

1927

7,62-мм ПВ-1 (Надашкевич)

1930

7,62-мм ДА-2 (Дегтярев)

1932

7,62-мм ШКАС (Шпитальный-Комарицкий)

1934

7,62-мм ШКАС крыльевой

12,7-мм ШВАК (Шпитальный-Владимиров)

1936

7,62-мм ШКАС синхронный

20-мм ШВАК (Шпитальный-Владимиров)

1937

7,62-мм СН (Савин-Норов)

1939

7,62-мм Ультра-ШКАС

1941

12,7-мм УБ (Березин) — УБТ, УБК, УБС

1. 23-мм МП-6 (Таубин-Бабурин), 2. 23-мм ВЯ-23 (Волков-Ярцев)

1942

1. 37-мм Ш-37 (Шпитальный), 2. 37-мм НС-37 (Нудельман-Суранов)

1944

1. 23-мм НС-23 (Нудельман-Суранов). 2. 45-мм НС-45 (Нудельман-Суранов)

1945

20-мм Б-20 (Березин)

1946

37-мм Н-37 (Неменов)

1948

23-мм НР-23 (Нудельман-Рихтер)

1953

12,7-мм А-12,7 (Афанасьев)

1954

23-мм АМ-23 (Афанасьев-Макаров)

1955

30-мм НР-30 (Нудельман-Рихтер)

1956

37-мм НН-37 (Нудельман-Неменов)

1964

23-мм револьверная Р-23 (Рихтер)

1965

1. 23-мм двуствольная ГШ-23 (Грязев-Шипунов). 2. 23-мм двуствольная ГШ-23Л (Грязев-Шипунов). 3. 30-мм двуствольная ГШ-30 (Грязев-Шипунов)

1966

12,7-мм А-12,7А

1971

30-мм авиационный автоматический гранатомет АП-30

1974

1. 30-мм ГШ-301 (Грязев-Шипунов). 2. 30-мм двуствольная ГШ-30 (Грязев-ШИпунов). 3. 23-мм шести ствольная ГШ-6-23 (Грязев-Шипунов). 4. 30-мм шестиствольная ГШ-6-30 (Грязев-Шипунов)

1976

12,7-мм четырехствольный ЯкБ-12,7 (Якушев-Борзов)

1980

7,62-мм ГШГ-7,62 четырехствольный (Глаголев-Шипунов-Грязев)

1983

30-мм 2А42 (для вооружения вертолетов)

1987

30-мм двуствльная пушка ГШ-30К

1988

12,7-мм четрыехствольный ЯкБЮ-12,7

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВИАЦИОННЬ!Х ПУЛЕМЕТОВ

Образец

Тип патрона

Число стволов

Система автоматики

Масса, кг

Масса пули, г

Начальная скорость пули, м/с

Темп стрельбы, выстр./мин

Масса секундного залпа, кг/с

Система питания

Пулемет ДА (турельный)

7,62×54R

1

Отвод пороховых газов

8,83

9,6

600

0,1

Дисковый магазин, 65 патронов

ПВ-1 (синхронный)

7,62×54R

1

Отдача ствола с коротким ходом

14,5

9,6

870

750

0,12

Металическая звеньевая лента, 250 патронов

ШКАС турельный

7,62×54R

1

Отвод пороховых газов

10,5

9,6

825

1800

0,29

Металлическая звеньевая лента

ШКАС крыльевой

7,62×54R

1

Отвод пороховых газов

9,8

9,6

825

1800

0,29

Металлическая звеньевая лента

ШКАС синхронный

7,62×54R

1

Отвод пороховых газов

11,1

9,6

800-850

До 1650

0,26

Металлическая звеньевая лента

ШВАК (крыльевой)

12,7×108R (с закраиной)

1

Отвод пороховых газов

40,0

44

810-830

700-800

0,6

Металлическая звеньевая лента

УБС (синхронный)

12,7×108

1

Отвод пороховых газов

21,45

44-48

814-860

700-800

0,6

Металлическая звеньевая лента

УБК (крыльевой)

12,7×108

1

Отвод пороховых газов

21,41

44-48

814-860

800-1050

0,8

Металлическая звеньевая лента

УБТ (турельный)

12,7×108

1

Отвод пороховых газов

21,43

44-48

814-860

850-1050

0,8

Металлическая звеньевая лента

А-12,7

12,7×108

1

Отвод пороховых газов с ускорителем досылания

28

44-48

810-835

800-1100

0,8

Металлическая звеньевая лента, питание двухстороннее

ЯкБ-12,7

12,7×108 (включая двухпульный патрон)

4

Вращающийся блок стволов с внутренним газовым двигателем (отвод пороховых газов, кулачковый механизм)

45

44-48

810-835

4000–4500

3,3

Металлическая звеньевая лента

ГШГ-7,62

7,62×54R (ЛПС, Т-46, Б-32)

4

Газовый двигатель (отвод пороховых газов с кривошипно-шатунным механизмом и коническим редуктором)

17,5-19,0

9,6-11,8

800-850

5000–6000 (основной), 2500–3000 (дополнительный)

0,96 или 0,48

Металлическая звенеьвая лента, до 2000 патронов

Составлено по:

Болотин Д.Н. История советского стрелкового оружия и патронов», СПб., 1995;

История конструкций самолетов в СССР 1951–1956 гг. М., 2000;

Конструкторское бюро приборостроения. / Под ред. А. Шипунова. М., 2002;

Материальная часть стрелкового оружия. / Под ред. А.А. Благонравова. Кн. 2, М., 1946;

Нудельман А.Э. Пушки для боевых самолетов. М., 1993;

Портнов М.Э., Слостин В.И. Хроника развития отечественного вооружения. Авиационное стрелково-пушечное вооружение. М., 1995;

Шавров В.Б. История конструкций самолетов в СССР 1938–1950 гг. М., 1988;

Широкорад А.Б. История авиационного вооружения. 2001.

Перечень источников и использованной литературы

РГВИА:

ф. 369, оп. 3, дд. 18, 21, 22, 72, 96, 102, 126, 185, 252;

ф. 369, оп. 18, дд. 62, 109;

ф. 369, оп. 19, д. 33;

ф. 369, оп. 21, дд. 14, 77, 246, 247;

ф. 369, оп. 23, дд. 12, 16, 33, 35;

ф. 369, оп. 28, д. 15;

ф. 391, оп. 2, д. 241, 247;

ф. 409, оп. 2, дд. 267, 236;

ф. 504, оп. 7, дд. 291, 368, 425, 433, 437, 444, 445, 451, 465, 469, 475, 512, 513, 532, 540, 598, 602, 610, 624, 649, 709, 727, 800, 874, 885, 1120, 1129, 1134, 1144, 1150, 1160, 1174, 1187, 1188, 1196, 1197;

ф. 504, оп. 10, дд. 16, 185, 306;

ф. 506, оп. 2, дд. 61, 314, 343, 345, 389;

ф. 506, оп. 3, дд. 113, 114, 115, 182;

ф. 802, оп. 2, д. 553;

ф. 802, оп. 4, дд. 1266, 2496, 2892, 2903;

ф. 803, оп. 1, дд. 1195, 1473, 1467, 1759, 1918;

ф. 917, оп. 1, д. 2;

ф. 917, оп. 3, д. 3;

ф. 1945, оп. 1, д. 18;

ф. 2000, оп. 2, дд. 20, 29, 124, 1150, 1545, 1553, 1556, 1583, 1740, 1767, 1768, 1791, 1793, 1873, 1979;

ф. 2000, оп. 7, дд. 98, 100;

ф. 2011, оп. 1, дд. 167, 168, 173, 196, 290, 317, 337;

ф. 2803, оп… 2, д. 77;

ф. 13251, оп. 4, дд. 26, 38, 41, 69, 126, 137, 140, 346, 1070.

Официальные руководства, наставления, уставы:

7,62-мм ручные пулеметы ДП и ДПМ. Краткое руководство службы. М., Воениздат НКВС, 1946.

Боевой устав пехоты Красной Армии (БУП-42). Чч. 1, 2. М.: Воениздат, 1945–1946.

Боевой устав Сухопутных войск (батальон-рота). М.: Воениздат, 1964.

Боевой устав Сухопутных войск (взвод, отделение, танк). М.: Воениздат, 1968.

Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя (батальон, рота). М.: Воениздат, 2004.

Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя (взвод, отделение, танк). М.: Воениздат, 2005.

Вьючный транспорт Красной Армии. Краткое описание и эксплуатация. М., 1944.

Наставление по военно-инженерному делу для всех родов войск Советской Армии. М.: Воениздат, 1956.

Наставление по стрелковому делу. 7,62-мм ротный пулемет обр.1946 г. (РП-46). М.: Воениздат, 1960.

Наставление по стрелковому делу. 7,62-мм ручной пулемет Дегтярева (РПД). М.: Воениздат, 1961.

Наставление по стрелковому делу. 7,62-мм ручной пулемет Калашникова (РПК и РПКС). М.: Воениздат, 1967.

Наставление по стрелковому делу. Оружие стрелкового взвода. М., Отдел Издательства НКО СССР, 1935.

Наставление по стрелковому делу. Основы стрельбы из пехотного оружия. М.: Воениздат, 1946.

Наставления по стрелковому делу (извлечения). М.: Воениздат, 1973.

Описание материальной части пулеметов. Часть I. Пулемет Максима обр.1905 и 1910 гг. С.-Пбг.: Военная типография, 1912.

Описание материальной части пулеметов. Часть II. Установки. С.-Пбг.: Военная типография, 1912.

Руководство по 5,45-мм автомату Калашникова (AK74, АКС74, АК74Н, АКС74Н) и 5,45-мм ручному пулемету Калашникова (РПК74, РПКС74, РПК74Н, РПКС74Н). М.: Воениздат, 1984.

Руководство по ночным прицелам к стрелковому оружию и ручным гранатометам. М.: Воениздат, 1981.

Руководство по стрелковым учебным приборам. М.: Воениздат, 1951.

Строевой пехотный устав. Петроград, 1916.

Строевой устав конно-пулеметных команд. С.-Пбг.: Военная Типография, 1913.

Строевой устав пулеметных команд пехоты. С.-Пбг.: Военная Типография, 1912.

Книги:

Апушкин В.А. Русско-японская война 1904–1905 гг., М., 1910.— Переиздание в сб.: Из истории Русско-японской войны 1904–1905 гг. СПб.: Изд-во СПбУ, 2005.

Артиллерийское снабжение в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., М.: Тула, издание ГАУ, 1977.

Ашурков В.Н. Введение автоматического оружия в русской армии (Военное ведомство и концерн «Виккерс-Максим»). Из истории Тульского края. Сборник статей. Тула: ТГПИ им. Л.Н. Толстого, 1972.

Барсуков Е.З. Артиллерия русской армии (1900–1917 гг.). Тт. I и II. М..: Воениздат, 1948–1949.

Барсуков Е.3. Подготовка России к мировой войне в артиллерийском отношении. М. — Л.: Госвоениздат, 1926.

Барятинский М., Коломийц М. Бронеавтомобили, Русской армии 190б — 1917. М.: Издательский центр «Техника-молодежи», 2000.

Бахирев В.В., Кириллов И.И. Конструктор В.А. Дегтярев. М.: Воениздат, 1979.

Белов А. От пистолета до гаубицы. Жизнь и деятельность конструктора В.П. Грязева. Тула: Издательский ДОС «Пересвет», 2003.

Бескровный Л.Г. Армия и флот России в начале XX в. М.: Наука, 1986.

Бескровный Л.Г. Русская армия и флот в XIX в. М.: Наука, 1973. Боевое стрелковое оружие России. М., 2004.

Бой пехоты. Руководство для командного состава. Типография 5-й Краснознаменной армии.

Болотин Д.Н. История советского стрелкового оружия и патронов. СПб.: «Полигон»,1995.

Болотин Д.Н. Советское стрелковое оружие за 50 лет. Л. Изд. ВИМАИВВС, 1967.

Великая война в образах и картинах. Вып. III. М.: Изд. Д.Я. Маковского, 1915.

Великая Отечественная война. Энциклопедия. М.: Государственное словарно-энциклопедическое изд-во «Советская энциклопедия», 1985.

Вернидуб И.И. На передовой линии тыла. М.: ЦНИИТИКПК, 1994.

Верховский А.И. Общая тактика. М.: Военный вестник, 1927.

Владимирский А.В. На киевском направлении. М.: Воениздат, 1989.

Генерал В.С. Михайлов (1875–1929). Документы к биографии. Очерки по истории военной промышленности. М.: РОССПЭН, 2007.

Главное автобронетанковое управление. Люди, события, факты в документах. 1929–1941 гг. М., 2004.

Главное автобронетанковое управление. Люди, события, факты в документах. 1946–1953 гг. M., 2007.

Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1983.

Гриф секретности снят. М.: Воениздат, 1993.

Дегтярев В.А. Моя жизнь. Тула: Областное книжное изд-во, 1952.

Иванов Н. Краткий тактический справочник. М.: Госвоениздат, 1935.

Известия Артиллерийской академии КА им. Ф.Э. Дзержинского. Т. ХХXI. М.: Издание Академии, 1941.

История воздухоплавания и авиации в СССР / Под ред. В.А. Попова. Период до 1914 г. М.: Государственное издательство оборонной промышленности, 1944.

История Второй мировой войны 1939–1945. Энциклопедия. Тт. 1 — 12. М.: Воениздат, 1974–1980.

История Тульского оружейного завода 1712–1972. М.: Мысль, 1973.

Какурин Н.Е. Как сражалась революция. Тт. 1, 2. М.: Изд-во политической литературы, 1990.

Калашников М.Т. Записки конструктора-оружейника. М.: Воениздат, 1992.

Калашников М.Т. От чужого порога до Спасских ворот. M.: Военный Парад, 1997.

Каменев С.С. Записки о гражданской войне и военном строительстве. М.: Воениздат, 1963.

Князев М.С. Борьба в позиционных условиях. М.: Госвоениздат, 1939.

Колесник А.Д. Ополченческие формирования Российской Федерации в годы Великой Отечественной войны. М.: Наука, 1988.

Коломийц М., Мощанский И., Ромадин С. Танки гражданской войны. М.: Армада Вып. 14. М-Хобби, 1999.

Конструкторское бюро приборостроения / Под ред. А. Шипунова. М.: Военный парад, 2002.

Кузьмин Г.М. Военно-промышленные концерны. М.: Мысль, 1974.

Лощагин Н.Н., Яковлев Б.Н. Особенности тактики уличного боя. М.: Воениздат, 1945.

Лукницкий П. Ленинград действует. Кн. 2. М.: Советский писатель, 1964.

Мавродин В.В., Мавродин Вал. В. Из истории отечественного оружия. Русская винтовка. Л.: Изд-во ЛГУ, 1984.

Малимон А.А. Отечественные автоматы. Записки испытателя-оружейника. М.: МО РФ, 1999.

Маниковский А.А. Боевое снабжение Русской армии в мировую войну. Изд. 2-е, переработанное и дополненное Е.З. Барсуковым. М.: Госвоениздат, 1930.

Материальная часть стрелкового оружия / Под ред. А.А. Благонравова. Кн. 2, М.: Оборонгиз НКАП, 1946.

Меллентин Ф.В. Танковые сражения. М.: Изд-во иностранной литературы, 1957.

Миддельдорф Э. Тактика в русской кампании. М.: Воениздат, 1958.

Мы — с Тульского оружейного. Тула: Приокское книжное издательство, 1987.

Наставления по стрелковому делу. М.: Воениздат, 1985.

Незнамов А.А. Пехота. Петроград, 1923.

Новиков В.Н. Накануне и в дни испытаний. М.: Политиздат, 1988.

Оружие Калашникова / Составитель А.В. Неделин, идентификация образцов — М.Т. Калашников, Ю.А. Нацваладзе, Б.В. Паранин. М.: Военный Парад, 1999.

Оружие Победы. Л.: ВИМАИВиВС, 1988.

Основания устройства стрелкового оружия / Под ред. В.Н. Зайцева. М.: Воениздат, 1953.

Петухов С.И., Шестов И.В. История создания и развития вооружения и военной техники ПВО Сухопутных войск России. Ч. 1. М.: Изд-во ВПК, 1998.

Портнов М.Э., Слостин В.И. Хроника развития отечественного вооружения// Армейский сборник. Вып. первый. Стрелковое оружие. М, 1995.

Прочко И.С. История развития артиллерии. СПб.: «Полигон», 1994.

Русская военно-теоретическая мысль XIX и начала XX веков / Под ред. Л.Г. Бескровного. М.: Воениздат, 1960.

Сборник законов, постановлений правительства и приказов НКО по вопросам прохождения службы и форме одежды личного состава Красной Армии. М.: Изд. канцелярии НКО, 1944.

Советская военная энциклопедия. Т. 1. М.: Советская энциклопедия, 1932.

Советская военная энциклопедия. Т. 5. М.: Воениздат, 1978.

Справочник по стрелковому оружию иностранных армий. М.: Воениздат, 1947.

Спутник молодого командира. М.: «Военный вестник», 1927.

Сталин И.В. Сочинения. Т. 4. М.: Госполитиздат, 1947.

Сроков А.А. История военного искусства. М.: Воениздат, 1967. Тактика в боевых примерах. Взвод / Под ред. генерал-лейтенанта Е.Т. Марченко. М.: Воениздат, 1974.

Тактика в боевых примерах. Полк / Под ред. генерала армии А.И. Радзиевского. М.: Воениздат, 1974.

Тактика в боевых примерах. Рота / Под ред. генерал-лейтенанта Е.Т. Марченко. М.: Воениздат, 1974.

Тактика в трудах военных классиков. Т. 2 / Под ред. С. Лукирского. М. — Л.: Госвоениздат, 1926.

Техническая энциклопедия. Т. 23. М.: Советская энциклопедия, 1934.

Точный прицел. История Новосибирского приборостроительного завода имени Ленина (1905–2005). Новосибирск. ФГУП ПО «НПЗ», 2005.

Туктанов А.Г. Технология производства стрелково-пушечного и артиллерийского оружия. М.: Машиностроение, 2007.

Федоров В.Г. Оружейное дело на грани двух эпох. Чч. 1–2. Изд. Арт. академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского, Л. — М., 1939.

Федоров В.Г. Эволюция стрелкового оружия. Т.2. М.: Воениздат, 1939.

Федоров С.И. Пулеметное дело. Исследование о пулеметах. Ч. 1, вып.1. Люблин, 1907.

Филатов Н.М. Краткие сведения об основаниях стрельбы из винтовок и пулеметов. М.: Госвоениздат, 1937.

Хорьков А.Г. Грозовой июнь. М.: Воениздат, 1991.

Хрестоматия по отечественной истории (1914–1945 гт.). М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1996.

Чуднов Г.М. Командор Почетного легиона. Тула: «Гиф и К°», 2001.

Шавров В.Б. История конструкций самолетов в СССР до 1938 г. М.: Машиностроение, 1986.

Шапошников Б.М. Воспоминания. Военно-научные труды. М.: Воениздат, 1982.

Широкорад А.Б. Энциклопедия отечественной артиллерии. Минск: «Харвест», 2000.

Шперк В.Ф. История фортификации. М.: Издание ВИА, 1957.

Штрихи истории. Известные и неизвестные страницы истории Ковровского завода им. В.А. Дегтярева с 1917 по 2002 год. Владимир, 2002.

Шуранов Н.П. Кузбасс. Все для фронта. Кемерово: «СКИФ», 2005.

Яковлев Н.Д. Об артиллерии и немного о себе. М.: Высшая школа, 1984.

Янчук А.M. Справочные баллистические и конструктивные данные стрелкового оружия. М.—Л.: Издание Артиллерийской Академии РККА, 1935.

Assault Weapons. Edited by J. Lewis. Northbrook, DBI Books, 1996.

Bull S. Twentieth Century Arms & Amour. London, Studio Editions, 1996.

Gander Т. The Machinegun. А Modern Survey. London, Patrick Stephens Ltd, 1993.

Gun Collector's Digest. Edited by J.J. Schroeder. DBI Books, 1999.

Gun Digest Treasury. Edited by Н.А. Murtz. DBI Books, 1994.

Catcher J.S. Catcher's Notebook. Harrisburg, The Military Service Publishing Company, 1947.

Hogg I., Adam R. Guns Recognition Guide. Glasgow, Jane's / Harper Collins Publishers, 1996.

Hogg I., Batcherol J. The Machinegun. London, Phoebus Publishing Со, 1976.

Hogg I., Weeks J. Military Small Arms of the 20-th Century. Northbrook, DBI Books, 1996.

Jane's Infantry Weapons 1984 — 85. London, 1985.

Lidschun R., Wollert G. Infanteriewaffen Gestern (1918–1945). ВЬ 1, 2. Berlin, Brandenburgisches Verlagshaus, 1998.

Lugs J. Handfeuerwaffen. Bb.1, 2. Berlin, MV, 1982.

Musgrave D.D. German Machineguns. Alexandria, Virginia, Ironside International Publishers, 1992.

Myatt F. The Illustrated Encyclopedia of 19-th Century Firearms. New Yоrk, Crescent Books, 1994.

Weeks J. Infantry Weapons. New York, Ballantine Books Inc., 1971.

Heigl F. Taschenbuch der Tanks. Munchen, 1930.

Lugs J. Handfeuerwaffen. Bb. l, 2. Berlin, MV, 1982.

Nemecek V. Vojenska Letadla 1. Praha, Nase Vojsko, 1974.

Pataj St. Artyleria ladowa 1871–1970. Warszawa, 1976.

The illustrated book of Guns. Edited by D. Miller. London, Salamander Books Ltd, 2002.

Периодические издания:

Аборонов А., Воробьев С. Ручные пулеметы // Техника и вооружение. 1992. № 3–4.

Артиллерiйскiй Журналъ // 1906. № 8.

Блюм А. Малокалиберный пулемет. Неосуществленный проект // Магнум. 2000. № 6.

Ванников Б.Л. Записки наркома // Знамя. 1988. № № 1, 2.

Воробьев А. Крупнокалиберные пулеметы // Техника и вооружение. 1994. № 1–2.

Волкотрубенко И.И; Обеспечение советских войск вооружением и боеприпасами в битве под Курском // Военно-исторический журнал. 1978. № 1.

Ворсин В., Радищевский Л. Такая вот служба // Военный вестник. 1997. № 3.

Давыдов Б. «Патронное дело» в России // Мир оружия. 2005. № 10.

Дворянинов В. Промежуточный, ставший основным // Солдат удачи. 1997. № 10.

Драгунский Д. Курсы «Выстрел» в годы Великой Отечественной войны // Военно-исторический журнал.

Дрязгов М. «Керосиновый» пулемет // Техника и вооружение. 1992. № 3–4.

Егоров П. Боевое использование лыжных подразделений // Военный вестник. 1943. № 23–24.

Зайцев В. Советский станковый пулемет П.М. Горюнова // Военный вестник. 1950. № 16.

Зайцев Л. Огневое поражение противника в обороне // Военно-исторический журнал. 1983. № 9.

Зиновьев А. Работа автоматического оружия с отводом газов и пулемет Дегтярева // Техника и вооружение. 1933. № 1.

Газ. «Известия». 17 февраля 1921.

Киселев А. Еще раз о центробежном пулемете // Техника и вооружение. 1992. № 3–4.

Клементьев В. О вооружении горной пехоты // Военный вестник. 1946. № 17 — 18.

Кондауров Е.М. В интересах Российского Флота // «За прогресс» от 16 июня 2006.

Конструктор зенитных установок // «За прогресс» от 9 мая 2005.

Крутик Я. Тактика и техника врага // Военный вестник. 1943. № 22.

Летопись войны 1914 — 15 гг. // 1915. № 53.

Лови А. Боевые возможности стрелкового оружия // Оружие. 2008. № 4.

Лови А. Комплект Барышева // Магнум. 2000. № 11.

Лови А. Станок — всего основа // Мир оружия. 2005. № 10.

Монетчиков С. Они делали Победу // Оружие. 2000. № 6.

Монетчиков С. Пулеметных дел мастер, К 100-летию Г.И. Никитина // Мир оружия. 2005. № 9.

Монетчиков С. Юбиляр калибра 14,5 мм // Мир оружия. 2004 № З и 2005 № 1.

Ольшанский В. Страна непуганых оружейников // Мир оружия. 2005. № 1.

Охотников Н. Стрелковое вооружение Советской Армии в Великой Отечественной войне // Военно-исторический журнал. 1969. № 1.

Пастухов А.А. Развитие системы огня в оборонительном бою // Военно-исторический журнал. 1986. № 2.

Плотников С. Некоторые сведения об опытных ручных пулеметах В.А. Дегтярева // Техника и вооружение. 2002. № 4.

Природа и люди // 1916 № 9, 1916 № 14, 1916 № 18, 1914. № 38.

Российские вести // 2007. № 19.

Савченко В. Учиться, право, не грешно // Армейский сборник. 2004. № 6.

Семьсот метров по фронту // Красная Звезда. 12 ноября 1994.

Столяров П. Чужие среди своих // Оружие. 2000. № 4.

Чумак Р. Своя подача // Калашников. 2005. № 6.

Rahne H. Zu Lasten des Volkes. // Visier. 1989. № 9.

Информационные материалы:

— ФГУП «ЦНИИТОЧМАШ»

— ГУП «КБ Приборостроения»

— ОАО Концерн «ИЖМАШ»

— ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг»

— ОАО «Завод имени В.A. Дегтярева»

— ОАО «Ковровский механический завод»

— ОАО «Тульский патронный завод»

— ОАО «Ульяновский патронный завод»

— Heckler und Koch Gmbh

— Israel Military Industries

Примечания

1

Ворошилов К.Е. Оборона СССР. М., 1937.

2

Общий курс истории военного искусства. Вып. 4, раздел III. М., 1953.

3

Штрихи истории, ОАО «ЗиД», 2002.

4

Коломиец М., Макаров М. Прелюдия к «Барбароссе» // Фронтовая иллюстрация, 2001, № 4.

5

Гриф секретности снят. М., 1993.

6

Вторая мировая война. Т. 7. М., 1976.

7

Развитие тактики Советской Армии в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). М., 1958.

8

Гвардейская стрелковая дивизия на начало 1943 г. на 10 670 человек личного состава имела 1097 пистолетов-пулеметов, 499 ручных и 166 станковых пулеметов; отдельная стрелковая бригада на 4197 человек — 109 ручных и 36 станковых пулеметов, мотострелковая бригада на 4000 человек — 98 ручных и 36 станковых пулеметов.

9

Журн. Оружие. № 4. 2008.

10

Числитель — в положении для стрельбы по наземным целям, знаменатель — в положении для зенитной стрельбы.

11

Огневая подготовка мотострелковых подразделений. М., 1988.

Content

Федосеев Семен Леонидович Пулеметы России. Шквальный огонь

ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

«СКОРОСТРЕЛЬНЫЕ ПУШКИ» ОБР. 1871 И 1873 гг

ИЗ ИСТОРИИ ПУЛЕМЕТА МАКСИМА

ПЕРВЫЕ ИСПЫТАНИЯ «АВТОМАТИЧЕСКИХ ПУЛЕМЕТОВ» В РОССИИ

ПУЛЕМЕТЫ ПОСТУПАЮТ НА ВООРУЖЕНИЕ

ПУЛЕМЕТЫ ВСТУПАЮТ В БОЙ

ПОЯВЛЕНИЕ «РУССКОГО МАКСИМА»

СЛУЖБА ПУЛЕМЕТОВ

«РУЖЬЯ-ПУЛЕМЕТЫ»

ПУЛЕМЕТЫ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

ПРОИЗВОДСТВО ПУЛЕМЕТОВ В РОССИИ

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАКУПКИ

ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНД

О БОЕВОМ ПРИМЕНЕНИИ ПУЛЕМЕТОВ

ПУЛЕМЕТЫ И «ТЕХНИЧЕСКИЕ РОДА ВОЙСК»

ПРОТИВ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА

ПУЛЕМЕТЫ В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ

«МАДСЕН», ИЛИ НОВЫЙ ПУЛЕМЕТНЫЙ ЗАВОД

«РУЧНОЕ РУЖЬЕ-ПУЛЕМЕТ» ФЕДОРОВА

ПЕРВОЕ УНИФИЦИРОВАННОЕ СЕМЕЙСТВО

ДВА БУРНЫХ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

ПОТРЕБНОСТИ «ПУЛЕМЕТНОГО ДЕЛА»

РАСТЕТ СЕМЬЯ «МАКСИМА»

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПУЛЕМЕТА «МАКСИМ»

СОВЕТСКИЙ РУЧНОЙ ПУЛЕМЕТ

СЕМЕЙСТВО «ДЕГТЯРЯ»

ЛЕГКИЙ СТАНКОВЫЙ ПУЛЕМЕТ

КРУПНОГО КАЛИБРА

НАКАНУНЕ ВОЙНЫ

ВЫПУСК ПУЛЕМЕТОВ В ГОДЫ ВОЙНЫ

ПУЛЕМЕТЫ В БОЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ПУЛЕМЕТЫ В СИСТЕМЕ ПВО

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРОФЕЕВ

СТАНКОВЫЙ ГОРЮНОВА

МОДЕРНИЗАЦИЯ «ДЕГТЯРЯ»

НОВЫЙ ПАТРОН, НОВАЯ СИСТЕМА

РАЗРАБОТКИ, ПРОЕКТЫ, АЛЬТЕРНАТИВЫ

ПОСЛЕВОЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ

КРУПНЫЙ, ЕЩЕ КРУПНЕЕ

СТАНКОВЫЙ ИЛИ РОТНЫЙ

СНОВА — РУЧНЫЕ ПУЛЕМЕТЫ

УМЕНЬШЕНИЕ КАЛИБРА

ЕДИНЫЙ ПУЛЕМЕТ

НЕСТАРЕЮЩИЙ ТИП ОРУЖИЯ

ЛЕГКИЕ КРУПНОКАЛИБЕРНЫЕ

ОПИСАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ОБРАЗЦОВ ПУЛЕМЕТОВ

РУЧНЫЕ ПУЛЕМЕТЫ

СТАНКОВЫЕ И ЕДИНЫЕ ПУЛЕМЕТЫ И ИХ МОДИФИКАЦИИ

КРУПНОКАЛИБЕРНЫЕ ПУЛЕМЕТЫ

ОПИСАНИЕ ПУЛЕМЕТОВ ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ПРИЛОЖЕНИЯ

Перечень источников и использованной литературы

Примечания