Сергей Борисович Трубицын

Легкие крейсера германии (1914 – 1918 гг.) Часть 2

Боевые корабли мира

Издание альманаха “Корабли и сражения”

Санкт-Петербург 1997 г.

Боевые корабли мира

Выпуск V

На 1-4 страницах обложки даны фотографии легких крейсеров: “Мюнхен” (1-я стр), “Бремен” 1906 г (2-я стр), ".Магдебург” (3-я стр) и “Гамбург" (4-я стр).

Автор выражает благодарность В.Скопцову и Н.Масловатому за предоставленные фотографии.

Научно – популярное издание

Тех. редактор С. Н. Редников

Лит. редактор Е. В. Владимирова

Корректор С. В. Субботина

Развитие немецких легких крейсеров Периода первой мировой войной

В конце XIX века Германия бросила вызов Англии, которая на протяжении двухсот лет была сильнейшей морской державой. Для противодействия британскому флоту требовался мощный линейный флот. Но линейный флот без разведки слеп, а потому и возникла потребность в быстроходных крейсерах- разведчиках. К тому же Германия уже успела обзавестись отдаленными колониями, и для несения службы в них тоже были необходимы крейсера. Но подходящих кораблей у Германии для этих целей не было. Были либо гигантские бронепалубные крейсера типа "Герта", либо слабовооруженные и плохо защищенные авизо.

Так перед создателями германского флота возникла новая сложная задача. В отличие от Британии, где параллельно развивались две разновидности крейсеров

– крейсера для обслуживания эскадры

– "Скауты" и крейсера для службы в колониях, в Германии решили пойти по пути создания универсального крейсера. Тому были две причины. Во-первых, экономически оказалось выгодным сосредоточить усилия на развитии крейсеров одного типа, а во-вторых, немецкие офицеры и конструкторы были хорошо знакомы с недостатками крейсеров-разведчиков.

Легкий крейсер “Кенигсберг"

Родоначальником "Скаутов" считался русский крейсер "Новик", который строился в Германии. Немецкие специалисты считали этот корабль в боевом отношении слабым, что не компенсировалось даже высокой скоростью. Первой серией германских универсальных крейсеров стали крейсера типа "Газелле". За ними последовало еще несколько постоянно совершенствующихся серий. Очень скоро на крейсерах появились водотрубные котлы и турбины. Усовершенствование турбин, уменьшение расхода пара и топлива дало возможность добиться большой дальности плавания и большой скорости, возросшей за период 1908-1912 гг. с 25 до 28 узлов.

Другое важнейшее техническое усовершенствование, которое ввели на этих кораблях – переход на жидкое топливо. Первоначально нефть использовалась в качестве дополнительного топлива для котлов, работающих на угле, а также для действия вспомогательных котлов. Благодаря использованию жидкого топлива удалось достичь громадной экономии в весе и, как следствие, увеличения внутренних помещений.

Постепенно улучшалось и бронирование кораблей. На крейсерах типа "Магдебург" впервые появился бортовой пояс. Правда, в этом отношении германские крейсера уступали британским, но при этом обладали лучшей горизонтальной защитой.

К началу первой мировой войны у немецких крейсеров было единственное слабое место – калибр артиллерии, который составлял 105 мм, тогда как британские крейсера были вооружены 152-мм орудиями. Немецкие адмиралы рассчитывали, что меньший калибр может компенсироваться лучшей боевой подготовкой личного состава, за счет чего удастся добиться большего числа попаданий и большей скорострельности. Опыт войны показал, что эти расчеты не оправдались.

Например, "Эмден" в бою у Кокосовых островов первым добился попаданий, но многократное превосходство крейсера "Сидней" в артиллерии сделало свое дело (бортовой залп "Сиднея"- 295 кг, а "Эмдена" – 72 кг). Англичане сохранили преимущество в артиллерии и на более новых крейсерах. Так, вес залпа "Бристоля", построенного в 1910 г., составлял 161 кг, а "Карлсруэ" постройки 1912 г. всего 95 кг.

После первых боев в Германии сразу же разработали программу перевооружения крейсеров на 150-мм орудия. Во время войны часть устаревших германских крейсеров выводилась из состава флота, и к 1917 г. адмирал Р. Шеер с удовлетворением отметил: "Обе разведывательные группы легких крейсеров состояли теперь из приблизительно равноценных быстроходных и современных кораблей." Но было уже поздно. Хорошо вооруженные легкие крейсера не успели совершить ничего примечательного.

После войны известный немецкий специалист профессор Эверс так оценил опыт использования германских легких крейсеров в боевых действиях: "Устарелые корабли этого типа, бронированные только в подводной части, оказались мало защищенными даже от попаданий снарядов средней и малой артиллерии. Во многих случаях надводная часть корабля оказывалась совершенно разрушенной от взрыва снарядов, ударов осколков. Пожары частично выводили из строя орудия, делая невозможным их обслуживание. Зачастую огонь уничтожал снаряды, лежащие приготовленными для стрельбы вблизи орудий. Подводная же часть кораблей, наоборот, благодаря броне была хорошо защищена от снарядов.

Так, легкий крейсер "Лейпциг" во время пятичасового боя у Фолклендских островов получил, кроме бесчисленных попаданий из 102-мм орудий, не менее 40 попаданий из 152-мм орудий броненосных крейсеров "Корнуэлл" и "Кент". Снаряды вызвали тяжелые разрушения и пожары в надводной части корабля, но, вероятно, только однажды пробили броневую палубу. В то время как сильно бронированные (100 мм) боевые рубки оказались вполне надежными, броневые щиты орудий не могли защитить прислугу от тяжелых потерь, большей частью из-за действия осколков. Более новые крейсера, у которых ватерлиния и надводная часть были покрыты броней в 50-75 мм, показали большую выносливость, выдержав сильный огонь из орудий среднего калибра на близкой дистанции, как это было во время ночной фазы Ютландского боя.

Опыт войны показал, что возможность применения легких крейсеров для выполнения различных тактических задач была широко использована в войне”.

Легкий крейсер 'Хела’

Тип "Хела"

Программа: 1893 г.

Водоизмещение: 2049 т (проектное), 2083 т (в полном грузу).

Размерения: 105 х 11,0 х 4,64 м.

Механизмы: 2 паровые машины, 6 котлов Лока, 6000 л.с. (с 1905 'г.-8 новых котлов 6000 л.с.).

Скорость: 20 узлов. Дальность плавания: 3000 миль/12 узлов.

Запас топлива: 412 т угля.

Бронирование: палуба-20 мм, боевая рубка-30 мм.

Вооружение: 4-88-мм, 6-50-мм, 3 ТА-450-мм (1подв.,2 надв.).

Экипаж: 7 офицеров, 181 матрос.

"Хела" построен на верфи "Везер" (Бремен), заложен в 1893, спущен 28.3.1895, вошел в состав флота 3.5.1896. 13.9.1914 г. во время патрулирования Северного моря потоплен английской ПЛ Е-9 (капитан-лейтенант Хортом). Погибло 2 человека. Координаты места гибели 54°198’03”N, 107°198’55”O.

Легкий крейсер “Хела": а) – до модернизации (1899 г), б) – в начале войны (1914 г.).

Легкий крейсер "Хела”.

(Продольный разрез, планы палуб, расположение водонепроницаемых отсеков, поперечные сечения, и конструкция киля)

Легкий крейсер “Нимфа”

Тип "Газелле"

Программы 1895-96 гг., 1897-1900 гг.

Водоизмещение: 3033 т (в полном грузу).

Размерения: 105,1x12,2x5,4 м ("Газелле", "Ниобе"), 105x12,2x5,53 м

("Фраунлоб", "Аркона", "Ундина"), 105x12,4x5,62 м (остальные). Механизмы: 2 паровые машины, "Газеле"-8 котлов Никлосса (с 1907 г. 7 котлов), “Ниобе”- 8 котлов Торникрофта, "Нимфе"- 1 котел +7 двойных котлов, "Тетис"-9 морских котлов. Мощность: 6000-9000 л.с. Скорость: 20-22 узла. Запас топлива: 500-700т угля. Дальность плавания: 3570 миль/10 узлов. Бронирование: палуба-20 мм, боевая рубка-80 мм. Вооружение: 10-105-мм, 10 пулеметов, 2 ТА-450-мм.

Перевооружение:

"Медуза" (1916 г.) 6-105-мм, "Тетис" (1917 г.) 9-105-мм, "Аркона" (1912 г.) 10-105-мм, 200 мин заграждения.

"Ниобе", "Нимфе","Амазоне" (1923-1933 гг) 10-105-мм, 2ТА-500-мм,

"Медуза", "Аркона" с 1940 г. – корабли ПВО 5-105-мм (зен.), 2-40-мм Бофорса, 6-20-мм и 2-37-мм.

Экипаж: 257 человек (14 офицеров, 243 матроса).

"Газелле" построен на верфи “Германия” (Киль). Заложен в 1897 г., спущен 31.03.98 и вошел в состав флота 6.10.1900 г. В 1914 г. в качестве корабля береговой обороны воевал против русского флота на Балтике. 25.01.1916 подорвался на русской мине, поставленной КР "Россия". Первоначально минный взрыв приняли за взрыв торпеды, выпущенной ПЛ. Потеряны винты. Был отбуксирован ЭМ в Свинемюнде. Объем ремонта был столь значителен, что корабль решили не восстанавливать. С 1916 г. использовался как минный блокшив в Данциге и Куксхавене. Сдан на слом в 1920 г.

"Ниобе” построен на верфи "Везер" (Бремен). Заложен в 1898, спущен 18.07.1899, вошел в состав флота 25.06.1900. С 1914 г. использовался в качестве корабля береговой обороны. С 1917 – плавказарма в Вильгельмсгафене.

В 1925 г. крейсер без вооружения был продан Югославии. Командование флота этой страны решило использовать его в качестве учебного корабля, подвергнув модернизации. Нос таранного типа заменили на более современный скошенный, было установлено новое вооружение: 6-83,5-мм универсальных орудий завода "Шкода", 4-47-мм орудия, 2-15-мм пулемета "Збройовка". Крейсер получил имя "Долмация". Его часто можно было видеть в средиземноморских портах. Экипаж называл его "Тетя Джела". В 1931 г. на крейсере была смонтирована новая система управления огнем.

5 апреля 1941 г. на борт "Долмации" пришла радиограмма о начале войны. Рано утром 6 апреля корабль вышел в море. Вскоре начались атаки итальянской авиации. Крейсер отбивался вместе с эсминцами "Дубровник","Белград", "Загреб". При этом выясилось, что в борьбе с пикировщиками более удачны 47-мм орудия и тяжелые пулеметы, а 85-мм орудия не эффективны.

Под ударами Вермахта начался развал Югославии. 10 апреля 1940 г. было провозглашено независимое хорватское государство. На флоте началось деление личного состава по национальному признаку. Некоторые корабли ушли к англичанам в Александрию, а основная часть попала в руки итальянцев. На "Долмации" 17 апреля подняли итальянский флаг. Старый крейсер был переименован в "Каттаро" и переквалифицирован в канонерскую лодку. Новые хозяева дополнили вооружение корабля 20-мм орудиями "Бреда" и "эрликонами" испанского производства. Часть 47-мм орудий пришлось снять: к ним не было боеприпасов. В итальянском флоте корабль использовался как учебный для артиллерийской школы в порту Пола, а также для охраны адриатических конвоев и обстрелов побережья в местах сосредоточения югославских партизан. В 1943 г. после выхода Италии из войны корабль снова сменил флаг, на этот раз на немецкий. Этот период службы корабля самый загадочный. Спорен даже вопрос о его названии: различные источники дают разную иформацию.

Существует версия, что корабль назывался "Зниам". Вероятнее всего, это произошло следующим образом. Среди немецких офицеров, находившихся на Средиземноморском театре боевых действий, было много австрийцев, которые хотели бы дать кораблю имя "Зента" в честь австро-венгерского крейсера времен первой мировой войны. Но во время хождения документов по штабам это название изменилось на "Зниам" в честь одного из германских^ городов, хотя официального утверждения так и не последовало. По другим данным, кораблю вернули его первоначальное имя "Ниобе", хотя тут тоже возникают сомнения. Ведь в немецком флоте уже был "Ниобе" (бывший голландский "Гельдебранд"). Так что вопрос о названии корабля после 9 сентября 1943 г. остается открытым.

Экипаж корабля был смешанным и состоял из немцев и хорватов. Сначала корабль охранял адриатические конвои, а 13 ноября 1943 г. вошел в состав боевой группы, сформированной для проведения операции "Herbstgewitter", целью которой была высадка на прибрежных островах, контролируемых югославскими партизанами. Операция прошла неудачно, и в ночь с 17 на 18 декабря 1943 г. крейсер и сопровождающие его эсминцы получили приказ возвращаться на базу в Пола. Тихоходный корабль отставал, два из трех эсминцев ушли вперед.

Видимость резко ухудшилась, и 19.12.1943 г. в 19.00 старый крейсер сел на мель у побережья острова Силба (44°198’21”N, 14°198’42” О). Эсминец "ТА- 20" (бывший "Аудаче") не смог оказать действенную помощь. Были вызваны буксиры из Триеста и Фиуме, но тем временем партизаны сообщили о севшем на мель крупном военном корабле англичанам. В ночь на 22 декабря британские торпедные катера "МТВ-298" и "МТВ-276" атаковали неподвижный крейсер. В корабль попало две торпеды. Было убито 17 человек, а 16 получили ранения. Одна из торпед уничтожила буксир "Паренсо" (в прошлом австро-венгерский Т-161) со всем экипажем. Экипаж покинул крейсер, и его вскоре захватили партизаны.

После окончания войны югославская компания "Бродоспас" разобрала крейсер-долгожитель на металл. Произошло это в 1952 году.

"Нимфе" построен на верфи “Германия” (Киль). Заложен в 1898 г., спущен 21.11.1899, вошел в состав флота 20.9.1900. До начала первой мировой войны использовался в качестве учебного корабля, с 1914 г. корабль береговой обороны. С 1916 г. плавказарма и несамоходное учебное судно в Киле. После войны в составе Рейхсмарине. 31.3.1931 г. исключен из состава флота, разобран в 1932 г.

Наружные виды легких крейсеров типа “Газелле": а) – “Газелле" (1901 г.), б) – “Нимфе", “Тетис", “Ариадне", “Амазоне", “Медуза", “Ниобе” (1903 г), в) – “Аркона", “Фраузнлоб" “Ундине" (1914 г.), г) – “Нимфе", “Амазоне" (1925 г.).

"Тетис" построен на военно-морской верфи в Данциге. Заложен в 1899 г., спущен 3.7.1900, вошел в состав флота 14.9.1901. С 1914 г. в качестве корабля береговой обороны воевал против русского флота-действия против Либавы, Виндавы, рейды в Ботнический залив, прикрытие минных постановок. 18.12.1914 потопил, по ошибке приняв за вражеский, немецкий СКР "Сенатор Стрендвс". Весь экипаж СКР, за исключением двух человек, спасли. 14.5.1915 был атакован русской ПЛ "Дракон". В полдень подводники обнаружили "Тетис", буксирующий ПЛ U- 4 в сопровождении ЭМ "G-134". Русская ПЛ выпустила торпеду, которая прошла мимо. След торпеды был замечен, и крейсер , отдав буксир, сумел уклониться. "Дракон", атакуемый ЭМ, сумел выпустить еще одну торпеду. 5.6.1915 во время одной из операций в Ирбенском проливе "Тетис" в сопровождении ЭМ был отправлен к побережью шведского острова Готланд. Во время погрузки угля с ТР "Дора Хуго Стиннес-12" был обнаружен британской ПЛ "Е-9", командир которой капитан 3 ранга Макс Хортон решил атаковать сразу 3 корабля: ЭМ, КР и ТР. Было выпущено 3 торпеды. В результате ТР был потоплен, ЭМ "S-148" получил торпеду в нос, и его с трудом довели до базы. Но "Тетису" удалось уклониться от торпеды. 26.7.1915 во время попытки форсирования Ирбенского пролива "Тетис" подорвался на мине, после чего был отправлен на базу и больше активного участия в операциях не принимал.

В 1917 г. переквалифицирован в учебно-артиллерийский корабль. После окончания войны в составе Рейхсмарине. Исключен из состава флота 27.3.1929 г. и разобран в 1930 г.

"Ариадна" построен на верфи "Везер" (Бремен). Заложен в 1899 г., спущен 10.8.1900, вошел в состав флота 18.5.1901. С 1914 г. корабль береговой обороны. 28.8.1914 крейсер находился в устье реки Яде. После получения информации о нападении англичан на дозор в Гельголандской бухте вышел в район боя. Был атакован появившимися из тумана британскими линейными крейсерами. Корабль был буквально засыпан 305-мм снарядами. Вспыхнул пожар. Крейсер чудом ушел , но к 15.00 экипаж пришлось перевести на "Данциг" и "Штральзунд". Попытки КР "Страсбург" начать буксировку успехом не увенчались. "Ариадна" внезапно накренился на левый борт, а затем опрокинулся вверх килем. Во время боя погибло 64 человека.

В 1973 г. корабль обнаружили в точке с координатами 58°09’36”N и 106°58’36”O.

"Амазоне" построен на верфи “Германия” (Киль). Заложен в 1899 г., спущен 6.10.1900, вошел в состав флота 15.11.1901. С 1914 г. использовался в качестве корабля береговой обороны. Действовал на Балтике. В 1916 г. передан училищу подводного плавания, для использования в качестве корабля-цели. С 1917 г. блокшив. В 1923-1930 гг. в составе Рейхсмарине. С 1931 г. плавказарма в Киле, с 6.10.1939 плавбаза ПЛ в Киле, с 1945 г. плавказарма. Разобран в 1954 г. в Гамбурге.

"Медуза" построен на верфи "Везер" (Бремен), заложен в 1900 г., спущен 5.12.1900, вошел в состав флота 26.7.1901.

С 1914 г. использовался в качестве корабля береговой обороны. В 1917 г. был придан к ЛК "Кайзер Вильгельм". В 1920- 1924 гг. в составе Рейхсмарине, затем использовался в качестве блокшива в Вильгельмсхавене. С июля 1940 г. перевооружен в плавучую зенитную батарею. 3.5.1945 затоплен у входа в гавань. В 1948-1950 гг. разобран.

"Фраунлоб" построен на верфи "Везер" в Бремене. Заложен в 1901 г., спущен 22.3.1902 г., вошел в состав флота 17.2.1903. 28.8.1914 принимал участие в бою в Гельголандской бухте. В 1916г. входил в состав 4-й разведывательной группы, которая незадолго до Ютландского боя была переброшена с Балтики и вошла в состав Флота Открытого Моря. Во время Ютландского боя 31.05.1916 в 23.35 был потоплен артиллерией и торпедами английского крейсера "Саутгемптон" в точке с координатами 56°15’N и 05°48’0.

До последней минуты, находясь уже по колено в воде, вел огонь расчет старшины Антона Шмидта.(В 1938 г. его имя было присвоено новому ЭМ Z-22, погибшему в апреле 1940 г. в бою у Нарвика). Вместе с крейсером погибло 324 человека.

"Аркона" построен на верфи "Везер" в Бремене. Заложен в 1901 г., спущен 22.10.1902, вошел в состав флота 12.5.1903. В 1913 г. использовался как минный учебный корабль. С 1914 г. минный крейсер и корабль береговой обороны. В 1919-1920 гг. плавбаза флотилии тральщиков. В 1921-1923гг. в составе Рейхсмарине. С 15.01.1930 блокшив в Вильгельмсхавене, с 1938 г. в Киле. С мая 1940 г. корабль ПВО в Свинемюнде, потом в Вильгельмсхавене. 3.5.1945 затоплен в Вильгельмсхавене. В 1948-1949 гг. разобран.

"Ундине" построен на верфи "Ховальд" (Киль). Заложен в 1901 г., спущен 11.12.1902, вошел в состав флота 5.1.1904. Использовался в качестве учебного артиллерийского корабля. С 1914 г. корабль береговой обороны.

Воевал на Балтике. 13.01.1915 г. "Ундине" был замечен КР "Россия", который возвращался с минной постановки. Русские моряки, несмотря на значительное превосходство, в бой не вступили, а прошли мимо. Немцы русского корабля не видели. 7.11.1915 во время противолодочного дозора крейсер, сопровождаемый ЭМ, был обнаружен британской ПЛ "Е-19" (командир капитан третьего ранга Кроми, впоследствии погибший в Петрограде в перестрелке с чекистами, проводившими обыск в британском посольстве). ПЛ удалось сблизиться и выпустить торпеду с расстояния 1000 м. Взрыв произошел в районе миделя. Через 10 минут была выпущена еще одна торпеда, попавшая в корму. После попадания одной торпеды крейсер еще мог быть спасен, но после взрыва второй "Ундине" затонул в 13ч.08м. в точке с координатами 54°59' N 13°51' О. Погибло 14 человек.

Легкий крейсер “Любек”

Тип "Бремен"

Программы 1901-1902 и 1903 гг.

Водоизмещение: 3816 т в полном грузу.

Размерения: 111 х 13,3 х 5,61 м.

Механизмы: 2 паровые машины ("Любек" 2 паровые турбины Парсонcа), 10 военно-морских котлов.

Мощность: 11 750 л.с. ("Любек" 14 400 л.с.).

Скорость: 23 узла. Запас топлива: 800 т угля.

Дальность плавания: 4270 миль (12 узлов).

Бронирование: палуба 80 мм, скосы 100 мм, боевая рубка 100 мм.

Вооружение: 10 105-мм, 10 пулеметов, 2 ТА 450-мм.

Перевооружение: "Бремен", "Любек" с началом войны установлены 2 150-мм орудия на баке и юте и 2 500-мм ТА на палубе.

"Берлин" (1915-1916 гг.) МЗ-80 мин заграждения, "Гамбург" (с 1916 г.) 6 105-мм.

В составе Рейхсмарине ("Гамбург", "Берлин") 10(8) 105-мм, 2 ТА 500-мм.

Экипаж: 280 человек, (14 офицеров, 266 матросов).

Наружные виды легких крейсеров типа “Бремен": а) – "Бремен”, "Гвмбург”, “Берлин", “Любек”, “Мюнхен"(1905 г.), б) – "Бремен” (1915 г.), в) – “Любек” (1917 г.), г) – “Берлин" (1928 г.), д) – "Данциг”, “Лейпциг" (1914 г.).

"Бремен" построен на верфи "Везер" (Бремен). Заложен в 1902 г., спущен 9.7.1903, вошел в состав флота 14.5.1904 г. Заграничное плавание до 1914 г. Принимал участие в боевых действиях на Балтике. 16.08.1915 крейсер прикрывал тральщики и находился в огневом контакте с JIK "Слава". "Бремен" спасла поддержка JIK "Нассау" и "Позен". 17.12.1915 вышел в дозор из Виндавы вместе с ЭМ "V-191" и "V-186". В 17.45 на минах подорвался "V-191", который тут же затонул, унеся с собой 25 человек (экипаж 84 человека). Через 19 минут КР "Бремен" подорвался на двух минах и после взрывов в носовой части затонул.

Погибло 11 офицеров и 187 матросов. Мины были поставлены 15.12.1915 русскими ЭМ "Новик", "Победитель" и "Забияка". Место гибели "Бремена" 57°З' N 20°24' О.

"Гамбург" построен на верфи "Вулкан" (Штеттин). Заложен в 1902 г. Спущен 25.7.1903. Вошел в состав флота 8.3.1904. С 1912 г. флагманский корабль флотилии ПЛ. Во время Ютландского боя входил в состав 4-ой разведывательной группы. В бою израсходовал 92 снаряда. После окончания первой мировой войны в составе Рейхсмарине. В 1924-1927 гг. учебный крейсер. 31.3.1931 исключен из состава флота. С 1936 г. плавказарма в Киле. В 1944 г. переведен в Гамбург. Во время одного из налетов авиации союзников на порт Гамбурга потоплен. Поднят в 1949 г. и разобран в 1956 г.

"Берлин". Построен на военно-морской верфи в Данциге. Заложен в 1902 г. Спущен 22.9.1903 г. 4.4.1905 вошел в состав флота.В 1911 г ушел в заграничное плавание. Во время первой мировой войны ничем не отличился. С 1917 г. корабль береговой обороны.

Легкий крейсер “Данциг”. (Продольный разрез, планы палуб и мостиков)

Легкий крейсер "Данциг”. (Планы палуб)

С 1922 г. в составе Рейхсмарине как учебный крейсер. В конце 1920-х годов крейсером командовал капитан 2-го ранга В. Канарис – будущий начальник абвера (военной разведки). Его подчиненным был лейтенант Р. Гейдрих – будущий начальник СД (тайной полиции). Эти два ведомства вели потом между собой непримиримую борьбу. Крейсер "Берлин" с 1935 г. плавказарма и корабль-база. После окончания второй мировой войны затоплен с грузом отравляющих веществ в Скагерраке.

"Любек". Построен на верфи "Вулкан" (Штеттин). Заложен в 1903 г. Спущен 26.3.1904. Вошел в состав флота в 24.6.1905. В 1914 г. корабль береговой обороны. Во время первой мировой войны принимал участие в боевых действиях на Балтике. Первым примечательным событием в боевой жизни корабля явилась попытка заблокировать выход из порта Либава 17 октября 1914 г. Крейсер привел к выходу в порт три брандера, которые затем затопили. Несмотря на это, операция не достигла своей цели: британские ПЛ, которые должны были быть заблокированы в порту, вышли в море.

В начале мая 1915 г. "Любек" вместе с "Аугсбургом" поддерживал с моря наступление немецких войск на Либаву. 14.5.1915 "Любек" во время шторма получил повреждения, и использовать находившиеся на его палубе мины стало невозможно. 26.6.1915 "Любек", сопровождаемый ЭМ "S-130", обнаружил русский ЭМ "Новик". После короткой перестрелки русский корабль, воспользовавшись преимуществом в скорости, оторвался от противника. Вечером того же дня "Любек" вновь вступил в бой с русскими ЭМ. Русские стреляли хорошо.

Легкий крейсер “Данциг". Конструкция форштевня и поперечные сечения.

Легкий крейсер “Бремен”

Легкий крейсер “Данциг". (Рулевой привод, поперечные сечения и конструкция нижней части мидель-шпангоута)

Одним из снарядов был сбит флаг на корабле. Когда на помощь "Любеку" подошли немецкие корабли, русские отошли.

2.07.1915 "Любек" принял участие в сражении у Оденсхольма, в ходе которого был потерян немецкий минный заградитель "Альбатрос". 13.01.1916 "Любек" подорвался на русской мине. Вода затопила ряд помещений, были уничтожены три линии вала и руль. Убито два матроса, ранен командир. После длительной борьбы за живучесть корабль удалось дотащить до Данцига. В дальнейшем крейсер использовался как корабль-цель. После окончания войны передан Британии, но в состав ее флота не входил. Разобран в 1920-1922 гг.

"Мюнхен” построен на верфи "Везер" (Бремен). Заложен в 1903 г. Спущен 30.04.1904. Вошел в состав флота 1.01.1905. Использовался как опытное судно для отработки новых торпед и опытов с радиосвязью. В 1914-1915 гг. корабль первой линии.

В конце апреля-начале мая 1915 г. принимал участие в боевых действиях под Либавой. В ночь с 6 на 7 мая обнаружил соединение русских крейсеров контр-адмирала Бахирева ("Адмирал Макаров", "Баян", "Богатырь", "Олег"). "Мюнхен" сблизился на расстояние 4000 м. После короткой перестрелки противники разошлись. Соединение Бахирева не стало преследовать немецкий крейсер, так как выполняло задачу прикрытия минной постановки.

Во время Ютландского боя "Мюнхен" выпустил 161 снаряд, получил пять попаданий. На корабле было убито 8 человек и ранено 19. После этого сражения крейсер вывели из состава флота и переоборудовали в плавказарму. После войны передан Британии. Разобран в 1920 г.

"Лейпциг". Построен на верфи "Везер" (Бремен). Заложен в 1904 г. Спущен 21.3.1905.Вошел в состав флота 20.04.1906. Первую мировую войну встретил в составе крейсерской эскадры адмирала Максимилиана фон Шпее. 1.10.1914 принимал участие в бою у Коронеля. 6.12.1914 в бою у Фолклендов "Лейпциг" пытался уйти от британского броненосного крейсера "Корнуол" и легкого крейсера "Глазго", но вырваться из окружения английских кораблей не удалось. Противник диктовал условия боя и поражал немецкий корабль лидитными снарядами. Несмотря на огромную убыль людей и разрушения "Лейпциг" продолжал бой. После израсходования боезапаса немцы открыли кингстоны. Корабль тонул медленно. В 21.33 он лег на левый борт. Англичанам удалось спасти только 5 офицеров и 13 матросов. Погибло 315 человек, в том числе командир крейсера капитан I ранга Хуан. Место гибели 53°55’ S 55°55’ W.

Легкий крейсер “Бремен"

"Данциг". Построен на военно-морской верфи в Данциге. Заложен в 1904 г. Спущен 23.9.1905. Вошел в состав флота 1.2.1907. С 1910 г. учебно-артиллерийский корабль. В августе 1914 г. принимал участие в бою у Гельголанда. 18.5.1915 подорвался на мине в 45 милях от Гельголанда, но самостоятельно добрался до базы. В ночь с 24 на 25 ноября 1915 г. подорвался в Балтийском море на русской мине. Получил пробоину в корпусе, оказались повреждены винты и заклинен руль.

Эсминцы не смогли взять крейсер на буксир из-за сильного волнения. Было принято решение, что буксировать крейсер будет "Берлин", который и выполнил эту задачу. При этом "Берлин", считая, что "Данциг" поражен торпедой ПЛ, прошел через минное поле, но, благодаря редкой удаче, остался невредим.

В октябре 1917 г. "Данциг" в составе второй разведывательной группы принимал участие в захвате Моонзундских островов. После окончания первой мировой войны передан Британии. Разобран в 1921-1923 гг.

Легкий крейсер "Штеттин"

Тип "Кенигсберг"

Программа: "Кенигсберг" – 1903-1904 гг., остальные – 1904-1905 гг.

Водоизмещение: "Кенигсберг" 3390 т (проект), 3814 т (полное), "Штутгарт", "Нюрнберг" – 3469 т (проект), 4002 т (полное), "Штеттин" – 3480 т (проект), 3822 т (полное).

Размерения: 116,8x13,3x5.3 м ("Кенигсберг" – 114,8x13,2x3,2).

Механизмы: 3 паровые машины, 11 котлов ("Штеттин" – 2 турбины Парсона).

Мощность: 12 000 л. с. ("Штеттин" – 13 500 л.с.).

Скорость: 23 узла ("Штеттин" – 24 узла).

Запас топлива: 880 т угля ("Кенигсберг" – 820 т).

Бронирование: палуба – 20-30 мм, боевая рубка – 100 мм, щиты – 50 мм.

Вооружение: 10 – 105-мм, 8 ("Нюрнберг" – 10) – 52-мм, 2 ТА – 450-мм.

Экипаж: 322 человека (14 офицеров, 308 матросов).

"Кенигсберг" построен на военно- морской верфи в Киле. Заложен в 1905 г., спущен 12.12.1905, вошел в состав флота 6.4.1907. Находился в составе Флота Открытого моря до 1911 г., затем стационер в Германской Восточной Африке. В начале войны отправился в крейсерство. Захватил транспорт "Сити оф Винчестер" (6600 т.) 6.9.1914 потопил английский бронепалубный КР "Пегасус", а затем укрылся в дельте реки Рефиджи. Обнаружен англичанами и после длительной осады 11.7.1915 поврежден огнем британских мониторов "Мерси" и "Северн". Затоплен экипажем в точке 07°5Г S 39° 15' О. Команда сошла на берег, сняв часть артиллерии, и до 1917 г. сражалась как морская пехота. Корпус крейсера был разобран в 1963-1965 гг.

Легкий крейсер “Нюрнберг”. (Продольный разрез и планы палуб)

"Нюрнберг" Построен на военно- морской верфи в Киле. Заложен в 1906 г., спущен 29.8.1906, вошел в состав флота 10.4.1908. С 1911 г. в заграничном плавании. В начале войны находился в районе Гавайских островов. Командир крейсера капитан I ранга фон Шонберг повел корабль на соединение с Восточно-Азиатской крейсерской эскадрой контр-адмирала Максимилиана фон Шпее. В бою у Коронеля завершил уничтожение британского КР "Монмут". Потоплен 8.12.1914 в бою у Фолклендских островов английским броненосным КР "Кент". Погибло 327 человек. Из воды подобрано 7 человек.

"Штутгарт" Построен на военно- морской верфи в Данциге. Заложен в 1905 г. Спущен 22.9.1906. Вошел в состав флота 1.2.1908. Использовался в качестве учебноартиллерийского корабля. С августа 1914 г. участвовал в боевых действиях на Северном море. В начале мая 1915 г. переведен на Балтику и принял участие во взятии Либавы. Затем вновь на Северном море. Осенью 1915 г. опять на Балтике где нес противолодочную службу. В мае 1916 г. в составе четвертой разведывательной группы Флота Открытого моря, принимал участие в Ютландском бою. Выпустил 64 снаряда. Повреждений и потерь в личном составе не имел.

Легкий крейсер “Нюрнберг". (Планы палуб, рулевой привод и поперечные сечения)

В середине 1917 г., как вспоминал адмирал Р. Шеер, "легкий крейсер "Штутгард" был превращен в крейсер- авианосец, так как попутно с усовершенствованием самолетов было сочтено целесообразным не ограничиваться их обслуживанием на береговых авиационных станциях, а обслуживать их также и в море. Это широкое развитие авиации было необходимо, так как в нем настоятельно нуждалась служба траления" (Р. Шеер, "Германский флот в мировую войну", М., 1940 г., стр. 193). Перестройка в феврале-мае 1918 г. изменила силуэт корабля, а также его вооружение. Оно составило 4 – 105-мм, 2 – 88-мм зенитных орудия, 2 ТА (450-мм) и 3 самолета. Принять участие в боевых действиях в новом качестве корабль не успел. После войны достался Англии, а в 1921 г. разобран на металл.

Наружные виды легких крейсеров типа “Кенигсберг": а) – “Кенигсберг" (1910 г.), б) – “Штеттин", “Нюрнберг", “Штутгарт" (1912 г.), в) – "Штутгарт" (1918 г.).

"Штеттин" построен на верфи "Вулкан" (Штеттин) в 1906 г. Спущен 7.3.1907, вошел в состав флота 29.10.1907. В августе 1914 г. конвоировал ПЛ, идущие на позиции. В мае 1915 г. принял участие в штурме Либавы в качестве флагмана четвертой разведывательной группы. Во время Ютландского боя израсходовал 81 снаряд, получил два попадания. Потерял 9 человек убитыми, 73 ранеными. В 1917 г. передан подводной школе. После завершения войны передан Англии. Разобран в 1921-1923 гг. в Копенгагене.

Легкий крейсер “Эмден"

Тип “Дрезден”

Программа: 1905-1906 гг.

Водоизмещение: 3664 т (проект), 4268 т (полное).

Размерения: 117,9 х 13,5 х 5,5 м

Механизмы: "Дрезден" – 4 турбины Парсона, 12 котлов, "Эмден" – 2 паровые машины, 12 котлов.

Мощность: "Дрезден" – 15 000 л.с., "Эмден" – 13 500 л.с.

Скорость: "Дрезден" – 24 узла, "Эмден" – 23,5 узла.

Запас топлива: "Дрезден" – 860 т угля, "Эмден" – 740 т угля.

Дальность плавания: 3760 миль/ 12 узлов.

Бронирование: палуба: см. тип "Кенигсберг".

Вооружение: см. тип "Кенигсберг".

Экипаж: 361 человек (18 офицеров, 343 матроса).

"Дрезден" построен на заводе "Блом унд Фосс" в Гамбурге. Заложен в 1907 г., спущен 5.10.1907, вошел в состав флота 14.11.1908. В 1914 г. находился в Вест-Индии. 17.07.1914 ушел на рандеву с вновь прибывшим КР "Карлсруэ". В Порт-оф- Пренсе произошел обмен командирами. Бывший командир "Дрездена" капитан I ранга Колер перешел на "Карлсруэ", а на его место прибыл капитан 2 ранга Люденс.

После смены командира "Дрезден" должен был идти в Германию, но из-за кризиса, вызванного сараевским убийством, получил приказ в случае начала военных действий вести крейсерскую войну. Крейсер пошел на соединение с эскадрой Шпее, по пути захватив три корабля (8900 брт). После соединения с эскадрой принимал участие в бою у Коронеля, а потом и в бою у Фолклендских островов.

Легкий крейсер “Эмден”. (Продольный разрез, планы палуб и платформ)

Оказался единственным немецким кораблем, пережившим это сражение. Скрывался в чилийских водах до 14.3.1915, когда был обнаружен британскими КР "Кент" и "Глазго" у острова Мос-э-Тьера (33°37' S 78°44' W). Застигнутый врасплох, "Дрезден" не оказал сопротивления и фактически сдался. После взрыва подрывных зарядов затонул. Погибло 7 человек. Большая часть экипажа была интернирована. Избежал этой участи молодой лейтенант Вильгельм Канарис, будущий адмирал, глава военной разведки нацистского Рейха.

"Эмден" Построен на военно-морской верфи в Данциге. Заложен в 1906 г. Спущен 26.5.1908. Вошел в состав флота 10.7.1909. С 1910 г. базировался на порт Циндао. В начале первой мировой войны вышел в рейд в Цусимский пролив и захватил русский пароход Добровольного флота "Рязань". Затем вошел в состав эскадры адмирала Шпее. Отпущенный им в рейдерство, "Эмден", благодаря опыту и хитрости своего командира капитана I ранга фон Мюллера, захватил 16 транспортов (70 825 брт) и долгое время уходил от преследования 23 союзных кораблей, искавших его в морских просторах.

Легкий крейсер “Эмден”. (План нижней палубы, поперечные сечения, и конструкция шпангоута.)

"Эмден" осуществил обстрел нефтехранилищ в Мадрасе и, выпустив 125 снарядов, уничтожил их.

28.10.1914 на рейде Пенанга "Эмден" потопил русский крейсер "Жемчуг" и французский миноносец "Муске".

9.11.1914 во время попытки захвата телеграфной станции на острове Норд Киллинг (Кокосовые острова) был настигнут австралийским крейсером "Сидней". После ожесточенного боя "Эмден" выбросился на рифы в точке с координатами 11° 50' S, 96° 49' О. Во время боя погибло 133 человека/Корпус "Эмдена" в пятидесятые годы был разобран на металл одной из японских фирм.

Легкий крейсер "Майнц”

Тип “Кольберг”

Программа: 1906-1907 гг.

Водоизмещение: 4262 т (проект), 4915 т (полное).

Размерения: 130,0 х 14,0 х 5,4 м.

Механизмы: 2 турбины ("Кольберг" – фирмы "Мелмс и Пффенигер", "Майнц" – АЭГ "Кертисс", "Кельн" – завода "Германия", "Аугсбург" – тип Парсонс), 15 котлов.

Мощность: 19 000 л.с. – 20 200 л.с.

Скорость: 25,5 – 26,7 узла.

Запас топлива: нефть – 115 т, уголь – 970 т ("Кольберг", "Майнц" – 1010 т, "Кельн" – 960 т, "Аугсбург" – 940 т).

Дальность плавания: 3250 миль ("Кольберг"), 3630 миль ("Майнц"), 3500 миль (остальные) при скорости 14 узлов.

Бронирование: палуба – 20-40 мм, боевая рубка – 100 мм, щиты ГК – 50 мм.

Вооружение: 12 – 105-мм, ТА – 2 (450-мм, палубн.), 100 мин заграждения.

Перевооружение: 1916-1917 гг. ("Кольберг", "Аугсбург") – 6 – 150-мм; 1918 г. – 2 – 88-мм зен., ТА – 2 (500-мм, подв.).

Экипаж: 367 человек (18 офицеров, 349 матросов).

"Кольберг" построен на верфи "Шихау" (Данциг). Заложен в 1908 г., спущен 14.11.1908, вошел в состав флота 21.6.1910.

В 1914 г. принимал участие в Гельголандском сражении, а также во всех выходах флота к английскому побережью • (обстрел Хартпула, минные постановки у побережья). 24.1.1915 принял участие в сражении у Доггер-банки получив 8 попаданий (трое убитых и двое раненых). В начале августа 1915 г. вошел во вторую группу торпедных сил капитана I ранга Ресторфа. Принимал участие в попытке форсирования Рижского залива.

10.8.1915 во время выхода против русской ВМБ Утэ вступил в перестрелку с дивизионом русских ЭМ.

В 1916 г. окончательно переведен в состав немецкого Балтийского флота. В ночь с 10 на 11 ноября 1916 г. прикрывал выход десятой флотилии ЭМ, закончившейся гибелью на русских минах большей части ее кораблей . В 1917 г. привлекался для участия в Моонзундской десантной операции.

17.10.1917 входил в состав сил немецкого флота в бою с русскими ЛК "Слава" и "Гражданин".

В марте 1918 г. принимал участие во вторжении германских войск в Финляндию и попытке захвата русского Балтийского флота в Гельсингфорсе. Русский фяот, совершив "ледовый поход", ушел в Кронштадт.

После окончания войны "Кольберг" 28.4.1920 был передан в состав французского флота и назывался "Кольмар". В 1929 г. разобран на металл в Бресте.

"Майнц" Построен на верфи "Вулкан" (Штеттин). Заложен в 1907 г., спущен 23.1.1909, вошел в состав флота 1.10.1909.

28.08.1914, находясь в патруле в районе острова Гельголанд, был атакован британскими КР "Аретьюза", "Фирлесс" и группой ЭМ. В коротком, но жестоком бою получил ряд попаданий и торпеду. Корабль превратился в горящий обломок. В корпус поступала вода. Левая турбина оказалась разбитой, руль заклинило в положении 10° левого борта. В 12.50 "Майнц" спустил флаг. К нему приблизился британский КР "Ливерпуль", а ЭМ "Лурчер" подошел к борту "Майнца" и стал снимать с него экипаж. Крейсер затонул в точке с координатами 53° 58’ N 06° 42’ О. Погибло 89 человек.

Наружные виды легких крейсеров типа "Кольберг": в) – “Кольберг", “Майнц", “Кельн", “Аугсбург" (1913 г.), б) – “Аугсбург", “Кольберг" (1918 г.).

"Кельн" построен на верфи "Германия" (Киль). Заложен в 1908 г., спущен 5.6.1909, вошел в состав флота 16.6.1911. Служил в качестве флагмана-лидера флотилии эсминцев. 28.8.1914 в районе Гельголанда был атакован сначала английскими легкими крейсерами, а потом и линейными крейсерами адмирала Битти. При первом их появлении "Кельн" получил ряд попаданий с "Лайона" и "Принцесс Ройял", его турбины вышли из строя. Во время второго появления линейных крейсеров после ряда залпов немецкий крейсер в 13.25 перевернулся кверху к^лем и затонул со всем экипажем. Спасся только один кочегар.

Среди погибших был контр-адмирал Леберехт Маас, первый немецкий и первый адмирал, погибший в войну.

В 1979 г. корпус крейсера был обнаружен в точке с координатами 54°08' 36"N 06° 58' 57" О.

"Аугсбург" построен на военно-морской верфи в Киле. Заложен в 1908 г., спущен 10.7.1909, вошел в состав флота 1.10.1910. Использовался в качестве учебного корабля для минеров и артиллеристов.

Легкий крейсер “Кольберг”. (Продольный разрез и планы палуб)

Легкий крейсер "Аугсбург”. (Продольный разрез, план верхней палубы до перевооружения и планы верхней и жилой палуб после перевооружения.)

Легкий крейсер “Кольберг”. (поперечные сечения)

Всю войну провел на Балтике. 2.8.1914 в 19.00 "Аугсбург" вместе с КР "Магдебург" появились у Либавы с целью поставить минное заграждение и обстрелять город. Приняв затопленные у входа в порт корабли за атакующие миноносцы, немецкие корабли поспешили поставить мины. Позднее это минное поле, получившее название "Аугсбург", очень стесняло действие германского флота у Либавы. После постановки "Аугсбург" и "Магдебург" обстреляли порт и районы, прилегающие к вокзалу.

Во время операции 9.08-13.08 германские крейсера и эсминцы совершили вылазку к Моонзундским островам, обстреляв маяки Богшер и Ристна, а также русские пограничные посты у Паланги. 25-26.08 "Аугсбург" принимал участие в последнем походе "Магдебурга". 27.08 "Аугсбург" и два эсминца у мыса Такхона встретились с русскими крейсерами "Адмирал Макаров" и "Баян". Отступая, немецкий крейсер попытался навести русские корабли на свою подводную лодку "U-3", но этот план сорвался. 1.09.1914 "Аугсбург", находившийся в дозоре, был обнаружен крейсерами "Олег", "Богатырь" и ЭМ "Новик". Немецкому кораблю удалось уйти от русских. На следующее утро "Аугсбург" снова встретился с русскими крейсерами и вновь, воспользовавшись превосходством в скорости, ушел, не приняв боя. 6.09 "Аугсбург" принимал участие в бою у банки Глотова, а 7.09 в составе немецкого крейсерского соединения принял участие в рейде в Ботнический залив. 23.09 "Аугсбург" участвовал в демонстрационной высадке десанта у Виндавы.

Легкий крейсер “Кольберг”. (Конструкция форштевня, мидель-шпангоута, ахтерштевня и рулевого устройства)

15.11.1914 он сопровождал подводные лодки, направленные в Финский залив. Через день, когда на русской мине подорвался броненосный крейсер "Фридрих Карл", "Аугсбург" сумел подойти к тонувшему кораблю и снять 591 человек. Остаток года прошел для "Аугсбурга" очень напряженно: выходы на минные постановки, рейды против русских баз, дозоры.

24 января 1915 г. "Аугсбург" вместе с броненосным крейсером "Принц Адальберт" вышел в море для обстрела Либавы. Поход сложился неудачно. Сначала на мель сел "Принц Адальберт", а на обратном пути "Аугсбург" подорвался на русской мине. 25.01.1915 в 02 час. 00 мин. в 20 милях восточнее Борнхольма под третьим котельным отделением крейсера прогремел взрыв. К счастью для немцев, вес взрывчатого вещества в русской мине был всего 100 кг, так что площадь образовавшейся пробоины оказалась около 7 кв.м. Корабль отделался затоплением котельной, в которой.находилось пять человек. Подошедшие эсминцы отвели "Аугсбург" в Свинемюнде. В мае 1915 г. отремонтированный "Аугсбург" поддерживал немецкое наступление на Либаву. Именно под прикрытием его огня 7.05.1915 германская кавалерия ворвалась в старый город.

Со второй половины мая 1915 г. "Аугсбург" использовался как быстроходный минный заградитель. В июне 1915 г. крейсер принимал участие в попытках заблокировать Ирбенский пролив.

28.06.1915 после боевого столкновения с русскими кораблями "Аугсбург" был атакован ПЛ "Окунь", но обе торпеды прошли мимо.

1.07.1915 "Аугсбург" вместе с крейсерами и минным заградителем "Альбатрос" находился на минной постановке. Находившееся в море русское соединение контр-адмирала Бахирева перехватило радиограмму командующего операцией капитана I ранга Корфа командиру броненосного крейсера "Роон", где сообщалось о месте рандеву. Русские сумели расшифровать сообщение и использовать данные радиоперехвата для наведения на противника своих сил. 2.07.1915 в 6 час. 30 мин. на "Аугсбурге" увидели русские крейсера соединения Бахирева. Немецкий крейсер мог уйти, но с ним был тихоходный "Альбатрос". Немецкие корабли начали отходить к шведскому острову Готланд, где минный заградитель выбросился на побережье. "Аугсбуг" оторвался от преследования русских кораблей.

В середине июля 1915 г. "Аугсбург" принял участие в операции немецкого флота против военно-морской базы Уте, а в августе он в составе соединения германского флота появился у Ирбенского пролива. 18.08.1915 немецкие крейсера обнаружили русские канонерские лодки "Сивуч" и "Кореец". Русские корабли пытались уйти, но "Аугсбург" их догнал и, осветив прожектором, дал первый залп в 19 час. 50 мин. (германское время). "Аугсбург" стрелял очень хорошо, но и сам получил попадание. Снаряд "Сивуча" разбил носовой прожектор, повредил якорную цепь и убил 7 человек. Затем "Сивуч" потопили подошедшие ЛК "Позен" и "Насау". "Корейцу" удалось уйти, но на следующее утро он был взорван своим экипажем.

13.10.1915 "Аугсбург" был атакован британской ПЛ "Е-18", но торпеды прошли мимо. 21.11.1915 крейсер в составе соединения вышел в море с целью атаковать погруженными на палубы гидросамолетами русский ЛК "Слава", но в эту ночь русские миноносцы потопили германский СКР "Норбург". Немецкое соединение, отложив операцию, попыталось перехватить русских. Но это им не удалось. На следующее утро германское командование решило вообще отказаться от своего плана.

Весь 1916 г. прошел для "Аугсбурга" спокойно. Только в конце года в ночь с 10 на 11 ноября он находился в море, прикрывая роковой выход десятой флотилии эсминцев в Рижский залив. В 1917 г. "Аугсбург" участвовал в Моонзундской десантной операции.

После завершения первой мировой войны "Аугсбург" 3.9.1920 передали Японии. В 1922 г. крейсер разобрали на металл в Додрехте.

Легкий крейсер “Бреслау"

Тип "Магдебург"

Программа 1908 – 1909 гг.

Водоизмещение: 4570 т (проект), 5587 т (полное).

Размерения: 138,7 х 13,4 х 5,1 м.

Механизмы: 3 турбины Бергмана ("Магдебург"), 2 турбины АЭГ "Вулкан" ("Бреслау"), 3 турбины, одна из которых снята во время войны ("Штральзунд"), 2 военно-морские турбины ("Страссбург"), 11 военно-морских котлов.

Мощность: 33742 л.с. ("Бреслау", "Страссбург"), 35515 л. с. ("Штральзунд"), 29904 л.с. ("Магдебург").

Скорость: 27,6 узла ("Магдебург"), 28,2 узла остальные.

Дальность плавания: 5820 миль/12 узлов, 900 миль/25 узлов.

Запас топлива: нефть – 106 т, уголь 1200 т.

Бронирование: пояс по ватерлинии – 60 мм, палуба – 40-60 мм, боевая рубка – 100 мм, щиты ГК – 50 мм.

Вооружение: 12 – 105-м, 2 ТА – 500-мм (подв.), 120 мин.

Перевооружение: "Страссбург" (1915 г.), "Штральзунд" (1916 г.) – 7 – 150-мм, 2 – 88-мм (зенитн.), 2 ТА – 500-мм (надв.), "Бреслау" (1916-1917) – 8 – 150-мм.

Экипаж: 354 чел. (18 офицеров, 336 матросов).

"Магдебург " построен на верфи "Везер" (Бремен). Заложен в 1910 г., спущен 13.5.1911, вошел в состав флота 2.08.1912. Использовался в качестве учебного корабля для минеров. После начала войны – в составе флота Балтийского моря. 2.08.1914 вместе с "Аугсбургом" "Магдебург" обстрелял порт Либава. 9-13.08.1914 – поход в Рижский залив, обстрел маяка Богшер. 25.08.1914 "Магдебург", "Аугсбург" и группа ЭМ вышли в море. Когда после полудня опустился туман, командующий немецким соединением, используя плохую видимость, решил пройти мимо русских дозоров. Ближе к вечеру видимость еще более ухудшилась, и "Магдебург" в 21 час. 00 мин. потерял визуальный контакт с "Аугсбургом". Вскоре флагман приказал изменить курс.

Наружные виды легких крейсеров типа “Магдебург

а) – “Страссбург”, “Магдебург", “Бреслау", “Штральзунд" (1912 г.),

б) – “Бреслау" (1917 г), а) – “Штральзунд", “Страссбург” (1917 г.).

Адмирал, служивший до этого на Северном море, где уровень боевой подготовки был выше, чем на Балтике, не мог предположить, что на "Магдебурге" радиограмму будут расшифровывать целых 18 минут. В результате крейсер изменил курс несвоевременно и на полном ходу налетел на камни у острова Оденсхольм. В 0 час. 37 мин. корабль содрогнулся от сильного удара. Попытки сняться с помощью миноносца "V-26" не удались…

Командование русского флота узнало о происходящем в 02 час. 00 мин. от сигнального поста на острове Оденсхольм. Первоначально было сообщено о появлении у побережья корабля, странных шумах и выкриках на немецком языке. Было ясно, что на одном из германских кораблей случилось проишествие, но, что это за корабль, оставалось неясным. Командующий русским флотом незамедлительно начал действовать. Из Ревеля вышли два миноносца службы связи "Лейтенант Бураков" и "Рьяный". Из базы Ханко вышел дивизион миноносцев, а из Балтийского порта (ныне Палдиски) – крейсера "Богатырь" и "Паллада". Над местом трагедии все еще висел туман, затруднявший действия обеих сторон. Командир "Магдебурга" капитан 2 ранга Хабенихт прекрасно понимал, что снять крейсер с камней невозможно, и принял решение перевести экипаж на миноносец, а корабль взорвать. Предварительно он приказал обстрелять находившийся вблизи маяк. После обстрела на берегу сгорело деревянное строение, но сам маяк, где находилась радиостанция, не пострадал.

Вскоре на месте событий появились "Богатырь" и "Паллада", которые сразуоткрыли огонь по "Магдебургу". В это же время миноносец "Лейтенант Бураков" атаковал свои крейсера. Торпеды прошли около борта "Паллады", которая, в свою очередь, открыла стрельбу по миноносцу. К счастью, вскоре русские моряки разобрались в обстановке и все вместе обрушили огонь на "Магдебург" и "V-26". В немецкий эсминец попал снаряд. Некоторые моряки, снятые с "Магдебурга" были убиты. Командир крейсера поняв, что положение безнадежно, приказал взорвать носовые погреба, после чего корабль сдался. Потери немцев составили 15 убитых, столько же раненых. 75 человек пропали без вести, а 55 во главе с командиром попали в русский плен. Но, кроме потери нового крейсера и части экипажа, произошло гораздо худшее для германского флота событие.

При обследовании "Магдебурга" и дна рядом с ним русские обнаружили среди многих документов два экземпляра секретной кодовой книги. Один был передан английскому Адмиралтейству, второй использовался командованием русского флота.

"Магдебург" стал первым немецким легким крейсером, погибшим в мировую войну. Корпус корабля долгие годы оставался в точке с координатами 59° 18' N 23° 21' О.

"Бреслау ” построен на верфи "Вулкан" (Штеттин). Заложен в 1910 году, спущен 18.5.1911. Вошел в состав флота 10.5.1912. С 1912 г. находился в составе Средиземноморской крейсерской эскадры. Осенью 1913 г. на крейсере начал службу лейтенант Карл Дениц, в будущем руководитель германского подводного флота и главнокомандующий Кригсмарине (с 1943 г.). Во время Боснийского кризиса 1912 г. "Бреслау" участвовал в международной блокаде Черногории. Сразу после начала мировой войны обстрелял североафриканские порты Бон и Филиппвиль, в которых грузились французские войска, идущие на фронт. Затем немецкой эскадре удалось уйти от преследования британских линейных крейсеров и прорваться в Турцию, по пути обменявшись несколькими залпами с крейсером "Глочестер". 7.8.1914 немецкие корабли, линейный крейсер "Гебен" и легкий крейсер "Бреслау", прибыли в Стамбул и сразу же номинально были проданы Турции. При этом "Бреслау" переименовали в "Мидили".

Русское командование было всерьез обеспокоено появлением двух новейших вражеских кораблей в Черном море и, как затем выяснилось, не напрасно. Именно смелый рейд германо-турецкого флота 16.10.1914 с обстрелом русских берегов вынудил Турцию выступить против России. Во время этой операции "Бреслау" обстрелял порт Новороссийск. Практически всю войну немецкий крейсер вел активную боевую жизнь: обстрелы русских портов, минные постановки, в том числе в Керченском проливе. Русскому флоту нечем было ответить быстроходному крейсеру, который с легкостью мог уйти от черноморских "Богатырей".

Удача отвернулась от "Бреслау" 5.07.1915, когда он, подорвавшись на русской мине у входа в Босфор, принял в корпус 642 т воды. До сих пор дискутируется вопрос, кто поставил мину: то ли русская подводная лодка "Краб", то ли минзаги "Алексей", "Константин" и "Ксения". "Бреслау" надолго стал на ремонт, после чего снова стал совершать свои смелые рейды. Во время одного из них он вместе с ПЛ "U-33" потопил русский ТЩ "Т-33", севший на камни у побережья Лазистана.

В январе 1918 г. командование германо-турецкого флота решило предпринять наступательные действия в Эгейском море. "Бреслау" вместе с "Гебеном" напали на британские мониторы "М-28" и "Рэглан" и потопили их. 20.1.1918 крейсер подорвался сразу на пяти английских минах и затонул. Вместе с крейсером погибло 330 человек. Могила "Бреслау" – последнего легкого крейсера Германии, погибшего в 1-ю мировую войну – 40°05' N 26°02' О.

"Страссбург" построен на военно- морской верфи Вильгельмсхафена. Заложен в 1910 г., спущен 24.8.1911, вошел в состав флота 9.10.1912. В 1913-1914 гг. – заграничное плавание. В начале войны крейсер входил в состав Флота Открытого моря. 17.8.1914 он вместе с однотипным "Штральзундом" вышел в море для нападения на британские дозорные эсминцы.

Рейд прошел безрезультатно. 28.8.1914 корабль принял участие в Гельголандском сражении. В начале сентября "Страссбург" был переброшен на Балтику, где уже

6.9.1914 участвовал вместе с четвертой бригадой линкоров и крейсерами немецкого Балтийского флота в столкновении с русскими броненосными крейсерами "Паллада" и "Баян". Бой окончился безрезультатно. 23-24.9.1914 "Страссбург" принял участие в демонстрационном десанте в район Виндавы, и затем был снова переброшен в Северное море.

16.12 1914 крейсер в составе соединения, обстрелявшего английский порт Харлтпул. В бою на Доггер-банке "Страссбург" не участвовал, так как находился в ремонте. В марте 1915 г. вновь, на этот раз окончательно, переведен на Балтику, принял участие в обстреле Паланги.

8.8.1915 участвовал в форсировании Ирбенского пролива. В ночь с 10 на 11 октября 1916 г. прикрывал неудачную операцию десятой флотилии эсминцев в Рижском заливе. Осенью 1917 г. вошел в состав сил, выделенных для захвата Моонзундских островов. Принимал участие в бою 17.10.1917, когда русский флот потерял J1K "Слава".

После окончания войны был передан в Шербуре итальянскому флоту (20.7.1920) и переименован в "Таранто".

2.06.1925 "Таранто" вошел в состав Итальянского Королевского Флота и был перевооружен. На нем установили 7 149мм и 2 – 102-мм зенитных орудия. В 1926 г. на крейсере размещен гидросамолет "М- 7". 19.07.1929 выведен из класса крейсеров. В 1936-1937 гг. перестроен для несения службы в колониях. Сняты два котла вместе с первой трубой. Скорость корабля после этого составила 21 узел (к началу второй мировой войны – 18 узлов). Дополнительно установили мелкокалиберное зенитное вооружение: 8 – 20-мм и 10- 13,2-мм пулеметов. Между мировыми войнами использовался как учебный крейсер. Во второй мировой войне активного участия не принимал. После выхода Италии из войны 9.9.1943 затоплен в Jla-Специи.

Поднят немцами. 23.10.1943 потоплен американской авиацией. Снова поднят и вторично потоплен американской авиацией 23.9.1944.

"Штральзунд" построен на заводе "Везер" (Бремен). Заложен в 1910 г., спущен 4.11.1911, вошел в состав флота 10.12.1912. В начале войны входил в состав сил Флота Открытого Моря.

17.8.1914 вместе со "Страссбургом" вышел в боевой поход. Утром следующего дня был атакован британской подводной лодкой, но торпеды прошли мимо. Немецкий крейсер обстрелял лодку, но появившиеся на горизонте британские корабли заставили немцев отойти. 28.8.1914 "Штральзунд" получил легкие повреждения в бою в Гельголандской бухте. Во время выхода 16.12.1914 крейсер осуществлял разведку для южной группы кораблей, обстрелявших Скарборо. В 12.30 "Штральзунд" заметил британские крейсера, которые скоро исчезли во мгле, но скоро на их месте появились корабли, опознанные как линкоры типа "Орион", но на этот раз боя не было. Первый бой дредноутов произошел 24.01.1915 на Доггер-банке, где "Штральзунд" также осуществлял разведку.

Весной 1915 г. в составе второй разведывательной группы был переброшен на Балтику. 23.3.1915 участвовал в обстреле Паланги. Немецкие корабли шли в бой оа тральщиками. Операция была осуществлена неудачно. У немецких моряков не было даже карт побережья. Вскоре "Штральзунд" на некоторое время вернулся в состав Флота Открытого моря, но из-за наступившего перерыва было решено в августе 1915 г. провести крупномасштабную операцию на Балтике с целью захвата Рижского залива. 10.8.1915 он участвовал в выходе линейных крейсеров против русской ВМБ Уте. Дальнейший период мировой войны прошел для крейсера достаточно спокойно. В конце марта 1918 г. он вошел в состав сил, прикрывавших немецкий десант в Финляндию. После окончания войны корабль передали Франции (3.8.1920), и он был переименован в "Мильхауз". Разобран в 1935 г. в Бресте.

Легкий крейсер "Росток"

Тип "Карлсруэ".

Программа 1910 г.

Водоизмещение: 4900 т (проект), 6191 т (полное).

Размерения: 142,2 х 13,7 х 5,5 м.

Механизмы: 2 военно-морские турбины, 14 военно-морских котлов (10 угольных, 4 нефтяных).

Мощность: 26 000 л.с.

Скорость: 27 узлов.

Запас топлива: уголь – 1300 т, нефть – 200 т.

Дальность плавания: 5500 миль/ 12 узлов.

Бронирование: см. тип "Магдебург".

Вооружение: 10 – 105-мм, 2 ТА – 500-мм (подв.), 120 мин заграждения.

Экипаж: 373 человека (18 офицеров, 355 матросов).

"Карлсруэ" построен на верфи "Германия" (Киль). Заложен в 1911 г., спущен 11.11.1912, вошел в состав флота 15.1.1914. Отправлен в бассейн Карибского моря для замены "Дрездена" и участия в планировавшейся церемонии открытия Панамского канала. После начала войны "Карлсруэ" получил задание приступить к рейдерству в Южной Атлантике, но уже 6.8.1914 он был обнаружен британскими крейсерами контр-адмирала Крэдока "Суффолком" и "Бристолем". Устаревший броненосный крейсер "Суффолк" скоро отстал и в начавшейся перестрелке принял участие только "Бристоль". "Карлсруэ" в этот момент находился в очень невыгодном положении: запас топлива подходил к концу, оставалось 112 т угля и 31 т нефти. Но ему повезло, сделав по 80 выстрелов и не добившись попаданий, противники потеряли друг друга в наступивших сумерках. Дальнейшим действиям германского крейсера способствовал ряд факторов. Лучшие легкие крейсера Британии находились в Северном море, а по словам контрадмирала Крэдока, "гоняться с коллекцией старых черепах за новым немецким крейсером – занятие бесполезное". Командир "Карлсруэ" хорошо знал этот район и умело использовал низкую радиодисциплину британских кораблей. Пользуясь данными радиоперехвата, немецкий крейсер легко уходил от преследователей. Воды северо-восточнее Бразилии стали местом его постоянного пребывания.

За короткое время жертвами "Карлсруэ" стало 17 британских торговых судов тоннажем 76609 т. Их общая стоимость с грузом составила – 1,5 миллиона фунтов стерлингов. 14 судов было потоплено, а три превращены во вспомогательные корабли. 21.09.1914 был захвачен голландский пароход "Мария" с грузом английской пшеницы. Это дало англичанам повод громко кричать о нарушении Германией призового права. Но вопрос о нейтральном судне, везущем контрабандный груз, является спорным и обычно решается командиром корабля в зависимости от конкретной обстановки.

Наружный вид легких крейсеров типа "Карлсруэ" (1914 г.).

Удача сопутствовала "Карлсруэ" до 4.11.1914. В этот день рейдер находился в 350 милях восточнее острова Тринидад (11° 07' N 55° 25' W). В 18.30 в носовой части крейсера прогремел взрыв. Затем корабль содрогнулся еще от нескольких взрывов. Носовую часть до первой трубы оторвало, и все находившиеся там, в том числе и командир корабля, погибли (всего 262 человека). Оказавшийся рядом угольщик спас 146 человек, среди которых было много раненых и обожженных. Уцелевшая часть экипажа вернулась в Германию на борту блокадопрорывателя "Рио Негро". По возвращении на родину спасшийся второй артиллерист "Карлсруэ" утверждал,что причиной взрыва явилось саморазложение пороха в носовом погребе. Это можно объяснить длительным плаванием в тропических условиях. Англичане узнали о гибели "Карлсруэ" только спустя много недель, до этого считая, что он возвратился в Германию.

"Росток" построен на "Ховальдсверке" (г. Киль). Заложен в 1911 г., спущен 11.12.1912, вошел в состав флота 5.2.1914. В момент начала войны входил в состав разведывательных сил флота.21.08.1914 вместе со "Страссбургом"вышел в море для уничтожения или захвата рыболовных траулеров. По пути "Росток" был атакован подводными лодками. Во время этой операции в 180 милях западнее Гельголанда были захвачены шесть рыболовных траулеров. 24.1.1915 крейсер принимал участие в бою у Доггер-банки. В начале марта переброшен в Балтийское море для участия в операции против Клайпеды, но так как этот город был 21 марта занят немецкими войсками, то "Росток" вместе с другими крейсерами был направлен для обстрела Паланги. Весь 1915 г. и начало 1916 г. прошли для крейсера в повседневной службе. 23.04.1916 во время выхода немецкого флота для обстрела Ярмута "Росток", прикрывавший правый фланг линейных крейсеров, обнаружил вражеские крейсера и эсминцы, но те, используя преимущество в скорости, ушли, не приняв боя. На момент Ютландского сражения крейсер "Росток" числился во второй разведывательной группе, но фактически был флагманом всех эсминцев Флота Открытого моря, которыми командовал капитан первого ранга А. Михельсен. В дневной фазе боя крейсер активного участия не принимал. Ночью находился на левом траверзе линкоров первой бригады. При нападении британских эсминцев в 01.30 "Росток" получил торпедное попадание. Крейсер потерял управление. Борьба за живучесть закончилась неудачей, и после того как вода затопила машинное отделение, в 5.45 при появлении вражеских кораблей "Росток" затопили. Весь экипаж, кроме четырнадцати погибших, перешел на эсминцы. Место гибели корабля 55° 40’ N 06° 22' О.

Легкий крейсер “Грауденц ”

Тип "Грауденц".

Программа 1911 года.

Водоизмещение: 4912 т (проект), 6191 т (полное).

Размерения: 142,7 х 13,8 х 5,75 м.

Механизмы: 2 военно-морские турбины, 12 военно-морских котлов (10 угольных и 2 нефтяных).

Мощность: 29 000 л.с.Скорость: 28 узлов.

Дальность плавания: 5500 миль/ 12 узлов.

Запас топлива: Уголь – 1280 т, нефть – 375 т.

Бронирование: см. тип "Магдебург".

Вооружение: 12 – 105-мм, 2 ТА – 500-мм (подв.), 120 мин заграждения.

Перевооружение: "Грауденец"(1915 г.), "Регенсбург" (1917 г.) – 7 – 150-мм, 2 – 88-мм (зен.), дополнительно 2 ТА – 500-мм (подв.).

Экипаж: 385 человек (21 офицер, 364 матроса)

23.03.1915 принимал участие в обстреле Паланги. В начале августа вошел в состав сил, выделенных для форсирования Ирбенского пролива. 8.8.1915 прикрывал первую разведывательную группу (линейные крейсера). 10.08.1915 вместе с другими кораблями обстреливал русскую ВМБ Уте, но после обнаружения русской ПЛ "Дракон" немецкие корабли отошли. В середине августа участвовал в новой попытке прорыва через Ирбенский пролив. 10-20.08.1915 "Грауденц" действовал в Рижском заливе, участвовал в операции по заблокированию порта Парнавы. "Грауденц" вместе с эсминцами "V-28", "V-32", "V-108" и "У-133" и тремя брандерами подошел к входу в порт. Русских кораблей поблизости не было. Комендант города, решив, что готовится высадка десанта, приказал уничтожить все портовые склады. Немецкие корабли довольно вяло обстреляли порт и город, затопили брандеры и ушли. Информация о появлении немецких кораблей сыграла трагическую роль в судьбе русской канлодки "Кореец", которая по приказу своего командира была взорвана.

В 1916 г. крейсер "Грауденц"- флагман флотилии эсминцев. После завершения войны 1.6.1920 в Шербуре крейсер был передан итальянцам и до 11.3.1937 входил в состав их флота под названием "Аркона". В 1938 г. разобран на металл.

"Регенсбург” построен на верфи "Везер" (Бремен). Заложен в 1912 г., спущен 25.4.1914, вошел в состав флота 3.1.1915. Уже через два месяца крейсер был переброшен на Балтику, где принял участие в обстреле Паланги^ В августе 1915 г. участвовал в попытке форсирования Ирбенского пролива, выходил на обстрел ВМБ Уте, а затем принимал участие в удачном прорыве германских сил в Рижский залив.

Наружные виды легких крейсеров типе “Грауденц”: а) – “Грвуденц", “Регенсбург" (1915 г.), б) – “Грауденц", "Регенсбург" (1917 г.).

В 1916 г. "Регенсбург" номинально числился во второй разведывательной группе, но выполнял функции флагмана всех эсминцев, приписанных к разведывательным силам флота. 31.5.1916 принял участие в Ютландском сражении. Во время первой фазы боя линейных крейсеров "Регенсбург" прикрывал атаку немецких эсминцев. Во время этих действий в 18.30 немцы потеряли эсминцы "V-27" и "V-29", а у англичан были повреждены эсминцы "Нестор" и "Номад", которые были добиты линейными крейсерами. Остальная часть боя прошла для "Регенсбурга" удачно – он не получил попаданий, хотя сам выпустил 372 снаряда. Ночью после боя "Регенсбург" сопровождал поврежденный ЭМ "G-40". Утром 1.06 "Регенсбург" был одним из немногих боеспособных крейсеров Флота Открытого моря. После Ютландского боя служба "Регенсбурга" протекала достаточно спокойно до самого конца войны.

4.6.1920 крейсер в Шербуре был передан Франции, переименован в “Страссбург” и до 1936 г. находился в составе ее флота. В дальнейшем использовался в качестве блокшива в порту Лориент. Разобран в 1944 г. \

Легкий крейсер "Эльбинг”

Тип "Пиллау".

Водоизмещение: 4390 т (проект), 5252 т (полное).

Размерения: 135,3 х 13,6 х 6,0 м.

Механизмы: 2 военно-морские турбины, 10 котлов Ярроу (6 угольных, 4 нефтяных).

Мощность: 30 000 л.с. Скорость: 27,5 узла.

Запас топлива: уголь – 620 т, нефть – 580 т.

Дальность плавания: 4300 миль/ 12 узлов.

Бронирование: палуба – 20-80 мм, боевая рубка – 50-70 мм. Вооружение: 8 – 150-мм, 2 – 52-мм (зенита.), 2 ТА – 500-мм (надв.).

Экипаж: 442 человека (21 офицер, 421 матрос).

"Пиллау "[*Крейсера этого типа строились для русского флота в соответствии с российской судостроительной программой 1912 г. Планировалось использовать их в Сибирской флотилии в качестве учебных кораблей. После начала мировой войны реквизированы Германией.] ( "Муравьев Амурский ") построен на верфи "Шихау" (Данциг). Заложен в 1913 г., спущен 11.4.1914, вошел в состав флота 14.12.1914. В начале августа 1915 г. крейсер вошел в состав сил, выделенных для форсирования Ирбенского пролива. После неудачной попытки форсирования находился в составе сил флота между Готландом и Моонзундскими островами. Был одним из кораблей, обстрелявших русскую ВМБ Уте. Во второй половине августа немецкое командование, перегруппировав силы, повторило попытку прорваться через Ирбенский пролив. Крейсер "Пиллау" вошел в состав ударной группы. 16.8.1915 он прикрывал тральщики, работавшие в южной части пролива. Тральщики несли потери от мин. В 12.00 в проливе появился русский ЛК "Слава". В бой вступили немецкие линкоры "Позен" и "Нассау", и немецкий флот прорвался в Рижский залив. "Пиллау" вошел в состав сил, выделенных для обстрела Аренсбурга. 19.08 в 9 час.30 мин. направлявшийся к Аренсбургу для постановки мин русский ЭМ "Новик" обнаружил немецкие корабли и отказался от выполнения своей задачи.

После операций на Балтике крейсер вошел в состав второй разведывательной группы Флота Открытого моря. 31.05.1916 он принял участие в Ютландском сражении и выпустил 113 снарядов. До начала третьей фазы боя кораблю везло, но после перестрелки с британским крейсером "Честер" "Пиллау" получил повреждения, а затем он внезапно встретился с линейными крейсерами третьей бригады адмирала Худа. "Пиллау" получил попадание в надстройку. Из строя вышли нефтяные котлы. К счастью, кораблю удалось избежать потери хода, спасло его использование угольных котлов. На следующее утро выяснилось, что "Пиллау" – один из немногих боеспособных крейсеров, оставшихся в распоряжении адмирала Шеера. Потери личного состава в Ютландском сражении составили 4 убитых и 23 раненых.

В дальнейшем для крейсера вновь началась обычная служба. 20.7.1917 на "Пиллау" произошло стихийное выступление матросов. Из-за плохого питания 137 человек сошли на берег для поиска пищи. Командование флота не решилось применить репрессивные меры по отношению к участникам событий, но выводы сделало. Во всяком случае крейсер не был задействован в операции по захвату Моонзундских островов. 17.11.1917 "Пиллау" принял участие во втором бою у Гельголанда и добился нескольких попаданий в британские эсминцы. Сам он получил одно попадание. Снаряд попал в щит 150-мм орудия.

Легкий крейсер “Пиллау”. Повреждения надстройки полученное кораблем в Ютландском сражении.

После окончания войны 20.7.1920 крейсер в порту Шербура передали Италии, и он вошел в состав Королевского итальянского флота под названием "Бари". 19.07.1929 выведен из класса крейсеров. Несколько раз модернизировался. В 1934- 35 гг. перестроен для несения службы в колониях. Снято 6 угольных котлов, увеличен запас топлива, снята первая труба, остальные трубы уменьшили в размерах. Дальность плавания выросла до 4000 миль (при скорости 14 узлов), но максимальная мощность и скорость хода уменьшилась до 21 000 л. с. и 24,5 узла . Дополнительно было установлено зенитное вооружение из 16 – 20-мм и 6-13,2-мм автоматов. Крейсер был переоборудован в учебный корабль и в этом качестве дожил до начала второй мировой войны.

Когда началась вторая мировая война, крейсер охранял конвои, участвовал в захвате ряда греческих островов. В начале 1943 г. переоборудован в корабль ПВО, и его вооружение состояло из 8 – 90- мм, 8 – 37-мм и 8 – 20-мм автоматов. Он участвовал в проводке конвоев. 28.06.1943 корабль сильно пострадал в порту Ливорно в результате налета американской авиации.

9.09.1943 был затоплен командой во избежание захвата немцами, которые в 1944 г. его подняли и разобрали на металл.

"Эльбинг" ( бывший "Адмирал Невельской"). Построен на верфи "Шихау" в Данциге. Заложен в 1913 г., спущен 21.11.1914, вошел в состав флота 1.9.1915. После ввода в строй крейсер зачислен в состав немецкого Балтийского флота. В начале декабря 1915 г. "Эльбинг" в составе соединения устанавливал мины между полуостровом Лазерот и банкой Винкова. В январе 1916 г. после очередного переформирования сил германского флота крейсер передали в состав Флота Открытого моря, и он вошел во вторую разведывательную группу. "Эльбинг" принимал участие во всех выходах немецкого флота в апреле-мае 1916 г.

31.05.1916 именно с "Эльбинга" был замечен дым датского парохода, который одновременно обнаружили английские крейсера "Галатея" и "Фаэтон", и "Эльбинг" сделал первый залп в грандиозном Ютландском сражении. Крейсер в составе своей группы прошел всю дневную часть боя, выпустил по противнику 230 снарядов. Ночью в 1.30 "Эльбинг" находился на левом фланге строя Флота Открытого моря. В этот момент первая бригада линкоров изменила курс, уклоняясь от атаки британских миноносцев.

Наружный вид легких крейсеров типа “Пиллау" (1917 г.).

Легкий крейсер “Пиллау”

Перед носом линейного корабля "Позен" внезапно оказался борт "Эльбинга". Избежать столкновения не удалось. После таранного удара началась борьба за живучесть, но вскоре было принято решение оставить корабль. Большая часть экипажа перешла на эсминцы, на борту остались командир, старший и минный офицеры, а также гребцы спасательного катера.

В 3.00 были замечены силуэты британских кораблей. Остаток команды перебрался в катер, а крейсер был взорван в точке 55° 49' N 05° 54' О. Люди с катера были сняты голландским рыболовным траулером и затем вернулись в Германию. Во время боя погибло 4 человека.

Легкий крейсер “Бруммер"

Тип "Бруммер"

Военная программа 1914 г [* Крейсера-минные заградители этого типа строились во время войны и предназначались для активных минных постановок в Северном море.].

Водоизмещение: 4385 т (проект), 5865 т (полное).

Размерения: 140,4 х 13,2 х 6,0 м.

Механизмы: 2 военно-морские турбины [** Интересно происхождение этих турбин. Все доступные зарубежные источники указывают, что турбины строились по русскому заказу для линейного крейсера ’’Наварин”. Но отечественный историк кораблестроения В. Ю.Усов утверждает, что все турбины линейных крейсеров строились в России, а в Германии был заказан только ряд деталей для них и 6 котлов (2 угольных, 4 нефтяных).], 6 котлов (2 угольных, 4 нефтяных).

Мощность: 33 000 л.с. Скорость: 28 узлов.

Запас топлива: уголь – 600 т, нефть – 1000 т.

Дальность плавания: 5800 миль/ 12 узлов.

Бронирование: пояс по ватерлинии – 40 мм, палуба – 15 мм, боевая рубка – 20 -100 мм.

Вооружение: 4 – 150-мм, 2 – 88-мм, 2 ТА – 500-мм, 400 мин заграждения.

Экипаж: 309 человек (16 офицеров, 293 матроса).

"Бруммер" Построен на верфи "Вулкан" (Штеттин). Заложен в 1914 г., спущен 11.12.1915, вошел в состав флота 2.4.1916. После прохождения курса боевой подготовки поставил несколько минных банок, но прославился нападением на так называемый скандинавский конвой. Это были транспорты, носящие флаги нейтральных, в основном, скандинавских стран, но с британскими грузами. Опасаясь нападений немецких кораблей, судовладельцы ставили свои транспорты под английскую охрану. Адмирал Шеер считал, что “эти пароходы должны рассматриваться как неприятельские, поскольку они открыто прибегали к английской защите и, естественно, действовали в пользу противника”.

17.10.1917 "Бруммер" и однотипный "Бремзе" появились на линии Лервин (Шетландские острова) – Берген. Вскоре был обнаружен конвой в составе 16 пароходов и двух эсминцев. Британские эсминцы "Стронгбоу" и "Мэри Роз" сразу же кинулись в атаку, но тут же были потоплены, даже не успев дать радио о появлении противника, хотя их командиры знали, что в море находится мощное британское крейсерское соединение. Уничтожив эсминцы, немецкие крейсера потопили восемь пароходов.

После заключения перемирия с 26.11.1918 "Бруммер" находился в Скапа- Флоу, а 21.6.1919 после заключения Версальского мирного договора корабль был затоплен экипажем.

Наружный вид легких крейсеров типа “Бруммер" (1918 г.).

Легкий крейсер “Бремзе"

"Бремзе" Построен на верфи "Вулкан" (Штеттин). Заложен в 1915 г., спущен 11.3.1916, вошел в состав флота 1.7.1916. Боевая деятельность полностью аналогична "Бруммеру". Затоплен экипажем в Скапа-Флоу 21.6.1919. Британское Адмиралтейство распорядилось поднять корабль хотя бы для ознакомления с конструктивными особенностями крейсера-минзага. "Бремзе" лежал вверх килем, нос выступал на поверхность, а корма покоилась на глубине 20 м. Усилия британских инженеров не увенчались успехом. Только в конце двадцатых годов фирма миллионера Эрнеста Кокса, производившая судоподъемные работы в Скапа-Флоу, сумела решить эту задачу.

В мае-июне 1929 г. крейсер был поднят, изучен специалистами, а затем разобран на металл.

Можно отметить, что "Бремзе" и "Бруммер" стали родоначальниками нового класса кораблей – крейсеров-минных заградителей, к числу которых относятся французский "Эмиль Бертен", английские типа "Эбдиель" и итальянские типа "Капитани Романи".

Легкий крейсер “Франкфурт"

Тип "Висбаден"

Программа 1912 года.

Водоизмещение: 5180 т (проект), 6601 т (полное).

Размерения: 143,5x13,9x5,8 м.

Механизмы: 2 военно-морские турбины, 12 котлов (10 угольных, 2 нефтяных).

Мощность: 31 000 л. с. Скорость: 27,5 узла.

Запас топлива: уголь – 1280 т, нефть – 470 т .

Дальность плавания: 4800 миль/ 12 узлов.

Бронирование: см. тип "Магдебург".

Вооружение: 8 – 150-мм, 2 – 88-мм, 4 ТА – 500-мм (пал.), 120 мин заграждения.

Экипаж: 474 человек (17 офицеров, 457 матроса).

"Висбаден" построен на верфи "Вулкан" (Штеттин). Заложен в 1913 г., спущен 30.1.1915, вошел в состав флота 20.8.1915. Перед Ютландским боем входил в состав второй разведывательной группы.

В ходе боя 31.5.1916 после дуэли с британским КР "Честер" (по другой версии, попав под огонь линейных крейсеров третьей бригады) получил тяжелые повреждения. Один из вражеских снарядов разорвался в турбинном отделении, в результате чего "Висбаден" потерял ход. Участь корабля, оказавшегося в центре сражения и неспособного двигаться, оказалась трагической. Все английские корабли считали своим долгом выпустить несколько залпов по поврежденному крейсеру. "Висбаден" быстро превратился в груду искореженного металла. Из строя вышла вся корабельная артиллерия, надстройки были разбиты. Но крейсер, получивший большое количество попаданий, остался на плаву.

Затем поврежденный корабль атаковал также поврежденный британский ЭМ "Онслоу", командиром которого был капитан-лейтенант Джон Тови. Торпеды, выпущенные "Онслоу", попали в "Висбаден", но даже после этого крейсер не пошел ко дну, доказав, что немецкие корабли тонут, только превратившись в пылающие развалины и потеряв всю боеспособность. После этого "Онслоу" пытался атаковать главные силы Флота Открытого моря. Эти две атаки принесли командиру "Онслоу" рыцарское звание и открыли ему дорогу к высшим командным постам, и впоследствии в самое трудное, но славное для британского флота время (1941-1942 гг.) сэр Джон Тови командовал Флотом Метрополии. Агония "Висбадена" завершилась в 2 час. 45 мин. 1.06.1916 в точке 57 01' N 05 53' О. Вместе с кораблем погибло 584 человека во главе с командиром капитаном 2 ранга Рейссом.

Спасся только один человек-кочегар Зенне. После войны он опубликовал свои воспоминания, в которых показал все ужасы, происходившие на гибнущем корабле. Эти мемуары напоминали картины Цусимского боя, запечатленные в книге В. Семенова "Расплата". Несмотря на разницу в социальном и должностном положении авторов, они лишний раз доказывают, что в морской войне все равны.

Наружный вид легких крейсеров типа “Висбаден" (1916 г.).

"Франкфурт" Построен на военно- морской верфи в Киле. Заложен в 1913 г., спущен на воду 20.3.1915, вошел в состав флота 10.8.1915. После прохождения боевой подготовки включен во вторую разведывательную группу. Во время выхода 25.4.1916 потопил вражеское сторожевое судно.

В Ютландском бою "Франкфурт" был флагманом командира второй разведывательной группы контр-адмирала Бедикера. Корабли группы первыми обнаружили противника. На их счету тяжелые повреждения британского КР "Честер". Столкнувшись с линейными крейсерами адмирала Худа, Бедикер сумел увести все свои корабли из-под огня орудий их главного калибра. Ночью "Франкфурт" шел в составе охранения линкоров Флота Открытого моря и благополучно вернулся в базу. После Ютландского боя, в котором крейсер выпустил 378 снарядов, началась повседневная служба. Осенью 1917 г. в составе соединения специального назначения корабль участвовал в захвате Моонзундских островов. 10.10.1917 "Франкфурт" прибыл в порт сосредоточения Либава. 11.10.1917 вышел в море, охраняя соединение вспомогательных кораблей, а на следующий день входил в состав сил, прикрывающих высадку в бухте Тага-Лахт.

Возвратившись в Северное море, крейсер принял участие во втором сражении у Гельголанда 17.11.1917. Единственное, чем отличился "Франкфурт", был торпедный залп по британским крейсерам, который, однако, не принес успеха. Это было последнее боевое столкновение "Франкфурта". После заключения перемирия крейсер интернировали в Скапа-Флоу. 21.6.1919 во время затопления кораблей Флота Открытого моря он все же был спасен англичанами.

В июле 1919 г. его передали США. После перехода через океан и изучения конструкции корабля американцы решили использовать его для проведения опытов по авиационным бомбардировкам. 18.7.1921 во время очередной бомбежки "Франкфурт" затонул у мыса Генри на побережье штата Вирджиния.

Гибель корабля засняли, и сейчас эти кадры пользуются большой популярностью у кинематографистов, которые почему-то выдают их за Ютландский бой или же вообще за любые сражения первой, а иногда и второй мировой войны.

Легкий крейсер “Кенигсберг”

Тип "Кенигсберг"

Программа 1913 года[* Все корабли этой серии названы в честь крейсеров, погибших в войне.].

Водоизмещение: 5440 т (проект), 7125 т (полное).

Размерения: 151,4x14,3x6,0 м.

Механизмы: 2 военно-морские турбины, 12 котлов (10 угольных, 2 нефтяных).

Мощность: 31 000 л. с. Скорость: 27,5 узла.Запас топлива: уголь – 1340 т, нефть – 500 т.

Дальность плавания: 4850 миль/ 12 узлов.

Бронирование: см. тип "Магдебург".

Вооружение: см. тип "Висбаден".

Экипаж: 475 человек (17 офицеров, 458 матросов).

"Кенигсберг" Построен на верфи "Везер" (Бремен). Заложен в 1914 г., спущен 18.12.1915, вошел в состав флота 12.8.1916. Был включен во вторую разведывательную группу.

Первой крупной операцией крейсера стало участие в захвате Моонзундских островов. "Кенигсберг" прикрывал высадку в бухте Тага-Лахт, но в боях с русскими кораблями участия не принимал. 17.11.1917 участвовал во втором сражении у Гельголанда. Получил попадание 380-мм снарядом с новейшего британского линейного крейсера "Рипалз". Снаряд пробил все три дымовые трубы "Кенигсберга" и через верхнюю палубу проник в угольную яму, выдавил ее внутреннюю переборку, взорвался там и произвел пожар. Крейсеру удалось выйти из боя и добраться до базы. После ремонта он вернулся в состав флота, но война вскоре завершилась. 20.7.1920 в Шербуре "Кенигсберг" был передан Франции и до 1933 г. входил в состав ее флота под названием "Метц". В 1936 г. разобран на металл в Бресте.

"Карлсруэ" Построен на военно- морской верфи в Вильгельмсхавене. Заложен в 1915 г., спущен 31.1.1916, вошел в состав флота 23.12.1916.

В составе второй разведывательной группы принимал участие в операции по захвату Моонзундских островов и во втором сражении у Гельголанда. После заключения перемирия "Карлсруэ" был интернирован в Скапа-Флоу и 21.6.1919 затоплен экипажем. Поднят в 1962 г. и разобран на металл.

"Эмден" Построен на верфи "Везер" (Бремен). Заложен в 1914 г., спущен 1.2.1916, вошел в состав флота 16.12.1916. Был флагманом флотилии эсминцев.

Наружный вид легких крейсеров типа “Кенигсберг” (1918 г.).

Принимал участие в захвате Моонзундских островов. В полдень 11.10.1917 в составе главных сил "Эмден" взял курс на север. Крейсер шел в кильватер флагманскому линейному крейсеру "Мольтке", а вслед за ним двигались линкоры четвертой бригады под командой вице-адмирала Сушона. 12.10.1917 "Эмден" вместе с лучшим линкором Германии "Байерн" сокрушал батарею на мысе Тоффри. Но "Байерн" вскоре подорвался на мине и отошел. В этот же день крейсер оказал помощь своим миноносцам и тральщикам, которые были атакованы русскими миноносцами "Генерал Кондратенко" и "Пограничник".

Позднее "Эмден" вступил в бой с русскими кораблями, которые препятствовали прорыву немецких эсминцев на Кассарский плес. После двухчасовой перестрелки немцы отошли. 13-14 октября "Эмден" вместе с линкором "Кайзер" вел бой с русскими кораблями, в ходе которого был потоплен русский миноносец "Гром". После захвата Моонзундских островов крейсер перевели в Северное море.

11.12.1917 "Эмден" обеспечивал переход второй флотилии эсминцев, направленной для нападения на скандинавские конвои. После удачного рейдерства эсминцы снова были встречены крейсером.

После заключения перемирия корабль интернирован в Скапа-Флоу. Во время "великого затопления" 21.6.1919 его вытащили на мелководье, и он остался цел. 11.3.1920 был передан Франции, но из-за плохого технического состояния в состав ее флота не входил, а использован после изучения конструкции для испытаний. В 1926 г. разобран на металл.

"Нюрнберг" Построен на заводе "Хавальдсверке" (Киль). Заложен в 1915 г., спущен 14.4.1916, вошел в состав флота 15.2.1917.

В составе второй разведывательной группы участвовал в Моондзундской десантной операции. Сопровождал четвертую транспортную группу, прикрывал высадку в бухте Тага-Лахт. Во втором Гельголандском сражении являлся флагманом второй разведывательной группы, активно поддерживал соединение тральщиков.

После заключения перемирия интернирован в Скапа-Флоу. Во время самозатопления Флота Открытого моря был вытащен на отмель. Впоследствии передан Великобритании и использовался для различных опытов и в качестве мишени. 7.7.1922 затонул у острова Уайт.

Легкий крейсер “Кельн"

Тип "Кельн"

[* Крейсера этого типа строились для восполнения военных потерь. Планировалась достаточно большая серия, но в строй вошли только два крейсера. Они стали последними крейсерами кайзеровского флота.].

Водоизмещение: 5620 т (проект), 7486 т (полное).

Размерения: 155,5x14,3x6,0 м.

Механизмы: 2 военно-морские турбины, 14 котлов (8 угольных, 6 нефтяных).

Мощность: 31 000 л. с. Скорость: 27,5 узла.

Запас топлива: уголь – 1100 т, нефть – 1050 т.

Дальность плавания: 5400 миль/ 12 узлов.

Бронирование: см. тип “Магдебург”

Вооружение: 8 – 150-мм, 3 – 88-мм (зениты.), 4 ТА – 600-мм (палубн.), 120 мин заграждения.

Наружный вид легких крейсеров типа “Кельн" (1918 г.).

"Кельн" Построен на верфи "Блом унд Фосс" (Гамбург). Заложен в 1915 г., спущен 5.10.1916, вошел в состав флота 17.1.1918. Первым командиром был капитан 2 ранга Эрих Редер – будущий главнокомандующий Кригсмарине. Крейсер активного участия в боевых действиях не принимал. Совершил несколько выходов на патрулирование и для сопровождения подводных лодок. После заключения перемирия интернирован в Скапа- Флоу. 21.9.1919 затоплен экипажем.

"Дрезден" Построен на заводе "Ховальдсверке" (Киль). Заложен в 19*16 г., спущен 25.4.1917, вошел в состав флота 28.3.1918. Активного участия в боевых действиях не принимал. Интернирован в Скапа-Флоу. Затоплен экипажем 21.6.1919.

Недостроенные крейсера типа "Кельн" и их судьба

Название

Первичное название

Верфь

Заложен

Спущен

Разобран

"Висбаден"

"Нюрнберг"

"Вулкан" (Штеттин)

1916

3.03.1917

1920

"Магдебург"

"Магдебург"

"Ховальдсверке" (Киль)

1916

17.11.1917

1922

"Лейпциг"

"Лейпциг"

"Везер" (Бремен)

1915

28.01.1918

1921

"Росток"

"Майнц”

"Вулкан" (Штеттин)

1915

6.04.1918

1922

"Фраунлоб"

"Кенигсберг"

Военно-морская'верфь (Киль)

1915

16.10.1918

1921

—

"Кельн"

"Везер" (Бремен)

1915

—

1921

—

"Эмден"

"Везер” (Бремен)

1915

—

1921

—

"Карлсруэ"

Военно-морская верфь (Киль)

1916

—

1920

Перспективные проекты крейсеров

В 1916 г. после столкновений с новыми британскими крейсерами типа "С", а также учитывая первые уроки войны, в Германии начали проектирование нового типа крейсера (тип FK), предназначенного для действия в составе эскадр (Flottenkreuzer). Их характеристики приводятся в таблице.

Наружный вид легких крейсеров типа FK 1 а (Проект 1916 г.).

Тактико-технические данные крейсеров типа FK

Вариант

Водоизмещение, т

Размерения, м

Бронирование, мм

Вооружение

FK-1

3800

130x11,6x4,9

Палуба — 30, пояс — 40, боевая рубка — 80

5—150 мм, 2—88 мм, 4 ТА—600 мм (пал.)

FK-1A

4850

135x12,4x4,6

См. FK-1

См. FK-1, 100 мин

FK-2

5350

144x13,0x5,5

Палуба — 20, пояс — 50, боевая рубка — 80

5—150 мм, 2—88 мм, 4 ТА—600 мм (пал.)

FK-3

6000

159x14,2x5,2

См. FK-2

7—150 мм, 3—88 мм, 4 ТА—600 мм (пал.)

FK-4

8650

170x15,4x5,4

См. FK-2, пояс — 60

8—150 мм, 3—88 мм, 4 ТА—600 мм (пал.)

Литература

Вильсон X. Морские операции в мировой войне. 1914-1918 гг. М., Воениздат, 1935 г.

Горз Д.Н. Подъем затонувших кораблей. JI.,Судостроение, 1977 г.

Пузыревский К.П. Повреждения кораблей от артиллерии и борьба за живучесть. Л.,Судпромгиз, 1940 г.

Шеер Р. Германский флот в мировую войну. М.-Л., Военмориздат, 1940 г.

Эверс Г. Военное кораблестроение. М.-Л., Судпромгиз, 1935 г.

Campbell N.J.M. Battle cruisers. Warship. Special 1, 1978.

Conwfy’s All the World Fighting Ships. 1860-1905., L., 1979.

Conwfy’s All the World Fighting Ships. 1906-1921., L., 1984.

Groner E. Die deutsce Kriegsschiffe 1815-1945. Bd.l, Munchen, 1982.

Whitley M. German cruisers of world war two. Annapolis, 1987.

Список используемых сокращений

ВМБ – военно-морская база

ПЛ – подводная лодка

ТЩ – тральщик

КР – крейсер

СКР – сторожевой корабль

ЭМ – эскадренный миноносец

ТА – торпедный аппарат

ЛК – линейный корабль

ТР – транспорт

ПВО – противовоздушная оборона

Легкий крейсер “Тетис”. Ревельский рейд 1902 г. За крейсером следует яхта “Полярная Звезда”.

Легкий крейсер “Амазоне”.

Легкий крейсер “Фрауэнлоб”.

Легкий крейсер “Аркона”.

Легкий крейсер “Ундине”.

Легкий крейсер “Ариадна”.

Легкий крейсер “Ундине”.

Легкий крейсер “Бремен”.

Легкий крейсер “Гамбург”.

Легкий крейсер “Мюнхен”.

Легкий крейсер “Гамбург”.

Легкий крейсер “Берлин”.

Легкий крейсер “Любек”.

Легкий крейсер “Ляйпциг”.

Легкий крейсер “Данциг”.

Легкий крейсер “Майнц”.

Легкий крейсер “Штеттин”.

Легкий крейсер “Штеттин”.

Легкий крейсер “Эмден”.

Легкий крейсер “Дрезден”.

Легкий крейсер “Майнц”.

Легкий крейсер “Аугсбург”.

Легкий крейсер “Майнц”.

Легкий крейсер “Кенигсберг”.

Легкий крейсер “Кольберг”.

Легкий крейсер “Страссбург”.

Легкий крейсер “Кельн”.

Легкий крейсер “Штральзунд”.

Легкий крейсер “Бреслау”.

Легкий крейсер “Карлсруэ”.

Легкий крейсер “Росток”.

Легкий крейсер “Эльбинг”.

Легкий крейсер “Эльбинг”.

Легкий крейсер “Пиллау”.

Легкий крейсер “Висбаден”.

Легкий крейсер “Грауденц”.

Легкий крейсер “Регенсбург”.

Легкий крейсер “Грауденц”.

Легкий крейсер “Нюрнберг II”.

Легкий крейсер “Кельн II”.

Легкий крейсер “Эмден II”.

Легкий крейсер “Дрезден II”.

Легкий крейсер “Карлсруэ II”.

Легкий крейсер “Франкфурт”. США 18 июля 1921 г.

Легкий крейсер “Берлин”. 1925 г.

Легкий крейсер “Берлин”. 1925 г.

Легкий крейсер “Амазоне”. Киль 1926 г.

Легкий крейсер “Нимфе”. 22 марта 1926 г.

Легкий крейсер “Нимфе”.

“Эмден" 1914 г

Content

Сергей Борисович Трубицын
Легкие крейсера германии (1914 – 1918 гг.) Часть 2

Развитие немецких легких крейсеров Периода первой мировой войной

Тип "Хела"

Тип "Газелле"

Тип "Бремен"

Тип "Кенигсберг"

Тип “Дрезден”

Тип “Кольберг”

Тип "Магдебург"

Тип "Карлсруэ".

Тип "Грауденц".

Тип "Пиллау".

Тип "Бруммер"

Тип "Висбаден"

Тип "Кенигсберг"

Тип "Кельн"

Перспективные проекты крейсеров

Литература

Список используемых сокращений