Виктор Страшнов, Ольга Страшнова

Строим современный загородный дом. Современные материалы

I. Введение

Применение современных конкурентоспособных, безопасных и экологически чистых строительных и отделочных материалов наряду с традиционными строительными материалами является одной из основных задач не только для строительной отрасли в целом, но и для тех, кто строит и собирается строить свое индивидуальное жилище за городом. В этой книге основное внимание уделено именно таким, самым современным строительным и отделочным материалам. В ней собраны наиболее передовые методы строительства домов, которыми могут воспользоваться не только строительные фирмы, но и индивидуальные застройщики.

Последние годы в экономически развитых странах бурно развивается экологичное строительство [Green building).

Экологическое или «зеленое» строительство – это практика строительства и эксплуатации зданий, целью которой является снижение уровня потребления энергетических и материальных ресурсов на протяжении всего жизненного цикла здания (от выбора участка, проектирования, строительства, эксплуатации до ремонта и разрушения) при одновременном сохранении или повышении качества зданий и комфорта их внутренней среды.

Темпы роста сектора экологического строительства в этих странах существенно превышают темпы роста обычного строительства. Сегодня в России делаются первые шаги в создании первых «зеленых» домов, конструкция стен и инженерное благоустройство которых уже отвечают мировым стандартам энергоэффективного строительства.

Одним из приоритетных материалов для экологического строительства, символом многих современных экологичных зданий становится древесина. Жители больших городов и мегаполисов начали ценить те преимущества, которыми обладают дома, построенные с использованием натуральных и экологически безопасных материалов.

Еще с древнейших времен древесина служит человеку как основной строительный материал. В отличие от других стройматериалов, древесина – возобновляемый природный ресурс. При ответственном подходе к лесозаготовке и восстановлению леса могут «производить» древесину постоянно, а ее заготовка может происходить без значительного ущерба для окружающей среды и человека.

Сегодня традиционные деревянные дома составляют более половины (65 %) возводимых индивидуальных жилых домов в нашей стране. Среди малоэтажных домов, выполняемых из деревянных конструкций, особое место отводится таким материалам, как оцилиндрованное бревно, деревянный брус из массива и клееный брус (см. раздел III. 2.1 и III. 2.2).

В последние годы особое внимание в малоэтажном домостроении обращено на технологию возведения быстровозводимых зданий, основой которых являются легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК).

Суть этой технологии заключается в использовании панелей из легких стальных оцинкованных перфорированных профилей (термопрофилей) и неперфорированных профилей. В основе дома – каркас из несущих профилей, перегородок, межэтажных перекрытий, стропильной системы. Стеновая панель здания состоит из стальных профилей толщиной 0,8–3,0 мм и эффективной теплоизоляции. С внутренней и внешней стороны конструкции обшиваются гипсоволокнистыми или прочими аналогичными по свойствам листами. В качестве фасадной отделки используются любые существующие на сегодняшний день материалы: кирпич, фасадные плиты, штукатурка, сайдинг и т. д. Малый удельный вес конструкции позволяет снизить затраты на фундамент, а также строить на нестабильных грунтах.

Технология ЛСТК полностью адаптирована к разнообразным природным условиям нашей страны, строительство возможно даже на Крайнем Севере. Высокие энергосберегающие свойства дома позволяют сохранять комфортную температуру внутри здания в течение 5–7 суток без отопления даже при 20-градусном морозе! Технология ЛСТК позволяет уменьшить затраты на отопление дома до 60 %.

Материалы, используемые при строительстве по технологии ЛСТК, являются экологически чистыми и подлежат 100 %-ной повторной переработке. Канадское общество астматиков Asthma Society of Canada признало воздух в помещениях из легких металлоконструкций наиболее пригодным для жизни астматиков, а также для людей, чувствительных к химикатам и больных аллергией.

О строительных и отделочных материалах, использующихся в качестве заполнителей стен, рассказано в разделах III. 6 и III. 7. Свойства и преимущества керамических горизонтальных блоков описаны в разделе III. 1.7.

До сих пор большое значение для строительной отрасли имеют различные виды кирпича, выпускаемые многими заводами России. Этот строительный материал по-прежнему используется как в малоэтажном, так и в многоэтажном домостроении. Недаром на многих выставках продукция заводов по производству кирпичных строительных материалов занимает почти половину экспозиции.

Это говорит о том, что кирпичное строительство очень популярно в нашей стране и спрос на него не уменьшается. Особенно ценятся кирпичи высоких марок, обладающие низким коэффициентом теплопроводности и позволяющие надежно сохранять тепло внутри помещений. Среди бетонных изделий (блоки, панели, монолитные конструкции) большое внимание уделено легким и ячеистым бетонам неавтоклавного твердения: благодаря их теплотехническим качествам и сравнительно небольшому весу можно значительно сократить строительные и эксплуатационные затраты индивидуальных застройщиков и инвесторов.

Теплая керамика – следующий этап в развитии «красного» керамического кирпича. Сегодня такие преимущества классической керамики, как экологичность, прочность и долговечность, дополнены новыми качествами: увеличенной скоростью кладки, уменьшенным расходом раствора и улучшенным сопротивлением теплопередаче.

Можно отметить несколько основных свойств теплой керамики, которая больше и теплее, чем кирпич. Она заменяет до 15 обычных кирпичей. Скорость ее кладки ускоряется в 5–7 раз.

Разработана программа поставки домокомплектов для строительства малоэтажных жилых домов. Под этим понимается полный набор материалов и комплектующих, необходимых для строительства жилых домов по различным технологиям на условиях под чистовую отделку, а также комплект рабочей документации, инструкций по монтажу и смет на строительство, вместе со стоимостью услуг.

Формирование и реализация домокомплектов создают для частных и корпоративных застройщиков реальные условия, обеспечивающие возможность строительства капитальных жилых домов в кратчайшие сроки за 18 000– 20 000 руб./см^2), в зависимости от используемой технологии строительства.

К одной из важных составляющих домокомплекта современного домостроения относятся сухие строительные смеси. Их положительная роль и значимость проявляется не только при строительных, но и ремонтно-отделочных работах (раздел III. 9).

Это готовые составы, которые в упаковках поставляются прямо на строительную площадку, где и разводятся водой. Кроме этого, есть выбор композиций для определенных отделочных работ. Компонентами сухих смесей, обеспечивающими те или иные свойства и назначение строительных смесей на основе минеральных вяжущих, являются модифицирующие добавки. Это пластифицирующие, стабилизирующие, ускоряющие и замедляющие схватывание и твердение, противоморозные, гидрофобизирующие, уплотняющие, бактерицидные, воздухо-вовлекающие и газообразующие добавки.

Раньше традиционным при выполнении отделочных работ был цементно-песчаный раствор, изготавливаемый непосредственно на стройплощадке.

Подобная смесь хороша для кладки и штукатурки при нанесении слоями от 10 мм и больше, поскольку цемент как минеральное вяжущее хорошо работает на сжатие, а кварцевый песок с правильно подобранным фракционным составом «помогает» ему в этом. Но данный состав не подходит для других работ, он плохо сопротивляется растягивающим и изгибающим нагрузкам, особенно при нанесении тонким слоем.

Такие смеси обладают низкой водоудерживающей способностью, часто вода затворения слишком быстро впитывается в основание и испаряется в атмосферу, что мешает полной гидратации цемента. В результате раствор может не набрать необходимой прочности, а потому не будет обладать необходимым качеством. Всех этих недостатков лишены сухие строительные смеси, модифицированные с помощью различных химических добавок.

Повсеместное использование сухих строительных смесей полностью изменило культуру производства отделочных и ремонтных работ, а также повысило на 150–200 % их эффективность. Потребление сухих смесей на сегодняшний день достигает 70–90 % общего объема составов, применяемых в строительстве.

Не менее значимы при строительстве и отделочных работах специальные аквапанели, выполненные из натуральных и экологических материалов, которые не теряют своих свойств под воздействием влаги и надежно защищают помещения от поражения грибком и плесенью. К их числу относятся панели и другие строительные изделия («Кнауф» и других компаний), позволяющие улучшить декоративные качества, акустику, звуко– и теплоизоляцию фасадов, кровли, подвалов и др.

II. Материалы для благоустройства участка и винтовые сваи для быстровозводимого фундамента дома

II.1. Материалы для благоустройства участка

К материалам для благоустройства участка относятся различные покрытия пешеходных дорожек, площадок для занятий спортом, детских игровых площадок и других мест для семейных встреч и мероприятий.

II. 1.1. Покрытия пешеходных дорожек и площадок для отдыха

В последние годы разработана целая серия различных покрытий, отличающихся не только высокими конструктивными качествами, но и художественно-декоративным оформлением.

Наибольшей эффективностью при сравнительно небольших затратах отличается мягкое некапитальное водопроницаемое покрытие, выполняемое из природных или искусственных сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка, находящиеся в естественном состоянии, а также сухие смеси, уплотненные или укрепленные вяжущими материалами).

Особой популярностью при организации основания для обустройства рекреационных (детских игровых, спортивных площадок, зон отдыха и дорожек) пользуется покрытие из литых блоков-ковриков.

Один из видов – резиновое покрытие (см. вклейку, рис. 2), которое представляет собой набор ковриков (плит) толщиной от 30 мм (для детской игровой площадки) до 42 мм (для пешеходных зон и дорожек к дому и вокруг него).

Резиновая плитка – эластичное, упругое, ударогасящее водопроницаемое покрытие, отличающееся амортизирующими и ортопедическими свойствами. Оно обладает высокой ремонтопригодностью, так как поврежденные элементы легко заменяются. В то же время, в случае необходимости переместить оборудование детской площадки, покрытие может быть полностью демонтировано и установлено на новом месте.

Покрытие из резиновых плит не требует дорогостоящих работ по подготовке основания, оно укладывается на любую поверхность: песок, песчаную смесь, отсев, бетон, асфальт. Плитки между собой соединяются специальными пластиковыми втулками. Такое покрытие отлично пропускает воду, препятствует образованию луж.

Травмобезопасная плитка придает площадке красивый вид, в то же время оставаясь чистой круглый год. Рисунок покрытия может иметь любую геометрическую форму с вкраплениями различных цветовых пятен. Зимой на такой поверхности легко залить каток.

Современные резиновые покрытия – Decoflex серии D – это изготовленные заводским способом покрытия для спортивных площадок и зон отдыха коттеджей. Они могут использоваться при любых погодных условиях. Длина рулона: 20 м. Ширина рулона: 1,2 м. Вес нижнего слоя: 850 г/м^3. Вес верхнего слоя: 1200 г/м^3. Толщина D6 – 6 мм; D8 – 8 мм; D10 – 10 мм; D12 – 12 мм.

Цена за 1 м^2-1900 руб.

Покрытие Decoflex для помещений состоит из двух слоев 4 + 4 мм. Нижний слой – черная резина, верхний – 100 %-ный каучук EPDM. Слои поставляются в двух отдельных рулонах. Для их соединения используется клей, который находится в комплекте. За счет перекрытия верхним слоем стыковочного шва нижнего слоя достигается максимальная водонепроницаемаемость. Размер рулона: 1,25x20 = 25 м^2, толщина -8 мм. Выпускается двух цветов – красного и зеленого.

Серия Neoflex 500 – мягкое и в то же время прочное износостойкое покрытие, которое состоит на 80 % из рециклированной резины, на 20 % – из цветных EPDM-гранул, что позволяет производить многоцветное покрытие.

Цена за 1 м^2 – 979 руб.

Резиновая брусчатка «Катушка», «Волна», «Кирпич» – эластичное, травмобезопас-ное, ударопоглощающее покрытие: хорошо чистится, сохраняет тепло, морозоустойчиво, выдерживает большие перепады температуры, не токсично. Толщина – 20 мм и 40 мм. Это отличное покрытие для тротуаров, пешеходных и садовых дорожек, площадок для отдыха и двориков. Для укладки такой брусчатки необходимо твердое основание. Брусчатка приклеивается к подготовленному твердому основанию с помощью связующего, образуя нескользкую, шероховатую поверхность.

Цена за 1 м^2-1480 руб.

Резиновая плитка, покрытие из резиновой крошки, плитка из резиновой крошки (плитка EcoSport) обладает амортизационными свойствами, высокой прочностью на разрыв, длительным истиранием и высокими допустимыми нагрузками. Применяется не только для покрытия спортивных площадок, но и для пешеходных дорожек и площадок для отдыха на загородных участках. Цена за 1 м^2-1055 руб.

Универсальное экологичное модульное покрытие из пластика – Step. Оно не требует применения клея или других вспомогательных материалов. Установка производится на любую ровную поверхность, включая старые изношенные покрытия, где есть трещины, разрывы, расслоения. Данное покрытие выдерживает нагрузку 100 тонн на 1 м^2. Оно защищено от воздействия основных химических элементов и имеет противоскользящую поверхность.

Диэлектрический материал покрытия не накапливает статических зарядов. Используется для обустройства детских площадок, рекреационных зон, террас, бассейнов, летних столовых на даче, территории вокруг загородного дома, хозяйственных целей.

Простота монтажа, мобильность и привлекательный вид модульного пластикового покрытия, а также хорошие дренажные свойства являются залогом быстрого устройства пола на различных основах. Напольное модульное покрытие Step изготавливается из полипропилена, полиэтилена. Его размеры – 330 х 330 х 16 мм, толщина 12–16 мм, масса-320 гр.

Температура эксплуатации от -50 °C до +60 °C. Поверхность покрытия устойчива к воздействию прямых солнечных лучей, радиационного излучения, кислот, щелочей, нефтепродуктов и др. Цена за 1 м^2-840 руб.

II. 1.2. Клинкер

Клинкер – традиционный материал, используемый для строительства зданий.

Фасадная облицовочная клинкерная плитка под кирпич изготавливается из отборной глины посредством высокотемпературного обжига до достижения необходимой твердости. Отличительные особенности – высокое качество, прочность, долговечность и низкое водопоглощение (ниже 2 %).

Тротуарный дорожный мостовой клинкерный кирпич – тротуарная плитка, брусчатка, дорожный клинкер, тротуарный клинкер, мостовой клинкер. Основные преимущества – богатая цветовая гамма, хорошие физико-механические и эксплуатационные свойства.

Дорожный тротуарный мостовой клинкер способен выдерживать большие статические и динамические нагрузки, поэтому его рекомендуют для мощения участков с интенсивным транспортным и пешеходным движением.

Особыми эксплуатационными качествами характеризуются клинкерные керамические морозостойкие кислотоупорные противоскользящие плитки. Они применяются в качестве ступеней для террас, гаражей, крылец, патио, открытых площадок, лестниц.

Выпускается более 30 цветов с разнообразным декором. По своим эксплуатационным характеристикам и цветовой гамме керамические клинкерные ступени значительно превосходят ступени из керамо-гранита.

Производят несколько типов различных ступеней: флорентийские ступени, выпуклые, прямоугольные, прямоугольные с насечками. В эту серию помимо ступеней входит противоскользящая плитка для ступеней с насечками.

Плитка для ступеней, как и ступени из керамогранита, является наиболее экономичным вариантом отделки лестниц, крыльца.

Цена одной плитки размером 200x100x45 (52,54) мм-от 50 руб.

II. 1.3. Искусственный отделочный материал Kamrock

Этот камень (см. вклейку, рис. 3) сочетает в себе красоту природного материала и массу доработанных человеком достоинств. Сегодня это один из самых многоцелевых и востребованных материалов у архитекторов, дизайнеров и строителей.

Его преимущества:

– экологичность и натуральность входящих в состав компонентов;

– прочность, износо– и термостойкость, водонепроницаемость;

– устойчивость к агрессивным средам и легкость (в сравнении с натуральным камнем).

Важная особенность – это разнообразие цветов.

Для создания камня используются материалы природного происхождения: цемент, песок, пористые наполнители и безопасные высококачественные пигменты импортного производства.

Kamrock широко применяется в качестве декоративного облицовочного камня, декоративного кирпича, тротуарной плитки элементов ландшафта, дорог и дорожек, покрытия патио, при облицовке термопанелей.

Для крепления облицовочного камня рекомендуются универсальный цементный клей («Интерьер стандарт»), а также цементно-песчаная затирка для швов («Идеальный шов Standart»).

Цена за 1 м^2 – 900 руб.

II. 1.4. Модульная террасная плитка

Модульная террасная плитка из ДПК (см. вклейку, рис. 4) – универсальное покрытие. Используется для любых настилов, включая площадку для парковки автомобилей, гаражей, детских площадок, садовых зон отдыха, беседок, пешеходных дорожек, пространств вокруг бассейнов, балконов и лоджий, зимних садов, террас, летних кафе, баров и ресторанов.

Террасная плитка имеет размеры 40 х 40 х 4,5 см. Обладает 100 %-ной влагостойкостью, высокой стойкостью к механическим повреждениям и широким температурным диапазоном эксплуатации. Укладка производится легко и быстро без применения инструмента.

Для сцепления плиток использованы специальные крепления (защелки), которые позволяют жестко соединить плитку в единое полотно. Для заезда автомобиля, тележки или тачки с грузом на дорожку или площадку созданы модульные пороги размером 40 х 20 х 4,5 см. Они крепятся к крайним плиткам и упрощают въезд на них.

II. 1.5. Уреплен-«Каменный ковер»

Альтернатива керамической плитке. Отличается долговечностью, эстетикой и практичностью. Это прочное антискользящее покрытие, состоящее из эпоксидного состава Уреплен-111 и наполнителя – кварцевого цветного песка.

Уреплен – это жидкий состав на основе полиуретановых эластомеров (двухкомпонентная композиция). После нанесения на подготовленную поверхность состав полимеризуется и, пропитывая поверхностный слой обрабатываемого материала, создает прочное защитное покрытие. «Работает» в диапазоне температур от -75 °C до +100 °C. Уреплен относится к числу экологически чистых, пожаро– и взрыво-безопасных материалов.

Преимущества:

– обладает уникальной изно состойкостью, которая выше в 6 раз, чем у гранита, и в 8 раз – чем у нержавеющей стали;

– характеризуется высокой прочностью на растяжение и раздир;

– не трескается при деформации и в экстремальных условиях;

– выдерживает значительные нагрузки на истирание и удар.

Возможно использование материала в качестве покрытия, работающего в условиях гидроэрозии, воздействия абразивных частиц, высоких и низких температур, агрессивных сред.

Уреплен используется для: возведения пандусов, покрытия пола входной группы в здание, крыши веранды, дорожек на загородном участке, для оформления цоколя, стенок бассейна или водоема.

II. 1.6. Геотекстиль

Геотекстиль Тураг («Тай-пар») (см. вклейку, рис. 5) – нетканый термоскрепленный материал, производимый из волокон 100 %-ного полипропилена.

Его преимущества:

– обладает высокой прочностью и отличной водонепроницаемостью;

– сочетает в себе высокий начальный модуль упругости;

– значительное удлинение до разрыва и однородноть структуры материала, благодаря чему превосходно выдерживает эксплуатационные нагрузки;

– имеет высокую сопротивляемость повреждениям

– и сохраняет отличные фильтрационные качества;

– обладает стойкостью к влаге и химическим соединениям, в частности, к кислотам и щелочам; не гниет, не разлагается, не подвержен воздействию грибков и плесени, насекомых и грызунов;

– изотропен, то есть его физические свойства одинаковы как в продольном, так и в поперечном направлении полотна.

– препятствует прорастанию корней на дорожках участка загородного дома. Геотекстиль разделяет слои грунта (например, песок и гравий), что делает конструкцию более прочной и долговечной. При этом он не мешает потоку воды свободно проходить сквозь него. Геотекстиль – идеальный материал для разделяющего слоя в различных конструкциях благодаря своей прочности, долговечности и механическим свойствам.

Геотекстиль является важным составным элементом дренажной системы. Для организации эффективного дренажа используются дренажная структура (дренажный слой) и жесткий, прочный геотекстиль.

Благодаря геотекстилю дренажный слой надежно защищен от засорения и заиливания, что обеспечивает высокую эффективность работы дренажной системы на загородных участках, территории городских домов и парков.

При строительстве легких каркасных домов (или из пенобетона) в два этажа в качестве фундамента используется бетонная плита. Слой щебня под плитой выполняет функцию основания и дренажа. Утеплитель предотвращает промерзание грунта под плитой и, как следствие, пучение грунта.

Нижний слой Тураг не позволяет щебню проседать, «тонуть», перемещаться, засоряться мелкими фракциями почвы, действуя как разделительно-фильтрационная мембрана.

Выпускается в рулонах 200, 400, 600 м^2.

Цена за рулон – от 8000 руб.

II. 1.7. Светящиеся плитки

Эти плитки (см. вклейку, рис. Б) используются для освещения дорожек и тропинок загородных участков.

Их применяют в качестве источника декоративного освещения рядом с бассейном, возле клумб и газонов, зон отдыха и т. д.

Это прекрасный элемент ландшафтного дизайна: такие плитки используются для подсвета снизу кустов, низкорослых растений.

Одно из важных преимуществ – экономия электроэнергии. Для того чтобы плитки действовали, достаточно энергии, полученной от солнечных лучей.

К числу достоинств относится также пожаробезопасность и экологичность.

Технология светового действия заключается в том, что материал поверхности плиток накапливает энергию солнца днем и в течение 6–8 и более часов (вечер, ночь) отдает ее в окружающую среду.

Для равномерного свечения необходимо создать плиткам слабую фоновую подсветку с помощью ультрафиолетовой лампы.

Следует отметить разнообразную цветовую гамму свечения: от зеленовато-желтого, голубого, бирюзового до красного цвета.

Камень для мощения имеет базовые габариты: 100 х 100 х 65 мм, вес-1,5 кг.

Высота-от 40 до 80 мм.

Что касается конструкции тротуарной плитки, то она состоит из двух слоев, получаемых методом полусухого вибропрессования.

Конструктивная основа – цементно-песчаный бетон, для верхнего слоя используется специальный бетон, в который добавляется светящийся компонент – люминофор.

Пропитка специальными растворами придает тротуарной плитке повышенную влагостойкость и прочность.

Другой способ изготовления светящихся плиток основан на применении специальных пресс-форм для виброформирования. При их производстве в бетонную смесь, изготовленную по особой рецептуре, вносятся мелкие речные камешки. Их свойство – днем накапливать энергию, а в ночное время отдавать ее, т. е. излучать свет.

Подобные покрытия излучают точечное свечение, похожее на звездное небо.

Плитки такого типа имеют размеры 300 х 300 мм, 95x190 мм.

Цена за 1 м^2 – 1200–2000 руб.

II. 2. Винтовые сваи для быстровозводимого фундамента дома

Современная конструкция надежных и быстровозводимых фундаментов для малоэтажных жилых и гражданских зданий. Экономия во времени по сравнению со столбчатыми и ленточными фундаментами.

Винтовые сваи с литым наконечником.

Винтовая свая (см. вклейку, рис. 7) представляет собой трубу с прикрепленной режущей винтовой лопастью. Начинаясь на скошенной части ствола, лопасть плавно увеличивается в ширину. Разрезание грунта благодаря такой конструкции происходит с минимальным сопротивлением и уменьшает крутящийся момент. При завинчивании в грунт и межвитковые промежутки почвы не разрыхляются, а уплотняются. Происходит это за счет правильно рассчитанного угла и сертификата шага винтовой лопасти. В результате этого свойства винтовые сваи обладают высокой несущей способностью (до 15 тонн), выдерживают выдергивающие и сжимающие нагрузки и противостоят силам морозного пучения. Маленькая площадь соприкосновения винтовой сваи с грунтом и режущие лопасти не позволяют фундаменту сдвигаться даже при глубоком промерзании почвы. Нижняя часть оснащена режущей лопастью определенной формы, благодаря которой она вкручивается практически в любую глубину.

При залегании в верхних слоях просадочных грунтов (торфа) винтовая свая завинчивается до тех пор, пока не пройдет этот слой. Сегодня ряд компаний производит целые сваи длиной до 11,5 м. В основном этого достаточно для прохождения рыхлого грунта, но при необходимости такая свая наращивается до нужного размера.

Используя винтовые сваи при монтаже фундамента, возможно возводить качественные и надежные дома на участках со сложным рельефом, с пучинистым и разнородным грунтом, торфом, что раньше было почти неосуществимо и требовало огромных денежных затрат. К сожалению, на скальных грунтах монтаж такого фундамента не всегда возможен.

Время монтажа занимает 1–2 дня. Сразу после завинчивания свай фундамент готов к восприятию проектной нагрузки, что позволяет значительно сократить срок всего строительства.

Установить фундамент можно в любое время года, при любой погоде, поскольку не применяются «мокрые» процессы.

Свая завинчивается механически или вручную, без бурения – соответственно, процесс происходит бесшумно и не создает вибрации. Отсутствие вибрации позволяет в будущем расширять площадь дома (пристраивать), не нанося какого-либо вреда первоначальному сооружению.

Диаметр сваи (57, 76, 89, 98, 108, 114, 133, 219, 273, 325 мм) определяется конструкцией сооружения. Завинчивание сваи на разную глубину (в зависимости от несущей способности грунта) гарантирует равномерную несущую способность фундамента.

Сваи покрывают специальным антикоррозийным двухкомпонентным составом. Покрытие обладает высокой устойчивостью к механическому воздействию.

Цены свай зависят от размеров ствола, диаметра лопасти и длины.

При D ствола 76 мм и L = 1650 мм цена -1250 руб., D = 108 мм и L = 1650 мм – 1550 руб., D = 108 мм, L = 7000 мм-4100 руб.

III. Стеновые материалы и теплоизоляция

III. 1. Виды кирпича

Стеновые материалы из кирпича, керамики, блоков, камня и дерева позволяют построить жилые и общественные здания разнообразной архитектуры, различных планировочных решений с эффективной теплозащитой от низких температур.

III. 1.1. Виды и формы кирпича

Кирпич (см. вклейку, рис. 8) – наиболее популярный строительный материал, который на протяжении многих лет применяется для возведения сооружений и зданий. На данный момент можно выделить несколько типов строительного кирпича.

Типы кирпича делятся в зависимости от своего строения, состава, формы и технологий, которые используются во время его изготовления.

В зависимости от структуры кирпича он может быть пустотелым, полнотелым.

В зависимости от применяемой технологии изготовления подразделяется на материал полусухого формования и материал пластического формования.

В зависимости от материала, используемого в производстве, строительный кирпич делят на керамический, гиперпрессованный, силикатный с содержанием некоторого количества кварцевого песка.

В зависимости от цели использования кирпич может быть клинкерный (используется при работе с большим температурным режимом), облицовочный, шамотный, самый обычный строительный кирпич, обладающий стандартными формой и размером.

Существуют специальные ГОСТы, указывающие на основные требования ко всем характеристикам кирпича, а также к его внешнему виду. Возможны некоторые отклонения от стандарта, например: 4 мм в длине, 3 мм в толщине бруса, 3 мм в ширине. Кроме того, в двух точках кирпича разница в высоте материала не должна составлять более 2 мм.

Лицевой тип кирпича, в отличие от керамического, больше соответствует стандартам ГОСТа, его производство осуществляется со значительной точностью. Естественно, что всегда и везде соблюдать такую математическую выдержанность довольно непросто ввиду того, что при обработке и сушке кирпича он имеет тенденцию к сжиманию или съеживанию.

Абсолютно каждый тип строительных кирпичей обладает своими характеристиками, к примеру, размером, маркой, теплопроводностью, прочностью, устойчивостью к высоким температурным режимам, некоторыми коэффициентами и другими качествами.

Виды строительного кирпича для кладки и облицовки

Строительный кирпич, изготовленный методом гиперпрессования

Данный материал производится из специальной смеси, которая состоит на 90 % из известняка, 8 % – цемента, 2 % – особого химического красителя.

После приготовления смеси она подвергается прессовке в специальной форме, в результате образуется ровный брусок, обладающий особой формой и цветом. Далее готовый продукт поставляется на строительные участки, где применяется в качестве отделочного и облицовочного материала.

Для специальной облицовки в виде «неровный камень» используется гиперпрессованный кирпич с неоднородной структурой.

Силикатный кирпич. Кладка стен из силикатного кирпича. Жилой дом из силикатного кирпича

(см. вклейку, рис. 9).

Из смеси, которая содержит в себе кварцевый песок и гашеную известь, путем прессования получают силикатный кирпич. Данный тип кирпича имеет высокие строительные качества, такие как прочность и высокая плотность.

Единственным недостатком является небольшая устойчивость к воздействию влаги, следовательно, данная характеристика обуславливает некие ограничения в плане применения материала. Очень часто силикатный кирпич используется с целью изготовления декоративных вставок в стену. Цвет готового строительного материала белый, однако очень часто можно встретить кирпич с серым оттенком. Для получения декоративного эффекта к смеси добавляются особые пигменты.

Керамический строительный кирпич. Этот материал представляет собой брусок, обладающий формой правильного параллелепипеда. Производится из обожженной глины.

Такой кирпич имеет чрезвычайную долговечность. В подтверждение этому – известная всем Кремлевская стена. Это сооружение было построено из керамического кирпича.

Лицевой кирпич. Этот строительный материал является отличным облицовочным кирпичом. Он совершенно лишен каких-либо дефектов, его расцветка равномерна. Благодаря этим характеристикам лицевой кирпич считается самым популярным среди всех облицовочных материалов.

Посторонние дефекты могут проявляться в случае, если технология его производства недостаточно точная. Не менее опасна для кирпича влажность, поскольку происходит быстрое нарушение целостности материала за счет протекания необратимых химических реакций.

Лицевой кирпич может быть подразделен на два подвида:

1. Кирпич фактурный, имеющий рельефную поверхность;

2. Кирпич фасонный, который применяется для отделки оконных проемов, карнизов и других декоративных частей фасада сооружения.

Фасонный кирпич обладает некоторыми преимуществами. Например, он не нуждается в шлифовании, при этом его внешние характеристики получаются очень эффектными и уникальными. Оригинальная структура обеспечивает создание уникального дизайна сооружения, с округлыми краями и арочными конструкциями.

Кирпич рядового типа. Этот строительный материал не нуждается в высоких эстетических качествах, поскольку может быть подвержен дальнейшей покраске, оштукатуриванию.

Готовый брусок обладает неоднородной структурой и расцветкой. Допустимо также наличие некоторых дефектов, однако это совсем не играет роли при проведении строительных работ.

Данный тип кирпича отличается чрезвычайной прочностью.

Как правило, рядовой кирпич используется для построения фундамента сооружений или для возведения несущих, основных конструкций.

Огнеупорный кирпич. Шамотной тип кирпича подходит для качественной внешней и внутренней отделки камина и печи. Ввиду того что огнеупорный кирпич обязан отвечать высоким характеристикам эксплуатации, он обладает высокой прочностью, плотностью, массой. Кроме этого, устойчив к высоким температурам и с легкостью выдерживает температурный перепад, составляющий 1000 градусов. Чаще всего огнеупорный строительный материал имеет желтый окрас песочного оттенка.

Полнотелый кирпич не имеет наружных и внутренних полостей. Ранее он мог обладать пустым пространством до 13 %. Имеет сходство с керамическим и рядовым типами.

Клинкерный кирпич. При производстве данного кирпича используется клинкерная технология. Пласты глины подвергаются спеканию, что позволяет избежать возможного проявления дефектов (вкраплений, нарушений структуры материала).

Готовый кирпич довольно прочный (в результате его однородной структуры), высокоустойчив к износу. Материал выпускается в самых разных цветовых решениях и текстурном выполнении. Его можно использовать для мощения, облицовки и многих других работ.

Кирпич щелевой – пустотелый, имеет сквозные пронизывающие отверстия, которые обладают самой разной формой и размером. Как правило, щелевой кирпич – прекрасный теплоизолятор.

Кирпич с полусухой формовкой получается путем прессования с применением обжига глины.

Данная технология производства кирпича не требует сушки. Сфера его использования ограничена, он не применяется для сооружения несущих стен и долговечных конструкций. Такой кирпич используется для строительства внутренних стен и перекрытий.

Кирпич обладает довольно ровной и качественной поверхностью, поэтому стены не нужно выравнивать, что значительно экономит время и деньги.

Кирпич с пластичной формовкой изготавливается под действием высокого давления. Полученный брусок подвергается сушке и обжигу. Печь разогревается до температуры, равной 800-1000 °C, а иногда выше 1000 °C.

Основная техническая характеристика кирпича – теплопроводность. Как и любой другой материал, кирпич способен проводить тепло. Тепловая энергия, проходящая через строительное изделие, зависит от плотности, размеров и самого материала.

Размеры кирпича 250 х 120 х 65 мм. Размеры кирпича полуторного типа -250 x 120 x 88 мм.

Прочность кладки зависит от морозостойкости строительного кирпича. Чем больше циклов выдерживается кирпичом, тем он устойчивее к морозной погоде. Как следствие – показатели долговечности существенно возрастают. Кирпич тем прочнее, чем меньше влаги он способен впитать. Возможное и максимальное водонасыщение оставляет не более 16 % по ГОСТу. Клинкерный кирпич имеет низкое водопоглощение 4–5 %.

Марки кирпича обозначаются буквой М. Под этим следует понимать нагрузку, которая может быть приложена и выдержана квадратным сантиметром изделия.

Важное свойство кирпича – влагопоглощение.

Для определения степени влагопоглощения кусок кирпича помещают в сушильный блок. Затем определяется точная его масса. Взвешенный и тщательно высушенный кирпич опускают в воду, после чего масса куска снова измеряется. Полученная разница масс представляет собой показатель водопоглощения, численно выведенный в процентах.

В зависимости от материала и технологии его производства кирпичи разделяются на силикатные и керамические.

До сегодняшнего дня кирпич и дерево остаются основными видами строительных материалов для малоэтажного жилого строительства.

В настоящее время в нашей стране работают сотни заводов, выпускающих качественную кирпичную продукцию и фасонные изделия из керамики. Кроме этого, на строительный рынок страны импортируются разнообразные многощелевые керамические блоки и кирпич из многих стран Европы.

Кирпич изготавливается из легкосплавных глин с добавками и без них. Для фундаментов применяют глиняный полнотелый красный кирпич пластического формования.

В зависимости от размеров, формы и полнотелости кирпичи подразделяются на обыкновенные, утолщенные, модульные, пустотелые, фигурные. Обыкновенный, утолщенный и модульный полнотелые кирпичи пластического прессования применяются для фундаментов, цоколей, наружных и внутренних стен.

Плотность обыкновенного кирпича в сухом состоянии – более 1600 кг/м^3.

Кирпич должен быть нормально обожжен, тогда он приобретает необходимую прочность. При недожоге кирпич обладает недостаточной прочностью, малой водо– и морозостойкостью. Пережженный кирпич отличается повышенной плотностью, теплопроводимостью.

Одно из старейших отечественных предприятий по производству кирпича и фасонных изделий из керамики – Голицинский кирпичный завод.

В настоящее время это единственное предприятие российской стройиндустрии, которое производит облицовочный кирпич более 10 цветов и 100 видов. Его продукция отвечает требованиям ГОСТа 530-2012.

Сегодня материалы выпускаются с улучшенными характеристиками: в частности, марка кирпичных изделий равна 175. Толщина наружной стенки – 20 мм (по ГОСТу достаточно 12 мм). Главное достоинство – морозостойкость сто циклов, которая обеспечивает долговечность фасада.

В ассортименте предприятия пять видов кирпича: – ИК-2(250 х 60 х 65мм), – Евро (250 x 85 x 05 мм), – одинарный (250 х 120 х 65 мм), – утолщенный (250 x 120 x 88 мм), – двойной (250 x 120 x 138 мм).

Водопоглощение – 9-10 %, морозостойкость – F-50,100.

Фасонные изделия – фигурные кирпичи, благодаря им открывается больше возможностей оформления интерьера и фасада жилых и административных зданий. Длина фигурных кирпичей – 170, 190, 250 мм, ширина – 90 и 120 мм, высота – 65 мм.

III. 1.2. Фасадный кирпич

Фасадный кирпич с утолщенной фасадной стенкой торговой марки Rauffasade (производитель – кирпичное объединение «Победа») используется в основном для строительства коттеджей и современных высокоэтажных зданий. У данного кирпича утолщенная передняя стенка (до 20 мм), поэтому он обладает повышенной прочностью и долговечностью, а высокие эксплуатационные характеристики изделия снижают затраты на обслуживание и ремонт фасадов.

Размеры фасадного кирпича – 250 х 85 х 65, 250 х 120 х 65, 250 x 120 x 88 мм.

Водопоглощение – 6–8 %, вес – 1,9–2,5 кг, морозостойкость – F75.

К числу фасадных кирпичей относится крупноформатный керамический камень 14,5NF – Rauf, отличающийся высокими изоляционными и конструкционными свойствами. Его размеры – 510 х 250 х 219 мм, марка прочности – 75, 100; теплопроводность кладки – 0,18 Вт/м·°С, водопоглощение – 11.

Камень формата 14,5NF заменяет в кладке 14,5 кирпича стандартного формата. При этом толщину наружных стен можно сократить благодаря улучшенным теплотехническим характеристикам материала – поризованной керамики RAUF.

При изготовлении крупноформатных камней в шихту добавляются древесные опилки. Выгорая в процессе обжига, они образуют пустоты в теле камня. Поризация снижает удельную массу полученного материала, улучшая при этом теплозащитные свойства камней. Стена из поризованного кирпича RAUF на 20 % теплее стены из обычного пустотелого кирпича.

Цена за штуку зависит от габаритов камня: от 20 руб до 150 руб.

III. 1.3. Многощелевые керамические кирпичи и блоки

Один из наиболее надежных способов сохранить тепло в доме – строительство стен из эффективного или многощелевого пустотелого керамического кирпича, который называют теплой керамикой (см. вклейку, рис. 10). Его пустоты заполнены воздухом, который является прекрасным тепло– и звукоизолятором. Плотность многощелевого кирпича меньше, чем у полнотелого, а теплопроводность материала снижается с уменьшением его плотности.

Учитывая, что в кирпиче большое количество отверстий, он легче обычного. Его сравнительно небольшой вес уменьшает нагрузку на фундаменты. Сырья на изготовление такого кирпича идет меньше. Следовательно, его себестоимость ниже, чем у полнотелого.

Этот кирпич легче в укладке, что ускоряет строительство и повышает производительность труда. Размеры кирпича рядового рифленого 250 х 120 х х 65 мм. Цена за штуку -7,30 руб.

Керамический кирпич подразделяется на строительный (рядовой), лицевой и специальный.

Из строительного возводят несущие стены и перегородки. Лицевой используется для отделки фасадов. Его качественные декоративные свойства должны быть стойкими к воздействиям атмосферы.

Специальный предназначен для эксплуатации в особо сложных условиях (устройство печей, каминов, дымовых труб; для мощения дорожек, террас, подъездов к гаражам, лестниц).

Эффективный кирпич бывает строительным и лицевым. В строительстве его функции могут быть несущими и самонесущими в кладке наружных и внутренних стен.

Для эффективного кирпича, из которого возводятся наружные стены, существенный показатель – морозостойкость, которая должна составлять не менее 35 циклов [F35). Его не рекомендуется применять для кладки первых 5 цокольных рядов здания, через которые может проникать влага в стену; им нельзя облицовывать печи.

Сверхэффективный – у него лучшая теплозащита (0,18-0,22 Вт/м·°С). Это объясняется тем, что в глину добавляют стружку или иные органические материалы. При обжиге они выгорают, образуя мельчайшие замкнутые поры, которые создают защитный барьер.

В последнее время налажено производство суперпоризованных кирпичей, в которые в качестве выгорающего наполнителя добавляют пенополистирольные шарики. В результате этого поры становятся больше (коэффициент теплопроводности ниже 0,15 Вт/м·°С, но при этом за счет формы пор прочность кирпича оказывается вполне приличной– М50).

В последние годы строительный рынок обогатился новым строительным материалом – крупноформатной теплой керамикой. Это крупноформатный керамический поризованный камень, который является уникальным строительным материалом.

Его отличительная особенность – низкая теплопроводность (коэффициент теплопроводности поризованных блоков почти в два раза превосходит эффективный пустотелый кирпич). Это качество позволяет построить здание с более тонкими стенами, сэкономив на стройматериалах.

Кроме того, крупноформатный керамический поризованный камень обладает небольшим весом, исключительной прочностью, высокой звукоизоляцией и паропроницаемостью.

Главное достоинство, которое имеет теплая керамика, – это выгорающие добавки, которые после обжига образуют замкнутые микропоры.

За счет такой ячеистой структуры снижается вес крупноформатных керамических поризованных блоков, а также значительно улучшаются физико-механические свойства.

Благодаря тому, что плотность поризованных изделий стала меньше, их вес снизился, что позволило изготавливать крупноформатные камни (510 x 250 x 219мм).

Они имеют ряд преимуществ, например, не требуют утеплителя для стены, т. е. стена становится тоньше (510 мм), так как длина камня соответствует толщине стены.

Крупногабаритные изделия уменьшают количество швов, т. е. сокращают расход раствора (в 3–5 раз). Кроме того, уменьшение швов – уменьшение «мостиков холода».

Крупноформатные камни стыкуются друг с другом с помощью пазогребневой системы, тем самым отпадает необходимость в вертикальных швах. По объему они заменяют 15 стандартных кирпичей. Цена за одно изделие -110 руб.

III. 1.4. Поризованные многощелевые блоки (Porotherm)

Эти блоки сохраняют тепло лучше, чем обычные стройматериалы. Разница составляет примерно 50-100 %.

Теплая поризованная керамика обладает высокими теплоизоляционными свойствами, хорошей паропроницаемостью, позволяющей удалять излишнюю влагу из стен.

Для нее характерно пазогребенное соединение вертикальных стыков. Благодаря этому стены можно собирать как конструктор, одновременно достигается повышенная точность возведения стен и уменьшается расход штукатурки.

Разнообразный ассортимент выпускаемой керамики дает возможность возводить стены любой толщины, конфигурации, конструкции и назначения: однослойные толщиной от 80 до 510 мм, двух– и трехслойные, с утеплителем и без, с облицовкой различными фасадными материалами.

Цена за штуку зависит от размеров блока: от 46 руб. до 180 руб.

III. 1.5. Стеновые блоки «Дюрисол» (Durisol)

Дюрисол (см. вклейку, рис. 11) – стеновые блоки несъемной опалубки, изготавливаются на основе древесной щепы (до 90 % объема), обработанной минеральными добавками и скрепленной портладцементом.

Экологический чистый материал производится на основе природных материалов – дерева и камня, не выделяет вредных веществ, поддается 100 %-ной вторичной переработке.

Обладая высокими теплосберегающими характеристиками, стена из блоков «Дюрисол» имеет небольшую толщину (375 мм), что увеличивает полезную площадь внутри помещения.

Показатель звуконепроницаемости находится в пределах 50–60 децибел. Это свойство также используется для строительства шумозащитных конструкций вдоль авто– и железных дорог.

Пористая структура блоков обеспечивает естественную циркуляцию водяного пара через стены, благодаря чему устанавливается сбалансированное соотношение температуры и влажности воздуха, которые являются определяющими элементами внутреннего климата.

«Дюрисол» соответствует требованиям пожарной безопасности, являясь слабогорючим трудновоспламеняемым строительным материалом с малой дымообразующей способностью. Кроме того, этот материал обладает высокощелочными характеристиками, что наряду со свойством материала не впитывать влагу предотвращает рост плесени и гниение.

Разнообразная конфигурация блоков (рядные, угловые, торцевые, универсальные) для перегородок, наружных и внутренних стен с различной несущей способностью дает возможность создавать разнообразные архитектурные формы и планировки зданий.

Важная особенность материала: он легко режется, гвоздится, сверлится, фрезеруется, что облегчает его прокладку в стенах каналов инженерных коммуникаций. Пористая структура облегчает отделку стены штукатурными составами.

Блоки «Дюрисол» обладают высокими теплоизоляционными свойствами еще до штукатурной отделки. Для наружных стен используются блоки с теплоизолятором из пенополистирола. Бетонная масса в конструкции стены обеспечивает аккумуляцию тепла. Обеспечивается снижение разницы температур между внутренней и наружной поверхностью стены, что предотвращает возникновение зоны конденсации. Отсутствуют «мостики холода». Снижаются потери тепловой энергии в отопительный сезон.

Строительная технология «Дюрисол» основана на производстве и применении блоков несъемной опалубки заданной формы.

Стандартная длина – 500 мм, высота – 250 мм, толщина варьируется от 150 до 375 мм в зависимости от назначения.

Типовые серии содержат стандартные, рядные, универсальные и доборные блоки для возведения наружных и внутренних несущих стен и межкомнатных перегородок.

Универсальные блоки предназначены для формирования углов, перемычек и торцов, дверных и оконных проемов. Они также используются при возведении стен жилых, административно-бытовых и промышленных зданий с повышенными тепло– и звукоизоляционными свойствами. Толщина пенополистирольной утеплительной вставки устанавливается в 70, 100, 155, 175 мм.

Цена блоков для перегородок за штуку– 130-160 руб., блоков со встроенной теплоизоляцией для наружных стен за штуку-275-300 руб.

III. 1.6. Силикатный кирпич

М-150 выпускают нескольких видов. Рядовой белый полуторный двухпустотный: вес – 4,3 кг, размер – 250 х 120 х 88 мм, плотность – 1450 кг/м^3, морозостойкость – 25, 35, 50 циклов, предел прочности при сжатии-125,150, 200 кг/см^2, водопоглощение – 8 %, теплопроводность – 0,6 Вт (м-°С), цена за штуку– 7,50-8,50 руб.

Другие виды силикатного кирпича: лицевой полуторный полнотелый: вес – 4,9 кг, размеры – 250 х 120 х 85 мм, плотность – 1720 кг/м^3; одинарный полнотелый: размеры – 250 х 120 х 65 мм, вес -3,6 кг.

Могут выпускаться красного, персикового, коричневого, серого и желтого цветов.

Это рукотворный камень для строительства, состоит из извести, песка и воды, поэтому является самым экологически чистым стеновым материалом.

Песок – основной компонент кирпича (85 %). Благодаря песку кирпич обладает высокими прочностью при сжатии, плотностью и морозоустойчивостью. Известь – вторая составляющая кирпича (70 %) – используется только среднегасящая.

Вода – третий компонент (8 %), который добавляется на различных этапах производства: при гашении извести, приготовлении силикатной массы, увлажении до формовочной влажности, получении технологического пара.

Дома из силикатного кирпича и блоков хорошо сохраняют тепло.

Показатель марочности силикатного кирпича и блоков -150-250 против 125–150 полнотелого керамического кирпича. С годами силикатная кладка каменеет, становится тверже. Прочностные характеристики силикатного кирпича и блоков позволяют возводить здания любой этажности. Силикатный кирпич и блоки на 10–12 % плотнее, чем керамические. Кирпич и блоки производства выдерживает нагрузку до 300 кг/см^2.

В домах из силикатного кирпича отличная звукоизоляция. Силикат – оптимальный материал для возведения межкомнатных и межквартирных перегородок. Он не горит (температура разрушения выше 600 °C). Кирпич и блоки имеют идеальную геометрическую форму и размеры: кирпич одинарный – 250 х 120 х х 65 мм (с декоративным покрытием и без), кирпич утолщенный – 250 х 120 х 88 мм, камень – 250 x 120 x 138 мм, блок силикатный пазогребневый – 498 х 249 х 70 мм (межкомнатный) и 498 х 249 х 115 мм (межквартирный).

Выпускаются кирпичи тонированные и со сколотой фактурой.

Технология полимерного покрытия позволяет окрашивать кирпич в любой цвет (более 600 у оттенков по RAL). Окрашиванию подлежит как одна, так и две лицевые поверхности.

Ярославский завод силикатного кирпича выпускает силикатные кирпичи и блоки теплопроводностью от 0,18 до 0,70 Вт/м – °С.

Цена силикатных изделий за штуку: силикатный полуторный полнотелый кирпич М150 – от 7,25 до 9,0 руб.; кирпич силикатный утолщенный рядовой – от 8 руб.; блок силикатный пазогребневый – от 23 руб.

III. 1.7. Керамзитобетонные блоки

Материал из экологически чистого природного сырья (см. вклейку, рис. 12). Предназначен для постройки наружных несущих и ограждающих конструкций, а также возведения стен и перегородок в жилых помещениях.

В состав блоков входят бетонные смеси, обладающие легкими конструкционными и изоляционными свойствами.

Главная особенность: керамические добавки (гранулы керамзита размером от 6 до 41 мм или керамзитовый крупнозернистый песок) в растворе цемента.

Технологический процесс изготовления блоков состоит из предварительной сухой прессовки смеси при вибрации низкой частоты. Благодаря низкочастотной вибрации все компоненты смеси укладываются равномерно и плотно, образуя между собой прочные связи.

После формовки и выкладки готовые блоки высушиваются. Керамзитобетонные блоки имеют постоянное соотношение влаги к массе 7–9 %, что обуславливает хорошую теплопроводность.

Керамзит обладает уникальным свойством забирать в себя избыток влаги из окружающей среды и отдавать назад при ее недостатке. Благодаря облицовочным качествам, этот материал может применяться для облицовки кирпичных стен, а при использовании внутри помещения не требуют толстого слоя штукатурки и штукатурной сетки. К тому же он не содержат агрессивных примесей, которые негативно влияют на древесину и металлы, подвергая их коррозии.

Устойчив к резким температурным перепадам, не горит.

Один стандартный блок заменяет 7 обычных кирпичей, поэтому общий вес постройки значительно ниже, чем при кирпичной кладке, что позволяет уменьшить глубину фундамента и сэкономить на себестоимости строительных работ.

Керамзитобетонные блоки являются достаточно прочным и износостойким строительным материалом, который не теряет своих свойств на протяжении нескольких десятков лет, не поддается гниению, а в силу низкочастотной вибрационной прессовки смеси, устойчив к атмосферным влияниям. Еще одним достоинством данных блоков является экономичность и простота применения. За счет небольшого веса укладка стен не требует специальной техники, а все работы можно производить вручную.

Цена за штуку: двухщелевой – 9 x 20 x 40; 12 х 20 х 40 мм – 24–28 руб.; полнотелый – 20 х 20 х 40 мм – 48 руб.; двухпустотный – 20 х 20 х 40 мм – 33 руб.

III. 1.8. Рваный или дикий камень

Это один из уникальных по конструктивным и декоративным качествам строительный материал. Его неровная колотая поверхность создает своеобразную «бархатную» фактуру отделки стен здания, привлекая внимание своей оригинальностью и декоративностью.

Камень бывает естественным, т. е. натуральным, и искусственным. Последний получают вибропрессованием, компонентами служат песок, цемент, различные наполнители, пигменты разных цветов, присадки. Преимущество искусственного камня в том, что его цвет можно заказать заранее по значительно низкой цене.

В ряду его достоинств: способность переносить низкие температуры и не впитывать влагу, долговечность, негорючесть, безопасность, не изменяет своих свойств через много десятилетий.

Этот камень значительно легче натурального, что позволяет уменьшить нагрузку на фундамент.

Рваный камень прекрасно сочетается с другими материалами, создавая гармонию цвета и формы. Ассортимент искусственных камней разнообразен.

Выпускают блоки двух типов: 390 х 190 х 188 мм и 380x95x188 мм.

Цена за штуку: керамзито-бетонные блоки – от 21 руб., пескоцементные – от 18 руб., пенобетонные – от 34 руб., колотые – от 35 руб.

III. 1.9. Блоки AeroStone

Это стеновые блоки из ячеистого бетона (см. вклейку, рис. 13). AeroStone высокотехнологичный однослойный конструкционно-теплоизоляционный стеновой материал, который изготавливается из ячеистого бетона автоклавного твердения. Представляют из себя прочный легкий экологичный пористый камень, производимый из натуральных минеральных компонентов, обладает высокой степенью огнестойкости.

Благодаря применению таких блоков снижается масса стен в 4-10 раз, повышается тепловое сопротивление стен на 40-100 %. Стены из блоков толщиной 375 мм полностью отвечают всем нормативным требованиям по теплоизоляции для домов с постоянным проживанием.

Для сравнения: чтобы обеспечить такой же уровень термоизоляции, требуется стена из пустотелого керамического кирпича толщиной 1,3–1,5 м. Блоки AeroStone выпускаются с объемной плотностью 400, 500, 600 кг/м^3. Кладка производится на специальные клеевые смеси толщиной шва 1–2 мм.

Габариты блоков с плоскими гранями: 625 (600) х 200 x 250 мм

Цена за 1 м^3 – 3700 руб.

III. 1.10. Блоки из ячеистого бетона

Такие блоки – наиболее востребованный материал для строительства малоэтажного жилья и жилых зданий до 5 этажей.

Для его производства блоков используются известь, песок, цемент, газообразователь и вода.

Технологический процесс включает в себя сухой и мокрый помол сырьевых материалов, формование больших массивов с последующей их резкой на изделия требуемых размеров. Затем производится тепловлажностная обработка в автоклавах при давлении 10 атмосфер. Из автоклавов продукция выходит со 100 %-ной прочностью.

Блоки из ячеистого бетона предназначены для кладки наружных, внутренних стен и перегородок зданий с относительной влажностью воздуха помещений не более 75 % при неагрессивной среде. Изделия из ячеистого бетона благодаря своим более выгодным технологическим характеристикам занимают у строителей все наиболее прочные позиции. Особенно это наблюдается с момента введения новых СНиПов, предъявляющих повышенные требования по теплопроводимости. Коэффициент теплопроводности 0,14 Вт/м·°С.

По экологическим свойствам ячеистый бетон можно поставить в один ряд с деревянными конструкциями.

Пористая структура ячеистого бетона обеспечивает комфортный режим проживания в здании: зимой очень хорошо сохраняется тепло, летом – прохлада; регулируется влажность воздуха и создается оптимальный микроклимат. Помещения из ячеистого бетона обладают хорошей звукоизоляцией и звукопоглощением, что обеспечивает тишину и покой в доме.

Основными отличительными показателями мелких стеновых блоков из ячеистого бетона являются их размер и облегченный вес, которые позволяют строить здания в кратчайшие сроки при минимальных затратах.

Для строительства жилых и общественных зданий выпускают блоки различных размеров: 600 х 300 х 100, 150, 200, 250, 300 мм.

Цена одного блока – от 48 до 240 руб.

III. 1.11. Bonolit – стены и перегородки

Bonolit – это автоклавный аэрированный бетон или газобетон (см. вклейку, рис. 14). Из него возводятся несущие стены и внутренние перегородки любой сложности.

Блоки Bonolit состоят из кварцевого песка (70–75 %), цемента (15 %), извести (10–11 %), гипса (3–5 %), воды.

Благодаря небольшому весу блоков можно существенно сократить нагрузку на фундамент.

Наиболее популярен для строительства блок Bonolit-40 толщиной 400 мм (высота 250 мм, длина – 600 мм). Он позволяет возводить наружные стены в один ряд без дополнительного утепления, так как его теплопроводность -0,072 Вт/м·°С.

Цена 1 м^3 – 3200 руб.

Блок D500 обладает оптимальным сочетанием конструктивных и теплоизоляционных свойств. Его плотность (500 кг/м^3) равна плотности бруса или бревна. Это основной материал для строительства несущих стен и перегородок в малоэтажном строительстве.

Такой блок используют для возведения домов и коттеджей до 3 этажей с возможностью применения железобетонных плит перекрытий.

П-образные блоки марки D500 используются в качестве короба армированных перемычек, стропил, ребер жесткости. Это отличное решение для дверных и оконных проемов, обеспечивающее однородность внешних стен.

Цена за штуку– от 320 руб., или за 1 м^3 – 3200 руб.

Блок D6000 – самая высокая марка плотности блоков и перегородок, обеспечивает повышенную прочность конструкций. Используется для изготовления перемычек

и внутренних перегородок повышенной прочности.

Блоки D600 можно применять в качестве несущих стен при строительстве домов до 5 этажей. Они подходят для крепления навесных фасадов и хорошо выдерживают ветровые нагрузки.

Цена за 1 м^3 – 3400 руб.

III. 1.12. Арболит

Арболит (см. вклейку, рис. 15) – эффективный стеновой материал для малоэтажного строительства. Это легкий бетон, состоящий из минеральных вяжущих и заполнителей (отходов лесозаготовок, деревообработки, костры льна и конопли, другого органического целлюлозного сырья), а также химических добавок и воды.

Преимущества арболита:

– это экологически чистый материал, для его производства используется 100 % су хая древесная щепа;

– не требует дополни тельного утепления (в результате общая экономия при строительстве достигает 40 %);

– обладает высокими теплоизоляционными свойствами (сохранение тепла внутри дома);

– не поддерживает горение;

– отличается долговечностью;

– характеризуется быстрым возведением арболитовой коробки здания создавая легкие стены, которые не требуют «серьезного» фундамента и не дают усадки.

Технические данные арболита, включая прочность при сжатии (МПа – 0,5–5,0) и среднюю плотность материала (400–850 кг/м^3), позволяют достичь арболиту теплопроводности 0,07-0,17 Вт/м·°С.

Его характеризует высокая огнестойкость и звукопоглощение – 126-2000 Гц.

Для достижения оптимальной геометрии блока используются металлические формы, которые смазываются маслом (используется петромин). Трамбуется арболитовая смесь с помощью вибропресса, таким образом, блок получается идеально ровным.

При производстве очень важны размеры древесной щепы, оптимальной является щепа длиной 30–60 мм, шириной 2-10 мм и толщиной не более 10 мм.

В процессе производства древесная щепа для нейтрализации Сахаров подвергается воздействию сернокислого алюминия, однако в дальнейшем все химические добавки нейтрализуются и переходят в неактивное состояние, поэтому арболит – экологически чистый материал.

Одной из главных составляющих, отвечающих за долговечность арболитового блока, является качество древесной щепы.

Цена за 1 м^3-от 3800 руб.

III. 1.13. Гибкий камень – новый материал для отделки зданий

Свою гибкость песчаный камень (см. вклейку, рис. 16) приобрел благодаря неплотному расположению его основы – песчинок, которые имеют между собой определенные зазоры. В общем виде гибкий камень – это тонкие панели с нанесенным на их поверхность слоем песчаника, которые изготавливаются различного размера: ширина – 0,3 м, длина -0,6 м, толщина – 2,2–2,5 мм.

Его можно использовать для выполнения как внешней, так и внутренней отделки, а также в качестве напольного покрытия. Архитекторы и строители применяют его при облицовке фасадов внутренних стен здания как в помещениях с нормальным, так и с повышенным уровнем влажности. Им отделывают лестничные пролеты, ступени и напольное покрытие, особенно в сочетании с системой подогрева «теплый пол».

Для качественного выполнения работ требуется повысить эластичность гибкого камня. Его нужно предварительно нагреть воздушной струей от строительного фена. После этого панели гибкого камня позволяют себя сгибать, наклеивать с помощью клеевых составов даже на криволинейную рабочую поверхность стен, колонн, пола и т. д. В результате оклейки этим декоративным материалом получаются интересными каменные колонны, пилястры или прочие декоративные детали. Для более надежной защиты гибкого камня от воздействия окружающей среды после окончания монтажа и полного высыхания клеевого состава поверхность необходимо обработать гидрофобным составом. К таким средствам можно отнести защитные воски Disom yesair, Soditesa и другие аналогичные составы. Подобные гидрофобные составы не только защищают камень от влаги, но и придают устойчивость к действию солнечной радиации, а также химических и других агрессивных воздействий окружающей среды.

Выпускается в рулонах и плитках. Цена за 1 м^2 -1300-1600 руб.

III.2. Строительные материалы из дерева

Самый популярный строительный материал на Руси – дерево, из которого возводят различные малоэтажные строения: жилые дома, общественные здания и хозяйственные постройки. К числу наиболее востребованных материалов из дерева относится цельный, профилированный и клееный брус, а также оцилиндрованное бревно. Главные преимущества этих материалов: экологичность, низкая теплопроводность, высокая прочность.

III.2.1. Деревянный брус

Стеновым материалом № 1 для малоэтажного жилья является деревянный брус (см. вклейку, рис. 17), который подразделяется на 3 основных типа: цельный, профилированный и клееный.

Цельный брус – один из самых популярных и доступных пиломатериалов в современном строительстве загородных домов. Он представляет собой бревно типового прямоугольного или квадратного поперечного сечения, которое обрабатывается на пилораме с 4 сторон.

Обычно используется брус из хвойных пород древесины естественной влажности и сечением 100 х 100,100 х 150, 150 x 150, 150 x 200, 250 х 250 мм.

Правда, дом из простого деревянного бруса имеет ряд достоинств и недостатков.

Достоинства: доступная цена; простота и легкость сборки; возможность изменения внешнего вида дома: используя различные отделочные материалы (например, сайдинг, облицовочный кирпич или вагонку), можно выполнять интерьеры помещений в разном стиле, избегая при этом однообразия и монотонности отделки.

К недостаткам этого материала относятся деформации при усушке и, вследствие этого, образование трещин. Длительное время, требуемое на усадку, а это 6-12 месяцев (средняя усадка дома составляет около 5 %), также является негативным моментом, в результате чего дом нуждается в дополнительном конопаченье утеплителем, и, кроме того, имеет неэстетичный внешний вид из-за зазоров, неровностей и шероховатостей, что ведет к дополнительным затратам на внешнюю отделку.

Профилированный брус – это тоже деревянный брус, только заготовка фрезеруется на четырехстороннем станке, где шлифуется вся поверхность, а затем задаются профиль и форма.

Профилированный брус бывает с шипами и с пазами (выемки трапециевидной формы). Верхний брус повторяет конфигурацию профиля нижнего бруса, как в зеркальном отражении, и таким образом монтируется в каркас дома.

Это не позволяет влаге проникать внутрь дома, что защищает древесину от гниения.

Достоинства: такие дома благодаря профилю собираются, как конструктор. Профилированный брус имеет более низкие значения усадки по сравнению с обычным брусом, что позволяет не конопатить межвенцовые швы.

К недостаткам следует отнести появление трещин и более длительный срок ввода дома в эксплуатацию.

Клееный брус имеет влажность всего 8-12 %, что соответствует европейским стандартам. Этот материал считается высокотехнологичным продуктом. Залогом успеха является использование высококачественного сырья хвойных пород с тщательным отбором.

Производится клееный брус посредством склеивания ламелей, что напоминает процесс склеивания фанеры. В будущем это является гарантией прочности и исключает возможность растрескивания материала.

Основное преимущество клееного профилированного бруса – минимальная усадка (1 %), т. е. обеспечивается стабильность геометрии и высокая прочность на весь период эксплуатации в сочетании с незначительным весом несущей конструкции.

Высокое качество лицевых поверхностей, отсутствие растрескивания в процессе эксплуатации – все это говорит в пользу данного материала и существенно сокращает сроки строительства.

Стены дома из клееного бруса будут гладкими и монолитными, что дает возможность сэкономить на внешней отделке.

При производстве клееный брус обрабатывается антисептиком, что защищает его от поражения грибком и появления плесени.

К недостаткам данного материала можно отнести использование клея при производстве, который под воздействием солнечных лучей будет испаряться. Такие пары небезобидны, и с точки зрения экологии – это минус.

Деревянный брус – это пиломатериал, без которого не обходится практически ни одно строительство. Для его производства используют хвойный лес, чаще всего сосну, ель и сибирскую лиственницу. Этот материал – самый удобный и универсальный благодаря своим физико-техническим свойствам.

Наиболее востребованные размеры: 100 х 150 мм или 150 x 150 мм, 200 x 200 мм.

Как показывает строительная практика, для возведения срубов применяется брус от 150 х 150 мм до 200 х 200 мм.

Для внутренних перегородок – 80 х 100, 100 х 100, 100 x 150 мм.

Стандартный брус выпиливается из цельного бревна путем опиливания с 4 сторон фрезами или пилами в виде точного четырехгранника. Благодаря этому при строительстве брусового дома или другой постройки брусья плотно прилегают друг к другу – и вся брусовая конструкция получается надежной, не требует дополнительного утепления, уплотнения или еще какой-либо обработки (см. вклейку, рис. 18).

Современный брус (150 х 150 мм, 200 x 200 мм) получают разными способами.

В одном случае с бревна снимается несколько досок с двух параллельных сторон. В результате остается ровная пласть, полукруглая с других сторон. (Этот полуфабрикат имеет свое название – лафет и в редких случаях применяется в строительстве.) Далее полукруглые стороны срезаются, и получается брус хвойных пород. Таким образом, при большом диаметре исходного бревна можно получить брус 200 х 200 мм, опиленный с четырех сторон. При меньшем диаметре выходит брус меньших размеров, например, 100 x 100 мм.

В другом случае бревно распиливается на доски. Доски с обзолом отсортировываются в горбыль. Из обрезных досок-«ламелей» собирается партия заданной толщины, затем ламели плотно подгоняются и склеиваются под прессом. В результате получается брус клееный.

Брусчатые стены имеют горизонтальные швы, которые нужно хорошо защитить от влаги во избежание появления гнили. Для этого брус до укладки в сруб окантовывается фасками (срезаются углы бруса – 2 см). Это позволяет уменьшить попадание влаги, проконопачивание и герметизацию брусовых стен.

Начиная строительство, важно решить, какой брус больше вам подойдет – сосновый или из лиственницы.

Деревянный брус (сосна или лиственница – не важно) – это пиломатериал, характеристики которого должны соответствовать ГОСТу 8486-86.

Толщина стандартного бруса не может быть меньше 100 мм. Сечение бруса должно быть строго прямоугольное или квадратное (ромб, трапеция недопустимы). Сегодня спросом пользуется в основном хвойный брус 6-метровой длины, сечением 100 х 100,100 х 150,150 х 150,150 x 200, 200 x 200 мм.

Брус представляет собой обработанное на четыре канта бревно. По величине тепло-сбережения брус шириной 16–14 см обладает теми же свойствами, что и ошкуренные бревна со средним диаметром 19 см.

Для сооружения стен применяют бруски равной или разной высоты прямоугольной или квадратной формы сечения, с обрезными или обливными (обработанными в виде фасок) концами. При этом высота бруса существенного значения не имеет, а оказывает только влияние на количество швов, теплосберегающие свойства которых ниже, чем массив древесины.

Ширину брусьев подбирают в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха. Так, при температуре -30 °C используют брус шириной не менее 150 мм, а при более низких температурах ширина бруса не должна быть меньше, чем 180 мм. Для внутренних стен и перегородок достаточной считают ширину брусьев 100 мм при высоте, равной высоте брусьев наружных стен.

Строительство из брусьев более экономично, так как древесину брусьев используют с минимальными отходами. Цена бруса за 1 м^3 – 4600 руб.

III.2.2.Клееный брус из шпона Utralam (LVL-брус)

Современный композитный конструкционный материал – инновационный продукт глубокой переработки древесины.

М-брус (см. вклейку, рис. 19) – одна из разновидностей клееной древесины, получаемая путем склеивания листов однонаправленного лущеного шпона хвойных пород.

Его изготавливают в виде плит и брусьев длиной от 2500 до 20 500 мм с градацией 500 мм, шириной от 40 до 1250 мм, высотой (толщиной) от 24 до 100 мм.

Уникальные свойства Utralam позволяют отнести его к наиболее перспективным материалам, которые используются в строительстве каркасных домов. Уникальной можно назвать высокую несущую способность М-бруса при его относительно низкой плотности (по сравнению с кирпичом и бетоном), которая позволяет строить дома с малой нагрузкой на фундамент, что снижает затраты.

Долговечность достигается за счет однородности М-бруса, в каркасе нет внутренних напряжений, приводящих со временем к его деформации.

Элементы каркаса из LVL-бруса легко собираются и при необходимости дорабатываются на строительной площадке обычными столярными инструментами.

Цена за 1 м^3-от 25 000 руб.

III.2.3. Древесно-полимерный материал (ДПМ)

При выборе любого строительного материала следует учитывать не только первоначальную стоимость, но и затраты на эксплуатацию в дальнейшем, а также срок его службы. Наибольшие преимущества по этим параметрам оказались у террасной доски из ДПК «Жидкое дерево» (см. вклейку, рис. 20), цена за 1 м^2 которой – 2400 руб.

В состав ДПК входят ПВХ, мука из твердых пород дерева и 12 ингредиентов, изготовленных по новым технологиям, получается новый материал. Сфера применения этого материала, который обладает эксклюзивными декоративными и конструктивно-физическими качествами довольно широка в городском и загородном строительстве (сайдинг, декоративные панели, террасная доска и многие детали при возведении жилых и общественных зданий).

Так, террасная доска идеально подходит для обустройства как внутри, так и снаружи зданий, может быть использована для настила полов беседках, на верандах, на открытых площадках в летних душевых кабинах, на трапах и причалах.

Полимерный композит не оставляет заноз, не гниет, не выгорает, не скользит, не горит, влагостоек.

Размер террасной доски -133 х 25 мм (рабочий размер -140 x25 мм), вес-1871 кг/м.

Один из вариантов древесно-полимерного материала – сайдинг, который выполняет функции защиты различных строений от дождя, ветра, солнца и других внешних воздействий. Нередко он используется в декоративных целях для внешней отделки жилых домов.

Его размер – 154 х 14 мм (рабочий размер -130 х 14 мм). Внешняя окраска может быть выполнена любыми цветами с различной текстурой, включая текстуру под цвет красного дерева, хаки и других оттенков.

Разнообразны декоративные возможности панелей из древесно-полимерных материалов, таких как декоративные панели (размер 100 х 10, 154 х 10, 158 х 10 мм), которые служат украшением любого интерьера и создают не только дополнительное тепло и звукоизоляционный слой, но и являются незаменимым атрибутом интерьера.

Кроме того, панели из такого материала позволяют изменить стиль помещения, замаскировать неровности стен при минимальных затратах труда и времени.

Установка не требует тщательной подготовки стен. Панели достаточно просто и быстро монтируются. Преимущества панелей из ДПК очевидны в сравнении с другими материалами, благодаря своему дизайну и физическим свойствам, таким как пластичность, влагостойкость и негорючесть.

Согласно проведению испытания контроля качества, ДПК показал, что материалы, изготовленные из древесно-полимерных компонентов, характеризуются минимальным влагосодержанием – 1,6 %, высокой твердостью – 10, толщиной набухания – 0,02 %, при нагретом состоянии – отсутствие пузырей и трещин.

Цена за 1 пог. метр – от 205 руб.

III.3. Материалы для облицовки зданий

Фасадные панели различных конструкций и фасадные плитки ускоряют процесс сооружения зданий, позволяют разнообразить их архитектурный облик и придать определенный масштаб.

III.3.1. Руспанель

Ruspanel (см. вклейку, рис. 21) – русская панель универсального современного материала, сочетающая в себе регулируемые теплоизоляционные и 100 %-ные гидроизолированные свойства.

Обладает легким весом и отличными конструктивными и декоративными качествами.

Используется как теплоизоляция от -500 °C до +750 °C для утепления пола (бетон, дерево, каркас), стен, фасада, цоколя, подвала, кровли.

Русская панель применяется для создания перегородок без каркаса вместо гипсокартона. Толщина панели может быть разная – от 5 до 100 мм.

С помощью этого материала можно выполнить интерьерные работы, сделать экран для ванной, создать столешницу на кухне, выровнять поверхности стен вместо штукатурки, утеплить лоджию, веранду и т. д.

Например, Ruspanel толщиной 20 мм по теплоизоляционным качествам равна кладке 1,5 кирпича.

Панель толщиной 10–12,5 мм можно использовать в комбинациях с гипсокартоном. Она идеально подходит для устройства ванных комнат, душевых кабин в деревянных домах.

Панели толщиной 20–30 мм также подходят для выравнивания любых поверхностей, в том числе пола с одновременным поднятием его уровня, гидро– и теплоизоляции. Работы по обустройству теплых полов не требуют формирования стяжки – кабель укладывается на плиту.

Сфера применения панелей 50–80 мм – утепление, перегородки, стены, конструкции.

Для основного утепляющего слоя лучше всего подходят панели от 50 мм. Преимущества: сохранение фасадного отделочного материала от растрескивания; неизменные теплоизоляционные свойства при любой влажности; способность выдерживать несколько тысяч циклов замораживания и оттаивания; легкий монтаж; возможность выбора отделочных материалов; отличная изоляция стыков; экономия в сравнении с другими материалами; лучшие эксплуатационные свойства.

Цена за 1 м^2 – 450 руб.

Пенополиуретан получают в результате химических реакций, протекающих при смешивании исходных компонентов (полиэфира, воды, диизоцианита, эмульгаторов и катализаторов).

По качеству теплоизоляции малоэтажных жилых и общественных зданий превосходит многие строительные материалы. Обладает наименьшей теплопроводностью и является хорошим гидроизолятором. Инновационная технология его нанесения-напыление– обеспечивает единый бесшовный слой – «покрывало» – на утепляемой поверхности. Слой напыления рекомендуется делать в зависимости от климатического региона толщиной 5-15 см. Он производится в жестком, эластичном или жидком виде (Penoglas). При системе Penoglas компоненты распыляются в мелкодисперсную фазу, а затем перемешиваются в вихревой камере распылительного пистолета. Используется в интервале температур от -500 °C до +1100 °C. Максимальное водопоглощение – 1,5 % при распылении.

Жесткий полиуретан может использоваться в широком интервале температур, обладает высокой механической прочностью, устойчивостью к износу, химической и биологической стойкостью, легок и экономичен в обработке.

Пенополиуретан имеет самую низкую теплопроводность (ниже 0,019 Вт/м·°С) по сравнению с другими изоляционными материалами; может быть использован в интервале температур от -50 °C до + 1 1 О °С; максимальное водопоглощение составляет 2–5 %.

При облицовке пеноматериала в конструкции безрулонной кровли водостойкой алюминиевой фольгой, пленкой и другими покрытиями предотвращается проникновение влаги. Материал не гниет и не разлагается благодаря стойкости к действию микроорганизмов и грибков. Цена за 1 м^2 – 260–450 руб.

III.3.2. Фанера для экстерьерных работ

Клееная фанера (см. вклейку, рис. 22) – самый универсальный материал для строительных и отделочных работ. Ее используют при постройке садовых беседок, в отделке интерьеров и фасадов, для мелких поделок в загородных домах. Современная фанера благодаря синтетическим клеям и высоким технологическим процессам по качеству может превосходить обычные древесные материалы.

Фанеру выпускают ножевую и клееную.

Ножевая фанера – это слой древесины, срезанный с кряжа в виде листа шириной от 200 до 500 мм при длине 1500–2000 мм и толщине от 0,6 до 1,5 мм. Обычно ножевая фанера делается из древесных пород с красивой текстурой и используется главным образом для оклейки столярных изделий, изготовленных из дешевых пород дерева.

Клееная фанера состоит из нескольких тонких листов (3–7 и более), которые называются шпоном. Листы склеиваются так, чтобы направление волокон одного было перпендикулярно направлению волокон другого.

Согласно ГОСТу фанера выпускается в листах длиной до 3 м, шириной до 2 м и толщиной от 2 до 12 мм. Наиболее распространенный размер листа -1,5 х 1,5 м. Фанерными плитами являются листы толще 12 мм. По влагозащитности фанера подразделяется на водостойкую и средней водостойкости. Фанеру средней водостойкости применяют при обшивке внутренних частей помещения и изготовления мебели.

Для предметов, подверженных действию солнца, ветра и влаги, применяют водостойкую фанеру, которую для защиты от влаги покрывают водостойкой краской.

Как и любая древесина, клееная фанера делится на несколько сортов. Качество зависит от древесины, из которой производилась фанера, и от обработки.

Цена за лист фанеры формата 1525 х 1525 мм толщиной 4-30 мм – 285-1750 руб.

III.3.3. Алюминиевые сотовые панели (Unicore)

Панель (см. вклейку, рис. 23) применяется для облицовки фасадов. Состоит из двух алюминиевых листов и прочной сотовой сердцевины из алюминия. Обладает малым весом (от 5 кг/м^2) и идеальной плоскостностью. Отличается высокой устойчивостью к любым атмосферным воздействиям, изготавливается размером до 2000 x 9000 мм.

Высокие показатели жесткости не требуют дополнительного усиления при крупном формате. Большие габариты (2000 х 9000 мм) позволяют создавать крупные бесшовные элементы фасада зданий.

Гибкость материала упрощает создание уникальных архитектурных форм. Отличается устойчивостью к атмосферным явлениям. Привлекает архитекторов и строителей разнообразная палитра поверхностей: от разнообразных стандартных цветов (по каталогам Ral) до металлических, с объемным рисунком и др.

Цена за 1 м^2 зависит от толщины панели – 370–740 руб.

III.3.4. Металло-керамические панели Hardwall

Такая панель представляет собой стальной лист, покрытый стекловидной эмалью. Это сочетание дало материалу такие уникальные преимущества, как высокая стойкость к агрессивным воздействиям химических веществ, низкая пористость поверхности, высокая жесткость материала и стойкость к истиранию.

Металлокерамические панели широко применяются при строительстве объектов транспортной инфраструктуры – тоннелей, подземных пешеходных переходов, вокзалов, станций метро, при строительстве жилых и общественных зданий и сооружений, а также везде, где необходимы жесткие требования к облицовочным материалам.

Размеры панелей -1400 х 3000 мм, толщина 200 мм.

Окраска поверхностей согласно каталогу RAL, класс горючести НГ (негорючий).

Металлокерамические панели выдерживают перепады температур от -60 °C до + 800 °C. Вся поверхность остается неизменной даже при прямом контакте с огнем. Материал панели не производит токсичных газов. Металлокерамика – непористый материал с высокой износостойкостью, что позволяет осуществлять чистку любым стандартным оборудованием без применения специальных средств.

Высокая стойкость металлокерамических панелей к агрессивной внешней среде, химическим воздействиям и ударным нагрузкам обеспечивает сохранность изделия на срок более 50 лет.

III.3.5. Фиброцементные  панели («Нигиха»)

Эти панели (см. вклейку, рис. 24) отличаются высокой прочностью, быстрой и простой системой крепления на вентилируемую конструкцию стен зданий и сооружений.

Технология изготовления связана с автоклавом, в процессе которого образуются кристаллы игольчатой формы «тобермолайт». Получаемая структура кристаллов обладает высокой прочностью и стабильностью. Выпускается более 200 видов текстур, имитирующих штукатурный фасад, дерево, кирпичную или каменную кладку.

Основные достоинства панелей: возможно использование в интерьере, 100 %-ный экологичный материал без асбеста, длительный срок службы – 25–50 лет, оптимальны по соотношению «цена-качество», не содержат химически агрессивных компонентов, негорючие, не воспламеняются и не распространяют огонь.

Цена одной панели размером 16 х 455 х 3030 мм – от 1900–2200 руб.

III.3.6. Сэндвич-панели

Сэндвич-панели (компании «Ариада») (см. вклейку, рис. 25) изготавливаются на основе новых технологий – это панели XXI века, наполнителем служит негорючий, экологически чистый энергосберегающий полиизоцианурат – продукт нано-технический, который производят известные химические фирмы, например, Huntsman Dow Chemical.

Пенополизиоциануратные наполнители фактически не гигроскопичны. Их водопоглощение – не более 2 %.

Обшивка таких панелей состоит из стеклонаполненного полиэстера. В качестве связующего при изготовлении обшивок применяется полиэфирная смола горячего отвердения (250 °C), благодаря которой происходит полное и равномерное склеивание нитей. Изделия не имеют капилляров и не впитывают влагу из воздуха.

В составе обшивки – полиэстер, который способен выдерживать огромные нагрузки, и стекловолокно, имеющее в своей основе кремниевый компонент.

Оно обладает высокой химической стойкостью и выполняет роль армирующего каркаса полимерного листа, что делает материал стойким к механическим воздействиям и исключает тепловые деформации.

Эти инновационные сэндвич-панели находят широкий спрос при строительстве зданий агропромышленного комплекса и сельского жилого строительства (промышленных предприятий, торговых комплексов, спортивных залов, плавательных бассейнов, автомоек и хозяйственных сооружений на загородных участках).

Цена за 1 м^2-1200 руб.

III.3.7. Пенополиуретановые металлические панели Haikont

Эти панели (см. вклейку, рис. 26) отличаются высокой прочностью и легким весом, низкой теплопроводностью и отличной шумоизоляцией, устойчивостью к внешним воздействиям и пожароустойчивостью. Важные качества таких панелей – экологичность и эстетический внешний вид.

Размер панелей – от 300 до 600 см. Производитель может изготовить панели размером до 1200 см. Их толщина – 16 мм, вес – 3,84 кг/м^2.

Более 36 текстур и цветов составляет ассортимент готовых изделий, что позволяет их применять для строительства жилых, административных и промышленных зданий и сооружений.

Благодаря использованию металлического вертикального каркаса и слоя утеплителя эти панели легко монтируются на фасадах и в интерьере, сохраняя тепло в различных помещениях.

В качестве каркаса для крепления панелей применяют алюминиевые профили и специальные накладки, позволяющие создать единое декоративное полотно стены или перегородки.

Цена за 1 м^2-770 руб.

III.3.8. Термопанели «Европа»

Этот материал (см. вклейку, рис. 27) соответствует всем требованиям к фасадному материалу по СНиПу № 23.02.2003 и позволяет решать проблемы теплоэнергосбережения при строительстве и реконструкции коттеджей, а также объектов жилищного, социально-бытового и промышленного назначения.

Облицовка фасадными термопанелями «Европа» сегодня является одной из наиболее эффективных технологий.

Эти термопанели отличаются от других стеновых систем безупречной облицовкой под кирпич, эффективной теплоизоляцией стен, экологической чистотой материалов, включая широкую цветовую гамму.

Важно отметить: фасадные панели самонесущие; не требуют дополнительных фундаментов; работу по установке можно проводить в любую погоду и в любое время года с минимальным сроком монтажа (2–3 недели для жилого дома площадью 150–200 м^2).

Фасадные термопанели «Европа» – это практически готовый фасад, включающий клинкерную плитку 1240 х 71 х 7-15 мм немецкого производства со специальным основанием и твердую теплоизоляционную основу – пенополистирол марки 40 (толщиной 60, 80,100 мм).

Сегодня термопанели «Европа» производятся по двум технологиям: термопрессование клинкерной плитки «под кирпич» в пенополистирол, полимерное соединение клинкерной плитки с пенополистиролом.

«Точка росы» находится в объеме утеплителя, что решает проблему вентиляции и герметизации.

Нет необходимости в вентилируемых зазорах с тыльной стороны фасада. Коэффициент теплового расширения очень низкий как у пенополистирола, так и у клинкера, что обеспечивает высокую инертность и целостность системы термопанелей. Термопанели «Европа» являются диффузионно-открытым материалом высокой прочности и инертности.

Конструкция фасадных термопанелей включает в себя зафиксированные при производстве в толще утеплителя пластиковые направляющие, которые нужны для саморезов при монтаже, они обеспечивают надежное крепление панелей к стене, решают проблему возникновения механических напряжений внутри панелей и исключают деформацию утеплителя.

Точное соединение панелей внахлест предотвращает появление «мостиков холода», конденсата или плесени, создает четкую сетку швов. Паз и гребень по сторонам обеспечивают влагонепроницаемость при косом дожде и плотное соединение элементов. Последующая расшивка полностью изолирует стыки.

В термопанелях «Европа» используется оптимальный на сегодняшний день теплоизолятор – пенополистирол высокой плотности М40, который сохраняет тепло зимой и приятную прохладу летом.

Облицовка термопанелями «Европа» обеспечивает увеличение теплоизоляции существующих и строящихся зданий на 100–400 % и тем самым снижает эксплуатационные затраты на отопление.

Стены с такими фасадными панелями эффективнее сохраняют тепло, чем стены, возведенные по другим традиционным технологиям.

Коэффициент сопротивления теплопередаче К = 1,9 (при толщине 60 мм).

Отсутствие средств механизации в процессе монтажа термопанелей существенно снижает затраты на отделку фасадов, не снижая качества монтажных работ.

Цена стандартной панели 650 х 1000 х 70 мм и цена углового элемента 240 х 240 х х 650 /70 м– 975-1270 руб.

III.3.9. Строительные  панели «Теплекс WD»

Строительная плита-панель «Теплекс WD» (см. вклейку, рис. 28) – это трудновоспламеняемый материал из экструдированного пенополистирола с двухсторонним армированным стекловолоконным тканым покрытием из полимерцементного состава.

Она отличается небольшим весом, высокой гидро– и теплоизоляцией.

Эти панели-плиты обладают высокой устойчивостью к нагрузкам при низкой плотности материала, коэффициент теплопроводности которых равен 0,03 Вт/м·К.

Температурный режим эксплуатации – от-50 °C до + 75 °C.

Благодаря высокой прочности и способности не изменять своих физико-химических свойств на протяжении долгого периода времени данный материал служит не только для создания декоративных элементов, но и для облицовки различных поверхностей (стен, полов, потолков), изготовления перегородок и различных конструкций. Применяется какантивандальный материал.

Плиты «Теплекс WD» используются для гидроизоляции помещений с повышенной влажностью, подвалов, ванных комнат, бассейнов, фасадов, фундаментов, кровель, теплоизоляции любых поверхностей, каркасных конструкций.

«Теплекс WD» может использоваться и как конструктивный материал, и как самостоятельная конструкция для различных форм и конфигураций (стены, перегородки, мебель для ванных комнат, душевые кабины, элементы дизайна, турецкие бани).

Такая плита годится в качестве выравнивающего материала для всех поверхностей пола, потолка, стен и может создавать новую поверхность для укладки любого финишного материала, применяться под укладку плитки, мозаики.

Плиты выпускаются нескольких типоразмеров: 1200 x 600 и 2500x 600 мм с различной толщиной – 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 и 100 мм, что позволяет наилучшим образом подобрать материал для решения широкого профиля строительно-отделочных работ как внутри, так и снаружи здания.

Цена за штуку плит-панелей «Теплекс WD»: 2500 х 600 х 10-100 от 780 до 900 руб.

III.3.10. Фасадные термопанели – «Стенолит»

Чрезвычайно прочный и долговечный материал (см. вклейку, рис. 29), обладающий высокой степенью звуко– и теплоизоляции, малым весом и простотой монтажа, устойчивостью к влажности и перепадам температуры, негорючестью, экономией энергии на обогреве дома, экологической чистотой, привлекательным дизайном и длительным сроком эксплуатации – до 50 лет.

Эти панели отличаются удобными габаритами 3800 х 385 х 16 мм, при весе всего 5,5 кг (3,8 кг/м^2), что расширяет сферу их применения. Это и дачные домики, и коттеджи, и офисные здания, и подсобные помещения, и автозаправки, и кафе, и даже балконы. Дело в том, что таким легким фасадам не нужна мощная и сложная подсистема, как, например, для керамогранита или композитных панелей.

«Стенолит» – облегченная фасадная панель, которая не боится суровых погодных условий. Семислойное покрытие защищает наружную поверхность от коррозии и воздействия ультрафиолетовых лучей. А благодаря современному способу покраски с применением нанотехнологий пыль не скапливается на поверхности панелей – и фасад всегда выглядит свежо.

Фасадная панель «Стенолит» состоит из окрашенного рельефного стального листа, который покрыт антикоррозионным слоем. Внутренний теплоизоляционный слой толщиной 16 мм представляет собой полиуретановую пену, защищенную с тыльной стороны теплоотражающей пленкой.

Между собой панели соединяются замками типа шип-паз, что значительно упрощает монтаж.

Эти панели изготавливаются в нескольких вариантах поверхностного рельефа в разных цветовых сочетаниях: кирпич, камень, шуба, плитка, мозаика и другие. Поверхность покрыта пылеводооталкивающей краской, которая обладает не только высокими прочностными характеристиками, но и уникальной формулой самоочищения.

Гарантия – неизменность качества более 10 лет при нормальных условиях эксплуатации.

Стоит также отметить и звукоизоляционную функцию: панели улучшают звукоизолирующие показатели капитальных стен в среднем в 1,5–2 раза. Особенно актуальной эта функция становится в городах в сочетании с вакуумными стеклопакетами.

Панели «Стенолит» представляют особую ценность потому, что позволяют наладить строительный процесс с минимальным расходованием дорогостоящих сопутствующих материалов – цемента, песка, щебня. Энергоемкость процесса снижается в несколько раз за счет минимального использования спецтехники и квалифицированного труда. Цена за 1 м^2 – 795 руб.

III.3.11. Belpanel («Белпанель»)

Данный материал (см. вклейку, рис. 30) высокотехнологичен, и позволяет свести к минимуму затраты на строительство и эксплуатацию гражданских и промышленных зданий и сооружений. Сегодня эта панель, оснащенная по последнему слову техники, не имеет аналогов в России.

Огнестойкая теплоизоляционная стеновая и кровельная панель Belpanel с экологически чистым минераловатным утеплителем Izovol является наиболее эффективной ограждающей конструкцией.

Основу трехслойных панелей Belpanel составляет сердечник из несгораемых жестких высокоэффективных минераловатных плит Izovol на основе базальтовых горных пород.

Теплоизолирующая масса защищена с обеих сторон облицовочными слоями – профилированным оцинкованным и окрашенным стальным листом.

Прочное соединение трех слоев достигается с помощью высококачественного клея.

Поперечная ориентация волокон утеплителя и его плотное сцепление со стальной облицовкой дают материалу повышенные прочностные характеристики.

Они надежны и имеют лучшие замковые соединения, а также обладают разнообразием профилированных наружных обшивок и высокими прочностными характеристиками.

Цена панели с наполнителем из минеральной ваты толщиной 80-150 мм – 1120–1370 руб., с наполнителем из пенополистирола толщиной 80-150-925-990 руб.

III.3.12. «Регент» – фасадные термопанели

Группа компаний «Регент-Строй» разработала фасадные термопанели, облицованные клинкерной плиткой и отличающиеся высокими декоративными качествами. Термопанели «Регент» – это система теплоизоляции на основе теплоизоляционной панели из жесткого ППУ и клинкерной плитки.

Применение клинкерных панелей: можно придать фасаду отличный внешний вид и повысить теплосбережение.

Место крепления фасадной термопанели к стене обозначается на панели закладными втулками. Сначала панель прикладывается на место будущей установки, а затем сквозь направляющие сверлится отверстие в стене.

Для крепления термопанели «Регент» используются дюбеля или саморезы диаметром 6–8. Их длина должна быть достаточной для закрепления панели к несущей стене (не менее 120 мм). При необходимости можно регулировать вертикальные кладки, размещая прокладки из пенополиуретана под облицовочную панель.

Большое разнообразие размеров термопанелей позволяет облицовать здание любой конфигурации и сложности фасада. Для отделки откосов при монтаже термопанелей компания предлагает несколько конструктивных и декоративных решений: клинкерная плитка, металлические уголки, штукатурные и пластиковые вставки.

В современной практике теплоизоляции наибольший эффект при строительстве приносят сверхтонкие материалы – корунд, разработанные НПО «Фуллерен» (см. вклейку, рис. 31).

Размеры – 240 х 71 х 7, 240 x 71 x 8, 240 x 71 х 10 мм.

Цена – 2400–3000 руб.

III.3.13. Полистиролбетонные изделия («Юникон-ЗСК»)

К ним (см. вклейку, рис. 32) относятся: рядовые стеновые блоки (плотность – D250-D500), перемычки надпроемные армированные (длина – 120–330 см, плотность – D300-D500); плиты теплоизоляционные для утепления покрытий, перекрытий и плоских кровель (плотность – D150-D200) и кладочные клеевые композиции.

Это экологически чистые ресурсосберегающие строительные изделия нового класса для энергоэффективных жилых и общественных зданий.

Особенность изделия заключается в том, что оно представляет собой теплоизоляционно-конструкционный высокоэффективный особо легкий полистиролбетон. При производстве используются специальные добавки– модификаторы и воздухововлекающие добавки.

Размеры – 595 х 375 х 295, 595 х 375 х 288, 595 х 375 х 250, 595 x 375 x 315, 588 x 188 x 300 мм.

Цена за 1 м^3 – 3300–4200 руб.

III.4. Фасадные строительные плиты

Благодаря использованию новых технологий при создании строительных материалов фасадные решения жилых домов и общественных зданий приобретают новый облик. Этому способствуют конструкционные строительные плиты с различным крепежом к фасаду.

III.4.1. Конструкционные плиты – ОСП (ориентированно-стружечные плиты)

Для наружной и внутренней отделки зданий применяются ориентированно-стружечные плиты (ОСП) – плитный материал, который производится из плоской щепы хвойных пород. Прямоугольные плоские щепы толщиной 0,5–0,7 мм и длиной до 140 мм укладываются в 3–4 слоя, причем полоски щеп в наружных слоях располагаются вдоль главной оси плиты, а во внутреннем слое перпендикулярно.

Процесс прессовки осуществляется в условиях высокого давления и высокой температуры, вместе с тем склеивание происходит за счет собственных смол, т. е. с минимальным добавлением фенолформальдегидных водостойких смол.

Плита ОСП используется для конструирования сэндвич-панелей (размеры 280 х 125 х 0,1 64 см) без какого-либо дополнительного усиления в виде соединительного бруса. Выдерживает вертикальную нагрузку до 28,5 тонн.

III.4.2. Строительные плиты Quickdeck

Эти плиты изготавливаются из высококачественных древесно-стружечных плит, шпунтованных по периметру, для производства которых использованы древесина березы, ольхи и осины. Эти породы отличаются своими полезными свойствами, экологичны и долговечны. Плиты Quickdeck выпускаются трех типов.

Первый тип Quickdeck-standart изготавливается из невлагостойкой древесностружечной плиты и защищен с двух сторон плотным водонепроницаемым крафт-покрытием.

Второй – Quickdeck-professional – выпускается из влагостойкой древесно-стружечной плиты и рекомендован для использования во всех типах помещений.

Третий – Quickdeck-ecofloor – экологичен и влагостоек, относится к категории премиум класса. Они изготавливаются из влагостойкой древесно-стружечной плиты и дополнительно защищены с двух сторон плотным крафт-покрытием, что еще больше повышает уровень водонепроницаемости плиты и ее экологичности, позволяя использовать материал на объектах с повышенными санитарными требованиями либо в неблагоприятной среде.

Плиты выпускаются двух размеров: 600 х 2440 мм и 600 х 1830 мм – и в двух толщинах: 16 и 22 мм.

Компактный размер и небольшой вес листа (при формате 600 х 2440 х 16 мм порядка 15 кг) делает его удобным для транспортировки и дает возможность без проблем осуществлять монтаж одному человеку.

Учитывая высокое качество, плиты находят широкое применение для строительства жилых и административных зданий: черновой сборный пол, конструктивный элемент опалубки, отделка стен, межэтажные перекрытия.

Для спортивных объектов: теннисные корты, спортивные площадки, беговые дорожки.

Строительные плиты используются при оборудовании торговых и выставочных залов и перекрытий складских помещений.

Цена за 1 лист – от 482 руб.

III.4.3. Фасадная плитка (LTM Cemboard)

Погодоустойчивая плита LTM Cemboard (см. вклейку, рис. 33) – надежный материал для облицовки фасадов, балконов, цоколей жилых зданий, а также промышленных и сельскохозяйственных зданий. Представляет собой фиброцементную прессованную плиту атмосферной сушки.

Пожаростойкая, защищенная от влаги и плесени, она хорошо подходит также для отделки интерьеров помещений, к которым предъявляются высокие требования к износоустойчивости.

Необычайно прочная и морозостойкая плита хорошо гасит звук, устойчива к ударам и защищена от царапин. В ней сочетаются такие качества, как твердость камня и в то же время пластичность для декоративной обработки.

В процессе обработки плит используются специальные пилы для распиловки абразивных материалов: с твердосплавными напайками; карборундовые диски; диски с алмазным напылением переменного сечения.

Плиты следует монтировать так, чтобы исключить их сдавливание. При их сгибании сдавливающая нагрузка не должна приводить к повреждениям стыков либо швов плиты или фундаментной конструкции.

Отверстия в плите должны быть больше минимум на 3 мм, чем диаметр корпуса крепежного устройства. Швы при установке плит должны быть шириной не менее 5 мм.

Размеры плиты – 8 x 1195/2500/3050 или 10/1195/ 2500/3050 мм.

Поверхность плиты можно покрывать различными красочными составами непосредственно перед монтажом.

Цена за одну плиту -2180 руб.

III.4.4. Фасадная плитка с металлическими креплениями

Это новая технология отделки фасадов декоративными изделиями из бетона и стеклофибробетона.

Облицовочная плитка (см. вклейку, рис. 34) изготавливается из армированного модифицированного бетона, легко режется и сверлится, упрощая монтажные работы на фасаде здания.

В процессе эксплуатации материал набирает прочность, защищает сооружения от атмосферных воздействий, огня, грибковых образований.

Плитка окрашивается водно-дисперсионными окрасочными составами. Благодаря минимальному водопоглощению, такая плита на многие годы сохраняет прекрасный внешний вид и высокие прочностные характеристики, огнеустойчива и отличается необходимой морозостойкостью.

Особенность монтажа заключается в том, что плитки можно крепить без использования клеев, применяя технологию крепления с помощью саморезов в любое время года. Монтаж производится по различным поверхностям: бревно, брус, блоки, кирпич и т. д.

Крепление плитки осуществляется по технологии вентилируемого фасада. На любую поверхность крепятся вертикальные или горизонтальные направляющие на расстоянии шага плитки. В качестве направляющих используется доска 100 х 25 мм, покрытая антисептиком, или оцинкованный профиль 27 х 60. Плитка крепится по обрешетке с помощью саморезов. Каждый последующий блок закрывает крепления, образуя монолитную стену. Обработка плитки при проведении облицовки производится углошлифовальной машиной («болгаркой»).

Особенность конструкции позволяет вместе с ее монтажом производить утепление фасада с помощью пенополистирольного или минераловатного утеплителя. В этом случае промежутки между стеной и плитой заполняются теплоизолирующими материалами с оставлением вентилирующих каналов.

Фасадная плитка может быть стилизована под природный камень, облицовочный кирпич или сколотый кирпич (545 х 280 х 15 мм), бутовый или сколотый камень (600 х 300 х 24 мм), фактура плитки разнообразна и обладает разнообразной цветовой гаммой.

Для получения цвета используется только светостойкий пигмент европейского производства, который прокрашивает всю структуру изделия.

Богатая фактура плитки позволяет придать зданию необыкновенные архитектурно-декоративные качества, благодаря которым стены дома не теряют своей новизны многие годы.

Цена плитки сравнительно низкая: за 1 м^2 – от 650 до 950 руб.

III.5. Навесные фасады

Навесные фасады в современном строительстве многоэтажных, а в последнее время и в малоэтажном строительстве приобрели особую популярность.

Благодаря новым облицовочным панелям можно принципиально изменить архитектурное лицо фасада. Другой не менее важный фактор: с помощью навесной системы конструкции допускается возможность дополнительного утепления стен.

III.5.1. Конструкция навесных фасадов

Благодаря новым системам навесных фасадов наши города и поселки получают свежее архитектурное «лицо», связанное не только с высоким качеством декоративной и разнообразной отделки зданий, но и созданием эффективной тепловой защиты фасадов от низких температур воздуха. Многие предложения производителей выделяются архитектурной конструктивной новизной. Например, компания Zias разработала несколько фасадных вентилируемых систем для отделки зданий: Optima, Standard, Maxima.

Особенность этих серий – повышенная прочность конструкции и универсальность применения, связанная с возможностью использования систем при пониженной несущей способности стен.

Разнообразные варианты облицовки, включая керамогранит, фиброцементные плиты, композитные панели, металлические кассеты, могут быть использованы в любой системе.

Конструкция Maxima отличается тем, что ее крепление происходит только в межэтажные перекрытия. Облегченная навесная фасадная система использует легкие облицовочные материалы, например, металлический сайдинг, легкие панели, профлист. Основными преимуществами такой облицовки являются легкость и быстрота монтажа.

При необходимости в зданиях различного назначения предлагаются системы усиленных подвесов, которые можно прикрепить к несущим стенам и потолкам в различных комбинациях. Конструкция дает возможность легко регулировать расстояние от стены до монтируемого каркаса. Главные отличительные особенности усиленного подвеса от обычного – ребра жесткости и толщина металла. Это дает возможность использовать подвес с большим вылетом (до 300 мм). Подвесы усиленные изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, возможно также изготовление изделий толщиной 1,2 мм. Ширина – 40 мм. Применение подвеса не ограничивается креплением облицовки и потолков, он также может применяться при монтаже деревянных конструкций, заборов, устройстве кровли, водостоков и пр.

Учитывая рост цен на энергоносители, производители разработали большое количество эффективных утеплителей, которыми закрывают стены, перекрытия, крыши, подвалы и другие помещения жилых и гражданских зданий. Они обладают небольшим весом и легко монтируются в различных конструкциях.

К числу надежных инновационных утеплителей относится пеностекло «Неопорм», выпускаемое компанией «СТЭС-Владимир».

Пеностекло марки «Неопорм» (см. вклейку, рис. 35) – это новый закрытопористый, паро– и водонепроницаемый теплоизоляционный материал. Отличается от аналогов минимальным размером ячеек пены, что обеспечивает высокую прочность при минимуме плотности и низкую чувствительность коэффициента теплопроводности к изменениям температуры.

Этот материал может успешно применяться в качестве теплоизоляционного на объектах: промышленного и гражданского строительства, специального строительства, а также для нужд оборонного комплекса.

Теплопроводность пеностекла «Неопорм» равна 0,042 Вт/(м-°С) водопоглощение – не более 1 % от объема. Этот материал высокопрочен: предел прочности при сжатии от – 10 до 45 кг/см^2, что позволяет использовать его при заполнении конструкций, находящихся в вертикальном положении.

Еще одно положительное свойство – возможность использовать в температурном диапазоне от -260 °C до +485 °C.

Цена за 1 м^3-от 2500 руб.

III.5.2. Wandstein – новый отделочный материал

Данный материал (см. вклейку, рис. 36) разработан немецкими специалистами и позволяет получить красивый фасад, имитирующий облицовку из натурального камня. Его отличает морозостойкость, водонепроницаемость, нерастрескиваемость под действием высоких температур, а также цветовая устойчивость под действием солнечных лучей.

Это материал предоставляет широкие возможности для создания облика любого дома: панели имеют несколько видов текстур каменной кладки и хорошо сочетаются с традиционными строительными материалами, такими как виниловый сайдинг.

Размер панелей Wandstein оптимален и принципиальным образом отличает материал от аналогов, существующих на рынке. Высота панели составляет 595 мм, что позволяет полностью перекрыть стандартный цокольный этаж дома.

Для крепления этого материала применяется замковая технология Clickschloss, обеспечивающая жесткое и надежное вертикальное соединение панелей.

Горизонтальное крепление осуществляется с помощью модернизированной замковой системы, благодаря которой не возникает деформации и «выпячивания» панелей при резких температурных скачках.

На ровность и стабильность фасадных панелей влияют уникальные сырьевые компоненты, из которых они состоят. Благодаря такому составу при перепаде температур поверхность панелей не изменяется.

Изящество природного дизайна панелям придает рельефная поверхность, которая полностью имитирует натуральные текстуры.

Эту фасадную систему можно использовать не только для облицовки цоколя и фасада здания, но и в качестве декора отдельных архитектурных элементов: балконов, беседок, заборов, арок.

Цена фасадной панели: за 1 штуку – 795 х 595 х 24,4 мм-450 руб.

III.6. Теплоизоляция

Различные виды теплоизоляции (мягкие и жесткие плиты, штукатурки, жидкие и вспененные растворы, пеностекло) позволяют значительно увеличить теплоизоляционные качества стен, крыш, перекрытий зданий. Благодаря разным формам теплоизоляция может иметь любые формы крепления (наклеена, нанесена с помощью распылителей) и создавать эффективную тепловую защиту.

III.6.1. Penocom – новая теплоизоляция

Это огнестойкий полимерный материал (пенокомпозит) (см. вклейку, рис. 37) для гражданского, спортивного и промышленного строительства. Он изготавливается на основе смесей отечественных термореактивных смол и твердых отходов топливо-энергетической и камне-добывающей промышленности, сочетает уникальные техническо-экономические характеристики: не горит и не тлеет, не выделяет токсичных веществ при изготовлении и применении, обладает высокой тепло-, химической, биологической стойкостью и паропроницаемостью, изготавливается в широком диапазоне плотности и прочности.

Плотность пенокомпозита 30-300 кг/м^3, теплопроводность – 0,03-0,00 ккал/м.ч. град. Плотность на сжатие 0,15-0,45 МПа. Срок эксплуатации 50 лет.

Следует отметить температурный интервал работы – от -160 °C до +200 °C.

Пенокомпозит изготавливается по заливочной самовспенивающейся технологии без подвода тепла извне как в заводских условиях, так и непосредственно на строительных площадках. Смесь двух жидких компонентов заливается в открытые полости панелей, кирпичных и бетонных кладок любых размеров и форм либо в закрытые формы любых конфигураций.

Вспенивание и отверждение занимает 2–3 мин от момента смешения компонентов.

Возможно изготовление монопанелей, плит любых размеров и толщин.

Применяется как теплоизолятор и хладоизоляция зданий любой этажности и назначения. Может быть использован для наружных сэндвич-панелей. Эффективен при изоляции кровель, чердачных перекрытий и подвалов.

Применяется при изготовлении несъемной опалубки и как теплоизоляция магистральных нефте– и газопроводов и местных теплотрасс.

III.6.2. Адгилин

Адгилин (см. вклейку, рис. 38) – эластичный, закрытоячеистый пенополиэтилен со сшитой и несшитой молекулярной структурой с нанесенным различными покрытиями: адгезионный слой (3 степени адгезии); алюминиевая фольга; металлизированная ПЭТ пленка (лавсан); ткань; бумага. Также может компоноваться между покрытиями.

Адгилин применяется: шумо-теплоизоляция короба воздуховода в системе вентиляции; утепление мансард и балконов; изоляция трубопроводов; теплоизоляция для бань и саун.

1 см адгилина может заменить: 18 см кирпичной кладки, 14 см керамзита, 3,5 см минеральной ваты, 7,5 см дерева (хвойных пород).

Плотность – 25–66 кг/м^3.

Коэффициент теплопроводности-0,031-0,032 Вт/м·К.

Температура применения – от-40 °C до+140 °C.

Коэффициент теплового отражения не менее 97 %.

Звукопоглощение – до 67 %.

Водопоглощение – менее 1 % от всего объема.

Группа горючести по ГОСТу 30244-Г2.

Группа воспламеняемости по ГОСТу 30402 – В2

Цена рулона (1,2 x 25 м) толщиной 2, 4, 5 мм – 900– 1300 руб.

III.6.3. Утепление фасадов (Сeresit)

Технология представляет собой замкнутую систему с тонким слоем защитной штукатурки поверх теплоизоляционного слоя. Утеплитель крепится снаружи здания цементными клеевыми растворами. Затем на поверхности утеплителя из растворов изготавливается тонкий, но прочный защитный слой, армированный стеклосеткой. Наконец, декоративная отделка фасада выполняется тонкослойными штукатурками.

Системы Ceresit могут применяться как на крупных строительных объектах, так и в малом коттеджном строительстве. Эту систему характеризуют высокие водоотталкивающие свойства, низкое капиллярное водопоглощение, высокая защита от сырости. Система утепления базируется на основе двух утеплителей: пенополиуретана весом 14–17 кг на 1 м^2; минеральной ваты с весом от 22 до 40 кг на 1 м^2.

Цена за 25 кг – 556 руб, клей для крепления плит -25 кг– 620–600 руб.

III.6.4. Материалы для теплоизоляции

К ним относятся материалы теплопроводностью не более 0,175 Вт/м·°С при температуре 25(10) °С

Теплоизоляционные материалы и изделия подразделяются в зависимости от основного исходного сырья (органическое, неорганическое); структуры (волокнистая, зернистая, ячеистая, сыпучая); содержания связующего вещества; возгораемости; формы материала: плоские (плиты, маты, войлок), рыхлые (вата, перлит), шнуровые (шнуры, жгуты), фасонные (сегменты, цилиндры, полуцилиндры и др.).

Наружные стены, окна, крыша, т. е. ограждающие конструкции здания, защищают живущих в доме людей от холода, ветра, дождя, снега, жары, шума. Благодаря способности ограждений препятствовать прохождению через них тепла в доме в холодное время года сохраняются комфортные условия. Способность ограждений оказывать сопротивление потоку тепла, проходящему из помещения наружу, характеризуется сопротивлением теплопередачи. С 1 января 2000 года в России действуют новые требования по термическому сопротивлению зданий и сооружений. В соответствии с ними сопротивление теплопередаче должно определяться с учетом как однородных, так и неоднородных слоев.

III.6.5. Термобазальт

Теплоизоляция на основе базальтовых пород (см. вклейку, рис. 39). Мягкие утеплители для ненагруженных конструкций (PL5-лайт и PL50-лайт). Используется в нагруженных тепло-, звукоизоляцией скатных крышах, перекрытиях, полов первого этажа, каркасных перегородках.

Толщина слоя выпускаемой теплоизоляции 50 и 100 мм. Размеры-1000x500 (600) мм.

Для вентилируемых фасадов рекомендуются термобазальтовые утеплители PR-80 (Венти) и PR-100(Венти +).

Кроме фасадов, эти утеплители применяют для тепло-, звукоизоляции стен, включая фасадные с вентилируемым зазором, подвальные перекрытия с нижней стороны, трехслойные облегченные стены малоэтажных зданий из кирпича, газобетонных и др. блоков. Подходят в качестве теплоизоляционного слоя стеновых панелей с металлической оболочкой.

Термобазальт относится к категории негорючих материалов.

Теплопроводность при 10 °C – не более 0,033 Вт (м·К); при 25 °C – не более 0,037-0,035 Вт (м·К).

Цена упаковки 0,3 м^3 -330 руб.

III.6.6. Теплоизоляционная скорлупа из пенополистирола

Данная скорлупа (см. вклейку, рис. 40) используется как теплоизоляционная оболочка для труб разного назначения, включая водопроводные и канализационные трубы для загородного строительства, а также для изоляции колодцев или газопроводов.

Скорлупа изготавливается из пенополистирола (марка ПСБ-С1 5 до ПСБ-С50). При этом температура изолирующих поверхностей не должна превышать 80 °C.

Преимущества: такая теплоизоляция позволяет снизить риск возникновения коррозии, увеличивая тем самым срок полезного использования трубопровода; работы по изоляции скорлупой производятся в несколько раз быстрее, чем при использовании стекловаты и других материалов; скорлупа легко монтируется без применения дополнительного оборудования, материал легкий, имеет закрытоячеистую структуру, с ним просто работать (резать, пилить, гнуть); ее можно многократно использовать, быстро демонтировать в случае аварийной ситуации трубопровода; теплопотери в трубопроводах уменьшаются в 2–3 раза по сравнению с нормативными.

Скорлупа впитывает в себя незначительное количество воды. Водопоглощение за 24 часа по объему составляет 0,5 %, т. е., он не намокнет от дождя и не разрушится от избыточного присутствия влаги в воздухе.

Изоляционный материал является 100 %-ным диэлектриком.

Пенополистирол обладает высокой стойкостью к органическим веществам и отличается экологической безопасностью. Он не гниет, не токсичен и не выделяет вредных веществ. Обладает высокой прочностью против сжатия и сдавливания.

Благодаря высоким теплоизоляционным качествам скорлупа ограждает трубопровод от замерзания даже при укладке на небольшой глубине.

Размер оболочек: толщина – от 20 до 100 мм, длина – от 1000 до 2000 мм, внутренний диаметр от 25 до 250 мм.

Цена зависит от диаметра трубы – от 250 руб. до 3800 руб/пог. м.

III.6.7. Paroc – строительная изоляция

Строительная изоляция используется главным образом для тепловой, пожарной и звуковой изоляции наружных стен, крыш, полов, подвальных помещений, межэтажных перекрытий и разделительных перегородок.

Изоляция – это каменная вата, которая изготавливается из природных горных пород. Она состоит на 95–99 % из расплавленной и подвергнутой волокнообразованию горной породы, в которую после образования волокнистой массы добавляются связующие вещества. Результат – долговечная каменная вата, обладающая как теплоизоляционным, так и звукоизоляционными свойствами.

Важное качество: каменная вата не способна к воспламенению и горению, а также является эффективным средством сдерживания пламени.

Кроме того, вата – влагостойкий материал.

Легкие противопожарные панели Рагос, конструкция которых состоит из двух стальных облицовочных листов и сердцевины из каменной ваты, используются в фасадах, перегородках и потолках общественных и промышленных зданий.

Размер плиты – 60 х 1200x50 мм.

Цена за упаковку -1120 руб.; за 1 м^2 – 260 руб.

III.6.8. Керамзит

Керамзит (см. вклейку, рис. 41) – гранулы глины, вспученные в результате обжига при температуре 1300 °C. Под воздействием огромных температур глина закипает и в гранулах появляются воздушные поры, которые и делают этот материал таким легким и теплым. Теплопроводность -0,052 Вт/м·°С.

Возможности применения керамзита безграничны. С его помощью можно утеплить крышу, стены, фундамент и пол, т. е. практически весь дом.

Кроме того, керамзит мелкой фракции используется для создания «теплого» кладочного раствора, теплоизоляционные показатели которого в 3,5 раза выше обычного пескоцементного. При использовании раствора на основе керамзита решается проблема холодных швов.

Керамзит можно использовать для утепления фундаментов, существенно сокращая глубину его закладки.

Для утепления и звукоизоляции пола керамзит может применяться в двух вариантах: устройство керамзитобетонной стяжки или засыпки сухого керамзита под листы строительных конструкций.

Утепление чердака керамзитом не дает теплу из комнат уходить в чердачное помещение. Крыши, утепленные этим материалом, позволяют избежать огромных потерь тепла и делают проживание в мансарде комфортным.

Применение этого материала помогает сократить потери тепла более, чем на 75 %, а также обеспечивает высокий уровень пожаробезопасности в доме.

Керамзитобетонные блоки – один из эффективных материалов для строительства малоэтажного жилья, который обладает рекордными теплоизоляционными показателями. Блоки на 99 % состоят из керамзита и являются воплощением всех его ценных свойств. При этом материал очень удобен в использовании.

Стены из керамзитобетона «дышат», обеспечивая оптимальный уровень влажности и здоровый микроклимат во всем доме.

При использовании блоков исключается возможность появления аллергических реакций, заболеваний дыхательной системы и других болезней, столь распространенных у жителей домов из искусственных строительных материалов. Способность блоков «дышать» решает серьезную проблему накопления конденсата в стене при возникновении «точки росы» на стыке теплого воздуха из помещения и холодного воздуха с улицы.

Производятся блоки нескольких серий с разным процентным содержанием керамзита. Каждая серия представлена в нескольких формах.

Такой ассортимент позволяет подобрать оптимальный материал под любой тип строительства.

Цена керамзита фракции: за 1 м^3-10-20, 20–40 мм -980 руб.

Цена керамзита за 1 м^3 -1650-1800 руб.

III.6.9. Пеностекло

Пеностекло – это новый закрытопористый паро– и водонепроницаемый теплоизоляционный материал. Отличается от аналогов минимальным размером ячеек пены, что обеспечивает беспрецедентно высокую прочность при минимальной плотности и низкую чувствительность коэффициента теплопроводности к изменению температуры.

Может успешно применяться в качестве теплоизоляционного материала на объектах: промышленного и гражданского строительства, специального строительства, а также для нужд оборонного комплекса.

Пеностекло применяется в утеплении кровли, полов, наружных стеновых конструкций, в теплозащите «горячих» и «холодных» трубопроводов, в теплоизоляции энергетического оборудования.

Коэффициент теплопроводности пеностекла – от 0,042 ВтДм·К), водопоглощение не более 1 % объема.

Характеризуется высокой прочностью предела прочности при сжатии от 10 до 45 кг/ см^2.

Используется в температурном диапазоне от -260 °C до+485 °C, обладает высоким шумопоглощением (не мене 56 дБ).

Относится к «безусадочным» материалам и обладает стойкостью в агрессивных средах, отличается паронепроницаемостью и абсолютной негорючестью.

Цена блока из пеностекла за 1 м^2– 600 x 450 х 30 мм-180-19500 руб.

III.6.10. Теплоизоляция SPU-lnsulation

Коэффициент теплопроводности плит с данной теплоизоляцией – 0,021-0,022 Вт/м·°С). SPU-изоляция обладает лучшими на рынке техническими характеристиками.

Для данных плит характерен высокий уровень энергоэффективности при значительно меньшей толщине конструкции по сравнению с другими изоляционными материалами.

Ассортимент выпускаемой продукции разнообразен.

Плиты применяются для самых различных конструкций малогабаритных и многоэтажных домов, а также для промышленных конструкций.

Основой для создания SPU-изоляции служит безопасный полиуретан, который используется на самых ответственных строительных объектах уже более 40 лет.

Непревзойденные теплоизоляционные способности полиуретана позволяют применять теплоизоляцию более тонким слоем и экономить на трудовых затратах. Используя SPU-изоляцию, можно получить более рациональную компоновку полезной площади зданий, а также обеспечить правильную с точки зрения теплотехники и влагоизоляции герметичность конструкции.

Отдельного воздухо– и пароизоляционного слоя не требуется.

Герметичность стыковых соединений при монтаже обеспечивается за счет герметиков.

Высокая воздухопроницаемость изоляционных плит предотвращает утечку тепла, А необходимый воздухообмен осуществляется через систему вентиляции.

Кроме того, SPU-изоляция обладает хорошей влагостойкостью. Намокание во время строительных работ или случайное попадание влаги в конструкцию не наносит вреда полиуретану и не ухудшает его качеств.

Цена за 1 шт (0,72 м^2), толщиной 30, 40 мм – 465-1290 руб.

III.6.11. «ШелтерЭко-Строй» – тепло– и звукоизоляция для всего дома

Этот материал производится из органических волокон без использования клея и других вредных веществ, содержащих фенол. «ШелтерЭкоСтрой» – единственная в России тепло– и звукоизоляция, которая состоит из органических волокон.

Волокна Organic Fiber длинные и эластичные, поэтому не ломаются, как стеклянные и минеральные, не колются. Это значит, что при монтаже тепло– и звукоизоляции отсутствует опасность раздражения кожи и слизистых и, соответственно, можно не использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, маска, респиратор).

Кроме того, технология, по которой произведен «ШелтерЭкоСтрой», позволяет сохранить стабильность геометрических размеров тепло– и звукоизоляции в 3D-пространстве и времени. Поэтому тепло– и звукоизоляция легко изолирует изогнутые поверхности, труднодоступные места, скрытые полости, где невозможно применение традиционных материалов.

Эта теплоизоляция является также препятствием для проникновения внутрь грызунов. Они не вьют в ней гнезда, поэтому сохраняется целостность и гигиеничность материала.

Материал устойчив к воздействию грибков и плесени, остается сухим, т. к. имеет низкое водопоглощение, что увеличивает срок службы примыкающих к ней материалов, может использоваться многократно в отличие от традиционной тепло-и звукоизоляции.

Подходит для вентилируемых кровель (металлочерепица), мягких кровель, чердачных перекрытий, полов по лагам, а также стена каркасных конструкций.

«ШетлерЭкоСтрой» выпускается в рулонах длиной 6000, 12 000 мм, шириной 500,0000,12 000 мм.

Толщина слоя – 25, 40 и 50 мм. Теплопроводность -0,037 Вт/м·°С.

Цена за 1 м^3 – 2400 руб.

III.6.12. Isolon – утеплитель нового поколения

На сегодняшний день наиболее качественной в России маркой утеплителя из пенополиэтилена, отличающейся широкими возможностями применения, считается Isolon. Его производит ОАО «Ижевский завод пластмасс».

Пенополиэтилен бывает физически сшитый, то есть облученный на молекулярном уровне – Isolon 500, химически сшитый – Isolon 300, несшитый – Isolon 100.

Говоря о ключевых отличиях этих материалов, важно отметить, что сшитый пенополиэтилен многократно превосходит «несшитый» по всем основным техническим параметрам. Пенополиэтилен Isolon, физически и химически сшитый, обладает великолепными теплоизоляционными свойствами: паронепроницаемостью, низким коэффициентом водопоглощения и рабочей температурой до +100 °C.

По шумо– и виброизоляционным качествам, срокам эксплуатации превосходит пенополистирол, являясь при этом значительно дешевле пенополиуретана.

С учетом потребности рынка выпускается новая серия продуктов – Ecotieat, созданная на основе физически сшитого пенополиэтилена Isolon 500, который отличается экологичностью, низкой теплопроводностью, эластичностью, малым весом и легкостью монтажа.

Ecotieat используется в качестве подложки – для теплого пола и для напольного покрытия. Подложка под теплый пол – это пенополиэтилен Isolon 500, ламинированный метализированной пленкой.

При теплоизоляции полов с применением такой изоляции тепловые потоки, отражаясь от металлизированного слоя, не попадают в несущие конструкции под полом, а тепло передается в помещение.

В интерьере помещений Ecotieat применяют как подложку под обои, предназначением которой является дополнительная тепло– и шумоизоляция, а также защита стен от промерзания, образования плесени и грибка.

Цена зависит от толщины материала (от 1,5 до 10 мм): за 1 м^2-от 30 до 150 руб.

III.6.13. Утеплитель из вспененного пенополистирола

В последние годы в строительстве применяются теплоизоляционные материалы, отличающиеся разными теплоизолирующими свойствами.

К числу эффективных теплоизоляторов относится вспененный пенополистирол (см. вклейку, рис. 42), который представляет собой материал для теплоизоляции, процесс производства которого заключается во вспенивании полистирола при температурной обработке.

Он выпускается в виде гранул 2–8 мм, для изготовление которых используется суспензионный вспенивающийся полистирол с добавлением антипирена. Технология формирования материала происходит методом «удара» пара за счет спекания гранул друг с другом.

Новинкой среди теплоизоляционных материалов считается экструзионный утеплитель из вспененного полистирола – экструдированный пенополистирол.

Этот материал получается путем добавления под высоким давлением вспенивающего агента в расплав полистирола с последующим выдавливанием материала через формующую оснастку необходимой формы. Он обладает равномерной структурой, состоящей из наполненных воздухом закрытых ячеек миниатюрного размера.

Экструдированный полистирол применяется для утепления фундаментов, стен, пола, балконов, кровли.

Низкая теплопроводность и паропроницаемость, отсутствие водопоглощения, высокая прочность на сжатие в сочетании со стойкостью к горению, а также неподверженность биологическому разложению, экологическая чистота и долговечность делают материал незаменимым при строительстве домов.

Монтаж утеплительной плиты к стене, как правило, осуществляется двумя способами: механическим или с помощью клея.

III.7. Новые формы утепления зданий

К числу новых форм утепления зданий относится жидкая теплоизоляция, позволяющая стенам «дышать» и одновременно защищать их от избыточной влаги. Такие покрытия обладают самой низкой теплопроводностью и легко наносятся на любую поверхность как обычная краска.

III.7.1. Жидкая сверхтонкая изоляция (Astratek)

Это полимерное современное композиционное покрытие (см. вклейку, рис. 43), в состав которого входит наполнитель – легковесные полые микросферы, которые улучшают основные свойства исходной композиции. Благодаря микропористой структуре оно отражает и рассеивает до 76 % входного теплового излучения.

Материал работает в соответствии с физическими принципами отражения, теплопроводности, теплоотдачи и тепловосприятия. Главный фактор, обеспечивающий уникально низкую его теплопроводность – наличие легковесного наполнителя (микросфер).

После нанесения этот жидкий утеплитель образует на поверхности тончайшую оксидную пленку, которая практически не усваивает тепло за счет высокой отражающей способности материала. Эффективность теплоизоляционной краски усиливается даже при незначительной толщине покрытия.

Следует подчеркнуть, что Astratek – полностью экологически безопасный материал. Главное, он не содержит опасных летучих органических соединений, поэтому его можно применять внутри жилых помещений. Полностью готов к использованию. Базовый цвет– белый.

Жидкая сверхтонкая теплоизоляция Astratek применяется в качестве покрытия для фасадов домов, поверхностей стен и потолков, а также для металлоконструкций различного назначения, резервуаров и емкостей, трубопроводов и воздухоотводов, оконных откосов, поверхностей лоджий и балконов, корпусов морских и речных судов, железнодорожных вагонов, кузовов автомобилей.

Использовать жидкую изоляцию можно при работе с разными покрытиями стен, например, бетон, кирпич, металл, пластик, а также с другими строительными материалами.

Кроме того, покрывать жидким утеплителем разрешено трубопроводы, воздухоотводы и различное оборудование.

Эксплуатационный режим Astratek варьируется от -60 °C до+200 °C.

Высокие показатели адгезии к металлу, пропилену и пластику позволяют при использовании жидкой теплоизоляционной краски защитить поверхность от проникновения влаги или воздуха.

После высыхания Astratek остается водонепроницаемым, он обеспечивает поверхности надежную защиту от агрессивного воздействия окружающей среды, растворенных в воде солей, различных химикатов.

Никакие перепады температур в пределах указанного выше диапазона не позволят повредить созданный теплоизоляционный слой.

Цена покрытия зависит от объема фасованной тары: 3 л – 1500 руб.;10 л -4300 руб.; 20 л-8300 руб.

III.7.2. Жидкая сверхтонкая теплоизоляция («Альфатек»)

Такая теплоизоляция (см. вклейку, рис. 44) является многокомпонентным керамическим материалом на основе полиакриловой системы. Теплоизоляцияонная краска «Альфатек» готова к применению. Предназначена для нанесения на поверхности любых строительных материалов, кроме пластика. Ею можно теплоизолировать как внутренние, так и наружные стены зданий, трубы (антикоррозионная защита).

Применяя такую теплоизоляцию, можно снизить вес конструкций, уменьшить потребление строительных материалов, улучшить комфорт в жилых помещениях и сократить расход энергии на отопление здания.

Сверхтонкое покрытие работает в соответствии с физическими принципами отражения: теплопроводности, теплоотдачи и тепловосприятия. Главный фактор, обеспечивающий уникальность материала, – коэффициент теплопроводности равный 0,001 Вт/м·К.

Принцип действия теплоизоляции «Альфатек» можно назвать эффектом теплового зеркала. В полностью полимеризованном покрытии концентрация вакумизированных пустот составляет 80 %. Теплоизоляция позволяет как отражать тепловой поток, так и задерживать его внутри себя. Материал сливается с защищаемой поверхностью, заполняя все микропоры, и полностью устраняет контакт поверхности с окружающей средой.

Цвет пленки – белый, поверхность матовая, ровная, однородная.

Сегодня производятся два типа теплоизоляции «Альфатек»: универсальный материал для любого вида поверхностей и антикор» для ржавых поверхностей.

И тот, и другой наносятся на поверхность при температуре 0 до + 90 °C.

Цена за 1 литр краски -300-310 руб.

III.7.3. «Броня» – жидкая керамическая теплоизоляция

Жидкая теплоизоляция «Броня» (см. вклейку, рис. 45) разработана на основе последних достижений в области жидко-керамических теплоизоляционных покрытий.

Относится к числу тепло-звукоизоляционных материалов, выполненных на основе экструдированного полистирола. Это покрытие обладает самой низкой расчетной теплопроводностью среди всех известных изоляционных материалов -0,0012 Вт/м·°С.

Сверхэффективные изоляционные свойства покрытия:

– совокупность низкой те плопроводности вакуумизированных керамических микросфер и теплоотражающих свойств микросфер, входящих в состав этого теплоизолиру ющего покрытия.

– паропроницаемость при абсолютной влагонепроницаемости, что позволяет стенам «дышать», одновременно защищая их от избыточной влаги.

Также это покрытие устойчиво к поражению микроорганизмами. Одно из важных качеств – пожаро– и взрывобезопасность. Температурная устойчивость изоляционного покрытия– до +250 °C.

Срок службы без потери теплоизолирующих свойств – более 30 лет.

Отличается высокой устойчивостью к динамическим нагрузкам, усадкам и растяжению, что очень важно для деревянных стен, которые постоянно подвергаются таким воздействиям, в зависимости от влажности и окружающей температуры воздуха. Покрытие легко наносится на любую, в том числе криволинейную поверхность. Оно абсолютно экологически безопасно.

Жидкую теплоизоляцию можно использовать для кирпичных, бетонных, блочных стен, а также для ж/б стен квартир в многоэтажных домах.

Жидкая теплоизоляция – это самый современный бесшовный утеплитель. Наносится на любую поверхность как обычная краска, а действует как сверхэффективное теплоизоляционное покрытие.

Цена за 1 л – от 390 руб.

III.8. Фасадная отделка здания

Фасадные штукатурки, гидро– и пароизоляция – необходимые материалы при строительстве жилых и гражданских зданий, гарантирующие их надежную эксплуатацию и продлевающие сроки капитального ремонта на многие годы при минимальных затратах.

III.8.1. Легкие штукатурки для отделки здания

К кладкам из легких строительных материалов относятся основания под штукатурку с объемной (кажущейся) плотностью строительного кирпича менее 1200–1500 кг/м^3.

К этой группе материалов относятся, как правило, крупноформатные поризованные кирпичи, легкий и ячеистый бетоны, пемзобетон, легковесный кирпич, строительный кирпич из бетона или силикатный кирпич с большой долей пустот.

Известно много случаев повреждения штукатурки на фасаде зданий, когда обычные известково-цементные штукатурки при нанесении на легкие кладки приводят к трещинообразованию и отторжению.

Причиной такого явления являются высокие теплоизолирующие свойства оснований из легкой кладки, их относительно низкий модуль упругости и незначительная прочность при сжатии в соседстве с более высоким модулем упругости и прочности таких штукатурок и термической нагрузкой. Отсюда можно сделать вывод, что нельзя применять штукатурки, которые имеют при сжатии большую прочность, чем камни несущей стены.

Чтобы решить проблему, связанную с трещинообразованием или отторжением штукатурного слоя, были разработаны легкие штукатурки, которые имеют относительно хорошую пластичность и согласованы по своему профилю прочности с материалом кладки. Они отличаются большой теплопроводностью и незначительной прочностью.

Легкая штукатурка – это штукатурка с минеральным вяжущим, имеет ограниченную плотность и определенную долю минеральных и (или) органических заполнителей с пористой структурой.

Средняя толщина штукатурок или штукатурных систем снаружи составляет 20 мм, причем допустимая минимальная толщина -15 мм.

Легкая штукатурка обычно наносится двумя нижними слоями толщиной около 15–18 мм и толщиной 3–5 мм.

Легкая штукатурка с органическим пористым заполнителем может применяться при наружных работах только в качестве нижнего слоя штукатурной системы, при этом на нее нельзя наносить органический слой (штукатурки на основе синтетических полимеров).

В случае использования легкой штукатурки в качестве цокольной необходимо осуществлять ее гидроизоляцию в области прикосновения с почвой.

Все штукатурные системы, используемые в строительстве, должны быть водоотталкивающими.

Цена оштукатуривания 1 м^2 поверхности толщиной до 1 см – 300 руб.

Цена материала за 25–30 кг-174-250 руб.

III.8.2. Акрилатные и силиконовые фасадные штукатурки «Хет»

Такие штукатурки (см. вклейку, рис. 46) предназначены для окончательной отделки фасадов и широко используются для систем теплоизоляции, минеральных штукатурок, бетонных панелей и монолитов. Они активно применяются и для декоративной отделки стен в интерьере.

Штукатурки производятся в двух вариантах: гладкие и структурные.

AHO/SHO – акрилатная/силиконовая штукатурка производится с размером зерна 1, 1,5, 2 и 3 мм.

Фасадные штукатурки «Хет» популярны благодаря их высокому качеству и простоте нанесения.

По сравнению с обычными фасадные акрилатные или силиконовые штукатурки «Хет» не требуют дополнительной пропитки и окраски.

Они используются сразу для окончательной отделки стен, при этом на них не нужно наносить дополнительный защитный слой.

Штукатурки пастообразные, готовы для непосредственного применения, что уменьшает работу заказчика и сохраняет его время.

Время высыхания штукатурки – примерно 24 часа при температуре +20 °C.

Фасады и интерьеры, отделанные штукатурками, имеют длительный срок эксплуатации и повышенную устойчивость к кислотным дождям и другим воздействиям окружающей среды. Штукатурка устойчива к УФ-излучению, а богатый спектр цветовых оттенков одинаково подходит как для интерьера, так и для экстерьера.

Отличается хорошей паропроницаемостью, высокой водостойкостью и грязеотталкивающими свойствами.

Дополняет их качества светостойкость разнообразных цветных оттенков, а также современный вид структурных поверхностей и гладких и структурных штукатурок.

Цена за 25 кг-1500 руб.

III.8.3. Weber.min Winter – декоративная морозостойкая фасадная штукатурка

Морозостойкая фасадная штукатурка на минеральной основе позволяет достичь идеального результата в применении с армировочно-клеевой смесью Weber.therm S100 Winter в условиях низких температур (-10 °C).

Полностью готовая к применению минеральная декоративная штукатурка Weber.min Winter имеет известково-цементную основу и предназначена для декоративно-защитной отделки предварительно выровненных поверхностей внутри и снаружи помещения при температуре от-10 °C до + 20 °C.

Новый продукт является водостойким, эластичным, обладает хорошей паропроницаемостью, имеет хорошую адгезию к поверхности, стойкость к атмосферным воздействиям и перепадам температур, а также образует фактурную поверхность под покраску.

Применение Weber.min Winter возможно на ранее нанесенные цементные и известково-цементные штукатурки и шпаклевки, базовые штукатурные слои систем фасадной теплоизоляции (например, выполнение с использованием Weber.therm S100 Winter) не требует предварительного грунтования поверхности. Достаточно механически очистить поверхность от пыли, наледи и инея.

Цена за 25 кг-532 руб.

III.8.4. Кладочный материал с низким водопоглощением – Weber.vetonit ML7.5

Современное домостроение диктует все более высокие требования не только к качеству, но и к эстетике выполнения строительных работ. Для достижения идеального цветового сочетания основы и отделочного фасадного силикатного или клинкерного кирпича, а также для внутренних отделочных работ создан специальный кладочный раствор weber.vetonit ML7.5, теперь выпускаемый в расширенной цветовой гамме.

Линейка представлена 12-ю цветами – от светло-серого до темно-коричневого, что дает возможность подобрать оптимально подходящий к основному материалу оттенок раствора.

Благодаря специальной формуле раствор Weber.vetonit ML7.5 обеспечивает надежное сцепление с любым кирпичом, в том числе имеющим низкое водопоглощение.

Растворы применяются при кладочных работах как в теплое, так и в холодное время года, в диапазоне температур от -15 °C до +30 °C. Материал прост в использовании, устойчив к атмосферным воздействиям.

От качества кладочной смеси в немалой степени зависят прочность и долговечность строения. Применение кладочных растворов, выпускаемых мировым лидером в производстве строительных материалов – концерном «Сен-Гобен», позволяет создавать прочные конструкции, а также добиваться высокой эстетической выразительности здания.

Цена за 1000 кг -16 000 руб.

III.9. Материалы для гидроизоляции

Гидроизоляционные материалы – важный элемент защиты зданий от проникновения влаги внутри помещений. От качества гидроизоляции во многом зависит долговечность сооружений, включая фундаменты, стены, подвалы.

III.9.1. Гидроизоляция проникающего действия («Пенетрон»)

«Пенетрон» (см. вклейку, рис. 47) – общее название системы материалов для гидроизоляции сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Всего материалов шесть: «Пенетрон», «Пенекрит», «Пенеплаг», «Ватерплаг», «Пенетрон Плюс», «Пенетрон Адмикс». Они представляют собой сухие смеси на основе специальных цементов, кварцевого песка определенной гранулометрии и активных химических добавок.

«Пенетрон» используется для гидроизоляции поверхностей сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций, в том числе оштукатуренных цементно-песчаным раствором. Его применяют совместно с «Пенекритом» для отсечения капиллярного подсоса при нарушенной гидроизоляции. «Пенетрон» годится в качестве вспомогательного материала при гидроизоляции трещин, швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций в сочетании с «Пенекритом» и для ликвидации напорных течей в сочетании с «Пенеплагом» и «Ватер-плагом». Этот материал может активно применяться в подвалах жилых домов и других зданий.

Используя «Пенетрон» для гидроизоляции удается предотвратить проникновение воды сквозь тело бетона даже при наличии высокого гидростатического давления.

Бетон, обработанный «Пенетроном», приобретает стойкость к воздействию карбонатов, хлоридов, сульфатов, нитратов и пр.; повышает показатели водонепроницаемости, прочности, морозостойкости.

Принцип действия «Пенетрона» основан на осмосе, броуновском движении, реакции в твердой фазе и силы поверхностного натяжения жидкостей.

Активные химические компоненты этого материала взаимодействуют с составляющими схватившегося бетона.

Сухую смесь «Пенетрон» смешивают с водой и полученный раствор наносят кистью на влажную поверхность бетона. В результате на поверхностях, обработанных этим составом создается высокий химический потенциал, при этом внутренняя структура бетона сохраняет низкий химический потенциал. Осмос стремится выравнять разницу потенциалов, из-за чего возникает осмотическое давление. Активные химические компоненты материала проникают глубоко в бетон. Чем выше влажность бетонной структуры, тем эффективнее происходит этот процесс. Глубина проникновения достигает нескольких десятков сантиметров (в ряде случаев может составлять 90 см).

Затем эти, растворяясь в воде, вступают в реакцию с ионными комплексами кальция и алюминия, различными оксидами и солями металлов, содержащимися в бетоне. В ходе реакций формируются более сложные соли, способные взаимодействовать с водой и создавать нерастворимые кристаллогидраты – образования в виде игловидных, хаотично расположенных кристаллов. Сеть подобных кристаллов заполняет капилляры, микротрещины и поры шириной до 0,4 мм, при этом кристаллы являются составной частью бетонной структуры.

Цена за 5, 10, 25 кг -1350-2800 руб.

III.9.2. Гидроизоляционная смесь на цементной основе

Гидроизоляционная смесь серого цвета на цементной основе (К11 Schlamme Grau) (см. вклейку, рис. 48) применяется для защиты подземных и наземных строительных конструкций (снаружи и внутри) от влаги и гидростатического давления. Наносится на фундаменты, кирпичную кладку или цементные шпаклевки во влажных помещениях, ванных комнатах и душевых, в тоннелях, дамбах, а также на резервуары для питьевой воды, смотровые/канализационные колодцы. Смесь применяется для эффективной гидроизоляции бетона, бетонных блоков, кирпича, торкретбетона в жилых и общественных зданиях.

Преимущества: возможность нанесения щеткой или торкретированием; смесь становится неотъемлемой частью стены и обеспечивает гидроизоляцию путем процесса кристаллизации. До нанесения смеси на поверхность (стену, фундамент, цоколь) поверхность увлажняется чистой водой. На поверхности не должно быть стоячей и текущей воды.

Необходимо наносить минимум два слоя. Причем каждый следующий слой должен наноситься на еще не совсем высохший предыдущий слой (и не позднее, чем на следующий день после нанесения предыдущего слоя). Расход смеси для защиты от влаги: минимум 1,5 кг/м^2 (2 слоя). Защита от воды (без давления) – минимум 2 кг/м^2 (2 слоя). Для защиты от воды (под давлением) – 2,5 кг/м^2 (2–3 слоя). В сочетании с битумными материалами – минимум 2 кг/м^2 (2 слоя).

Цена за 25 кг-1700 руб.

III.9.3. DuPontTyvek – гидроизоляционный материал

Рынок современной строительной продукции России пополнился уникальным нетканым гидроизоляционным материалом (см. вклейку, рис. 49).

Особая конструкция, состоящая из единого высококачественного слоя, делает мембраны паропроницаемыми и при этом водонепроницаемыми. Данное свойство достигается благодаря структуре из миллионов микроволокон полиэтилена, прочно соединенных друг с другом в своеобразный «лабиринт», который свободно пропускает водяные пары через естественные поры. Прочные, но легкие и простые в монтаже дышащие мембраны DuPontTyvek могут повысить как энергоэффективность здания, так и комфортность его внутренних помещений.

DuPontTyvek используется в чердачных конструкциях крыши и крышах, ограждающих мансардные помещения домов.

Благодаря высоким теплотехническим качествам мембраны их можно рекомендовать для конструирования наружных стен в каркасных малоэтажных зданиях.

Инновационная новинка – мембрана DuPontTyvek Solid Silver, созданная по специальной технологии позволяет нанести алюминиевый слой на каждое волокно, а не на всю поверхность. Такой способ производства позволил не только сохранить уникальные особенности мембран серии DuPontTyvek (паропроницаемость, влагостойкость, устойчивость к ультрафиолету и высоким температурам), но и придать материалу свойства алюминиевой фольги.

Сегодня это наиболее эффективное решение в области энергосберегающего строительства. Совместное применение DuPontTyvek Solid Silver и DuPontAirGuard Reflective дает комплексный подход к сохранению энергии потребляемой для обогрева или кондиционирования помещения (экономия до 15 %).

При монтаже гидроизоляционная мембрана монтируется металлизирован ной стороной наружу, за счет чего летом тепло от нагретых элементов кровли и стен отражается наружу. Сам мате риал при этом остается паропроницаемым, что позволяет сохранять температурный уровень помещения практически без изменений, не увеличивая потребления энергии на кондиционирование. Зимой, благодаря все тому же металлизированному слою, тепло не излучается, а сохраняется внутри дома. При этом DuPontTyvek Solid Silver выводит водяные пары наружу.

Мембраны такой конструкции позволяют дому «дышать». Препятствуя накоплению влаги внутри фасада или кровли, материал сохраняет целостность строительной конструкции и помогает экономить энергию на приборах отопления.

Цена одного рулона (50 х 1,5 м) – 4400 руб.

III.10. Материалы для пароизоляции

Пароизоляция входит в комплекс мер, защищающих строительные конструкции от влаги, пара, конденсата. Это специальные пленки, которые поддерживают теплоизоляцию. Влага из них естественным путем практически не удаляется – и со временем пленка теряет свои свойства.

III.10.1. Пароизоляция Difol

Данный материал предназначен для «сухой» застройки в качестве слоя, регулирующего проникание водяного пара через стены, полы и крыши.

Крепится изнутри помещения, непосредственно к стропилам или несущей конструкции с помощью скоб или гвоздей. Полосы пленки размещаются параллельно с закладкой минимум 10 см и плотно соединяются между собой. Пленка может соприкасаться с теплоизоляцией, но рекомендуется оставить промежуток между пленкой и конструкцией или же использовать подкладки либо рейки, чтобы обеспечить гравитационную вентиляцию.

Длина пленки – 20–50 м, ширина – 1–8 м, толщина – 0,15, 0,20, 0,30, 0,40, 0,50 мм.

Пленки используются для защиты фасадов и мест хранения материалов во время ремонтно-строительных работ, особенно при покраске и штукатурке, а также для временной защиты оконных и дверных проемов от вредного воздействия погодных условий.

Предлагаются пленки: Тип 150, Тип 200, Тип 300, Тип 500. Ширина-5-12 м.

Пленка для бассейнов. Трехслойная одно– или двухцветная (сине-зеленая), пленка для бассейнов из полиэтилена толщиной 0,5 мм, позволяет выполнять уплотнение небольших водоемов (приусадебные бассейны, садовые пруды, озера и т. д.)

Эластична, прочна, легка, непроницаема.

Стандартный размер – 6 х 25 м.

Разнообразная цветовая гамма: черная, синяя, сине-зеленая.

Рулон 3,3 м х 50 м.п. 200 микрон.

Цена за 1 рулон -1585 руб.

III.10.2. Пенофол, армофол, олефол

Совсем по-другому работает такой энергосберегающий материал, как пенофол. Принцип его действия – отражение теплового потока в здании. Изготовленный путем соединения основы из вспененного полиэтилена и алюминиевой фольги, пенофол обладает уникальными свойствами, в частности, высокой отражающей способностью (отражает 97 % лучистой энергии).

Спектр применения этого материала включает в себя утепление стен, потолков, крыш, полов и других ограждающих конструкций всех типов зданий как при строительстве новых, так и при ремонте и реконструкции уже построенных.

Кроме того, материал пенофол широко используется для утепления воздухоотводов, емкостей, трубопроводов и других технических сетей.

Линейка отражающей изоляции может быть расширена за счет таких материалов, как армофол и олефол. Это связано с формированием спроса на продукцию с повышенными прочностными свойствами и возможностью использования при более высоких температурах.

Армофол изготавливается путем соединения алюминиевой фольги с несущим слоем из стеклосетки, стеклоткани или нетканого полотна. Материал обладает высокой прочностью и расширенным температурным диапазоном (от -600 °C до+2000 °C).

Он предназначен для теплоизоляции помещений с высокой температурой, трубопроводов в системах водоснабжения, воздуховодов систем кондиционирования, в качестве финишного покрытия.

Олефол используется в качестве подкровельной теплоизоляции.

III.10.3. Строительные пленки из синтетических материалов

Строительная пленка Izo-vil – эластичная пленка из полиэтилена низкой плотности, характеризующаяся простотой монтажа, высокой прочностью на растяжение и разрыв, водонепроницаемостью. Используется для: гидро– и пароизоляции различных конструкций зданий; создания водонепроницаемого слоя в конструкции полов и перекрытий; защиты фасадов, проемов, крыш; защиты рабочих мест и сложенных материалов.

Длина пленки – 20-100 м, ширина – 1-12 м, толщина -15,20,30,50 мм.

Цена за 1 рулон размером 1000 х 600 х 50 мм -620 руб.

III.11. Цемент

Базовый материал для строительства – цемент, без которого не обходится ни одна стройка. От его марки во многом зависит качество строительного объекта.

Различные добавки могут ускорить или замедлить его «созревание», сделать цементный раствор водонепроницаемым или придать ему другие прочностные характеристики.

III.11.1. Цемент с минеральными добавками

Цемент с минеральными добавками «Лафарж-Мастер» (см. вклейку, рис. 50) рекомендован для общестроительных работ: кладочных, штукатурных, стяжки и других работ; проведения различных видов бетонных работ (отмостка, сооружение бетонных дорожек); для возведения фундаментов, подвалов, гаражей и других подземных сооружений.

Преимущества и особенности приготовления бетонной смеси: высокая ранняя прочность дает возможность быстро снять опалубку и уменьшить сроки строительства без ухудшения качества конструкций; оптимальная степень помола цемента обеспечивает хорошую угадываемость бетонных и растворных смесей при минимальном механическом воздействии.

Важное свойство – низкое тепловыделение при гидратации цемента позволяет предотвратить образование трещин в бетоне при его твердении в конструкциях.

Высокая 28-дневная прочность, морозостойкость и водонепроницаемость цемента обеспечивают надежность и долговечность бетона в конструкциях.

Если добавить в цемент «Лафарж-Мастер» тонкомолотый шлак (до 20 %), то можно снизить риск появления высолов (белых разводов) при проведении кладочных и штукатурных работ, что часто можно наблюдать в обычных цементных растворах.

Приготовление бетонной смеси осуществляется следующим образом. В емкость, смоченную водой, последовательно высыпают щебень и песок, затем к щебню и песку добавляют цемент и тщательно все перемешивают. К полученной смеси прибавляют воду и снова все интенсивно перемешивают до образования однородной смеси.

Бетонный раствор укладывается в заранее приготовленную опалубку и утрамбовывается до полного уплотнения, исключающего наличие рыхлых неуплотненных участков бетонной смеси. Бетонные работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды выше О °С.

Бетонирование при отрицательных температурах можно проводить, увеличивая на 10 % расход цемента с обязательным последующим укрытием и прогревом конструкции в течение первых суток твердения.

Цена за 50 кг-235 руб.

III.11.2. Белый цемент

Белизна белого цемента (см. вклейку, рис. 51) около 90 %, что примерно равняется белизне диоксида титана.

Обладает абсолютной инертностью к пигментам, не «съедает» цвет.

Белый цемент является основным компонентом во множестве строительных материалов, таких как мозаичная плитка, белые и цветные растворы для наружных работ, плитка для плавательных бассейнов, плитка для садовых дорожек, краски, готовый бетон, художественные элементы внутреннего декора.

Белый цемент – высокопрочный цемент, соответствующий Европейскому стандарту для цемента ЕЛ/197, который подходит для изделий из бетона, начиная с декоративной садовой скульптуры и заканчивая несущими колоннами и ограждениями дорог.

В дополнение к своей очень высокой прочности этот цемент имеет очень низкое содержание щелочей и алюмината, которые способствуют его великолепной устойчивости к химическим воздействиям, высолам и пятнам.

Низкое содержание глинозема делает цемент более совместимым с добавками для снижения содержания воды и способствует снижению требуемой дозировки. Высокая начальная прочность также означает, что опалубка может быть снята раньше, что снижает себестоимость продукции.

Прочность белого цемента несколько ниже, чем обычного портландцемента.

Цена за 50 кг-500 руб.

III.11.3. Ускоритель твердения бетона

«Гамбит Е-1» (см. вклейку, рис. 52) – противоморозная добавка, применяется для проведения работ в зимнее время (до -25 °C). Используется для повышения пластичности и стабильности раствора. Повышает прочность бетона и увеличивает его плотность, сохраняет свойства и твердение бетонных смесей при температуре от -25 °C до +40 °C.

Кроме этого, «Гамбит Е-1» снижает затраты при зимнем бетонировании в среднем на 20 %. Его достоинством является обеспечение набора прочности бетонных смесей при температуре от -25 °C до +40 °C.

Пластификация (неразжижение) позволяет изготавливать тиксотропные, самоуплотняющиеся бетонные смеси с маркой по удобоукладываемости П4-П5, с сохранением или уменьшением В/Ц-отношения.

Позволяет снизить расход воды затворения на 6-11 %. Стабилизирует смесь и удерживает воду – исключает растворо– и водоотделение высокоподвижных смесей.

Увеличивает водонепроницаемость на 4 ступени и более – от W4 до W8-W1 0.

Не вызывает коррозии стальной арматуры и бетона. Снижает или полностью устраняет образование высолов и усиливает цвет бетонных изделий.

Сокращает время до распалубки изделий в 2–4 раза.

Улучшает заполнение форм со сложным рельефом поверхности и не изменяет цвет пигментов для бетона.

Цена за 1 л канистры (10 л)-100 руб.

III.11.4. Цемент – основной материал для строительства

Цемент получают тонким измельчением клинкера, который производится путем спекания при высокой температуре глины, извести и схожих с ними по физико-техническим свойствам материалов. При измельчении клинкерных гранул добавляется гипс или иные виды сульфата кальция. Они влияют на скорость схватывания цемента. Содержащиеся в цементе добавки наделяют конечный продукт различными свойствами.

Разновидностей цементных материалов достаточно много. Все они различаются по физико-техническим параметрам, цене и назначению. Одна из главных характеристик – прочность, связанная с маркой и ценой материала. Если цемент обозначается М400, то он выдерживает нагрузки до 400 кг на 1 см.

Для изготовления одной тонны цемента требуется около 1,5 т минерального сырья. При строительстве и изготовлении железобетонных конструкций и изделий используются различные марки бецента (ПЦ 500-ДО, ПЦ 400-ДО, ПЦ 400-Д20, 600 белый портландцемент и другие).

Наиболее востребованным является цемент ПЦ 500-Д20. Он применяется как в промышленном, так и в жилищном, сельскохозяйственном строительстве для изготовления сборного железобетона, фундаментов, плит перекрытий, балок и других изделий. Его используют для приготовления бетонных и строительных растворов, а также для проведения штукатурных, кладочных и других ремонтно-строительных работ. Этот цемент отличается высокими показателями водо– и морозостойкости, но имеет пониженную сопротивляемость коррозионным воздействиям по сравнению с обыкновенным портландцементом.

Обыкновенный портландцемент имеет зеленовато-серый цвет из-за относительно высокого содержания в нем окрашивающих окислов: окисей железа и марганца. Клинкер, не имеющий окислов или содержащий их в незначительном количестве, получается белого цвета. Это достигается применением соответствующего сырья – белых частиц глин, каолинов и известняков с минимальным содержанием указанных окислов.

Обжиг клинкера белого портландцемента производится при температуре, практически в 2 раза превышающей температуру обжига серого портландцемента. Обжигают такие цементы в печах, футерованных специальными чистыми огнеупорами, а мелют в фарфоровых мельницах, при этом тонкость помола (удельная поверхность) белого цемента существенно выше, чем у серого: 4500–4700 см^2/г – белый, 3300-З600 см^2/г – серый.

По минералогическому составу белый портландцемент должен содержать не более 6 % белого диатомита и не более 10 % инертной минеральной добавки (известняка, кварцевого песка). В клинкере окиси магния, не более 4 %. Остальные требования те же, что и для обыкновенного портландцемента.

Важное преимущество белого цемента – быстрая скорость набора прочности на начальном этапе его твердения. Этот материал обладает высокой прочностью и атмосферостойкостью.

Интересно отметить, что поверхность разных форм конструкций, выполненных на основе белого цемента, не темнеет, не теряет своей светоотражающей способности под воздействием дождя и снега (не более 5 %). Данное свойство существенно обогащает и сохраняет эстетическую и декоративную привлекательность, особенно это касается объемных скульптур и изделий малых архитектурных форм, находящихся на воздухе.

Белый цемент применяется как товарный архитектурный бетон для отливки статуй, колонн, фонтанов, декоративных украшений фасадов и интерьеров.

Важна роль белого цемента при изготовлении сборных железобетонных элементов (стеновые панели, балконы, ограждения, балясины и т. д.).

Его используют для производства мелкоштучных бетонных изделий (тротуарная плитка, облицовочный кирпич, плиты тераццо, искусственный камень), а также для приготовления сухих строительных смесей (штукатурки, шпатлевки, плиточные клеи, затирки для швов, кладочные растворы) и при реставрации исторических памятников.

Цена белого цемента за 1 т-7800 руб., или за 50 кг – 400 руб.

К цементу повышенной прочности относится быстродействующий портландцемент (БТЦ) с минеральными добавками, который достигает более половины марочной прочности на третьи сутки твердения.

Помол БТЦ производится более тонко до удельной поверхности 3500–4000 см^2/г (для обычного портландцемента – 2800–3000 см^2/г), что ускоряет твердение цемента.

Особо быстротвердеющий высокопрочный портландцемент (ОБТЦ) выпускается марки 600, тонкость помола – около 4000 см^2/г, в возрасте одних суток имеет предел прочности 20–25 МП, а через трое суток-40 МПа.

Его используют в производстве сборных железобетонных конструкций, а также для ведения бетонных работ в зимнее время. Следует иметь в виду повышенное тепловыделение ОБТЦ, которое исключает его применение для массивных конструкций.

III.12. Светопрозрачные материалы

В последит годы архитекторы при проектировании различных зданий и сооружений стали активно применять современные конструкционные светопрозрачные материалы, такие как стекло, стеклопластики, строительные пленки, прозрачный бетон. Во многих сооружениях стекло занимает 1/3 – 1/2 фасада.

Подобной популярностью пользуются и другие современные отделочные материалы, такие как термодерево, керамогранит, поризованная керамика, сайдинг и т. д. Они отличаются не только высокими конструктивными качествами, но и прекрасными декоративными свойствами.

III.12.1. Стекло

Стекло (см. вклейку, рис. 53), обладая уникальными характеристиками, стало незаменимым материалом при строительстве как гражданских, так и промышленных зданий и сооружений. Сфера его применения с каждым годом расширяется.

Основные требования, предъявляемые к стеклу: цветовая гамма, светотеплозащита, светопрозрачность, прочность, габариты остекления, безопасность во время эксплуатации.

Закаленное стекло, стекло-пакеты, многослойное стекло используют как для традиционного остекления, так и для различных видов свето– и теплозащиты, в качестве энергосберегающих стеклоконструкций в зданиях.

Производством освоено тонированное стекло от светло-дымчатого до зеркального оттенка с коэффициентом светопропускания 0,01-0,51.

Получают его методом осаждения диспергированного металла на поверхность стекла в электрическом поле. Применяют такое стекло для монтажа светозащитных окон, отделки интерьеров и мебели. Для витражей берут стекла толщиной 3–5 мм, которые часто украшают матовыми узорами.

Еще один вид производной из стекла – стеклоплитка с зеркальным покрытием, ей отделывают внутренние стены жилых и бытовых помещений.

К светотеплозащитным стеклам относятся теплоотражающие, теплопоглощающие, комбинированные стекла.

Теплопоглощающее стекло изготавливается из стекла, окрашенного в массе оксидами металлов. Окраска такого стекла очень разнообразна (возможные цвета: голубой, серый, бронзовый, зеленый, янтарный).

Степень светотеплозащиты и окраска стекла зависят от содержания и соотношения введенных в состав красителей. По степени поглощения и пропускания солнечной радиации определяются светотехнические характеристики стекла.

Теплопоглощающие стекла могут пропускать свет не менее 50 % и солнечную энергию не более 60 %. Такие стекла можно использовать в любых климатических зонах. Они экономят электроэнергию, используемую системами кондиционирования, повышают комфортность проживания.

Теплопоглощающие стекла снижают поступление тепла в помещение в 1,3 раза, что равняется примерно 3–5 градусам. При этом теплопоглощающие стекла нагреваются значительно сильнее, чем обычные. Данный факт должен учитываться при конструировании окон.

Рефлектное стекло защищает здание от повышенной инсоляции и отражает солнечную область спектра. Одно из свойств рефлектного стекла с пленочным покрытием – защищать помещение от перегрева в летнее время и экономить энергозатраты на работу кондиционеров.

Благодаря зеркальным покрытиям и различным видам остекления можно изменить архитектуру фасада здания. На эти стекла наносятся покрытия из оксидов переходных металлов (твердые покрытия), сплавы металлов (мягкие покрытия) и оксидов, нитридов металлов (металлические пленки).

Стекла с солнцезащитными отражающими покрытиями отличаются оптическими характеристиками.

Стекло в современном строительстве используется в стеклопакетах, которые представляют собой герметичную конструкцию, состоящую из двух и более камер. Стекла отделены друг от друга с помощью специальных профиле-распорок, имеющих различную ширину.

Выпускаются одно– и двухкамерные стеклопакеты любой формы, которые характеризуются высокой тепло– и звукоизоляцией, а также стойкостью к воздействию больших ветровых нагрузок. Камеры могут быть заполнены сухим воздухом или инертным газом.

Максимальный размер стеклопакетов – 2500 х 2500 мм, минимальный -180 х 350 мм, максимальная толщина – 52 мм, расстояние между стеклами – от 6 до 24 мм.

Для стеклопакетов используют флоат-стекло, низкоэмиссионное, теплопоглощающее, рефлектное, закаленное, которое снижает потери тепла по сравнению с другими стеклопакетами, где использовалось флоат-стекло, в 1,4 раза.

В современных интерьерах устанавливают эксклюзивные двери, перегородки, раздвижные системы, в которые помещают стеклянное полотно с гравировкой или витраж, выполненный по технологии «фьюзинг». Суть ее заключается в том, что рисунок сначала собирают из кусочков либо гранул цветного стекла, а затем в специальной печи спекают в цельный пласт. Фьюзинг-витражи разной толщины и фактуры прекрасно дополняют интерьер и в последнее время приобретают все большую популярность.

При сплошном остеклении зданий, балконов, лоджий, зимних садов необходимо учесть повышенные требования к мерам безопасности. Выпускаемое предприятиями безопасное стекло все чаще используется при устройстве светонепроницаемых потолков, полов, витражей, защитных козырьков и лестничных ограждений. Повышенная ударопрочность, термостойкость, стабильность свойств при перепадах температуры делают его незаменимым в применении к печам СВЧ, газовым и электрическим плитам, холодильникам, каминам.

Для промышленных объектов и гражданских зданий (баров, ресторанов, производственных цехов, продовольственных магазинов, офисов) используется многослойное стекло с толщиной 10–13 мм (класс защиты А1 и А2), с толщиной 13–18 мм (класс защиты А2 и A3) применяется в зданиях с ценностями (музеи, ювелирные магазины, галереи картин, оружейные магазины и т. д.).

Многие современные здания общественного характера и ряд индивидуальных домов за рубежом примерно на 1/3, а иногда и целиком представляют фасад остекленным.

Сегодня стекло претендует на место доминирующего компонента в архитектуре. Это связано с экологичностью, современным стилем и дизайном, различными архитектурно-световыми решениями, комфортностью, энерго– и теплосбережением, безопасностью.

Цена за 1 м^2 – 550-6000 руб.

III.12.2. Стеклопластик

Панели из стеклопластика (см. вклейку, рис. 54) – универсальный строительный материал; предназначен как для облицовки внутренних вертикальных поверхностей, потолков, перекрытий, так и для отделки наружных стен зданий.

Важное качество – поверхность панели может быть объемной, то есть на ее лицевой поверхности могут быть рельефные декоративные изображения, которые позволят создавать интересные оригинальные решения интерьеров.

Так, в частности, стеклопластик применяется для оформления малых форм архитектуры, для перекрытия веранд, навесов, беседок, хозяйственных зон и временных построек.

Стеклопластик – это синтетический материал, который имитирует различные поверхности облицовочных панелей: от идеально ровной кирпичной кладки до необработанных природных камней. Фактуру поверхности, максимально повторяющую естественные материалы, позволяют получить разнообразные формы и цвета материала.

Панели из стеклопластика очень практичные, служат долгие годы, не выгорают на солнце, хорошо моются, морозоустойчивы и термостойки, их можно легко монтировать и демонтировать, применять несколько раз.

Этот материал может быть установлен как на рейки, так и на сырую штукатурку и бетон.

В случае использования стеклопластика как тепло– и звукоизоляционного экрана в промежутке между стеной и панелью прокладывается теплоизоляционный материал (эковата, минеральная плита или какой-то другой эффективный утеплитель).

Помимо листового материала предлагаются специальные профильные Г-образные панели для оформления углов и стыков, а также крепления панелей между собой.

Масса 1 м^2 панели– от 6,5 до 8 кг в зависимости от вида рельефа.

Размеры – 0,6 х 2,44 и 1,22 х 2,44 м.

Толщина панелей составляет от 3 до 10 мм.

Цена за 1 м^2 – 950 руб.

III.12.3. Специализированный герметик

В процессе эксплуатации зданий возникает необходимость ввода коммуникаций в помещения, находящиеся ниже уровня земли. При этом часто возникают протечки, защитой от которых могут быть специализированные герметики. Один из них – самоуплотняющийся герметик Stopaq (см. вклейку, рис. 55). Это эффективное средство, специально разработанное для выполнения ввода коммуникаций на глубинах залегания до 5 м.

Достоинство материала в простоте и оперативности применения. Работы проводятся посредством заполнения герметиком пустот в коммуникациях с помощью строительного пистолета. Также Stopaq позволяет при необходимости ввести новые линии коммуникаций в тот же канал с последующей герметизацией в течение короткого времени.

Stopaq при высокой адгезии и эластичности имеет еще и способность к расширению при контакте с водой, а следовательно, к самоуплотнению в ограниченных рамках канала коммуникаций. Свойства материала сохраняются на весь срок службы конструкции.

Цена за 1 кг-2750 руб.

III.12.4. Стеклопластиковая арматура

Стеклопластиковая арматура «Армастек» (см. вклейку, рис. 56) представляет собой стеклопластиковые стержни диаметром от 4 до 20 мм любой строительной длины с ребристой поверхностью спиралеобразного профиля, состоит из стеклоровинга, связанного полимером на основе эпоксидной смолы.

Не токсична, по степени воздействия на организм человека и окружающую среду относится к 4-му классу опасности (малоопасные) ГОСТа 12.1.07.

Применима в промышленно-гражданском, дорожном строительстве, а также в бетонных конструкциях с пред-напряженным и напряженным армированием. Заменяет традиционную стальную арматуру.

Используется при строительстве малоэтажных жилых и общественных зданий (до 3 этажей) в ленточных монолитных фундаментах, в стенах домов с несъемной опалубкой, в тонкостенных конструкциях различного назначения, несущих конструкциях бассейнов при толщине стенок от 200 мм, а также в конструкциях, подвергающихся постоянному тепловому режиму не выше 60 °C и кратковременному до 100 °C. Стеклопластиковая арматура имеет ряд преимуществ перед традиционными материалами.

Прочность на разрыв в 3 раза выше прочностных характеристик стальной арматуры класса AIII. Композитная арматура не подвергается коррозионному воздействию в большинстве агрессивных сред, в том числе в щелочной среде бетона.

Материал кислостоек, радиопрозрачен. Предлагаемая арматура является диамагнитной и имеет диэлектрические свойства, что позволяет применять ее в таких зданиях и сооружениях, как больницы, аэропорты, радиолокационные станции, различные военные сооружения.

Теплопроводность композита более чем в 100 раз ниже, чем у стали. Композитная арматура не теряет своих свойств при низких температурах в отличии от стальной арматуры. Коэффициенты теплового расширения арматуры и бетона максимально приближены друг к другу, что исключает трещинообразование при изменении температуры.

Легче металлической в 5 раз, а при равнопрочной замене – в 9 раз, что дает значительное сокращение трудозатрат при проведении железобетонных работ.

Предел прочности при растяжении равен 1200 МПа, относительное удлинение -2,2 %, коэффициент теплопроводности равен 0,35 Вт/м·°С.

Цена за 1 м-7,65 руб.

III.13. Строительные материалы нового поколения

Все большую популярность при строительстве зданий приобретают новые виды эффективных строительных материалов. Это относится к прозрачному бетону, который по прочности не уступает обычному, а также поризованной керамике, термодревесине, различного рода сайдингам, клеям и стяжкам. Каждый материал имеет свои особенности и преимущества, которые должны использоваться по назначению.

III.13.1. Прозрачный бетон

Прозрачный бетон [Litra Con). Это комбинированное изделие, состоящее из обычного бетона с фиброоптическим материалом (стеклянными волокнами).

Его выпускают в виде блоков разных размеров и форм от плоских геометрических до изогнутых форм.

Основной размер блоков -1,7x1,2x1 м. Технология изготовления достаточно проста.

В бетонный блок или бетонную панель вживляется небольшой процент светопроводящего волокна. Волокна распределяются по поверхности бетона равномерно. Достаточно подсветить обратную сторону бетонного элемента, чтобы на его лицевой стороне также появился свет. Всего лишь несколько процентов волокна дают не только увидеть наличие света, но и передать цвета и даже контуры фигур, находящихся внутри помещения.

Особенно перспективным выглядит использование прозрачного бетона для устройства фасадов небольших городских строений и павильонов, в частности торгового назначения.

Не исключается применение прозрачного бетона в малоэтажных жилых и хозяйственных постройках, в благоустройстве территории парков и участков загородных домов.

Интересно и оригинально могут выглядеть ограждения и заборы, в которых опорная часть будет выполнена из прозрачного бетона.

Недостаток – высокая цена.

Максимальный размер плит-1000x400 мм

Цена за 1 м^2-4700 руб.

III.13.2. Поризованная керамика

Теплая крупноформатная поризованная керамика (см. вклейку, рис. 57) обладает самыми высокими теплоизоляционными свойствами [Х= 0,13 – 0,21 Вт/м·°С). Это объясняется тем, что керамический блок имеет многочисленные вертикальные сквозные пустоты, оптимальные по форме.

Именно воздух, который находится в пустотах, то есть в замкнутом пространстве, хорошо сохраняет тепло, так необходимое стенам дома, защищающих жилище от низких температур.

Важную роль играют структура и плотность самой самой керамики: чем меньше ее плотность, тем медленнее уходит тепло.

Так, объемный вес теплой керамики – в пределах 700–950 кг/м^3.

При строительстве зданий применяется пазогребневое соединение вертикальных стыков, позволяющих собирать стены как конструктор. Такой метод создания стен, с одной стороны, повышает точность сборки, с другой – уменьшает расход штукатурки.

Важным преимуществом стен, собранных из поризованной керамики, является хорошая паропроницаемость, дающая возможность удалять излишнюю влагу из стен. В теплые летние дни из стен испаряется больше влаги, чем накапливается зимой.

В современном строительстве теплая поризованная керамика является лучшим материалом для возведения жилых зданий.

Скорость строительства, долговечность конструкций, здоровый микроклимат помещений, безопасность проживания, экономичность в эксплуатации – вот основные преимущества этого материала.

Размер блока – 95 х 510 х 219 мм. Цена за одну штуку – от 55 руб.

III.13.3. Керамогранит с имитацией деревянного декора

Керамогранит Carmina – это уникальный материал для отделки интерьера жилых и гражданских зданий, на российском рынке представлен компанией Vitra.

Коллекция Carmina произведена с использованием технологии цифровой печати, благодаря которой поверхность плитки приобретает рисунок, имитирующий декор дерева.

Разработаны три вида деревянных поверхностей: дуб, беленый дуб и орех. Размеры плиток – 450x450 мм.

Важная особенность этого керамогранита – его рельефная поверхность, что придает плитке еще большую схожесть с натуральным деревом.

Налажен также выпуск еще трех вариантов декора, которые позволяют создать полноценные оригинальные композиционные решения напольных ковров из плиток, для стен различных по функции помещений (бордюрные и уголковые элементы).

Различные цветовые сочетания, в частности, плитка «под дуб» идеально гармонирует с белыми матовыми стенами.

Напольный керамогранит с рисунком под дерево приносит в жилище особую теплоту и уют. При этом, в отличие от деревянного покрытия, плитка из керамогранита выгодно отличается в эксплуатации: ее легко мыть, она долговечна, не боится повышенного уровня влажности и колебаний температуры.

Цена плитки за 1 м^2: белый дуб – 850 руб., Carmina – дуб и орех– 930 руб., декоративные бордюры и уголки – 248 руб.

III.13.4. Клеи круглогодичного применения (Weber.Vetonit)

Компания «Сен-Гобен» разработала три вида зимнего строительного клея Weber, vetonit ultra fix Winter, Weber, vetonit block Winter и Weber, therm S100 Winter, позволяющие работать в зимних условиях (до-10 °C).

Эти клеи зимней продуктовой линейки отличаются широким диапазоном эксплуатационных температур, морозо– и водостойкостью, а потому широко применяются во всех регионах.

Клей Weber.vetonit ultra fix Winter предназначен для склеивания керамогранита, мрамора и камня при наружных работах в условиях пониженных температур без использования тепляков или тепловых пушек.

Новый продукт прекрасно подходит при укладке плитки на легкие бетоны, гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, цементно-стружечные плиты, на выдержанный бетон (старше 6 месяцев), кирпич, а также для стяжки, штукатурки и шпаклевки на цементной основе.

Клей морозоустойчив, обладает высокой адгезией с гидроизоляционными материалами (кроме битумных) и эластичен, что позволяет применять его для крепления крупноформатной облицовки, при облицовке фонтанов и при проведении работ на террасах, пандусах, лестницах и балконах.

Weber.vetonit block Winter – клей для тонкошовной кладки ячеистых блоков и кирпича.

Позволяет возводить кладку стен из газо– и пенобетонных, силикатных пенобетонных, пазогребневых блоков и кирпича в короткие сроки при минимальном расходе материалов.

Особенности клея: высокая водоудерживающая способность и сила адгезии, пластичность, возможность получения нерастрескивающегося, непромерзающего и долговечного кладочного шва.

Армировочно-клеевая смесь Weber.therm S100 Winter предназначена для монтажа теплоизоляции, создания базового штукатурного слоя в системах фасадного утепления Weber.therm.

Используется также для монтажа теплоизоляции из фасадного пенополистирола, базальтовой минеральной ваты, стеклянного штапельного волокна, пенополиуретана и т. д. Может быть нанесен на бетонные основания, основания из бетонных блоков и кирпичную кладку, оштукатуренные цементными, цементно-известковыми материалами и известковой штукатуркой. Клей твердеет без усадки и обладает хорошей адгезией.

Цена за 25 кг – от 256 руб.

III.13.5. Стяжка (Weber.vetonit) на цементной основе

При базовом выравнивании пола в помещениях ключевое значение имеют ровное основание под укладку различных напольных покрытий и время, которое занимает ремонтно-строительный процесс. В ответ на запросы рынка компания «Сен-Гобен» разработала быстротвердеющий ровнитель для пола Weber.vetonit 6000, который сочетает новые технологии применения и высокие показатели качества: скорость твердения составляет 3 часа, а слой нанесения может достигать 250 мм.

Ровнитель для пола можно использовать не только в системах «теплый пол», но и при создании стяжек на разделительном слое, укрытии трубопровода и других коммуникаций.

Одним из преимуществ является возможность применения продукта в помещениях с любым типом влажности. Быстротвердеющая новинка Weber.vetonit 6000 позволяет оптимизировать материальные и нематериальные затраты: благодаря быстрому твердению стяжки напольное покрытие можно укладывать уже через 15 часов после нанесения, что способствует не только сокращению времени на выравнивание основания помещения до одного дня, но и ведению всех ремонтно-строительных работ объекта в целом.

Цена за 25 кг-от 317 руб.

III.13.6. Термодревесина (термодерево)

Термодревесина (см. вклейку, рис. 58) – это древесина, которая прошла термическую обработку при высоких температурах (185–230 °C) без добавления каких-либо химических веществ.

Основное отличие термодревесины – это сочетание высоких физико-механических свойств и экологичности натурального дерева. С течением времени этот материал XXI века не меняет своей геометрии (не усыхает, не набухает, не коробится и не трескается), не гниет в воде, не требует какой-либо химической обработки и не подвержен воздействию микроорганизмов и любым другим видам коррозии, обладает повышенной плотностью структуры и на 30 % лучше держит тепло зимой и прохладу летом.

Пример покрытия веранды – на вклейке, рис. 59.

Отсутствие смол в составе термодревесины улучшает не только ее свойства, но и внешний вид: отсутствуют потеки, снижается теплопроводность материала, возрастают его теплоизолирующие свойства. Еще одно важное качество – пожаростойкость.

При этом даже недорогие виды древесины тонированы на всю толщину и приобретают насыщенный, благородный оттенок ценных пород.

Материал обладает уникальными свойствами, полученными после термообработки обычной древесины: стабильностью габаритов, устойчивостью к гниению и коррозии, улучшенными теплоизоляционными свойствами, влагостойкостью, повышенной плотностью структуры. Термодревесина экологична и эстетична.

Как пример можно привести энергоэффективный дом. В отделке фасадов использовано термодерево (см. вклейку, рис. 60).

Термодерево можно использовать в различных видах отделки зданий как внутри, так и снаружи, а повышенная плотность структуры позволяет применять его в качестве конструкционного материала в строительстве. Как показывает практика, этот вид материала находит большой спрос при отделке саун и бань.

Фасад и интерьер дома отделаны термодревесиной (см. вклейку, рис. 62).

Термодревесина подходит для внешней и внутренней обшивки домов, а также напольных покрытий, оформления и обустройства прибассейновых территорий, в качестве террасной доски и садовых дорожек. Надежна и эффективна при устройстве окон, дверей, лестниц, мебели, предметов ландшафтного дизайна, ограждения участков. Очень часто термодревесину используют для художественно-дизайнерского оформления дома: наличники, плинтусы, раскладки, поручни, плитка для санузлов и кухонь, цельные раковины и т. д.

Цена за 1 м^2: доска обшивочная – 1000-4000х145х х 19 мм-2200-3000 руб.

Цена за одну штуку: садовый паркет-от 169 руб.

III.13.7. Виниловый  и металлический сайдинг

За последние годы при строительстве малоэтажных домов большой интерес появился к такому отделочному материалу, как сайдинг (см. вклейку, рис. 61). Он производится виниловым и металлическим. Как показывает мировая практика и российский опыт, наиболее практичным и долговечным является сайдинг ПВХ.

Поверхность, отделанная виниловым сайдингом, в зависимости от его вида может выглядеть как каменная или кирпичная кладка, а также деревянная стена из бруса или бревна.

Виниловый сайдинг изготавливается методом двойной экструзии: молекулы различных добавок упорядочиваются по слоям винилового листа, а в итоге получается необходимая концентрация модификаторов в нужном месте, одновременно разделяя несовместимые добавки и добиваясь требуемых характеристик.

Виниловый сайдинг представляет собой пластиковые стеновые панели толщиной около 1 мм. Чаще всего производят сайдинг, имитирующий дерево, но в отличие от натурального материала он не гниет и не нуждается в покраске.

Выпускается два основных типа профиля: «корабельный брус», «елочка» и несколько профилей софитов – с вентилируемыми отверстиями или без них. Софиты предназначаются для отделки нависающих карнизов.

Виниловый сайдинг отличается огромным количеством текстур, позволяющих преобразить здание и придать ему современный вид. Он устойчив к очень высоким и низким температурам.

Цена сайдинга исчисляется исходя из стоимости 1 м^2 панели – 102 руб.

Металлический сайдинг намного надежнее и прочнее винилового.

Он бывает двух видов: стальной и алюминиевый. Его ширина – от 100 до 300 мм. Фактура поверхности гладкая и фигурная.

Цена за 1 м^2 металлического сайдинга – от 310 руб.

III.13.8. Бетонный сайдинг

Изготавливается из фибробетона и используется для отделки наружных стен гражданских зданий и сооружений. Бетонный сайдинг отличает точный геометрический рисунок, оптимальное соотношение веса и толщины; в его конструкции заложен дополнительный кляммер, который обеспечивает жесткость конструктивного крепления.

При отделке фасадов плитки стыкуются с перекрытием шва так, что он становится невидимым.

Поверхность сайдинга покрывается стойкими красителями высокого качества и имеет богатую цветовую гамму (более 50 оттенков).

Благодаря использованию бетонного сайдинга здание получает новое декоративное «лицо» и отличные качественные теплотехнические характеристики, которые способствуют созданию комфорта проживания.

Цена за 1 м^2-700-900 руб.

III.13.9. Деревянный сайдинг

Деревянный сайдинг (см. вклейку, рис. 65) соединяет в себе экологические преимущества традиционного для строительства натурального материала, позволяющего дому «дышать», с требованиями современного строительства: легкость конструкции, быстрота монтажа и долговечность.

Одно из важных преимуществ этого материала – деревянная облицовка дома, которая позволяет ему лучше вписаться в ландшафт.

Деревянный сайдинг можно устанавливать вертикально, горизонтально или по диагонали. Для этого рекомендуется использовать обрешетку из брусков сибирской лиственницы, сращенных по длине на мини-шип, и специальные скрытые крепления или шурупы из нержавеющей стали.

Для того чтобы лучше проявить цвет, а также структуру натурального дерева и сохранить этот эффект надолго, рекомендуется покрыть поверхность сайдинга специальным составом на основе натуральных масел и воска.

Размер доски сайдинга («Меранти»): 20 х 145 х 2100–6000 мм, плотность – 500–700 кг/м^3. Структура прочная, древесина практически без сучков, геометрическая стабильная, обладает естественной сопротивляемостью грибковым поражениям.

Отличается натуральным цветом от коричневого и красно-коричневого до темно-красного.

Размер другой доски (темно-модифицированная сосна): 18 х 145 x 1800–4000 мм, плотность – около 400 кг/м^3.

Свойства: высокая геометрическая стабильность, небольшой вес, устойчивость к воздействию перепадов температуры и влажности, невосприимчивость к грибкам.

Обладает натуральным цветом от бежевого до светло-коричневого.

Под воздействием ультрафиолета все виды древесины со временем приобретают более или менее выраженный приятный серо-серебристый оттенок.

Цена 1 м^2 – 270–540 руб.

III.13.10. Блок-хаус – декоративная вагонка

Блок-хаус (см. вклейку, рис. 63, 64) изготавливается из отборной северной древесины хвойных пород сосны и ели.

Предназначена для внутренней и наружной отделки домов, внешне имитирует бревно, создавая стиль деревенского дома. Он прост и удобен при сборке, практичен, долговечен и экологически чист.

После внутренней отделки дом не требует дополнительной обработки (допускается покрывать поверхность лаком на водной основе).

Узкий блок-хаус используется для внутренней отделки помещений: ширина -96 мм (при стыковке 90 мм); толщина – 22 мм; длина – 3, 2,7, 2,4, 2,1 м. 1 м^3 покрывает площадь 45,4 м^2. Цена 1 м^2 – 240 руб. (сорт «Эконом»), 353 руб. (сорт «Классик»), 1173 руб. (сорт «Экстра»).

Другой вариант блок-хауса, пригодного для наружной и внутренней отделки дома (сорт «Классик»). Его ширина – 143 мм (при стыковке 135 мм), толщина – 36 мм, длина– 3 и 6 м. 1 м^3 блок-хауса покрывает 27,8 м^2 площади.

Цена за 1 м^2 – 480 руб. (при длине доски 3 м – 585 руб., при длине 6 м-1170 руб.).

Блок-хаус для внутренней отделки дома (сорт «Классик»). Ширина – 143 мм (при стыковке 135 мм), толщина – 28 мм, длина – 3 и 6 м, влажность – 12–15 %. Цена за 1 м^2 – 420 руб. 1 м^3 покрывает площадь 35,7 м^2.

1 м^3 самого широкого блок-хауса для наружной отделки дома 36 х 193(185) х 6000 мм (сорт «Классик») покрывает площадь 27,75 м^2.

Цена за 1 м^2 – 500 руб.

В России в последние годы появилась возможность возводить в районах малоэтажной застройки дома в стиле кантри – в виде бревенчатых срубов. Возрождение исконно русского стиля домостроения было реализовано благодаря тому, что лесоперерабатывающая промышленность стала выпускать новый профиль – блок-хаус – один из видов евровагонки.

В сечении блок-хаус имеет такое же пазогребневое соединение, что и вагонка, только его лицевая сторона выполнена по радиусу. Вследствие этого стена, при облицовке которой был использован блок-хаус, становится внешне неотличимой от стены, выполненной целиком из оцилиндрованного бревна.

III.14. Защитные покрытия для древесины

Для долговременной защиты всех видов древесины от атмосферного воздействия и биопоражений используются защитные покрытия, которые значительно увеличивают срок эксплуатации деревянных строений, оконных рам и т. д.

III. 14.1. Материалы для обработки древесины

Огнезащита дерева и конструкций осуществляется чаще всего с помощью обработки антипиренами (химическими средствами огнезащиты дерева) (см. вклейку, рис. 66, 67).

В практике используются два вида огнезащитных антипиренов: первая группа обеспечивает получение трудносгораемой древесины, вторая группа обеспечивает получение труд-новоспламеняемой древесины.

Разработано много видов антипиренов: лаки, краски, эмали, покрытия, обмазки и пропитки. Пропиточные составы, как правило, представляют собой водные растворы солей (антипиренов), которые наносятся на поверхность или вводятся в поверхностные слои древесины способом глубокой пропитки и снижают ее пожарную опасность.

Принцип их действия состоит в том, что при контакте с огнем поверхность вспучивается, образуя огнестойкий теплоизоляционный слой, который перекрывает доступ кислорода к поверхности и не дает древесине достигнуть температуры воспламенения.

Первая группа («ОгнеBIO-Защита Profi») обеспечивает высшую степень огнезащитной эффективности по ГОСТу 53292-2009, переводядревесину в трудногорючий, трудновоспламеняемый материал.

Защищает от гниения, возникновения плесени, а также останавливает уже начавшееся биопоражение, не оказывает негативного воздействия на свойства древесины. Не препятствует дыханию древесины, не изменяет ее структуру. Не содержит солей тяжелых металлов.

Применяется для обработки деревянных стен, балок, стропильных систем, несущих брусьев, перекрытий, лаг, оконных и дверных блоков, а также других конструкций из древесины различного назначения. Не допускается последующая обработка любыми видами ЛКМ (лакокрасочные материалы). Слегка тонирует древесину в красный цвет.

Вторая группа «ОгнеBIO-Защита» предназначена для огнезащиты и антисептирования древесины для внутренних и фасадных работ.

Защищает от гниения, возникновения плесени, поражения насекомыми-древоточцами на срок 8-10 лет (при отсутствии контакта с влагой или при последующей окраске акриловым лаком или эмалью ТМ «ВГТ»).

Не оказывает негативного воздействия на свойства древесины, не изменяет ее структуру, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске.

«BIOзащита» – препарат с широким спектром фунгицидной активности для борьбы против дрожжевых и мицелиальных грибов, водорослей, образующихся на древесине. Также может применяться для дезинфекции каменной кладки стен и фасадов.

Обладает долговременным «лечебным» эффектом сроком до 12 лет. Предотвращает повторное заражение, препятствует появлению синевы на древесине, не содержит солей тяжелых металлов.

Отбеливатель для древесины. Готовый к применению отбеливающий и дезинфицирующий состав. Эффективно уничтожает деревоокрашивающие и дереворазрушающие грибы.

Возвращает древесине естественный цвет. Удаляет серый налет. Обесцвечивание занимает от 1 до 12 часов, не изменяет свойств и структуры древесины, не содержит солей тяжелых металлов.

Биоцидный состав «Против жука». Защищает древесину разных пород от поражения насекомыми-древоточцами, не препятствуя ее дыханию, не изменяя структуру. Предназначен для наружных и внутренних работ. Используется для обработки конструкций из древесины (брусья, стропила, полы и т. п.), лесо– и пиломатериалов. Не препятствует последующей обработке, склеиванию и окраске.

При уникальности многих свойств дерева биоцидный состав имеет и некоторые существенные минусы: пожароопасность и гниение.

III. 14.1. Краски для защиты древесины («Акватекс»)

Алкидное защитное текстурное покрытие древесины (см. вклейку, рис. 68) предназначено для защиты древесины от атмосферных воздействий.

Специально подобранная система транспарентных нанопигментов, алкидных смол с различной вязкостью и натуральных масел обеспечивает образование высокопрочного воздухопроницаемого атмосферостойкого защитного покрытия, обладающего при этом высокой эластичностью.

Служит двойной защитой от солнечного УФ-излучения. Система светостабилизаторов состава включает в себя органические УФ-абсорберы и УФ-поглощающие нанопигменты нового поколения, что позволяет добиться высокой устойчивости покрытия к выгоранию.

Обеспечивает защиту от биопоражений древесины. Комбинированные высокоэффективные фунгициды защищают древесину от всех видов плесневых, гнилостных и де-ревоокрашивающих грибов, Обладает высокими эстетическими свойствами покрытия, оставляя видимой естественную структуру древесины, образуя шелковисто-глянцевое лаковое покрытие насыщенное благородными оттенками ценных пород древесины. Срок службы покрытия снаружи помещений – до 7 лет.

Цена: база под колер (0,8 л) – 238 руб., защитное покрытие цветное (3 л) -765 руб.

IV. Материалы для внутренней отделки помещений

IV. 1. Декоративные материалы

Данные материалы, обладающие целым рядом привлекательных декоративных качеств, используются при отделке внутренних помещений (жилые комнаты, спальни, гостиные, детские комнаты, кухни). Пространство любого интерьера может «обрести» свое индивидуальное «лицо» с учетом назначения помещения, ориентации окон по сторонам света, вкусовых и возрастных особенностей жильцов.

IV. 1.1. Artolis – ткани для декоративного убранства помещений

Обивочная ткань (см. вклейку, рис. 69) создана специально для индивидуальной отделки интерьеров жилых и общественных зданий. В линейке продукции – технические ткани шириной до 500 см и длиной более 5000 см без стыков и швов.

Она позволяет создать единое пространство внутри больших концертных залов, кинотеатров, гостиниц, музеев, бизнес-центров, гостиных и т. д.

Ткань Artolis создается путем высококачественной цифровой печати. При этом возможны любые цветовые сочетания, графика и пр. Полотно ткани, укрепленное на стенах, прекрасно имитирует настоящую стенную роспись.

Поскольку акустика и свет являются неотъемлемой частью гармоничного и уютного интерьера, ткань Artolis становится материалом, дополняющим высокие акустические качества внутреннего пространства помещения, включая зальные пространства жилых домов.

Этот материал может быть использован в декоративных целях для оформления натяжных потолков.

Цена за 1 м^2 – от 4500 руб.

IV.1.2. Декор-паста «Шуба»

Такая паста – это экологически чистый отделочный материал, обладающий отличной адгезией к любым поверхностям, включая пенополистирол и металл.

Этот металл может служить альтернативой штукатурки.

Благодаря высокой пластичности декор-паста позволяет закрывать мелкие трещины, создавая ровную поверхность стен фасадов, цокольных этажей и стен интерьера различных помещений.

Устойчива к перепадам температур, УФ-излучению, не выгорает.

Другой отделочный вариант «Мини-декор» – декоративное рельефное покрытие с мелкой фактурой. Отличается прочностью и атмосферостойкостью.

Пасты «Короед» и «Виндзор» используются для отделки внутренних помещений и на фасадах. С помощью пасты «Короед» можно быстро оформить стены, создавая рисунок в виде прожилок, канавок или бороздок, работая при этом одним инструментом – кельмой.

«Виндзор» – декоративная паста, обладающая пластичностью, что позволяет создать на поверхности различные рельефные рисунки.

Покрытие легко шлифуется, его можно затонировать цветными лаками и красками или придать золотисто-перламутровый оттенок.

Из многообразия видов поверхностей можно выбрать имитацию каменной кладки или состаренных временем стен, создать красочные высокохудожественные панно или оформить помещение в современном стиле, в стиле «ретро».

Цена декор-пасты белого цвета за 1 кг– от 77 руб.

IV.1.3. Древопласт, или ДПК (древесно-полимерный композит)

ДПК – универсальный инновационный материал, в основе которого – древесный наполнитель и водонепроницаемый связующий полимер.

В производстве ДПК применяется технология экструзии древесно-полимерного композита, которая дает возможность добиться абсолютной однородности материала (доски, щиты и другие изделия) и древесных частиц размером 0,7… 1,5 мм.

Деревоматериалы дробятся на ножевых и молотковых дробилках, затем просеиваются и фракционируются. На этом этапе закладывается качество продукта, а также его назначение: более тонкие фракции используются для профилей без дополнительной отделки поверхности, средние – под отделку пленками, шпоном или окраску, а грубые – для технических профилей.

Соотношение наполнителя и связующих во многом зависит от назначения продукта, то есть его использования в строительстве и отделке, в частности: 70 %… 80 % – наполнитель дерево, 28 %… О % – кукуруза (рис, соя, бамбук, сахарный тростник), 2 %… 20 % – синтетические связующие – полиэтилен, полипропилен, ПВХ.

На российском рынке этот материал представляется в составе из 80 % древесины и 20 % полипропилена. Одно из главных преимуществ – материал не горит, выдерживает низкую температуру до -50 °C и повышенную влажность.

Достоинства материала: нескользкий, стабильность цвета, отсутствие шелушения и раскалывания, экономия на весе при производстве полого профиля.

Материалы, выполненные из древопласта, не токсичны, экологически чисты и могут применяться для строительства различных зданий и сооружений, даже на открытом воздухе.

Возможно использование в самых агрессивных средах (садовые дорожки, пристани, эксплуатируемые крыши, полы автомобильных парковок, спортивные площадки, дачные и парковые навесы, террасы).

Цена за 1 м^2 ДПК, выполненного в виде террасной доски, – 1734 руб.

IV.1.4. Жидкие обои

Это декоративное покрытие для внутреннего пространства помещений (спальня, детская, гостиная, домашний кинотеатр, кабинет и т. д.).

Жидкие обои представляют собой материал, состоящий из связующего, которым может быть акриловая дисперсия или клей КМЦ, натуральных волокон (хлопок или шелк) и экологически чистого красителя на водной основе.

Технология нанесения очень похожа на технологию покрытия штукатурки.

При отделке поверхностей можно воспользоваться дополнительными добавками, такими как цветные флоки, древесная, мраморная или кварцевая крошка. Не исключаются слюдяные блески, которые добавляют жидким обоям особый декоративный шик.

Завершающим аккордом отделки может стать покрытие стен прозрачным акриловым лаком, который защитит обои от влажной уборки. Одно из важных качеств, которое выгодно отличает жидкие волокнистые обои от обычных, – акустические характеристики помещения. Это касается в первую очередь помещений, в которых размещается домашний кинозал.

Кроме высоких декоративных качеств этого покрытия, его достоинством является также и то, что жидкие обои выравнивают стену, закрывая все неровности и погрешности поверхности.

Благодаря своей пластичности эти покрытия удобны для отделки арок, эркеров, колонн и других архитектурных деталей интерьера. Эластичность остается даже после высыхания. Поэтому в случае усадки дома отделка не потрескается и сохранит свою ровную структуру. Микропористая структура обеспечивает повышенную тепло– и звукоизоляцию, но при этом поверхность остается «дышащей».

Еще одно преимущество – жидкие обои могут превращаться в цветное панно с использованием колористики живых красочных пейзажей.

Цена за 1 м^2 – от 36 до 168 руб.

IV.1.4. Стеклотканевые обои

Такие обои изготавливаются из природных материалов. Их основа – нити, сделанные из кварцевого песка и пропитанные картофельным крахмалом. Эти обои дышат, то есть создают баланс влажности в помещении; легко моются, что гарантирует содержание стен в чистоте. Учитывая, что обои имеют тканевую, плетеную структуру, позволяющую пропускать воздух и выводить влагу наружу, они препятствуют образованию плесени и микроорганизмов. Материал приятен на ощупь, не имеет запаха.

Эти обои являются хорошим диэлектриком, что обеспечивает дополнительную безопасность. Высокие разрывные характеристики компенсируют линейные расширения строительных конструкций без повреждения обоев. Это значительно продлевает срок их эксплуатации.

Благодаря совокупности таких качеств, как прочность, высокая износостойкость, возможность перекрашивания до 5 раз, стеклотканевые обои выгодно выделяются на фоне других материалов. Рельефная поверхность тканевых обоев создает объемный эффект, придавая стенам благородство старинных гобеленов.

Естественное или специально подобранное освещение передает удивительную игру света и тени за счет трехмерного эффекта, созданного «природой» тканого материала.

Цена за 1 рулон (25 м^2) -500-2000 руб.

IV.2. Универсальные материалы

Материалы, представленные в этом подразделе, используются как при внутренней отделке помещений, так и при изготовлении различного оборудования и мебели. Их отличает универсальный характер использования, высокие декоративные качества и хорошие эксплуатационные характеристики.

IV.2.1. Фанера

Фанера (см. вклейку, рис. 70) – один из самых востребованных материалов в строительных и отделочных работах, в мебельном производстве и других сферах. Традиционно основными видами являются хвойная и березовая влагостойкая фанера ФСФ (Ф – фанера, СФ – смоляной фенолформальдегидный клей) и ФК.

Для монолитного строительства применяют ламинированную фанеру для опалубки.

Основная толщина – 10 и 12 мм, 18, 20 и 15 мм. Кроме того, выпускаются листы фанеры толщиной 9, 2, 4, 6 мм и другие.

Фанера ФК: размеры листа -1,525 х 1,525 м, толщина – от 3 до 21 мм. Цена за 1 лист– от 188 до 870 руб. Фанера ФСФ-береза: 2,44 х х 1,22 м. толщина – от 6 до 35 мм. Цена за 1 лист – от 470 до 2400 руб.

Фанера ламинированная изготавливается из березы, букового или соснового шпона с применением фенолфор-мальдегидных клеящих смол. Отличается хорошей водостойкостью и механической. Ее влажность – 5-10 %.

ФСФ используется при строительных работах (кровельных, бетонных), вагоностроении и т. д. При специальной обработке увеличивается износоустойчивость.

Фанера ФК является средневодостойким материалом, получаемым при проклеивании смешанных шпонов или только хвои карбамидными клеевыми препаратами.

Фанера влагостойкая обработана промышленным образом, в ее составе малорастворимые клеевые составы на основе синтетических смол. Самые влагостойкие ламинированные пиломатериалы – это хвойные и березовые породы.

Хвойными сортами по ГОСТу считаются марки, внешние слои которых изготовлены из лущеной древесины хвойных пород, а именно сосны, лиственницы, ели, пихты. Внутренние слои изготавливаются как из хвои, так и из лиственных пород, причем качество соответствует требованиям стандартов.

Березовые сорта – это марки, внешние слои которых изготовлены из березового шпона.

Выпускается два класса фанеры: ФК общего назначения для внутренней отделки (цена 351,Б руб.) и фанера ФСФ повышенной влагостойкости (цена 630 руб.).

Фанера ламинированная березовая: размеры листа -2,44 х 1,22 м, толщина – от 6 до 40 мм. Цена – 650-3530 руб.

Доска обрезная (сосна, осина): толщина – от 25 до 50 мм, ширина – 100, 150, 200 мм, длина – 600 см. Цена: З600-6000 руб.

Древесно-плитные материалы. Фанера – это склеенные между собой слои лущеного шпона различных пород дерева. Допустима комбинация, когда склеивается шпон с другими материалами (металл, резина).

Фанера влагостойкая стоит дороже, чем простая, и успешно применяется для наружной отделки, так как в процессе ее производства используют клей на основе фенолформальдегидных смол, который не растворяется в воде.

По сравнению с другими плитными материалами, фанера имеет более широкий спектр применения. Ее используют в машино– и судостроении, транспорте; она пригодна для изготовления упаковки. Фанера ламинированная актуальна в мебельном производстве, так как уже изначально имеет декоративное покрытие и не требует дополнительных отделок.

Обладающая высокими техническими характеристиками влагостойкая фанера повсеместно применяется для изготовления опалубки, обладая большой площадью; ее листы имеют минимальное количество стыков, что дает возможность использовать их для выравнивания полов.

IV.2.2. Панель интерьерная из массива дуба

Интерьерная панель из массива дуба (см. вклейку, рис. 71) – одна из новинок, недавно появившихся на российском рынке. Прекрасно подходит для декоративной отделки внутренних помещений, ее также можно использовать для наружной отделки фасадов.

Благодаря красоте натуральной древесины создается уют и тепло в любом помещении. Особенно эффектно выглядят панели на потолке в сочетании с мягким внутренним светом.

Преимущества: этот материал обладает хорошими звукоизолирующими свойствами, а также создает дополнительное утепление периметра помещений. Между собой панели соединяются по принципу «паз-рейка-паз». Крепление к стенам и потолку производится мелкими гвоздями, саморезами либо с помощью специального клея.

Панели поставляются на склад без обработки лаком или маслом, для возможности в дальнейшем самостоятельного выбора типа покрытия.

Толщина панели – 18 мм, ширина – 210 мм, длина -2500 мм. Цена за 1 м^2 -2000 руб. Цена за 1 м^2 мебельного щита из дуба – 18 х 600 х 3000 мм -1350 руб.

IV.2.3. Вечная древесина (импрегнированная древесина)

Уникальные свойства этого материала достигаются за счет особой технологии. Специальный консервант Tanalin Е проникает в древесину при высоком давлении, поэтому он заполняет все поры. При этом вещество абсолютно безопасно и не имеет запаха.

Помимо традиционных характеристик импрегнированная древесина обладает следующими достоинствами:

– она не боится влаги, на протяжении десятков лет сохраняет первоначальный внешний вид и геометрию;

– не подвержена процессам образования плесени и грибков;

– пожароустойчива, легко выдерживает высокие температуры;

– защищена от вредителей на срок от 15 до 60 лет (зависит от класса материала);

– доска изначально имеет приятный зеленый оттенок и не нуждается в окраске и дополнительном уходе;

– может быть использована в качестве несущих конструкций, чего нельзя сказать о термодревесине и ДПК, которые применяются исключительно в декоративных целях;

– цена этого чудо-материала в два раза ниже композитных аналогов.

По своим свойствам и экологичности импрегнированная древесина ни в чем не уступает элитным тропическим сортам – и в этом кроется еще один важный плюс коммерческого успеха продукции.

Импрегнированная древесина роскошно выглядит и прекрасно сочетается с другими материалами, придает жилищу статус элитности. Она чрезвычайно приятна на ощупь.

Этот «живой» и гладкий материал не раскаляется на солнце, но сохраняет тепло, абсолютно не токсичен и безопасен. Не деформируется, не рассыхается, широко применяется как строительная конструкция. Обладает повышенной огнеустойчивостью, не гниет, не поддается воздействию УФ-лучей. Срок службы – 75 лет.

Цена за 1 м^2-600-700 руб.

IV.3. Материалы для художественной отделки помещения

Благодаря этим отделочным материалам стены и потолок интерьера дома или офисного помещения могут быть выполнены самым необычным образом: рельефные стены, фактурная отделка, имитация стен под натуральный камень, кирпич и т. д.

IV.3.1. Декоративные огнестойкие панели Interpan Practic R

Стеновые панели Interpan (см. вклейку, рис. 72) выпускаются на основе гипсово-локнистой панели, на верхний слой которой наносится специальный акриловый состав на водной основе методом непрямой глубокой печати. При своей невысокой стоимости панели Interpan Econom R обладают уникальными свойствами: они экологически чистые, огнестойкие (их относят к категории НГ – негорючие), устойчивы к влаге, внешнему воздействию. Также широко применяются при отделке жилых и административных зданий.

Комплектуются панели системой крепежа.

Окраска материала разнообразна (имитация различных пород дерева, «под мрамор» и другие).

Монтаж панелей осуществляется с помощью декоративного алюминиевого несущего профиля, который устанавливается вертикально. Алюминиевый профиль может примыкать к стене или закрепляться между полом и потолком в интерьере жилого дома. Благодаря различной декоративной отделке поверхности панелей можно создать оригинальные решения внутреннего пространства любого помещения. Цена за 1 лист панелей толщиной от 3 мм до 12 мм и размером 1220 х 2440 мм – 800-1400 руб.

IV.3.2. Рельефные стены – панели 3D

Сегодня промышленность поставляет на строительный рынок широкий ассортимент отделочных материалов, с помощью которых внутреннее пространство сооружения приобретает необыкновенные архитектурные качества. Так, можно создать рельефные стены (см. вклейку, рис. 73), выполненные не из камня, а из легких структурных материалов, форма которых может быть разнообразной (от простых геометрических объемов до сложных криволинейных 3D-образований). Лучи света, идущие из окон, превращают стены комнат в объемные панно, игра теней на которых может меняться в зависимости от дневного или вечернего освещения.

Вертикальные 3D-панели крепятся к стене с помощью специального клея, он не меняет ни структуру панели, ни ее цвет.

Высота панели повторяет высоту комнаты, ее ширина -100-150 мм и более и зависит от габаритов помещения.

3D-панели для стен позволяют создать уникальный интерьер в короткий срок и за небольшие деньги. Стеновые 3D-панели могут использоваться как фрагмент отделки, легко сочетаясь со многими другими материалами. С их помощью легко добиться объемного эффекта, выполнить отделку помещения в любом стиле. Они также подходят для оформления детских комнат. Панели можно использовать не только для отделки стен, но и потолка, некоторой части мебели. Как правило, спустя некоторое время после монтажа 3D-панели для стен требуется обновлять путем покраски или лакировки. Одним из преимуществ стеновых панелей этого класса можно считать отсутствие мокрых процессов при внутренней отделке, а также простоту монтажа.

Цена за 1 м^2: панель из гипса-4000 руб., из МДФ-от 8900 руб., из ценных пород дерева – 8250 руб.

IV.3.3. Декоративные пластики для отделки интерьеров

Пластик производится из полистирола – экологического и износоустойчивого материала, рекомендуемая температура эксплуатации которого от +15 до +60 °C. Изготавливается пластик в листах (980 x 980, 2000 x 1000 мм) толщиной 1–1,8 мм. Потолочные листы – 595 х 595 мм, толщиной 2 мм.

Такой пластик применяется для отделки фасадов мебели, витрин, интерьеров зданий, выставочных стендов, торгового оборудования.

Декоративный пластик имеет широкую цветовую гамму, позволяющую создавать интересные и оригинальные решения внутреннего пространства различных помещений. Фактура его поверхности разнообразна: может быть гладкой и ребристой, структурной и перфорированной. Все виды пластика изготавливаются как на самоклеющейся основе (что значительно облегчает работу по отделке), так и без нее.

Гладкий пластик выпускается нескольких видов. Он может быть зеркальным, матовым, имитирующим фактуру дерева либо камня. Гибкий имеет насечки на поверхности, что облегчает его наклеивание на любую криволинейную поверхность (шар, полусферу и т. д.)

Перфорированный изготавливается толщиной 4 мм с разной формой отверстий (круглая, квадратная, треугольная), цвет подложки – синий или серебряный, создающий иллюзию объемности и многоплановости пространства (3D).

Структурный обладает самыми разными рельефами: пирамидальные или квадратные формы, волнообразные или овальные рельефы, различные объемные полосы и другие декоративные формообразования.

Оригинальные пластики серии Leather («под кожу») обогащают отделку интерьера и становятся главной изюминкой при оформлении всего внутреннего пространства.

Цена за 1 м^2 декоративной панели размером 2700 х 250 х 10 мм – от 650 руб.

IV.4. Быстросохнущие материалы

При оформлении внутреннего пространства жилых и хозяйственных помещений такие материалы, как байрамикс и быстросохнущие краски, позволяют намного ускорить время отделки или ремонта.

IV.4.1. Байрамикс

Это отделочный материал, представляющий собой окрашенную мраморную или гранитную крошку, где в качестве связующего выступает акриловая масса (см. вклейку, рис. 74). Цветовая гамма байрамикса имеет несколько естественных оттенков, позволяющих создать разнообразные декоративные решения интерьеров жилых и административных помещений.

Стены, покрытые этим материалом, легко моются, не теряя своих первоначальных качеств. Сочетание разнообразной фактуры материала и его цветовых оттенков делают внутреннее пространство необычным и оригинальным.

Сегодня на строительном рынке России можно встретить байрамикс, произведенный не только на заводах Турции, но и Италии.

Так, фирма «Силкот» представляет материал на основе мраморно-гранитной крошки натуральных оттенков без применения красителей. Итальянские производители выпускают отделочный материал на основе мраморной крошки («Орион») и кварцевой, искусственно окрашенной («Таурус»). Байрамикс расфасовывается в ведра емкостью 25 кг. Цена такой упаковки – 2300 руб.

Размеры (фракции) минеральной крошки разные: крупные – 1,0–1,5 мм, средние – 0,5–1,0 мм. Мелкое зерно – 0,2–0,5 мм. Микроминерал – 0,1–0,3 мм. Время высыхания при +20 °C -24 часа. Расход материала для покрытия поверхности из крупной крошки – 4,5 кг/м^2, для средней – 3,5 кг/м^2, для мелкой – 2,5 кг/м^2, из микроминерала – 2,0 кг/м^2.

IV.4.2. Быстросохнущие краски для отделки фасадов и интерьеров

Производители, в частности, ОАО «Объединение «Ярославские краски», представляют линейку «быстроматериалов», в которую входит быстроэмаль универсальная, быстроэмаль для пола, быстролак для наружных и внутренних работ.

Благодаря новым технологиям краски сохнут всего 5 часов, в отличие от традиционных эмалей, сохнущих 24 часа.

Быстроэмаль используется для работ по металлическим, деревянным и другим поверхностям, эксплуатируемым в атмосферных условиях (наружные стены, элементы фасадов зданий, скамьи, ограды) и внутри помещений (оконные рамы, двери, проемы, подоконники и т. д.). Покрытие эмали устойчиво к воздействию воды, масел, моющих средств и выдерживает перепады температур от -50 °C до +60 °C.

В состав быстроэмалей входят: алкидный лак, пигменты, целевые добавки, растворители, сиккатив.

Быстролак применяется для декоративной отделки и защиты деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях (наружные стены, фасадные элементы, оконные рамы, наличники, ограды, скамьи) и внутри помещений (двери, мебель, стены).

Быстролак выпускается как бесцветным, так и различных цветов, имитирующих естественные породы дерева. Он экономичен, устойчив к атмосферным воздействиям (осадки, солнечное излучение, перепады температур).

Перед нанесением быстро-лака поверхности следует очистить от грязи и пыли, обезжирить и просушить. Его рекомендуется наносить вдоль волокон древесины, по направлению ворса, в 1–2 слоя. Новые деревянные поверхности желательно загрунтовать быстролаком, разбавленным уайт-спиритом на 5-10 %. При использовании краскораспылителя лак следует разбавить уайт-спиритом или скипидаром. Для улучшения внешнего вида покрытия и в случае поднятия ворса на древесине после высыхания 1-го слоя лака поверхность нужно слегка зашкурить мелкозернистой шлифовальной шкуркой, очистить от пыли.

В состав быстролака входят алкидный лак, специальные добавки, растворители.

Цена за 1,7 литра – 334 руб.

Нитра представляет собой быстросохнущую глянцевую универсальную эмаль для наружных и внутренних работ.

Предназначена для окрашивания деревянных и загрунтованных металлических поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений (оконные рамы, двери, деревянные постройки, трубы, ограды, скамьи, гаражи).

Эластичное покрытие идеально подходит для защиты деревянных поверхностей.

Покрытие эмали НЦ-132 устойчиво к действию воды, масел и моющих средств.

В состав краски входят коллоксилин, алкидная смола, пигменты, растворители, пластификатор.

Нитрогрунтовка – это антикоррозионная быстросохнущая грунтовка, используется в комплексе с Нитроэмалями. Благодаря введению в рецептуру ингибитора коррозии она надежно защищает металл от ржавчины даже при повреждении покрытия. Создает барьерную защиту, препятствуя проникновению влаги, солей. Позволяет значительно сократить расход финишного материала. Хорошо шлифуется. Может использоваться в качестве самостоятельного покрытия. Цена за 1,7 литра-350 руб.

Нитролак НЦ-2139 (матовый) и Нитролак НЦ-2144 (глянцевый) используют для окрашивания деревянной мебели и других изделий из древесины, ДВП, ДСП, эксплуатируемых внутри помещений, а также для покрытия текстурно-декоративной бумаги. Продукт готов к применению. Легко наносится, образует твердую пленку, стойкую к царапинам и сколам, хорошо шлифуется. Покрытие лака обладает высокой теплостойкостью.

В состав нитролаков входит коллоксилин, синтетические смолы, растворители; а для матового лака вводится еще и матирующая добавка.

Эмаль ПФ-1217 представляет собой морозостойкое покрытие, предназначенное для окрашивания деревянных и загрунтованных металлических поверхностей, которые эксплуатируются в атмосферных условиях (наружные стены, фасадные элементы, оконные рамы, ограды, скамьи) и внутри помещений (двери, подоконники, стены). Она специально адаптирована к климатическим условиям России. Имеет пониженное содержание вредных органических растворителей.

Двуслойное покрытие эмали в условиях умеренного и холодного климата сохраняет защитные свойства в течение 4 лет, не растрескивается, не теряет блеска.

Состоит из алкидного лака, пигмента, наполнителя, уайт-спирита и целевых добавок.

Лак ПФ-283 – это высокоглянцевый алкидный лак по дереву и металлу (двери, подоконники, мебель, металлические изделия, фурнитура), предназначен для внутренних работ. Легко наносится, образует покрытие, подчеркивающее природную текстуру древесины, надежно защищает поверхности от механических воздействий. В его составе – алкидный лак, растворители, сиккатив.

Лак ЭП-2146 – паркетный лак, полуглянцевый однокомпонентный эпоксидный.

Быстросохнущий лак естественной сушки предназначен для защитно-декоративной отделки паркетных полов и любых деревянных поверхностей (фанеры, шпона, ДВП, ДСП) внутри помещений. Не требует предварительного грунтования. Образует полуглянцевое гладкое прозрачное покрытие, идеально подчеркивающее природную текстуру и цвет древесины.

Износостоек, устойчив к появлению царапин. Выдерживает частое мытье с применением бытовых моющих средств.

Сегодня водно-дисперсионные краски приходят на смену традиционным красителям. Они экологичны, не имеют запаха растворителя, позволяют стенам «дышать».

Краска для потолков используется для окрашивания гипсокартонных, бетонных, оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей, ДСП и ДВП в сухих помещениях.

Рекомендуется для окрашивания интерьера детских, спортивных и лечебных учреждений.

Расход на однослойное покрытие: 1 кг на 6–8 м^2.

Время высыхания «на отлип» – 1 час. Полное высыхание-24 часа.

Состав краски: акриловая дисперсия, пигмент, наполнитель, специальные добавки, вода.

Краска для стен и потолков предназначается для окрашивания гипсокартонных, бетонных, оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей, ДСП и ДВП в сухих помещениях.

Краска фасадная (всепогодная) – для окрашивания кирпичных, бетонных, оштукатуренных фасадов при температуре до-15 °C.

Состоит из акриловой дисперсии, пигмента, наполнителя, специальных добавок, в том числе фунгицидных, воды.

Грунтовки выпускаются акриловые. Они создают прочную пленку на поверхности стен: гипсокартонных, бетонных, оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей, ДСП и ДВП в сухих помещениях.

Состав грунтовок: акриловая дисперсия, пигмент, наполнитель, специальные добавки, в том числе фунгицидные, вода.

Шпатлевки выпускаются выравнивающие для внутренних работ, универсальные, фасадные.

Применяются для выравнивания стен, потолков, для заделки швов между гипсокартонными плитами перед грунтованием, окраской, оклеиванием обоями, а также для устранения дефектов и выравнивания поверхностей фасадов зданий из бетона, кирпича, штукатурки, оконных и дверных откосов, деревянных элементов с последующим грунтованием, окрашиванием, нанесением фактурных и структурных материалов.

Благодаря повышенной прочности подходит для восстановления углов зданий и ремонта элементов цоколя.

Состав шпатлевки: полимерная или акриловая дисперсия, модифицирующие и фунгицидные добавки, наполнители. Расход – в зависимости от поверхности: 1 кг на 0,5–1,8 м^2. Высыхание каждого слоя шпатлевки при температуре +20 °C – 2 часа.

Краски Dulux и Marshall (концерна «Акзо Нобель») удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к поставщикам красок для различных зданий и сооружений.

Они отличаются долговечностью покрытия (покрытия Dulux служат до 15 лет, Marshall – до 10 лет), высокой укрывистостью, стойкости к УФ-излучению и атмосферному воздействию.

Эти краски паропроницаемы, поэтому могут использоваться в различных климатических зонах), экологичны и не имеют запаха.

Краска Dulux Новая – это водно-дисперсионная краска для стен и потолков. Это ослепительно белая краска 3D White способна зрительно расширить пространство квартиры.

Такое стало возможным благодаря ее уникальному составу, куда входят микрочастицы мрамора и оптический отбеливатель, рассеивающие свет и тем самым усиливая сияние белого, в результате чего даже самое небольшое помещение может стать светлее и просторнее.

В числе достоинств краски Dulux 3D White – экономичность, окрашенные стены можно мыть мягкими моющими средствами. Краска колеруется – получаются спокойные, но интересные и нестандартные сочетания цветов. Dulux 3D White отличается тем, что не содержит вредных летучих веществ и не имеет резкого запаха.

Можно колеровать одну из стен комнаты, на которую падает свет из окна, темнее, а стены, перпендикулярные окнам, покрыть тоном немного светлее.

Вариантов окраски внутренних стен помещений может быть множество, каждый из них имеет свои особенности и отличия, связанные с конкретными условиями планировки и ориентации (юг, север, запад, восток).

Цена краски Dulux (1 л, 2,5 л, 5 л)-355-1250 руб.

IV.5. Внутренняя теплоизоляция помещения

Плиты, основу которых составляет стружка или базальтовое волокно, а связующим является цемент или гипс, служат не только хорошим материалом для отделки стен, но и дополнительным теплоизолятором внутренних помещений.

IV.5.1. Цементно-стружечные плиты (ЦСП)

Современный стройматериал широко используется при технологии «сухого монтажа». Этот экологический чистый продукт обладает низкой горючестью.

Получается ЦСП-плита (см. вклейку, рис. 75) путем смешения цемента и древесной стружки с добавлением химических компонентов для минерализации стружки. ЦСП обладает высокой ударопрочностью и легко может выдерживать резкие перепады температур.

Принципиально новым древесно-стружечным материалом является ориентированно-стружечная плита ОСП.

ОСП – трехслойный материал из пропитанной воском и смолами щепы хвойных пород древесины, получаемая методом прессования. Ее главная особенность – разная ориентация щепы: в верхнем и нижнем слоях щепа расположена вдоль всей плиты, а в среднем перпендикулярно. Поэтому ОСП-плита в 3 раза прочнее ДС и фанеры, но при этом сохраняет хорошую гибкость.

В строительстве ОСП-плита используется почти на всех этапах возведения зданий и сооружений и наиболее востребована при каркасном строительстве.

Ориентированно-стружечные плиты применяют для устройства полов, подложки для кровли, декоративной обивки стен, многоразовой опалубки, каркасов мягкой мебели к силовых элементов корпусной мебели. Эти плиты не подвержены поражению грибками, насекомыми и грызунами.

Морозостойкость – Р-25, теплопроводность – 0,43 Вт (м-°С), размеры – 390 х 190 х 93 мм.

Цена за одну штуку – 35 руб.

IV.5.2. Гипсостружечная плита (ГСП)

Это современный, высокотехнологичный, экологичный и пожаробезопасный листовой строительный материал, предназначенный для облицовки внутренних поверхностей помещений различного назначения (см. вклейку, рис. 76).

ГСП производятся по ТУ 5742-004-05292444-2010 методом полусухого прессования формовочной массы, которая состоит из гипса, равномерно армированного по всему объему древесной стружкой, и воды. Наружная поверхность плит уплотненная, гладкая и светлая.

При производстве ГСП не применяется никаких вредных материалов (асбест, смолы, клеи и т. п.), а при эксплуатации из плит не выделяется никаких вредных летучих соединений и остаточных мономеров, поэтому ГСП абсолютно безопасны для здоровья человека.

Эта плита обладает хорошей звукоизоляционной способностью и используется для изоляции полов, стен и потолков от воздушного и ударного шума.

ГСП отличается высокой прочностью. Внутренняя структура плиты, армированная древесными волокнами, задает высокие показатели физико-механических свойств.

Поверхность материала светлая, плотная, ровная и прочная; может подвергаться любой отделке: покраске, оклейке обоями, облицовке керамической плиткой, удовлетворяет требованиям для последующего ламинирования и шпонирования. Плиту можно резать, фрезеровать, сверлить, шлифовать.

Она используется для облицовки внутренних поверхностей стен и потолков, устройств межкомнатных перегородок, подоконников, отделки откосов, устройств сборных стяжек оснований пола, под различные финишные декоративные покрытия, в каркасном домостроении (несъемная опалубка, внутренняя облицовка стен и потолков), для огнезащитной облицовки строительных элементов стальных и деревянных конструкций, в ванных комнатах, в неотапливаемых помещениях и в помещениях с перепадами температур.

Плиты выпускаются двух видов: влагостойкие и стандартные. Размеры – 300 х 125 x 0,8; 300 x 125 x 1,0; 150 х 125 х 1,0; 300 х 125 х 1,2 см. Продольная торцевая кромка двух видов: прямая и фальцевая.

При устройстве стяжек полов плиты монтируются в один или два слоя по деревянным лагам, железобетонным плитам, самонивелирующимся стяжкам, плитным утеплителям или теплоизоляционным насыпкам (плавающий пол). При облицовке стен, потолков и перегородок также в один или два слоя на гипсовом клее или по деревянному либо металлическому каркасу.

Стоимость 1-го листа -386-465 руб.

IV.5.3. ЦСП – цементно-стружечная плита («Тамак»)

Плита (см. вклейку, рис. 77) относится к числу популярных строительных материалов и весьма востребована при современных строительных работах внутри здания. Ее главные достоинства – экологичность и безопасность для человека.

При изготовлении ЦСП используется стружка древесины, смешанная с химическими модификаторами, которые делают эти изделия стойкими к воздействию вредных факторов окружающей среды. Применение ЦСП возможно при возведении стен, пола и потолка в любых помещениях. Идеальна такая плита при возведении перегородок, обшивке потолочных конструкций, при реставрации зданий и т. д.

При незначительной толщине этих плит достигается высокий уровень звукоизоляции, а при использовании дополнительного слоя минераловаты качество шумоизоляции возрастает. Плита не нуждается в дополнительной обработке, что позволяет значительно сэкономить на ремонтных и строительных работах.

ЦСП «Тамак» – это монолитные плиты толщиной 10–36 мм с гладкой твердой поверхностью, применяемые в технологии «сухого монтажа».

Они изготавливаются путем прессования отформованной смеси, состоящей из стружки древесины хвойных пород, портландцемента, минеральных веществ и воды.

Содержание отдельных составляющих производственной смеси в процентах к общему объему массы составляет: гидратационные добавки – 2,5 %, вода – 8,5 %, деревянная стружка – 24 %, портланд-цемент – 65 %.

Производят несколько видов плит: высота – 2700 и 3200 мм, ширина – 1250 мм, толщина-8, 10, 12, 1 Б, 20, 24 и 36 мм.

ЦСП можно крепить к несущим конструкциям, используя шурупы и гвозди с определенным шагом.

Гвозди необходимо использовать винтовые оцинкованные. Отверстия для шурупов рекомендуется просверливать предварительно, с углублениями для их головок диаметром в 1,2 раза больше, чем диаметр шурупа. Для крепления плит без предварительного сверления отверстий можно применять шурупы-саморезы с упроченным острием и потайной головкой, снабженной лезвиями для образования углубления под ее размеры.

Большим преимуществом ЦСП является удобство обработки. Несмотря на то, что по прочности эти плиты значительно превосходят древесностружечные, обрабатывать их можно аналогичными инструментами, режущие поверхности (пластины) которых выполнены из твердого сплава.

ЦСП можно резать, фрезеровать, сверлить и шлифовать. По желанию заказчика возможен раскрой плит необходимых размеров в заводских условиях.

Используются штукатурные работы по обшивкам из ЦСП, их можно проводить с видимым швом и без него. Оклейка обоями рабочей поверхности производится после нанесения грунта и заполнения швов расширения эластичной мастикой. Обои: виниловые, флизе-линовые, стеклообои.

ЦСП могут выступать в качестве: основания под различные покрытия, подстилающего слоя, выравнивающего слоя, чистового пола.

Полы из цементно-стружечных плит под тонкослойные покрытия пола (линолеум, ковровые покрытия) необходимо шпатлевать по всей плоскости, уделяя особое внимание местам стыка плит.

Цена зависит от толщины плиты. Цена плиты размером 2700 х 1250x8 мм-627 руб, толщиной 10 мм – 743 руб., 12 мм – 843 руб, 20 мм -1187 руб, 24 мм-1371 руб.

IV.5.4. Ytong – газобетонный стеновой материал

Ytong (см. вклейку, рис. 78) – это влагостойкий материал, который не подвержен риску деформации при эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью. Поэтому Ytong безо всяких ограничений можно использовать и для наружных стен, и в ванных комнатах, и т. п.

Керамическую плитку можно приклеивать прямо к блокам без какой-либо дополнительной обработки, что значительно сокращает время строительства.

Одно из главных преимуществ дома из Ytong – его уникальные теплоизоляционные свойства. Высокотехнологичный строительный материал обеспечивает благоприятный климат внутри помещений, при этом значительно снижая эксплуатационные расходы по их содержанию.

Зимой этот материал позволяет экономить на отоплении, а летом в помещениях сохраняется приятная прохлада без использования кондиционера.

Ytong производится из натуральных ингредиентов, экологически чист, нетоксичен.

Помимо этого Ytong не меняет своих свойств с течением времени: не подвергается старению, не гниет и не горит. Таким образом, дом из Ytong имеет практически неограниченный срок службы.

Сравнительно большие габариты газобетонных блоков Ytong и их малый вес способствуют сокращению сроков строительных работ (до 4 раз), снижают уровень трудозатрат и позволяют отказаться от использования тяжелой подъемной техники.

Ytong – невоспламеняемый и огнестойкий строительный материал. При нагревании он не выделяет токсичных продуктов сгорания, что позволяет обеспечить пожарную безопасность жилища.

Тесты на огнестойкость показывают, что перегородка из материала Ytong толщиной 100 мм выдерживает прямой напор огня в течение 4 часов без разрушения структуры.

Благодаря отличным показателям по огнестойкости блоки Ytong могут применяться для оформления каминов. Они легко обрабатываются с помощью обычного ручного инструмента.

Блоки можно пилить, сверлить, вырезать элементы сложной формы, а также без лишних трудозатрат выполнять скосы и лекальные поверхности, что открывает новые возможности для выполнения сложных интерьерных решений.

Все блоки имеют одинаковую длину и высоту (625 х 250 мм), отличаются только шириной, которая варьируется от 50 до 500 мм.

Коэффициент теплопроводности (Вт/м·°С) – 0,088, 0,099 и 0,112. Средняя плотность (кг/м^2) – D500.

Блоки подходят для создания несущих, самонесущих и ненесущих стен.

Кладку блоков рекомендуется осуществлять на кладочный раствор для тонкошовной кладки. Благодаря этому создается ровная высококачественная, практически бесшовная конструкция с превосходной теплоизоляцией, позволяющая избежать возникновения «мостиков холода».

Стены из блоков Ytong имеют отличные показатели теплопроводности и не требуют дополнительного утепления. По сравнению с кирпичной кладкой, стены из этих блоков позволяют увеличить полезную площадь дома за счет меньшей толщины стен.

Средняя цена за 1 м^2 наружной стены при ее ширине 375 мм – 1650 руб., при ширине 300 мм – 1269 руб.

IV.5.5. Минераловатные плиты на основе базальтового волокна

Эти плиты разработаны Knaufinsulation и применяются в качестве теплоизоляционного слоя в штукатурных фасадных конструкциях.

Размеры плит – 1000 х 600 мм, толщина 40-160 мм.

Коэффициент теплопроводности при 10 °C равен 0,039 Вт/м·°С.

Минераловатная изоляция для применения в качестве теплоизоляционного слоя полов под стяжку имеет размеры 1230 х Б10 мм толщиной 50-100 мм.

Коэффициент теплопроводности-0,037.

Минераловатные маты используются для теплоизоляционного слоя для оборудования и трубопроводов различного назначения.

Материал выпускается в форме ламелей, наклеенных на алюминиевую фольгу. Размеры матов – 1200 х 10 000 мм, толщиной 50 мм. Коэффициент теплопроводности при температуре +10 °C равен 0,040.

Цена плит за упаковку (12–18 м^2)-700-1300 руб.

IV.5.6. Пробковое покрытие интерьера

Для отделки интерьеров жилых и гражданских зданий используют пробку, из которой изготавливают настенные и напольные покрытия. Их основой служит кора пробкового дуба. Пробка сочетает в себе экологическую чистоту и высокие технические качества. Полы из пробки имеют трехслойное строение: нижний слой выполнен из влагостойкой плиты МДФ, верхний – из шпона коры дуба или из ее крошки (агломерата).

С внешней стороны на плиту МДФ приклеена пробковая подложка, обеспечивающая дополнительную звуко– и теплоизоляцию и мягкость при ходьбе, что очень важно при строительстве как жилых, так и офисных интерьеров.

Пробковый пол характеризуется устойчивостью к механическим воздействиям: благодаря своему строению и эластичности, сжимаясь и разжимаясь, как пружина, он восстанавливает свой первоначальный вид даже после продолжительных нагрузок.

Не менее важно и то, что такой пол обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, которые особенно ценны при строительстве коттеджей в 2–3 этажа.

Кроме того, пробка обладает высоким сопротивлением скольжению. Благодаря природному происхождению, она не выделяет вредных веществ при нагревании. Пол можно применять в помещениях с системами подогрева пола. Важным моментом при выборе напольного покрытия являются его антистатические свойства. Кроме того, такой пол не накапливает статическое электричество, к нему не липнет пыль, он не впитывает запахи, легок в уходе.

Пробковые полы отличаются неповторимым внешним видом и широким диапазоном оттенков – от светло-желтого до шоколадно-коричневого.

Цена пробкового покрытия за 1 м^2– от 1200 до 1500 руб.

Цена пола из пробки зависит в основном от верхнего слоя доски (цельный шпон или крошка) и качества покрытия.

Пробку производят в виде плит и в виде обоев.

Обои – это тонкий пробковый слой, наклеенный на бумажную основу. Может быть необычным элементом декоративного оформления всей стены, а также служить для выделения каких-то отдельных элементов внутреннего пространства помещения.

В пробку можно добавить различные дополнительные цвета: красный, зеленый, синий. Ее покрывают серебром и золотом, выбеливают, красят. Фактура также может отличаться.

Пробковые плиты для пола бывают двух видов: клеящиеся и панели для бесклеевой укладки, которые монтируются по типу ламинированных напольных покрытий.

Клеящиеся покрытия из пробки толщиной 4 и 6 мм полностью состоят из пробки и монтируются на основание с помощью контактного клея. После монтажа пробковое покрытие можно покрывать финишным лаком (1–2 слоя). Плиты толщиной 6 мм лучше скрывают мелкие неровности пола, а плитка толщиной 4 мм и более лучше подходит для оформления криволинейных поверхностей.

Главное достоинство клеящихся покрытий – высокая влагостойкость. Недостаток – необходимость тщательно выравнивать основание под пробковое покрытие.

Бесклеевые покрытия (плавающий пол) – это покрытие из пробковых плит скрепленных замковым соединением. Отличие в том, что такая плитка не полностью состоит из пробки, по своей структуре она ближе к ламинированным покрытиям (в середине такой панели расположен слой МДФ). Снизу плиты имеют изоляционную пробковую подложку, сверху – пробковый агломерат, декоративный пробковый шпон (или шпон ценных пород дерева) и защитный износостойкий слой. Одним из лучших на сегодняшний день считается защитный слой Xtreme WRT.

Бесклеевые пробковые покрытия, в отличие от клеевых, менее влагостойкие, но лучше поглощают шумы. К числу элитных пробковых напольных покрытий относится пробка с защитным слоем из медицинского винила.

Цена качественных пробковых покрытий стен за 1 м^2 -350-1200 руб.

Цена клеящихся пробковых покрытий пола за 1 м^2 -1100-1700 руб., покрытий с замковым соединением дорожек-1300-2700 руб.

IV.5.7. Гипсокартонные листы, гипсоплиты

Сегодня ряд производителей строительной продукции предлагает для оборудования и отделки индивидуальных жилых домов и общественных сооружений различные гипсокартонные листы, позволяющие устраивать легкие межкомнатные перегородки, подвесные потолки, проводить облицовку стен и огнезащиту конструкций.

«Кнауф»-листы гипсокартонные (ГКЛ). Все листы «Кнауф» имеют одинаковые размеры: 2500 x 1200 x 12,5 мм.

Другой вид – «Кнауф»-листы влагостойкие (ГКЛВ), обладающие пониженным влагопоглощением благодаря использованию картона и гидрофобных добавок.

Огнестойкие листы «Кнауф» (ГКЛО): их огнестойкость обеспечивается специальными добавками.

Малоформатные листы «Кнауф» – 1500 х 600 х 12,5 мм. Благодаря уменьшенной геометрии характеризуются небольшим весом, что позволяет работать с ними одному человеку без помощников.

Фасадные листы «Кнауф» применяются в наружных стенах каркасных домов в качестве гидроветрозащитного слоя, который препятствует: проникновению атмосферной влаги в утеплитель; выдуванию теплого воздуха из утеплителя, выдуванию волокон из утеплителя.

«Кнауф»-лист арочный применяется для создания криволинейных поверхностей при устройстве стен, перегородок и подвесных потолков. Толщина листа – 6,5 мм.

«Кнауф»-плиты файербард применяются в качестве огнезащитного облицовочного материала в каркасно-обшивных конструкциях перегородок, облицовок стен, огнезащитных облицовок стальных конструкций (колонн и балок) и подвесных потолков на путях эвакуации, в зальных помещениях в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости, в других строительных конструкциях, где согласно требованиям пожарной безопасности предусмотрено применение негорючих строительных материалов (НП класса пожарной опасности КМО.

Размеры этих плит -2500 х 1200 х 12,5 и 2500 х 1200 x 20 мм.

В современных коттеджах, где имеется помещение для кинотеатра и концертных программ, предлагаются для отделки плиты «Кнауф»-акустика.

Плиты применяются в качестве звукопоглощающей облицовки в конструкциях подвесных потолков с целью улучшения акустических характеристик помещения, облицовки стен.

В зависимости от вида, формы перфораций плиты имеют размеры-2000 x 1200 x 12,5; 2400 x 1200 x 12,5 мм.

Для жилых и административных зданий разработано несколько типов гипсоплит и аквапанелей, их размеры – 667 х 500 х 80 и 667 х 500 х 100 мм. «Кнауф»-гипсоплита стандарт используется для возведения перегородок в зданиях с сухим и нормальным влажностным режимом; «Кнауф»-гипсоплита гидро-фобизированная (влагостойкая) – для помещений с повышенной влажностью (подвал, цокольный этаж).

Аквапанели – цементные плиты размером 900 х 1200 (2400), 1250 x 12,5; 1200 х 2400; 2800 х 12,5 мм для наружных и внутренних стен и перегородок.

Аквапанель наружная применяется в качестве несущего основания в системах с тонким наружным штукатурным слоем, а также при облицовке наружных стен, балконов и лоджий, при устройстве подвесных потолков, при ремонте и восстановлении фасадов и других видов наружной отделки. Возможность применения на криволинейных поверхностях с радиусом кривизны от 1 м.

Размеры плиты – 900 х 2400 x 12,5 мм.

Стоимость одной плиты -1300 руб.

Аквапанель внутренняя применяется в каркасно-обшивных конструкциях: при устройстве перегородок, облицовок стен и подвесных потолков в помещениях с влажным и мокрым режимом эксплуатации.

Размеры плиты – 900 х 1200 х 12,5 мм. Цена одной плиты – 720 руб.

IV.6. Современные отделочные материалы

В последнее время все актуальнее в отделке интерьеров становятся материалы на основе пробки. Пробковое покрытие нашло применение при оформлении стен и пола. Особую привлекательность придают интерьеру полы, покрытые кожей, ковролином, винилом, которые создают особую ауру теплоты и комфорта.

В качестве перегородок в помещении могут быть применены такие современные материалы, как стеклопрофилит, плиты «Ино-Тройка».

IV.6.1. Напыляемое пробковое покрытие Isocork

Отделочный материал Isocork (см. вклейку, рис. 79) представляет собой смесь на водной основе, состоящую из натуральной пробковой крошки и специальных полимеров. Isocork обладает высоким коэффициентом сцепления с поверхностью, которая им покрывается. Его отличают прекрасные декоративные качества при облицовке фасадов, внутренних стен и потолков.

Он эффективен при изоляции чердачных (мансардных) и подвальных помещений, при устройстве теплых полов и гидроизоляции кровель и террас. Isocork используется как гаситель шума, вибрации и резонанса зданий. Это покрытие также обеспечивает антикоррозийную защиту металлических поверхностей и служит теплоизолятором систем отопления.

Учитывая, что Isocork- экологически чистый материал, он может заменить силикон и герметик, клей и растворы, различные виды утеплителей, звукоизоляционные материалы и т. д. Следует отметить, что это покрытие имеет все качества натуральной пробки, которая не гниет, не горит, не боится грибка, не накапливает статическое электричество, т. е. не притягивает пыль.

Этот материал обладает хорошей паропроницаемостью. Поскольку Isocork является также хорошим гидроизоляционным материалом, стены в доме всегда будут сухими.

Isocork не только устойчив к ультрафиолету и агрессивным веществам (щелочи, кислоты, растворители), но и улучшает свойства исходных покрытий, придавая им упругость, гибкость, механическую прочность, обеспечивая долговечность.

Цена за 1 кг – от 370 руб.; за 12 кг-4400 руб.

Цена за работу по напылению за 1 м^2 – 375 руб.

IV.6.2. Эластичные напольные покрытия

Линолеум – один из самых распространенных материалов для покрытия пола. Его можно видеть сегодня во многих квартирах жилых домов и в некоторых общественных помещениях.

Натуральный линолеум производится из льняного масла, древесной смолы, древесной или пробковой муки, порошка известняка, цветных и белых пигментов джутовой ткани. Другие эластичные напольные покрытия относятся к ПВХ– покрытиям.

В настоящее время промышленность выпускает три вида линолеума: коммерческий, полукоммерческий и бытовой. Каждый из них имеет свои качественные характеристики, декоративные особенности и разную стоимость.

Так, для улучшения качественных показателей в коммерческий линолеум добавляют специальные компоненты, которые повышают его структуру, антистатичность, тепло-и звукоизоляцию, антибактериальность, токопроводимость.

Цена за 1 м^2 – от 288 руб.

Полукоммерческий по составу проще коммерческого, применяется в помещениях со средней нагрузкой. Его защитный слой тоньше, а цена, следовательно, меньше.

Бытовой линолеум предназначен для жилых помещений (прихожие, гостиные, веранды, теплые лоджии и т. д.), то есть для помещений с малыми эксплуатационными нагрузками.

Эти покрытия отличаются разнообразными декоративными рисунками.

По составу линолеум делится на гомогенный и гетерогенный.

Первый – это простой однородный материал. В его составе отсутствует основа, толщина небольшая (1,5–3 мм), срок эксплуатации 6–7 лет.

В составе гетерогенного несколько слоев, среди которых изнаночный, вспененный, несущий, еще один вспененный, декоративный и износостойкий (последний, как правило, прозрачен). Срок службы-не менее 10 лет.

На отечественном рынке хорошо зарекомендовали себя немецкие марки линолеума, такие как «Таркет». Цена за 1 м^2– 125 руб.

При производстве этого линолеума используются самые современные технологии, а также разнообразные дизайнерские решения.

Линолеум марки Polystyl, «Синтерос» выпускается по технологии немецкого.

Tarkett представляет собой полукоммерческий и бытовой линолеум с разнообразными характеристиками, различными по цене от 185–245 руб. за 1 м^2. Это напольное покрытие повышенной износостойкости, выполненное с уникальным дизайном и 3D-эффектом.

Покрытия обладают также высокой прочностью и стойкостью к истиранию, не гниют, гигиеничны; главные достоинства – малая теплопроводность и разнообразие рисунков и цветовой гаммы.

ПВХ-покрытия обладают рядом отрицательных моментов, в частности, чувствительностью к высоким температурам и неустойчивостью к воздействию неблагоприятных атмосферных условий (жара, осадки и т. д.) Гомогенные и гетерогенные ПВХ-покрытия производятся как с основой, так и без основы. Толщина безосновных-от 1,5 до 3,0 мм.

Особенность гетерогенных безосновных коммерческих ПВХ-покрытий – высокая износостойкость при небольшой толщине (2 мм). При наклеивании этих покрытий необходимо тщательно очистить и выровнять все поверхности, к которым они приклеиваются.

К числу эластичных напольных покрытий относятся натуральный линолеум, ПВХ-покрытия (искусственные линолеумы). Последние разделяются на гомогенные и гетерогенные покрытия и прессованную гетерогенную ПВХ-плитку; кварц-виниловые плитки, каучуковые покрытия и другие подобные покрытия.

Синтетический линолеум или ПВХ-покрытие изготавливают из пластической массы. При их изготовлении применяют связующие, пластификаторы, разбавители, наполнители и красители. Роль связующих играет поливинилхлорид. Пластификаторы придают покрытию большую гибкости. В данном случае наполнителем может быть карбонат кальция (мел, мраморная мука) тальк и другие компоненты.

IV.6.3. Виниловое покрытие пола

Новый продукт на российском рынке строительных материалов – это уникальное покрытие «Контес Флор», которое представляет собой виниловые напольные ПВХ-плитки, внешне похожие на обычный ламинат, но отличаются высокими эксплуатационными характеристиками.

В его основании – два эластичных термо– и звукоизолирующих слоя на основе ПВХ, на которые с помощью фотопечати наносится следующий слой, определяющий текстуру и цвет рисунка.

Плитка покрывается особым защитным слоем, который обеспечивает гарантирующую высокую стойкость покрытия.

Специальная технология обработки напольных виниловых плиток делается под высоким давлением, что придает им не только желаемый рельеф, но и дополнительную прочность: в результате получается материал, который не деформируется и не коррозируется в течение многих лет.

Плитки соединяются между собой с помощью клеевой ленты. Высокое качество крепления позволяет настилать пол как для детских учреждений, больниц, так и других помещений, где действуют повышенные требования к качеству покрытий.

Цена за 1 м^2– 1380 руб.

IV.6.4. Ковролин – покрытие для пола

Это идеальный материал для создания уютной атмосферы, позволяющий легко и качественно оформить полы в любом помещении. Петлевой, велюровый, с набивным ворсом, однотонной или пестрой расцветки – ковролин позволяет создавать индивидуальные декоративные композиции, выделять зоны помещения.

Ковролин относится к числу покрытий из натурального или синтетического ворса на основе вспененной резины, натурального или синтетического джута.

На выбранную основу наносится петлевой верх, затем петли разрезают, выравнивают до нужной длины и после этого обрабатывают. Ворс ковролина может быть натуральным или искусственным. В настоящее время в основном применяют покрытие с ворсом из синтетических волокон, однако натуральные материалы имеют очевидное преимущество – экологическую чистоту и безопасность. Природный ворс получают либо из волокон растительного происхождения, таких как лен, хлопок, джут, сизаль, либо из шелка и овечьей шерсти.

Другой плюс натуральных покрытий, включая шерстяные – то, что они не накапливают статическое электричество.

Не менее важно и то, что полушерстяные и шерстяные волокна очень теплые и не вызывают аллергии.

Ковролин отличается хорошими теплоизоляционными свойствами.

Благодаря наличию ворса и плотной основе он сохраняет тепло в течение длительного времени.

Кроме того, материал долговечен (срок эксплуатации – в среднем 10–15 лет), универсален (подходит для различных типов помещений) и прост в применении (его можно уложить самостоятельно).

Характеристикой качества ковролина является плотность коврового покрытия. Чем она выше, тем теснее прижаты друг к другу ворсинки или петли, их труднее примять, меньше проникает грязь и дольше сохраняется первоначальный вид. Так, ковролин с небольшой плотностью подойдет для жилых помещений, где нагрузка на него невысокая. Это покрытие стоит дешевле, так как материала на его изготовление требуется меньше.

Важна высота ворса ковролина: чем выше ворс, тем быстрее ковролин промнется. Для офисных помещений и прихожих желательно выбирать ковролин с низким ворсом и высокой плотностью, для спален – с высоким ворсом.

Необходимо также обратить внимание на способ окрашивания нити. Если рисунок нанесен печатным способом (ворсинки прокрашены только сверху), то покрытие быстрее выцветет. Если нити окрашены в массе, то окраска более прочная.

Качество ковролина характеризует состав пряжи, используемой для его изготовления. Современный ковролин производится из натуральных и синтетических нитей.

Среди изделий из натуральных материалов наиболее распространены шерстяные либо смесовые (содержащие от 10 до 30 % шерсти). Преимуществами ковролина из шерстяной пряжи являются отличная упругость, низкая влагопроницаемость и воспламеняемость, легкость в уборке. Недостатками – низкая износоустойчивость и высокая стоимость.

Основными видами синтетических волокон, применяемых при изготовлении ковролина, являются полиамид (нейлон), полипропилен (олефин), полиакрил и полиэстер.

Покрытия из нейлона по своим качествам лучше остальных синтетических материалов: они мягкие, хорошо держат ворс, на них почти не видно вмятин от мебели, они легко чистятся и не выцветают. Срок службы – примерно 10–15 лет.

Полиэстер надолго сохраняет цвет, имеет высокую механическую устойчивость, а также невосприимчивость к бактериям и грибкам. Он дешевле нейлона, правда, менее долговечен (прослужит 5–8 лет), жесткий на ощупь, обладает характерным синтетическим блеском.

При использовании олефина гарантируется эстетика покрытия, которое дает возможность применять его на открытом воздухе, так как полипропилен практически не подвержен действию ультрафиолета и влаги (из него делают искусственные травяные покрытия). Есть и минус: полипропиленовые волокна имеют высокую ломкость.

По способу изготовления ковролин подразделяется на три основных вида: тканый, тафтинговый и иглопробивной.

Тканый – самый прочный и дорогой ковролин, его делают так же, как обычный ковер. Процесс создания такого покрытия довольно долгий и недешевый. Делают его на натуральной джутовой основе (выглядит как сеточка на оборотной стороне полотна).

При изготовлении покрытия тафтинговым способом нить иглой вкалывают в основу и закрепляют клеевым составом.

Ковролин, изготовленный иглопробивным способом, более износостоек, чем тафтинговый или тканый. Синтетическую массу (полиамид или полипропилен) раскатывают тонким слоем и «взбивают» иголками. Получается очень прочный и недорогой материал, который обладает звукопоглощающими свойствами.

Может использоваться в квартирах с повышенным уровнем шума.

Кроме того, ковровые покрытия классифицируются по способу плетения, то есть по типу ворса. Ковролин может быть коротковорсовый (длина ворса 2–3 мм), средневорсовый (5–8 мм), высоковорсовый (8-20 мм и выше).

Существуют также одноуровневые и многоуровневые петлевые покрытия. В петлевом одноуровневом покрытии петли ворса не разрезаны и имеют одинаковую высоту. Такое ковровое покрытие противостоит износу и легко поддается чистке.

В петлевом многоуровневом ковре петли делают разной высоты, благодаря чему можно создать объемный рисунок поверхности.

Скролл имеет многоуровневый петлевой ворс и делается из пряжи нескольких цветов. Имеет разную высоту ворса, за счет чего можно получить довольно сложный рисунок и «скульптурный» эффект. Характеризуется износоустойчивостью. Подходит для гостиных, жилых комнат, коридоров.

Велюр – ковровое покрытие с коротким (до 8 мм) ворсом. Это одноуровневый разрезной ворс из нескрученной нити, сплошная срезанная масса волокон. Ворс после стрижки коврового покрытия распушается и создает однородную, гладкую, похожую на бархат поверхность. Велюр может быть очень мягким, шелковистым (для дома), а может быть жестким, упругим (для офиса). К сожалению, на велюре, особенно однотонном, хорошо заметны следы шагов и грязь. Скрыть их помогает рисунок. Этот тип ворса предназначен для спален, гостиных, детских.

Катлуп (cut-loop) – такой тип коврового покрытия представляет собой пятна стриженой петли и низкой петли вокруг них, создающей впечатление выпуклости. Такое ковровое покрытие предпочтительно для спальни.

Фризе – покрытие с очень высоким и очень закрученным ворсом. Поверхность имеет характерный кудрявый вид. Крутка нитей закреплена термообработкой. Фризе бывают разных вариантов: с разрезным ворсом, двухфактурный (из волокон различной толщины) или петлевой, который характеризуется повышенной устойчивостью к сминанию. Неоднородность структуры ворса ковровых покрытий фризе помогает скрыть следы шагов и грязь.

Саксони (сэксони) изготавливается из крученой пряжи. Ворс такого коврового покрытия стрижется для получения ровной поверхности, которая, в отличие от велюра, имеет характерный «зернистый» вид.

При выборе цвета коврового покрытия стоит руководствоваться не только цветом стен, мебели, освещением комнаты, но и практическими соображениями.

Темные и очень светлые ковролины выглядят эффектнее по сравнению с покрытиями нейтральных тонов, но грязь на них заметнее. Рисунок или орнамент хорошо скрывают следы загрязнения, особенно это касается негеометрических узоров.

Цена ковролина за 1 м^2 может варьироваться от 130 руб до 1300 руб.

IV.6.5. Кожаные полы

Инновационный продукт из серии современных напольных покрытий, основой которого служит ударопрочная плита HDF, а верхний рабочий слой изготовлен из натуральной кожи, спрессованной в зависимости от конкретного дизайна (см. вклейку, рис. 80). Таким образом, кожаные покрытия сочетают в себе безопасность надежного основания и комфортную поверхность верхнего рабочего слоя.

Если говорить о технических характеристиках, которыми отличается кожаный пол, то они следующие: натуральный слой кожи толщиной 2,5 мм с нанесением на нее 7 слоев лака и добавлением минерала «Корунд», что способствует увеличению прочности на истирание и долгий срок службы. Для устранения возможного перепада высот по периметру каждой планки снимается фаска. Запатентованная клик-система замка Uniclic позволяет производить быструю укладку полов с надежным соединением. Размеры плит – 910 х 194 х 10,5 мм; 610 х 388 х 10,5 мм; 388 х 388 x 10,5 мм.

Как правило, такое покрытие выпускается в виде небольших плиток, оснащенных замковой системой наподобие замков ламината. Благодаря этому их легко монтировать. Верхнее покрытие обеспечивает устойчивость такого пола к появлению царапин и стиранию. Кожаный пол оснащен натуральной пробковой подложкой, которая поглощает шумы и способствует теплосбережению.

Цена 1 м^2-2500-3500 руб.

IV.6.6. Ламинат

Сегодня ламинат (см. вклейку, рис. 81) занимает одну из первых строчек в числе покрытий пола в жилых и гражданских зданиях.

Выпускается большое количество разнообразных покрытий, отличающихся не только дизайном и толщиной (Б, 7, 8, 9, 10,12 мм), но и классом качества ламината, а также видами замковых соединений.

Ламинат состоит из нескольких слоев, при этом верхняя его часть (видимая поверхность) отвечает за дизайн.

Как известно, у ламината есть слой бумаги, пропитанный смолой. В зависимости от того, какое изображение будет на бумаге, таким будет и дизайн. Выпускается ламинат, имитирующий дерево, плитку, кожу и др.

Поверхность ламината может быть гладкой, матовой, с различной текстурой (с эффектом браширования – неровности, как у натуральной доски).

Выпускается ламинат с фаской, что делает его более похожим на натуральный паркет.

При всех положительных декоративных и эксплуатационных качествах это покрытие имеет свои отрицательные свойства. Так, гладкий ламинат скользкий, что делает его травмоопасным.

Цена зависит от толщины материала: за 1 м^2 – 230–730 руб.

Размеры доски ламината -1215 х 136 х 12, 807 х 126 х 12, 1285 х 192 х 10, 806 х 402 х 8, 1215 x 168 x 8 мм.

Для соединения досок применяются две основные системы: /.ас/с-замок и С//с/с-замок.

Первая используется для горизонтальной сборки, вторая как для горизонтальной, так и угловой сборки. Сегодня все виды ламината изготавливаются с кликовой системой сборки, которая более надежна и эффективна.

IV.6.7. Трехслойные плиты «Ино-тройка»

Для малоэтажного строительства и мебельного производства, а также для многооборотной опалубки различных зданий и сооружений наиболее подходят трехслойные плиты из цельной древесины (см. вклейку, рис. 82), которые представляют собой высококачественный продукт из послойно склеенных «крест-накрест» ламелей из цельной древесины. Основное их преимущество заключается в том, что они легко поддаются обработке и отличаются высокой прочностью, экологичностью и эстетичным внешним видом.

«Ино-Тройка» применяется в конструкциях для деревянного домостроения и в качестве материала для деталей интерьера и экстерьера, а также мебели.

При склеивании ламелей под прессом используются клеи, которые не выделяют вредных для здоровья формальдегидов и выдерживают все экологические стандарты.

Именно благодаря изобретению так называемых экологических клеев стало возможным производство трехслойных плит, которые в полной мере сохраняют полезные свойства натуральной древесины.

Кроме того, плиты приобретают дополнительные конструктивные преимущества, так как по-разному направленные напряжения в древесине уравновешивают друг друга. Плюс они практически не подвергаются усадке и короблению.

Размеры плиты при производстве варьируются по толщине от 12 до 60 мм, по ширине – до 2 м и по длине – до 6 м.

Цена за 1 м^2 – от 700 руб.

IV.6.8. Стеклопрофилит

Это бесцветное или окрашенное профильное стекло, изготовленное способом непрерывного проката.

Оно бывает с гладкой или рифленой поверхностью, абсолютно прозрачным или матовым. Для придания конструкциям повышенной прочности выпускается стеклопрофилит, армированный металлической сеткой.

Он представляет собой планки из стекла толщиной 6–7 мм, шириной 250 или 500 мм, с длиной – не более 7000 мм.

Этот материал стал широко применяться как светопрозрачная и ограждающая конструкция для интерьера зданий. Производится стеклопрофилит нескольких цветов: прозрачный, бледно-желтый, бледно-зеленый и бледно-голубой. По своим характеристикам этот материал близок к обычным стеклоблокам, но отличается от них по дизайну, что позволяет создавать более легкие и воздушные конструкции, которые могут украсить внутреннее пространство любого помещения. Воздух, находящийся между рядами стеклопрофиля, служит прекрасным тепло– и звукоизолятором в конструкциях из двойного стеклопрофилита.

Этот материал имеет универсальное применение. Из него монтируют любые поверхности – как вертикальные стеклянные перегородки и вставки, так и стены зданий. Из соображений архитектурной выразительности на фасадах делают декоративные наружные вставки из стеклопрофилита.

Их изготавливают из специального профиля с терморазрывом для повышения теплоизоляционных качеств. Подобные решения находят применение в элементах кровли и в постройках на загородных участках (крытые веранды, беседки, навесы и т. д.).

IV.6.9. Материалы для облицовки банных печей и каминов

Примеры этих материалов см. на вклейке, рис. 83.

Талькохлорит – облицовочный камень для банных печей. Он формируется из мягких минералов горных пород, в которых присутствует тальк и магнезит. Соединенные особым образом, они образуют плотную массу благородного, серо-зеленого цвета с повышенным содержанием магния и железа.

Главные свойства талькохлорита – равномерное распределение тепла по всему помещению, поглощение инфракрасного излучения от печи.

Этому материалу не страшны резкие перепады температур. Высокая теплоемкость талькохлорита делает его гораздо эффективнее, чем традиционная кирпичная облицовка. Такие каменки выглядят очень красиво и украшают парную.

Для бань и саун талькохлорит используется в следующих видах: облицовка для печи в виде плитки и кирпичей; облицовочная плитка для пола и стен различных размеров.

Размеры облицовочных кирпичей из талькохлорита: 250 x125 x50 мм, 250 х 125 х 60 мм.

Размеры облицовочных плит из талькохлорита: 300 х 300 х 10 (20, 30, 40,50,00) мм.

Цена за 1 м^2 – 4300 руб

Серпентинит – декоративная горная порода темно-зеленого цвета со светлыми прожилками. Похож своим внешним видом на нефрит.

Хорошо полируется, не боится резких температурных перепадов. Прочен и долговечен.

Каменка, облицованная серпентинитом, обладает прекрасными теплоаккумулирующими свойствами и неповторимым естественным видом.

Камень отдает в парилку только мягкое и бархатистое тепло, которое будет сохраняться в течение многих часов.

Для бань и саун серпентинит используется в следующих видах: облицовка для печи; облицовочная плитка для пола и стен различных размеров, включая плиты облицовочные 300 x 300 x 10 (20) мм.

Цена за 1 м^2 – 6000 руб.

IV.6.10. Клеи, шпатлевки, смеси для пола, декоративные штукатурки, грунты

Один из производителей смесей для пола, декоративных штукатурок, грунтов, системы утепления фасадов компания 000 «Боларс».

Полимерные шпатлевки.

Финишная Super служит для выравнивания стен и потолков под покраску в помещениях с нормальной влажностью (интерьеры квартир, загородных домов, офисы).

Образует плотную шелковистую поверхность. Толщина слоя – 0,2–2 мм.

Гипсовые шпатлевки.

Используются для финишной отделки стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Кроме того, используя эти шпатлевки можно создать архитектурные элементы в интерьере здания.

Другой тип гипсовой шпатлевки – гипс-эластик. Он обладает повышенной эластичностью и предназначен для высококачественной тонкой отделки потолков и стен жилых комнат, офисов, коттеджей, торговых помещений и т. д. Имеет белый цвет и толщину покрытия – 0,2–3 мм. Благодаря пластичности гипс-эластик легко покрывает сложные формы и детали архитектурного интерьера.

Цементные шпатлевки, водостойкие (морозостойкие) и выравнивающие (влагостойкие) толщиной от 1 до 10 мм, применяются для отделки фасадов зданий и внутренних пространств различных помещений, таких как кухни, прихожие, санузлы, лестничные клетки, складские и торговые залы.

Специально для финишной отделки фасадов производится два вида шпатлевок: фасадная и фасадная финишная. Причем первая предназначена для выравнивания стен и потолков при внутренней отделке помещений с нормальной и повышенной влажностью (толщина слоя – 1-10 мм). Ее важное качество – стойкость к трещинообразованию.

Фасадная финишная шпатлевка эластична и пригодна для выравнивания стен и потолков под покраску и оклейку обоями.

Толщина слоя – 0,2–2 мм. Расход – 1,2–1,4 кг/м^2 при толщине слоя 1 мм.

Цена за 25 кг-320 руб.

Штукатурки на цементной основе.

Известково-цементная используется для выравнивания стен из минеральных оснований с различными теплоизоляционными свойствами при строительстве, ремонте и реставрации. Эта штукатурка подходит для стен из газосиликатных блоков. Толщина слоя – 5-20 мм.

Фасадную применяют для оштукатуривания наружных, а также внутренних стен помещений с нормальной и повышенной влажностью.

Отличается водо– и морозостойкостью. Толщина слоя -2-20 м.

Гипсовая серая на гипсовой основе глянцуется до зеркального блеска, используется для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью с толщиной слоя – 2-50 мм.

Гипсовая белая эластичная применяется для внутренних и наружных работ. Толщина слоя – 2-30 мм.

Грунты глубокого проникновения применяются для укрепления сильновпитывающих оснований, увеличения сцепления строительных материалов. Служат для подготовки поверхности с целью лучшего нанесения цементных, гипсовых, полимерных растворов.

Антиплесень придает шероховатость гладким плотным, слабовпитывающим основаниям, а также служит подготовкой поверхности для лучшего нанесения цементных, гипсовых, полимерных растворов.

Betonkontakt придает шероховатость гладким, плотным, слабовпитывающим основаниям, а также используется при подготовке поверхности для лучшего нанесения цементных, гипсовых, полимерных растворов.

Цена за 25 кг-195 руб.

Готовые шпатлевки. Так, Imperia создает идеально гладкую белоснежную поверхность для отделки внутри помещений с нормальной и повышенной влажностью, a Imperia Fasad используется для высококачественной финишной отделки фасадов с толщиной слоя 0,1–5 мм.

Наливные полы на цементной основе.

Стяжка-основа применяется для выравнивания бетонных полов (создание базового слоя) в помещениях с нормальной и повышенной влажностью.

Другой вариант стяжки основа БТ – быстротвердеющая, хождение по которой возможно через 6 часов.

Толщина слоя варьируется от 10 до 100 мм. Прочность на сжатие – 20 МПа, расход -18 кг/м^2.

Для системы «теплый пол» предлагаются тонкослойные, высокопрочные стяжки СВ-1010, которые одновременно могут быть финишным слоем в помещениях с нормальной и повышенной влажностью.

Цена за 8 кг-220 руб.

К декоративным штукатуркам относятся: «Короед», «Короед оптима камешковая», «Камешковая оптима».

Их применяют в качестве финишной отделки помещений, утепления фасадов. Они образуют покрытие с декоративным эффектом «короеда», могут иметь «камешковую» фактуру.

Эти штукатурки выдерживают повышенные нагрузки (4–5 МПа). Толщина слоя – от 2 до 4 мм. Они выполняются на основе минеральной ваты, пенополистирола и штукатурки EasyWall. Используя такую штукатурку в зданиях, можно экономить от 30 до 70 % энергии на отопление.

Клеи для плитки и монтажа кладки стен.

ООО «Боларс» разработало несколько видов клея: базовый, стандарт, эластит, экспресс, плюс, гранит, аква-плюс, элит, а также клеи монтажные – морозостойкие и влагостойкие, применяемые для кладки блоков из ячеистого бетона, газосиликата, пено-и газобетона.

Клей «Гипсоконтакт» используется для монтажа гипсокартона, пазогребневых плит, гипсовых панелей, пенополистирольных и минерало-ватных плит. Он эластичный, легкий в применении, расход 3–5 кг/м^2.

Для эффективной теплоизоляции зданий наиболее актуален клей «Теплоконтакт». Он применяется для фиксации тепло– и звукоизоляционных плит из стекловолокна, минерального волокна, пенополистирола, служит для создания армирующего слоя в системе теплоизоляции зданий.

Главное преимущество такого клея – высокая прочность. Расход-4,0 кг/м^2.

Для укладки кафельной, керамической, мозаичной плитки в помещениях с нормальной и повышенной влажностью, а также для укладки плит из керамогранита, мрамора, натурального камня в фасаде зданий, лестничных маршей в торговых помещениях рекомендуются клеи «Плюс» и «Экспресс». «Плюс» пригоден для использования в системе «теплый пол».

Клей «Гранит», обладающий повышенными фиксирующими свойствами, можно применить при укладке тяжеловесных плит из керамогранита, натурального камня, мрамора в помещениях с нормальной и повышенной влажностью, к которым относятся склады, гаражи, торговые помещения, балконы.

Цена за 25 кг– от 125 до 280 руб.

IV.6.11. Герметики

Надежные герметики нового поколения «Уреплен-герметик», «Унитекс», Bostik и другие (см. вклейку, рис. 84).

Так, Bostik – это однокомпонентный герметик на основе MS-полимеров с мощнейшей адгезией к большинству строительных материалов и высокой устойчивостью к воздействию бактерий и химикатов. Не содержит растворителей. Допускается контакт с продуктами питания.

С помощью этого герметика заделываются соединительные и деформационные швы внутри и снаружи помещений, а также герметизируются двери, крыши и т. д. Кроме того, Bostik служит для приклеивания деревянных, пластиковых, стеклянных и металлических элементов, в том числе находящихся в воде.

Герметики «Унитекс-1», «Унитекс-2» представляют собой промышленный полиуретановый двухкомпонентный герметик с высокой эластичностью (до 300 %), прочностью сцепления, теплостойкостью (до +80 °C) и морозостойкостью (до -60 °C). Его допускается наносить при температуре до -25 °C, в условиях повышенной влажности, на вертикальные и горизонтальные стыки.

Этим герметиком пользуются при приклеивании отделочных, теплоизоляционных и кровельных работ.

Герметик «Уреплен» – двухкомпонентный полиуретановый с высокой износостойкостью. Предназначен для устройства деформационных швов среднего и большого сечения – свыше 50 мм – с надежной гидроизоляцией стыков различных конструкций в гражданском, промышленном строительстве и других сферах производства. Примеры использования см. на вклейке, рис. 85, 86.

Выдерживает температуру эксплуатации от -600 °C до + 80 °C.

Средняя цена за 0,6 л -379 руб, за 0,3 л – 160 руб.

IV.6.12. Материалы для отделки интерьеров домов

Потолок внутреннего пространства дома – один из важных элементов отделки помещения. Он всегда находится в зоне постоянного визуального внимания человека.

Поэтому эта поверхность требует особой тщательности при отделке, а художественно-декоративное оформление всегда должно быть на высоком уровне.

Традиционные окрашивание и побелка – хорошо известные приемы ремонта потолка. Но сегодня, когда выбор потолочных покрытий значительно расширился, в практике чаще стали использовать при отделке рулонные материалы, так называемые потолочные обои (см. вклейку, рис. 87).

Оклеивание потолка, по сравнению с побелкой, очень чистое занятие. Позволяет избежать образования пыли и сократить количество уборок во время ремонта.

Покраска потолочных обоев – прекрасный способ быстро обработать потолок, сделать его максимально ровным либо, наоборот, с интересным рельефом (все зависит от выбранных обоев). Окраска по обоям обеспечит ровное прилегание материала к поверхности, а также эстетичный вид.

Сегодня можно приобрести различные виды потолочных обоев: рельефные; обои с золотым декором для эксклюзивных интерьеров класса «люкс», серебристые обои для оформления помещения в стиле хай-тек. Разработаны специальные комплекты потолочных обоев, из которых можно создать целую картину или крупный декоративный узор; потолочные бордюры, медальоны; угловые декоративные обои; потолочные обои, имитирующие небо.

V. Кровельные материалы

V.1.Покрытие крыш малоэтажных жилых домов

Для покрытия крыш малоэтажных жилых домов наиболее востребованы мягкие кровли, гибкая черепица, металлочерепица, профнастил, руфпласт, небольшой вес которых не требует усиления ни конструкции стен, ни фундаментов.

Обладающая значительным весом черепица BRAAS, как правило, устанавливается на домах, стены которых сложены из бетонных или кирпичных конструкций, а фундамент – ленточный глубокого заложения.

V. 1.1. Мягкие кровли

Сегодня строительный рынок предлагает широкий ассортимент мягких кровельных материалов. Для их монтажа необходимо устраивать твердое основание.

Мягкая кровля (см. вклейку, рис. 88) подразделяется на два вида: рулонная и штучная.

Для приклеивания рулонного ковра к основанию кровли и герметизации стыков, вернее, нахлеста полотнищ, применяют битумные мастики горячего приготовления и холодные, готовые к употреблению. Кроме того, современные рулонные материалы содержат самоклеящийся слой, который активируется при нагревании газовой горелкой.

Еще один тип мягкой кровли – битумная черепица. Минимальный уклон кровли, при котором допускается использование мягкой черепицы, 12°.

В качестве основания (обрешетки), как правило, выбирают влагостойкую фанеру. Можно использовать и другие листовые материалы, например, ОСП или сплошной дощатый настил.

Для того чтобы предотвратить загнивание деревянных конструкций крыши, основание под мягкую кровлю делают проветриваемым. При этом вытяжное вентиляционное отверстие располагают как можно выше, а отверстия для притока воздуха – в нижней части кровли.

В качестве укрепляющего подкладочного слоя под мягкую черепицу на коньке, в ендове, на карнизных свесах и в торцевых частях кровли используют кровельный ковер. При уклоне менее 1:3 подкладочный слой устанавливается по всей площади кровли. Монтируется снизу вверх с нахлестом не менее 100 мм, швы герметизируются клеем, края фиксируются гвоздями с интервалом 200 мм.

Укладку мягкой черепицы следует начинать от центра карнизного свеса в направлении торцевых частей кровли. Первый ряд нужно уложить так, чтобы нижняя кромка гонта располагалась на 10–20 мм выше нижнего края карнизных плиток, а выступающие части черепицы закрывали места стыка карнизных плиток.

Приклеивают гонты мягкой черепицы, предварительно сняв с их нижней части защитную пленку. Следует помнить, что после этого гонты нельзя складывать стопкой друг на друга.

После приклеивания нужно прибить четырьмя гвоздями каждый гонт мягкой черепицы чуть выше линии паза.

При уклоне кровли круче 45°, каждый гонт должен крепиться шестью гвоздями. Последующие ряды монтируются так, чтобы концы язычков черепицы были на одном уровне с вырезами гонта предыдущего ряда.

Цена за 1 м^2 – от 350 руб.

V.1.2. Битумная черепица

В состав черепицы (см. вклейку, рис. 89) входят битум высшего качества и оригинальный стеклохолст Fiberglass, что делает ее долговечной и эстетически привлекательной. Технология изготовления материала противостоит выцветанию кровли под действием грибка. Важными качествами являются пожаростойкость, термическая стойкость, ветростойкость до 210 км/ч.

Номинальный размер -337 x 1000 мм.

Преимущество такой кровли – запатентованная система вентиляции, имеющая уникальный дизайн, легко монтируемая на настил на коньке кровли.

Она не создает движения воздуха в подкровельном пространстве, обеспечивая баланс между внешней и внутренней температурами и предотвращая тем самым чрезмерные тепловые нагрузки в пространстве под кровлей.

Зимой устраняется конденсат под настилом, чем предотвращается преждевременное старение настила.

Карнизная система вентиляции помогает избежать накопления влаги в подкровельном пространстве, работая вместе с коньковой вентиляцией, обеспечивает циркуляцию воздуха.

Используемая подкладка создает дополнительный слой защиты между черепицей и настилом кровли, помогая предотвратить повреждения от задуваемой ветром влаги при дожде.

В комплекс кровельной битумной кровли входит самоклеящаяся мембрана, которая защищает те зоны, где вода может проникнуть и нанести наибольший урон крыше, – карнизы, ендовы, мансардные и слуховые окна.

V.1.3. Руфпласт

Полимерная черепица, в основе которой – композиция из различных видов каучуков и смеси полимеров (см. вклейку, рис. 90). Дополнительными ингредиентами служат стабилизаторы, эластомеры, антипирены, пигменты и т. д.

Новая технология изготовления кровли позволяет создать качественное покрытие, обладающее высокими декоративными характеристиками. Кроме того, эту кровлю отличает стойкость к воздействию низких (до -50 °C), высоких (до +100 °C) температур, агрессивных сред (кислот, масел, щелочей, бензина), воды и УФ-излучения.

Эластичная структура черепицы позволяет допускать значительные деформационные нагрузки.

Это кровля не накапливает статическое электричество, а отличные звукопоглощающие свойства позволяют гасить шум во время дождя и града. Как показывает эксплуатация, такая черепица биостойкая и долговечная. Этому способствует отсутствие коррозии, так как полимеры не гниют и не ржавеют. У данной черепицы небольшой вес – всего 4 кг/м^2.

Уникальная технология дает возможность производить листы черепицы нестандартной длины по размеру ската кровли.

Цена за 1 м^2 – 330 руб.

V.1.4. Армокров

Рулонный битумно-полимерный и битумный материал (см. вклейку, рис. 91) позволяет быстро и эффективно решить проблему защиты от влаги при устройстве новой и ремонте старой кровли. Также он используется для гидроизоляции фундаментов жилых и других объектов строительства.

Стекловолокнистая и полиэфирная основа делает армокров прочным негниющим материалом, а минеральная посыпка защищает его от агрессивных атмосферных воздействий и обеспечивает пожарную безопасность.

Полимерная пленка предохраняет армокров от слипания при хранении и легко сгорает при его укладке. Высококачественное вяжущее обеспечивает отличную адгезию к большинству типов оснований.

Этот материал наплавляется с помощью пропановой горелки, подключенной к баллону с газом с редуктором. При наплавлении пламя горелки расплавляет защитную пленку и нижний слой битумно-полимерного вяжущего, в то время как рулон раскатывается.

Для покрытия крыш жилых и гражданских зданий разработано несколько видов армокровли, в числе которых Армокров К – битумный кровельный наплавляемый материал, предназначенный для устройства верхнего слоя кровельного ковра.

Изготавливается путем нанесения на стеклоткань вяжущего, состоящего из битума, наполнителя, крупнозернистой посыпки с верхней стороны и полиэтиленовой пленки с нижней стороны.

Это рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал на окисленном битуме. Покрыт защитной полимерной пленкой сверху и легкооплавляемой пленкой снизу, предназначен для устройства нижнего слоя кровельного ковра и гидроизоляции зданий.

Теплостойкость этих материалов – не ниже 75 °C.

Водонепроницаемость – при давлении не менее 0,001 МПа – не менее 72 часов.

Стоимость 10 м^2– 330–680 руб.

V.1.5. Гибкая черепица

Основу гибкой крыши (шингласа) составляет стеклохолст, пропитанный и покрытый с двух сторон модифицированным битумом. Сверху гибкая черепица посыпана сланцевой или базальтовой крошкой.

Листы мягкой кровли производятся в виде вытянутых или правильных шестигранников различной формы, напоминающих пчелиные соты, прямоугольников, а также волнообразной формы, похожей на рыбью чешую.

Шинглас лучше всего подходит для крыш со сложным очертанием и может быть выполнен в разных цветовых решениях.

Битумная черепица наиболее привлекательна из всех видов кровельных покрытий как по внешнему виду, так и в смысле укладки.

Гибкая черепица обладает рядом достоинств по сравнению с традиционными видами кровель. Во-первых, за счет своих уникальных декоративных и технических свойств, этот материал становится уникальным инструментом, с помощью которого архитектор может превратить здание в полноценное архитектурное сооружение. Во-вторых, гибкая черепица обладает высокой степенью безотходности и стойкостью к атмосферным явлениям российского климата. В-третьих, такой материал отличается простотой монтажа.

Преимущество мягкой черепицы – высокие эксплуатационные характеристики (качественные мягкие кровли выдерживают температуру от -50 °C до 150 °C, точка размягчения битума находится в пределах 110–120 °C), продолжительный срок эксплуатации – 10 лет, средний срок службы мягкой черепицы составляет 15 лет.

Еще одна особенность: шинглас – хороший диэлектрик, тепло– и звукоизолятор, не подвержен коррозии и выдерживает резкие перепады температур. Кроме того, за один летний сезон под воздействием температур склеенные внахлест части материала спекаются между собой, образуя цельное, прочное, упругое кровельное покрытие.

Эта черепица легко приспосабливается к геометрическим погрешностям крыши и неизбежным деформациям при осадке здания. Кровлю достаточно легко ремонтировать – стоит лишь вырезать поврежденный участок и приклеить новый.

Нельзя забывать, что у гибкой черепицы есть существенные недостатки – это высокая горючесть и необходимость создания сплошного дощатого настила для укладки. Поэтому стоимость всего процесса возведения кровли возрастает.

Для придания кровельному покрытию наибольшей стабильности, огнестойкости, высокой прочности, устойчивости к ультрафиолету применяется комбинированное армирование.

При установке этого вида кровли используют гидроизолирующие материалы, которые, к сожалению, увеличивают стоимость подкровельного покрытия.

Цена за 1 м^2 – от 200 руб.

V.1.6. Ризолин – безогневой метод покрытия кровли

Ризолин (см. вклейку, рис. 92) – самоклеящийся, рулонный кровельный и гидроизоляционный материал, изготовленный на основе стеклоткани, которая пропитана битумно-полимерным составом с целевыми добавками, что улучшает эксплуатационные свойства.

По классификации пожарной безопасности бывает ГЗ, В1, РП1. Ризолин изготавливается следующих наименований:

– ризолин AC-51AC-15) – самоклеящийся с двух сторон. Укладывается при температуре на поверхности основания: АС-5-от +5 °C(АС-15-от + 15 °C).

– ризолин ФСа-15 – самоклеящийся с одной стороны и с алюминиевой фольгой на внешней стороне. Укладывается при температуре на поверхности основания: ФСа-5 – от + 5 °C(ФСа-15-от+15 °C).

Толщина слоя покрытия – 2±0,5 мм. Температура эксплуатации от -50 °C до + 60 °C

Высокая адгезия и гибкость позволяют применять ризолин для всех видов поверхностей с различной степенью сложности без дополнительного оборудования и материалов: в устройстве и ремонте мягкой металлической кровли, для гидро– и пароизоляции бетонных, деревянных, металлических и других поверхностей, защиты от коррозии металлических трубопроводов и емкостей; для внутренней пароизоляции монтажных швов, межэтажной изоляции зданий, гидроизоляции бассейнов, фундаментов и т. д.

Ризолин укладывается внахлест 5-10 см на сухую, чистую поверхность. При укладке материала достаточно удалить разделительную антиадгезионную бумагу или пленку, приложить к поверхности, прижать или прикатать валиком. Под воздействием солнечных лучей происходит дальнейший процесс склеивания с поверхностью.

Цена за 1 м^2-180-520 руб.

V.2. Разновидности покрытий кровли

При малоэтажном строительстве в зону визуальной видимости зданий всегда попадают не только стены, но и крыша, которая становится завершающей составляющей архитектурного облика дома. Поэтому так важны эстетика и декор покрытия кровли, а следовательно, и цветовая гамма используемых материалов.

V.2.1. Гонт для кровли

Гонтовые кровли – это крыши, покрытые деревянными материалами небольшого размера прямоугольной формы. Одна из разновидностей гонтовой кровли – деревянная черепица. Это экологически чистый материал – износостойкий, долговечный, простой в монтаже, в отличие от жести, не дает шума при дожде и сильном ветре.

Гонтовые кровли делаются из дерева различных пород – кедра, лиственницы, ели, дуба, осины. Для изготовления гонта используется только зрелая древесина с большой плотностью годовых колец, без сучков и прочих дефектов.

Очень тщательно отбирают пиловочник: лучший вариант-это бревно не очень большого диаметра. Пиловочник далее торцуют на пеньки-заготовки, удаляя заболони (молодой, быстро гниющий слой).

Методом ручной проколки расщепляют пеньки-заготовки, получая дощечку-щепу, из которой и делают деревянную черепицу. Ручная проколка заготовок, в отличие от пиления, дает разрыв древесины по волокнам. При этом не нарушаются внутренние капилляры, а поры остаются закрытыми, что значительно увеличивает срок службы покрытия и дает натуральную рельефную поверхность.

Щепа-заготовка проходит операцию торцовки по бокам, для того чтобы дощечки аккуратно прилегали друг к другу при монтаже кровли. Край, выступающий наружу, толще того, который лежит под следующими слоями. На краю каждой дощечки снимается фаска, чтобы не застаивались снег и вода.

Готовые дощечки просушивают в сушильных камерах до влажности 18–20 %.

Цена за 1,86 м^2 – 4900–5150 руб.

V.2.2. Черепица Braas

Натуральная черепица отличается надежностью и долговечностью (до 100 лет). Ее главные качества: несгораемость, шумопоглощение, стабильность цветовой гаммы и что не менее важно, архитектурная выразительность, которая придает зданию особый декоративный эффект.

Черепица изготавливается по немецкой технологии и на немецком оборудовании из специально подобранных песка и цемента, что в комплексе и обеспечивает необходимую ее плотность. В процессе производства материал контролируется на возможность протекания.

Двойная окраска наружной поверхности черепицы специально разработанными для этого красителями на акриловой основе является дополнительной защитой от проникновения в нее влаги.

Черепица применяется при углах наклона крыши 10–90°. При уклонах 10–10° под черепицей обязательно применение сплошного настила с нижней кровлей, который обеспечит защиту от возможного задувания воды сильным ветром.

При углах 10–22° необходимо применять подкровельную пленку.

При углах свыше 60° закреплению подлежат только крайние ряды черепицы, у конька, фронтонов хребтов, на свесе карниза.

Наиболее востребована черепица керамическая и цементно-песчаная. Цементно-песчаная (франкфуртская) имеет опорную длину– 399 мм, высоту профиля – 25 мм, расчетную ширину – 300 мм, нахлест– 7,5-10,8 см.

Для укладки черепицы необходимо делать решетку с шагом 31,2-34,5 см. Уклон крыши от 10 до 90°, расход -10 штук черепицы на 1 м^2 кровли, причем вес каждой -4,5 кг.

Керамическая и цементно-песчаная черепица выпускается нескольких видов.

Керамическая «Рубин» -43,5 x 27,5 см, на 1 м^2 требуется 12,9-13 штук; «Опал»-38,0 х 18,0 см, «Изумруд»-47,5 х 43,0 см, на 1 м^2 требуется 12,5 штук и т. д.

Цементно-песчаная типа «Коппа ди Греция» имеет размер 42,9 х 33 см, расходуется 10 штук на 1 м^2 и т. д.

Цена за 1 м^2 цементно-песчаной черепицы – 399 руб, франкфуртской (красная, темно-коричневая) – 530 руб, керамической – 929 руб.

V.2.3. Тегосолар

Это инновационная черепица с интегрированной фото-гальваникой. Тегосолар – универсальное покрытие, которое подходит к любой кровле, применяется при разных уклонах, в т. ч. на плоской кровле и на фасадах.

Покрытие гибкое, легко устанавливается и гарантирует максимальную свободу в проектировании кровель любой архитектурной сложности как для новых зданий, так и для реконструкции. Применяется в жилищном, общественном и промышленном строительстве.

Черепица легкая при установке, не требует усиления стропильной конструкции.

Конструкция прочная и долговечная. Не содержит стекла, поэтому по ней можно ходить для осуществления контрольного осмотра кровли, кроме того, ее поверхность не отражающая (не создает блики). Работает как при прямых солнечных лучах, так и при рассеянном свете, облачности или тумане.

Монтируется на скатные крыши с уклоном от 6°. Даже при неблагоприятном расположении или наклоне, например, на стенах или плоской кровле. У нее высокая энергетическая отдача. Благодаря тройному соединению аморфного кремния вырабатывает большое количество энергии по сравнению с традиционными солнечными панелями из моно-и поликристаллического кремния.

Имеет высокую рабочую температуру – до 80 °C.

Технология производства фотогальванических ячеек базируется на использовании аморфного кремния тройного соединения, получаемого в процессе вакуумного испарения: тонкая пленка кремния в три слоя осаждается на несущую фольгу из нержавеющей стали и герметизируется с обеих сторон полимерами.

Тегосолар можно монтировать как с помощью гвоздей, так и теплового строительного фена.

Кабельная проводка расположена снаружи на покрытии, защищена крышками из меди или цинк-титана: эта система позволяет легко и просто контролировать и при необходимости ухаживать за электрическими контактами, поэтому не требует присутствия специалиста-электрика на стадии монтажа кровли.

Габариты инновационной черепицы – 2878 х 445 х 7,5 мм

Цена за одну штуку – от 18 500 руб.

V.2.4. Металлочерепица, профнастил

Данные покрытия – металлические. Они активно используются при строительстве малоэтажных и многоэтажных зданий. Отличительные особенности металлочерепицы: форма фигурная, нижняя и верхняя кромки, имеет специально отпрессованные «углубления» для обеспечения более плотной стыковки листов, что делает места стыковки почти незаметными, а две «конденсатные» канавки по краю листа служат для стока воды.

Долговечность сырья определяется тремя характеристиками: толщиной стали, количеством цинка, типом полимерного покрытия.

Металлочерепица из слишком тонкой стали может помяться при монтаже. Ее оптимальная толщина – 0,5 мм. Чем толще слой цинка, покрывающий сталь, тем дольше она не ржавеет. У листов с количеством цинка 275 г/м^2 первые признаки коррозии появляются на 7-10 лет позже, чем у листов с количеством цинка 140 г/м^2.

Самые распространенные полимерные покрытия – полиуретан и полиэстер. При одинаковой толщине цинкового слоя сталь, покрытая полиуретаном, служит на 20 лет дольше, чем сталь, покрытая полиэстером.

Другой тип фальцевой кровли – «Классика». Важное преимущество такой кровли – она обладает повышенной несущей способностью по сравнению с обычной фальцевой кровлей за счет двух продольных ребер жесткости.

Кровля «Классика» отличается прямолинейными и гармоничными формами. Благодаря прогрессивной технике крепления быстро и легко монтируется.

Толщина стали – от 0,35 до 0,7 мм, длина полосы – до 8 мм, ширина– 505 мм.

Цена за 1 м^2 – от 200 до 600 руб.

Профнастил

Тонкие металлические листы толщиной 0,5 мм с различной высотой профиля (см. вклейку, рис. 93); можно использовать как кровельный и «стеновой» материал для заборов.

Не исключается применение профнастила для опалубки, подвесных потолков, перегородок.

Для использования в качестве кровельного материала лучше выбирать профнастил с обозначением С-25 (цифра означает высоту волны). Более высокие волны профнастила позволяют выдерживать повышенные ветровые и снежные нагрузки, которым зачастую подвергается кровля в условиях России.

Как показывает практика, наиболее оптимальной толщиной профнастила для забора является величина 0,5 мм. При такой толщине забор оказывается достаточно легким, но в то же время защищенным от внешних механических воздействий.

Лист металла, как правило, покрыт тонким слоем разных видов цветного полимера, защищающего лист профнастила. Профнастил может быть также оцинкованным (оцинкованный профнастил): функцию защиты в данном случае профнастила выполняет химически активный цинк.

Крепление листов профнастила выполняется саморезами. Для цветного профнастила используются соответствующие по цвету саморезы. Для оцинкованного профнастила в основном применяются оцинкованные саморезы.

Сравнительная легкость, разнообразная высота (от 8 до 114 мм) и форма волны позволяют использовать его в качестве кровельного покрытия и даже интерьера в различных сооружениях городского и загородного строительства.

Вес 1 м^2 материала колеблется от 5 до 12 кг.

Цена за 1 м^2 – от 135 руб.

V.2.5. Медная кровля

Кровельная медь пластична (можно мять руками и разрезать обычным ножом). Монтаж ее сравнительно прост, причем на участках крыши с фигурным рельефом материал можно подгонять прямо на месте.

Изначально медь имеет светло-розовый цвет, но при взаимодействии с открытым воздухом приобретает тот самый золотисто-красный, «медный», оттенок, который со временем темнеет до бронзового, потом – до почти черного, а через несколько лет (от 5 до 40, в зависимости от климата) становится малахитово-зеленым.

Этот процесс называют патированием, а образованную тоненькую цветную пленку – патиной. Патина отлично защищает поверхность от неблагоприятных условий.

Медные листы не горят, выдерживают перепады температур, не выделяют вредных органических соединений, обладая хорошей теплопроводимостью.

Медная кровля позволяет осуществить зимний подогрев во избежание образования наледи для сосулек.

Сейчас большинство специалистов применяют современную технологию укладки, когда длинные, в размер ската крыши, медные ленты скрепляются фальцевым соединением.

Лист заданной длины пропускается через фальцепрокатный станок, отгибающий его края под прямым углом; заготовки кладутся на настил, и мастер с помощью автоматического устройства производит одинарный или двойной загиб соседних кромок. К обрешетке кровля прочно крепится посредством изготовленных из той же меди кляммеров, одна часть которых прикручивается к настилу, а другая зажимается в фальцевый шов. В итоге получается цельная поверхность без единого отверстия.

Российские фирмы сегодня изготавливают медную кровельную ленту и листы в соответствии с международными стандартами EN 1172 и EN 1652 на базе сплава Cu-DHP.

Его толщина – от 0,5 до 1,0 мм, а ширина – 333, 600 или 670 мм.

Цена за 1 м^2-от 1950 руб.

Иллюстрации

Рис. 1. Конструкция стен и перекрытий жилого дома

Рис. 2. Покрытия пешеходных дорожек и площадок для отдыха

Рис. 3. Kamrock – искусственный камень

Рис. 4. Модульная террасная плитка из ДПК

Рис. 5. Геотекстиль Тураг. Структура материала

Рис. 6. Светящиеся плитки

Рис. 7. Винтовые сваи с литым наконечником

Рис. 8. Виды и формы кирпича

Рис. 9. Силикатный кирпич. Кладка стен из силикатного кирпича. Жилой дом из силикатного кирпича

Рис. 10. Многощелевые керамические кирпичи и блоки

Рис. 11. Дюрисол – стеновые блоки несъемной опалубки

Рис. 12. Керамзитобетонный блок

Рис. 13. Блоки AeroStone – стеновые блоки из ячеистого бетона

Рис. 14. Bonolit

Рис. 15. Дом из арболита. Блоки из арболита

Рис. 16. Гибкий камень – новый материал для отделки зданий

Рис. 17. Деревянный обрезной брус

Рис. 18. Угловые соединения срубов

Рис. 19. Клееный брус из шпона Utralam (М-брус)

Рис. 20. Варианты настенных декоративно-полимерных панелей (древесно-полимерный материал – ДПМ)

Рис. 21. Ruspanel

Рис. 22. Фанера

Рис. 23. Алюминиевые сотовые панели Wnicore)

Рис. 24. Фиброцементные панели («Нигиха»)

Рис. 25. Сэндвич-панели

Рис. 26. Пенополиуретановые металлические панели Haikont

Рис. 27. а) Жилой дом из термопанелей «Европа»; б) коттедж из панелей «Европа»; в) термопанель «Европа»

Рис. 28. Строительные панели «Теплекс WD»

Рис. 29. Стенолит

Рис. 30. Belpanel

Рис. 31. Корунд – жидкая керамическая теплоизоляция

Рис. 32. Полистиролбетонные плиты, стеновые блоки, перемычки «Юникон»

Рис. 33. Фасадная плита (LTM Cemboard)

Рис. 34. Фасадная плитка с металлическим креплением

Рис. 35. Пеностекло марки «Неопорм»

Рис. 36. Wandstein – новый фасадный отделочный материал

Рис. 37. Репосот – новый теплоизоляционный материал

Рис. 38. Адгилин – отражающая и самоклеющаяся теплоизоляция

Рис. 39. Термобазальт

Рис. 40. Теплоизоляционная скорлупа из пенополистирола

Рис. 41. Гранулы керамзита

Рис. 42. Утеплитель из вспененного пенополистирола

Рис. 43. Жидкая сверхтонкая теплоизоляция «Астратек»

Рис. 44. Жидкая сверхтонкая теплоизоляция «Альфатек»

Рис. 45. Жидкая керамическая теплоизоляция «Броня»

Рис. 46. Акрилатные и силиконовые фасадные штукатурки «Хет»

Рис. 47. Гидроизоляция проникающего действия «Пенетрон»

Рис. 48. Гидроизоляционная смесь серого цвета на цементной основе

Рис. 49. Нетканый гидроизоляционный материал DuPont Tyvek

Рис. 50. Цемент с минеральными добавками («Лафарж-Мастер»)

Рис. 51. Белый цемент «Proficem»

Рис. 52. Ускоритель твердения бетона («Гамбит Е-1»)

Рис. 53. Стекло

Рис. 54. Стеклопластик

Рис. 55. Специализированный герметик

Рис. 56. Стеклопластиковая арматура

Рис. 57. Стеновой материал – поризованная керамика

Рис. 58. Террасная доска (термодерево)

Рис. 59. Примеры покрытия веранды

Рис. 60. Энергоэффективный дом. В отделке фасадов использовано термодерево

Рис. 61. Виниловый и металлический сайдинг

Рис. 62. Фасад и интерьер дома отделаны термодревесиной

Рис. 63. Дом, отделанный блок-хаусом

Рис. 64. Блок-хаус – отделочный материал из натуральной древесины.

Рис. 65. Деревянный сайдинг

Рис. 66. Красочное покрытие на акриловой основе для защиты древесины

Рис. 67. Средства для обработки древесины

Рис. 68. Акватекс – алкидное защитное текстурное покрытие древесины

Рис. 69. Отделочный материал для интерьера Artolis (звукоизоляция)

Рис. 70. Фанера и доски (обрезные)

Рис. 71. Панель интерьерная

Рис. 72. Декоративные огнестойкие панели «Interpan Practic R»

Рис. 73. Новый материал для отделки стен интерьера (3D)

Рис. 74. Байрамикс

Рис. 75. Цементно-стружечные плиты

Рис. 76. Гипсостружечная плита (ГСП) – отделочный строительный материал

Рис. 77. Цементно-стружечные плиты (ЦСП) «Тамак»

Рис. 78. Ytong – газобетонный стеновой материал

Рис. 79. Напыляемое пробковое покрытие Isocork

Рис. 80. Кожаные полы. Варианты текстуры пола

Рис. 81. Ламинат. Типы замков

Рис. 82. Панель «Ино-Тройка»

Рис. 83. Материалы для облицовки банных печей, каминов и других источников тепла

Рис. 84. Герметики

Рис. 85. Варианты использования уреплена. Покрытие пола в холле

Рис. 86. Варианты использования уреплена. Покрытие площадки и лестницы

Рис. 87. Материал для отделки интерьеров домов. Отделка потолка

Рис. 88. Мягкие кровли

Рис. 89. Битумная черепица

Рис. 90. «Руфпласт» – полимерная черепица

Рис. 91. Армокров

Рис. 92. Ризолин – безогневой метод покрытия кровли

Рис. 93. Профнастил

Content

Виктор Страшнов, Ольга Страшнова
Строим современный загородный дом. Современные материалы

I. Введение

II. Материалы для благоустройства участка и винтовые сваи для быстровозводимого фундамента дома

II.1. Материалы для благоустройства участка

II. 1.1. Покрытия пешеходных дорожек и площадок для отдыха

II. 1.2. Клинкер

II. 1.3. Искусственный отделочный материал Kamrock

II. 1.4. Модульная террасная плитка

II. 1.5. Уреплен-«Каменный ковер»

II. 1.6. Геотекстиль

II. 1.7. Светящиеся плитки

II. 2. Винтовые сваи для быстровозводимого фундамента дома

III. Стеновые материалы и теплоизоляция

III. 1. Виды кирпича

III. 1.1. Виды и формы кирпича

III. 1.2. Фасадный кирпич

III. 1.3. Многощелевые керамические кирпичи и блоки

III. 1.4. Поризованные многощелевые блоки (Porotherm)

III. 1.5. Стеновые блоки «Дюрисол» (Durisol)

III. 1.6. Силикатный кирпич

III. 1.7. Керамзитобетонные блоки

III. 1.8. Рваный или дикий камень

III. 1.9. Блоки AeroStone

III. 1.10. Блоки из ячеистого бетона

III. 1.11. Bonolit – стены и перегородки

III. 1.12. Арболит

III. 1.13. Гибкий камень – новый материал для отделки зданий

III.2. Строительные материалы из дерева

III.2.1. Деревянный брус

III.2.2.Клееный брус из шпона Utralam (LVL-брус)

III.2.3. Древесно-полимерный материал (ДПМ)

III.3. Материалы для облицовки зданий

III.3.1. Руспанель

III.3.2. Фанера для экстерьерных работ

III.3.3. Алюминиевые сотовые панели (Unicore)

III.3.4. Металло-керамические панели Hardwall

III.3.5. Фиброцементные  панели («Нигиха»)

III.3.6. Сэндвич-панели

III.3.7. Пенополиуретановые металлические панели Haikont

III.3.8. Термопанели «Европа»

III.3.9. Строительные  панели «Теплекс WD»

III.3.10. Фасадные термопанели – «Стенолит»

III.3.11. Belpanel («Белпанель»)

III.3.12. «Регент» – фасадные термопанели

III.3.13. Полистиролбетонные изделия («Юникон-ЗСК»)

III.4. Фасадные строительные плиты

III.4.1. Конструкционные плиты – ОСП (ориентированно-стружечные плиты)

III.4.2. Строительные плиты Quickdeck

III.4.3. Фасадная плитка (LTM Cemboard)

III.4.4. Фасадная плитка с металлическими креплениями

III.5. Навесные фасады

III.5.1. Конструкция навесных фасадов

III.5.2. Wandstein – новый отделочный материал

III.6. Теплоизоляция

III.6.1. Penocom – новая теплоизоляция

III.6.2. Адгилин

III.6.3. Утепление фасадов (Сeresit)

III.6.4. Материалы для теплоизоляции

III.6.5. Термобазальт

III.6.6. Теплоизоляционная скорлупа из пенополистирола

III.6.7. Paroc – строительная изоляция

III.6.8. Керамзит

III.6.9. Пеностекло

III.6.10. Теплоизоляция SPU-lnsulation

III.6.11. «ШелтерЭко-Строй» – тепло– и звукоизоляция для всего дома

III.6.12. Isolon – утеплитель нового поколения

III.6.13. Утеплитель из вспененного пенополистирола

III.7. Новые формы утепления зданий

III.7.1. Жидкая сверхтонкая изоляция (Astratek)

III.7.2. Жидкая сверхтонкая теплоизоляция («Альфатек»)

III.7.3. «Броня» – жидкая керамическая теплоизоляция

III.8. Фасадная отделка здания

III.8.1. Легкие штукатурки для отделки здания

III.8.2. Акрилатные и силиконовые фасадные штукатурки «Хет»

III.8.3. Weber.min Winter – декоративная морозостойкая фасадная штукатурка

III.8.4. Кладочный материал с низким водопоглощением – Weber.vetonit ML7.5

III.9. Материалы для гидроизоляции

III.9.1. Гидроизоляция проникающего действия («Пенетрон»)

III.9.2. Гидроизоляционная смесь на цементной основе

III.9.3. DuPontTyvek – гидроизоляционный материал

III.10. Материалы для пароизоляции

III.10.1. Пароизоляция Difol

III.10.2. Пенофол, армофол, олефол

III.10.3. Строительные пленки из синтетических материалов

III.11. Цемент

III.11.1. Цемент с минеральными добавками

III.11.2. Белый цемент

III.11.3. Ускоритель твердения бетона

III.11.4. Цемент – основной материал для строительства

III.12. Светопрозрачные материалы

III.12.1. Стекло

III.12.2. Стеклопластик

III.12.3. Специализированный герметик

III.12.4. Стеклопластиковая арматура

III.13. Строительные материалы нового поколения

III.13.1. Прозрачный бетон

III.13.2. Поризованная керамика

III.13.3. Керамогранит с имитацией деревянного декора

III.13.4. Клеи круглогодичного применения (Weber.Vetonit)

III.13.5. Стяжка (Weber.vetonit) на цементной основе

III.13.6. Термодревесина (термодерево)

III.13.7. Виниловый  и металлический сайдинг

III.13.8. Бетонный сайдинг

III.13.9. Деревянный сайдинг

III.13.10. Блок-хаус – декоративная вагонка

III.14. Защитные покрытия для древесины

III. 14.1. Материалы для обработки древесины

III. 14.1. Краски для защиты древесины («Акватекс»)

IV. Материалы для внутренней отделки помещений

IV. 1. Декоративные материалы

IV. 1.1. Artolis – ткани для декоративного убранства помещений

IV.1.2. Декор-паста «Шуба»

IV.1.3. Древопласт, или ДПК (древесно-полимерный композит)

IV.1.4. Жидкие обои

IV.1.4. Стеклотканевые обои

IV.2. Универсальные материалы

IV.2.1. Фанера

IV.2.2. Панель интерьерная из массива дуба

IV.2.3. Вечная древесина (импрегнированная древесина)

IV.3. Материалы для художественной отделки помещения

IV.3.1. Декоративные огнестойкие панели Interpan Practic R

IV.3.2. Рельефные стены – панели 3D

IV.3.3. Декоративные пластики для отделки интерьеров

IV.4. Быстросохнущие материалы

IV.4.1. Байрамикс

IV.4.2. Быстросохнущие краски для отделки фасадов и интерьеров

IV.5. Внутренняя теплоизоляция помещения

IV.5.1. Цементно-стружечные плиты (ЦСП)

IV.5.2. Гипсостружечная плита (ГСП)

IV.5.3. ЦСП – цементно-стружечная плита («Тамак»)

IV.5.4. Ytong – газобетонный стеновой материал

IV.5.5. Минераловатные плиты на основе базальтового волокна

IV.5.6. Пробковое покрытие интерьера

IV.5.7. Гипсокартонные листы, гипсоплиты

IV.6. Современные отделочные материалы

IV.6.1. Напыляемое пробковое покрытие Isocork

IV.6.2. Эластичные напольные покрытия

IV.6.3. Виниловое покрытие пола

IV.6.4. Ковролин – покрытие для пола

IV.6.5. Кожаные полы

IV.6.6. Ламинат

IV.6.7. Трехслойные плиты «Ино-тройка»

IV.6.8. Стеклопрофилит

IV.6.9. Материалы для облицовки банных печей и каминов

IV.6.10. Клеи, шпатлевки, смеси для пола, декоративные штукатурки, грунты

IV.6.11. Герметики

IV.6.12. Материалы для отделки интерьеров домов

V. Кровельные материалы

V.1.Покрытие крыш малоэтажных жилых домов

V. 1.1. Мягкие кровли

V.1.2. Битумная черепица

V.1.3. Руфпласт

V.1.4. Армокров

V.1.5. Гибкая черепица

V.1.6. Ризолин – безогневой метод покрытия кровли

V.2. Разновидности покрытий кровли

V.2.1. Гонт для кровли

V.2.2. Черепица Braas

V.2.3. Тегосолар

V.2.4. Металлочерепица, профнастил

V.2.5. Медная кровля

Иллюстрации