Автомобиль на службе, 2011 № 03 ГАЗ-69 ПМГ-20 Пожарный

Выходит раз в 2 недели

Иллюстрации предоставлены

Первая обложка: © ООО «Де Агостини»;

3-7: частная коллекция Максима Шелепенкова;

8-9: Петр Перешивайлов/ООО «Де Агостини»;

10-13 (все): частная коллекция Максима Шелепенкова;

14 (верх): > «ИТАР-ТАСС»;

14 (низ): частная коллекция Максима Шелепенкова;

15: © Российская государственная библиотека;

последняя обложка: © ООО «Де Агостини».

Ручные насосы на конной тяге, появившиеся в XVII веке, долго оставались основным средством пожаротушения. С изобретением в 1829 году первой помпы, приводимой в движение паровой машиной, встал вопрос о специальном транспорте для доставки этого тяжелого агрегата к месту пожара.

Сначала это были паромобили и электромобили. И только в начале XX века в Европе и России началась «автомобилизация» пожарных частей.

В России переход пожарных частей с конной тяги на самодвижущиеся экипажи затягивался из-за медленного внедрения паровых насосов

1913 Первая пожарная линейка на шасси «Руссо-Балта» модели Д24-40, служившая в Риге

1904 Санкт-Петербург. Первый отечественный пожарный линейный автомобиль "Лесснер"

В 1829 году была построена первая помпа, приводимая в движение паровой машиной. Это был громоздкий и тяжелый агрегат на конной тяге. Спустя некоторое время конструкторы попытались использовать паровую машину и для обеспечения работы насоса, и в качестве двигателя «самоходной повозки» – пожарного паромобиля. Паровой двигатель действительно позволил повысить производительность насоса, но чтобы обеспечить постоянную готовность к выезду, приходилось все время поддерживать в котле определенное давление пара. Кроме того, двигались эти «дредноуты» настолько медленно, что до места пожара они добирались значительно позже конных расчетов.

Тем не менее, эта практика на какое-то время «успокоила» инженерную мысль. Когда в 1892 году в Германии был изобретен электронасос, американский инженер Ф. Ирвинг решил использовать опробованную схему и начал разработку шасси, которое приводилось бы в движение общим с насосом электромотором. В 1902 году в Германии была создана пожарная часть, в состав которой входили два электромобиля и один самодвижущийся паровой насос. Несмотря на то что автомобили с двигателями внутреннего сгорания к тому времени вполне «окрепли», установить на них паровой или электрический насос никто не пытался. Автомобили начали использовать как транспорт для перевозки пожарных расчетов (линейки), а оснащенные насосами специализированные пожарные паро- и электромобили, дорогие и сложные в эксплуатации, не получили широкого распространения в пожарном деле.

В России процесс перехода пожарных частей с конной тяги на самодвижущиеся экипажи затягивался из-за медленного внедрения паровых насосов. Ручные насосы (или, как их тогда называли, «водоливные трубы») в нашей стране появились в XVII веке и долго оставались основным техническим средством пожаротушения. С перевозкой этих не слишком тяжелых агрегатов, равно как и бочек с водой, вполне справлялись конные расчеты. Первые импортные паровые насосы в России появились лишь в 1862 году. В 1863-м в Москве открылся завод противопожарного оборудования Густава Листа, вначале выпускавший лишь «механику» – ручные насосы, бочки, специализированные повозки для их транспортировки и прочий инвентарь. В 1887 году конкуренцию ему составил завод «Лангензипен и К°», со временем освоивший производство более сложной техники – паровых насосов, огнетушителей, гидропультов, лестниц и т. п.

В Европе оснащение автомобилями пожарных частей началось в 1903-1905 годах. В России первая пожарная машина появилась 10 июня 1904 года. Это была оригинальная конструкция отечественной экипажной фабрики «Фрезе и К°» с французским девятисильным одноцилиндровым двигателем De Dion-Bouton, предназначенная для транспортировки команды из десяти человек. В комплект линейки входили две пожарные лестницы, стендер и 80 саженей рукавов. Привод на задние колеса осуществлялся посредством цепной передачи. Эта машина заступила на дежурство в Александро-Невскую пожарную часть Санкт-Петербурга и в тот же день была использована при тушении пожара на окраине города.

1908 Москва. Линейка Daimler-Marienfelde стала вторым пожарным автомобилем в городе

1910 Москва. Пожарный линейный автомобиль Daimler-Marienfelde образца 1910 года

Линейка прибыла к месту происшествия на 12 минут быстрее, чем конный обоз, и доказала свою практичность. Следующее упоминание о пожарной машине в России относится к 1908 году. Вот как написал об этом один из журналов тех лет: «Заводом «Густав Лист» недавно изготовлен автомобиль для московской пожарной команды Мясницкой части. Шасси автомобиля («Гаггенау») выписано из Германии. Основные технические данные: мотор в 30 лошадиных сил, бензиновый, четырехцилиндровый, ширина колеи 1,5 метра; шины резиновые, сплошные; при полной полезной нагрузке в 125 пудов (2000 кг) общий вес – 210 пудов (3360 кг); наибольшая скорость 30-35 верст в час (40 км/ч); на автомобиле помещается восемь человек включая шофера и брандмейстера. Сверху расположена двенадцатиаршинная (8,4 м) двухколенная французская лестница и две штурмовых шестиаршинных (4,2 м), под ними находится спасательный снаряд Кенига. Между сиденьями – стендер, гидропульт, переходные головки, стволы. Сзади помещен каток с рукавами на 80 саженей (168 м) на резиновом ходу, который легко может быть снят и легко доставлен на место одним человеком. Под каждым сиденьем имеется большой ящик для мелких принадлежностей – масок, поясов, веревок, электроприборов. При испытании, которое дало благоприятные результаты, в какой-нибудь час автомобиль изъездил пол-Москвы».

Уникальная линейка состояла на службе Мясницкой части вплоть до 1910 года. В 1908-м в Москве появился и второй пожарный автомобиль-линейка – Daimler-Marienfelde, а в 1914-м – целый обоз спецтехники этой марки и немецкая линейка Buessing.

Но обойтись без конной тяги по-прежнему не получалось. Этому препятствовали действовавшие на территории России законы, согласно которым пожарная часть, рискнувшая обзавестись автомобильной техникой, все равно обязана была иметь укомплектованную конюшню.

1912 Москва. Испытания пожарного автонасоса Daimler-Marienfelde

Первым полностью российским пожарным автомобилем считается «Лесснер» 1904 года петербургской фирмы Густава Лесснера

В дореволюционной России пожарная техника закупалась за рубежом безо всякой системы, а отечественная практика сводилась к созданию опытных образцов. Первым отечественным пожарным автомобилем считается «Лесснер» одноименной петербургской фирмы. Разработка 1904 года – практически полностью российская, поскольку лицензионные двигатели «Даймлер-Луцкий» производились на заводе Густава Лесснера, а пожарное оборудование на шасси установила петербургская фирма «Лангензипен и К°». Через два года столичные пожарные заказали еще одну такую машину. Вначале оба автомобиля были «чистыми» линейками, позже их оборудовали механическими насосами, работающими от двигателя «носителя». На стенде Русско-Балтийского вагонного завода на четвертой Международной автомобильной выставке в Санкт-Петербурге 1913 года среди роскошных фаэтонов и лимузинов своей утилитарностью выделялась пожарная линейка с лестницей на базе «Руссо-Балта» D 24/40 серии XIII. Во время Первой мировой войны этот автомобиль был переделан в санитарный и отправлен на фронт.

В основном же российские производители пожарного оборудования использовали шасси иностранного производства.

1914 Москва. Демонстрация возможностей автонасоса SAG-Gaggenau D28

1914 Москва, Красная площадь. Пожарная автолестница Magirus на пятитонном шасси Daimler-Marienfelde

ГАЗ-69 ПМГ-20

ГАЗ-69 ПМГ-20 История модели

Автонасос ПМГ-20 сохранился в частном автомобильном музее в Мариехамне на Аландских островах (Финляндия)

Создание легкого вездехода ГАЗ-69 началось еще в 1946 году под непосредственным руководством Григория Моисеевича Вассермана, ведущего конструктора, ученика «короля внедорожников» Виталия Андреевича Грачева. В 19.49-м главный конструктор Горьковского автозавода Андрей Александрович Липгарт докладывал Сталину, что идет работа на перспективу и что Советская армия скоро получит новый вездеход взамен ГАЗ-67Б. А спустя год опытный образец ГАЗ-69 «Труженик» уже отправился на государственные испытания по дорогам и бездорожью западных и южных областей СССР. Несмотря на «мирное» имя, прототип испытывался с прицепом, догруженным до массы противотанковой пушки, и даже непосвященным было ясно, что военные первыми получат новый легковой автомобиль повышенной проходимости.

1959 В комплектацию ПМГ-20 часто входил прицеп ГАЗ-704 с запасом пожарных рукавов

1959 Пожарная штабная машина ПШМ-40 снабжалась радиостанцией для связи между штабом пожаротушения и диспетчером центрального пункта пожарной связи

При проектировании ГАЗ-69 учли опыт эксплуатации всех легких вездеходов в период Второй мировой войны.

По вместимости и грузоподъемности ГАЗ-69 в два раза превосходил своего предшественника, хотя оснащался двигателем той же мощности в 50 л. с. Он вмещал восемь человек, шесть из которых располагались на продольных откидных скамейках в заднем грузопассажирском отсеке. Однако объем нового двигателя от ГАЗ-М20 «Победа» был в полтора раза меньше, чем у мотора довоенной модели. Чтобы сохранить высокий динамический фактор, свойственный ГАЗ-67, в трансмиссии новой машины было решено применить демультипликатор, то есть понижающую передачу в раздаточной коробке. Благодаря эластичным полуэллиптическим рессорам, легкому рулевому управлению и закрытому от непогоды со всех сторон тентованному кузову, автомобиль стал значительно комфортнее.

По сравнению с ГАЗ-67Б, первые образцы которого были созданы за считанные недели в 1941 году, ГАЗ-69 воспринимался как само совершенство, тем более что при проектировании учли реальный опыт эксплуатации всех легких вездеходов в период Второй мировой войны, в гом числе американских, поставлявшихся в СССР по ленд-лизу.

Выпуск ГАЗ-69 начался в июле 1953 года. Одновременно с базовой моделью ГАЗ освоил «командирскую» версию внедорожника – ГАЗ-69А с пятиместным четырехдверным кузовом. Обычная для легковой машины компоновка салона позволяла старшим офицерам ехать в кузове не на лавках вдоль бортов, а «как в такси» – на удобном заднем сиденье.

В 1956 году производство 69-й модели было полностью передано на автозавод в Ульяновск, где автомобиль собирался в течение двух лет из деталей, поставляемых ГАЗом.

Легкие вездеходы ГАЗ-69 и ГАЗ-69А нашли применение не только в армии, но и в народном хозяйстве. Особенно популярными они были у председателей колхозов и совхозов. За простоту в обслуживании, надежность, выносливость, лаконичный и предельно функциональный внешний вид и, конечно же, за отличную проходимость «газики» уважали геологи, лесники, милиционеры и пожарные. Производство ГАЗ-69 было прекращено в 1969 году, но и сегодня автолюбители используют его по прямому назначению. Среди множества модификаций ГАЗ-69, освоенных на смежных и специализированных предприятиях страны, были и пожарные машины. Самой распространенной версией стал автонасос АНП-20(69) 20-й модели, более известный по своему первоначальному названию – ПМГ-20 (пожарная машина ГАЗ, модель 20). Автомобиль ПМГ-20 предназначался для доставки противопожарного оборудования и боевого расчета к месту пожара, а также для быстрой подачи воды или пены. Экипаж состоял из трех человек. Автонасос выпускался с 1954 года Варгашинским заводом противопожарного и специального оборудования. Важной особенностью его конструкции стал вал отбора мощности в раздаточной коробке для привода центробежного насоса ПН-20Л, установленного в задней части кузова. Там же на специальных стеллажах размещались раздаточные рукава (шланги) и брандспойты.

На трубчатом каркасе тента устанавливались цилиндрические пеналы для всасывающих рукавов большого диаметра и кронштейны для небольшой раскладной лестницы-штурмовки. Кроме того, к машине мог крепиться прицеп ГАЗ-704 с запасом воды или пенообразователя (300 л) и дополнительными рукавами для прокладки линий от удаленных источников воды. Автомобиль оборудовался сиреной, фарой-искателем (прожектором) и сигнальной мигающей фарой красного цвета, установленной над ветровым стеклом. До появления синих проблесковых «маячков» фара сигнализировала всем участникам движения о том, что надо уступить дорогу мчащемуся на вызов пожарному автомобилю.

Автонасос АНП-20 (69), модель 20 (продольный разрез): 1 – коробка отбора мощности; 2 – карданный вал к насосу; 3 – газоструйный вакуум-аппарат; 4 – сирена; 5 – насос; 6 – пеносмеситель; 7 – вакуум-клапан; 8 – сиденье; 9 – складная лестница; 10 – пенал для всасывающего рукава; 11 – мигающая фара; 12 – фара-прожектор; 13 – штуцер для шланга пенообразователя; 14 – труба зимнего выхлопа; 15 – труба летнего выхлопа

1956 Детский пожарный автонасос «Малютка» на реконструированном шасси ГАЗ-69, построенный в Ижевске, подарен пионерскому лагерю «Артек» Самой распространенной пожарной версией ГАЗ-69 стал автонасос АНП-20(69) 20-й модели, более известный как ПМГ-20

На решетке радиатора «фирменная» эмблема автонасоса ПМГ-20, которая расшифровывалась как «Пожарная машина ГАЗ, модель 20»

1965 Автонасос ПМГ-20 часто становился штатной боевой единицей Юношеских добровольческих пожарных дружин (ЮДПД) – эмблему этой организации можно разглядеть на борту машины

Несмотря на относительно невысокую производительность автонасоса (20 л в секунду при напоре 80 м водяного столба), Г1МГ-20 представлял собой самостоятельную боевую единицу и мог в одиночку справиться с небольшим возгоранием, например в сельской местности (конечно, при условии, что рядом находился водоем). Часто ПМГ-20 использовался в городах как автомобиль быстрого реагирования: среди отечественных пожарных машин он развивал лучшую скорость (90 км/ч), первым прибывал на место и начинал тушение еще до подхода основных сил.

Стоявший на автонасосе пеносмеситель выдавал до 10 кубов пены в минуту, однако практика использования ПМГ-20 показала, что очень часто его возможностей не хватало для тушения огня, поскольку он не перевозил с собой достаточного количества огнетушащих средств. Поэтому в 1966 году производство автонасоса было прекращено: предпочтение отдали автоцистернам, как правило, также имевшим насосы.

Кроме ПМГ-20 на вооружении пожарных стояли и другие автомобили, созданные на шасси ГАЗ-69. Специально для торфодобывающих предприятий была разработана автоцистерна ПМГ-29, более известная как АЦПТ-20 (69), модель 29, оборудованная тем же насосом ПН-20Л. Сокращение экипажа до двух человек и уменьшение количества перевозимого дополнительного пожарного оборудования, в том числе и на крыше, позволило оснастить автоцистерну собственным водобаком на 340 л.

Широко использовался и штабной автомобиль АШП-4 (69А), модель 40 (старое обозначение ПМШ-40), на базе четырехдверной модификации ГАЗ-69А. Он предназначался для доставки к месту пожара оперативной группы пожаротушения и обеспечения радиосвязи между штабом и диспетчером центрального пункта пожарной связи. В то время без такой машины не обходилось тушение ни одного крупного пожара.

Автомобиль Факты

Пожар в Москве, 1871 г.

¦ В конце XIX века пожарный обоз петербургской пожарной команды состоял из линейки для боевого расчета, инструмента (линеечного или труболинеечного хода при наличии ручной трубы), насосно-бочечных или бочечных ходов (40-ведерной бочки с ручным насосом или без него) и повозки для багров (багорного хода). Позднее в состав обоза включили и механические лестницы.

¦ Для всех пожарных «ходов» (экипажей) была характерна тщательная отделка и яркая окраска: в начале XX века для покраски использовали красные эмали. Отдельные металлические части окрашивались в черный цвет, а деревянные детали покрывали лаком.

¦ Уже в 1901 году во Франции существовало два типа пожарных электромобилей. Первый предназначался для перевозки насоса, 400 л воды и катушки, рассчитанной на 40 м рукавов. Скорость передвижения составляла 19 км/час, а радиус действия 60 км. Производительность насоса достигала 80 л/мин. Батарея аккумуляторов весила 580 кг. Запаса воды хватало на 5-6 минут работы, энергии аккумуляторов – на шесть часов непрерывной работы, если поблизости оказывался источник воды. Электромобиль второго типа служил для перевозки шести пожарных, трех стволов, рукавной катушки и прочего имущества.

Московская пожарная команда, 1920 год.

¦ Первый в мире комплектный самодвижущийся пожарный обоз из трех машин был представлен на Международной выставке пожарной охраны и пожарного спасения в Берлине в 1901 году. Обоз состоял из двух электро- и одного паромобиля. Первый электромобиль был оснащен необычной системой подачи воды: на машине стоял 400-литровый бак, воду из которого под давлением вытеснял сжатый углекислый газ из баллонов. Второй электромобиль предназначался для транспортировки гидрантов; обе машины перевозили по 6-8 пожарных. Двигатель паромобиля служил для привода и шасси, и насоса. Эта машина перевозила 4-5 человек. 19 февраля 1902 года обоз был принят в эксплуатацию профессиональной пожарной командой Ганновера (Германия).

¦ Первая попытка использования автомобиля не только для перевозки парового насоса, но и пожарных с необходимым оборудованием, была предпринята в 1889 году. Созданный в США пожарный паромобиль мог перевозить семерых членов команды и прицепную тележку с инструментами. Энергия пара обеспечивала не только работу насоса, но и движение автомобиля. Однако машина получилась массивной и неудобной, и городские службы отказались от ее эксплуатации.

¦ Первые специальные пожарные машины с двигателем внутреннего сгорания появились в Германии в 1905 году, то есть на год позже, чем в России.

¦ В 1914 году завод Густава Листа сделал одной из пожарных частей Петрограда заманчивое «лизинговое» предложение: завод безвозмездно передает в пользование пожарным полный обоз собственного изготовления (автонасос, линейка, механическая лестница), а оплатить стоимость техники город должен был только в том случае, если обоз в ходе эксплуатации докажет свою эффективность. Однако городская управа предложение Листа отвергла, аргументировав отказ тем, что «Петроград еще не созрел для пожарных автомобилей».

¦ Долгое время отреставрированный «Руссо-Балт», выставленный в Рижском музее пожарной техники, считался именно тем экземпляром, который экспонировался на четвертой Международной автомобильной выставке в Санкт-Петербурге в 1913 году. Однако современные исследования позволили усомниться в аутентичности экспоната. Сомнения вызывает колесная база и элементы кузова (капот, облицовка радиатора, крылья). Безусловно, экземпляр Рижского музея восстановлен на основе шасси и ряда деталей автомобиля, построенного на Русско-Балтийском вагонном заводе, но, по-видимому, энтузиастами были обнаружены «останки» какой-то другой машины: возможно, она несла службу не в Петровском добровольном пожарном обществе Риги, а в Петровском пожарном отделении Санкт-Петербурга (Петрограда).

Content

Автомобиль на службе, 2011 № 03 ГАЗ-69 ПМГ-20 Пожарный

ГАЗ-69 ПМГ-20 История модели

Автомобиль Факты